Oracle® Database

リファレンス

11g リリース2 (11.2)

B56311-12(原本部品番号:E40402-18)

2015年8月

Oracle Databaseリファレンス, 11g リリース2(11.2)

B56311-12

Copyright © 2002, 2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

原本著者: Bert Rich

協力者:  Nipun Agarwal、Rick Anderson、Mark Bauer、Neerja Bhatt、Tudor Bosman、George Candea、Wilson Chan、Sumanta Chatterjee、Eugene Chong、Connie Dialeris Green、Harvey Eneman、Bruce Ernst、Ira Greenberg、Steve Harris、Thuvan Hoang、Lilian Hobbs、Namit Jain、Hakkan Jakobsson、Bob Jenkins、Mark Johnson、Jonathan Klein、Sushil Kumar、Tirthankar Lahiri、Bill Lee、Yunrui Li、Juan Loaiza、Rich Long、Diana Lorentz、Catherine Luu、Neil MacNaughton、Ari Mozes、Gopal Mulagund、Subramanian Muralidhar、Ravi Murthy、Karuna Muthiah、Arvind Nithrakashyap、Ronald Obermarck、Kant Patel、Christopher Racicot、Mark Ramacher、Shankar Raman、Suvendu Ray、Ann Rhee、Beth Roeser、Kathy Rich、Vivian Schupmann、Debbie Steiner、Seema Sundara、Juan Tellez、Alex Tsukerman、Kothanda Umamageswaran、Randy Urbano、Steve Vivian、Eric Voss、Tak Wang、Steve Wertheimer、Andy Witkowski、Daniel Wong、Graham Wood、Brian Wright、Aravind Yalamanchi、Qin Yu、Mohamed Ziauddin

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

Oracle Databaseリファレンスでの新機能

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)の新機能

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.3)の新機能

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)の新機能

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.1)の新機能

- Oracle Database 11g リリース1(11.1)の新機能

第I部 初期化パラメータ

1 初期化パラメータ

- 初期化パラメータの使用方法

- 初期化パラメータのタイプ

- 導出パラメータ

- オペレーティング・システム依存パラメータ

- 変数パラメータ

- 基本的な初期化パラメータ

- パラメータ・ファイル

- サーバー・パラメータ・ファイル

- 初期化パラメータ・ファイル

- 初期化パラメータ・ファイル内の値の指定

- パラメータ・ファイルのパラメータ値の変更

- 機能カテゴリ別パラメータ

- 変更可能パラメータ

- パラメータの現在の設定値の表示

- パラメータ・ファイルで指定できないパラメータ

- パラメータの不正確な設定

- パラメータの説明の読み方

- 初期化パラメータの説明

- ACTIVE_INSTANCE_COUNT

- AQ_TM_PROCESSES

- ARCHIVE_LAG_TARGET

- ASM_DISKGROUPS

- ASM_DISKSTRING

- ASM_POWER_LIMIT

- ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS

- AUDIT_FILE_DEST

- AUDIT_SYS_OPERATIONS

- AUDIT_SYSLOG_LEVEL

- AUDIT_TRAIL

- AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET

- BACKGROUND_CORE_DUMP

- BACKGROUND_DUMP_DEST

- BACKUP_TAPE_IO_SLAVES

- BITMAP_MERGE_AREA_SIZE

- BLANK_TRIMMING

- CIRCUITS

- CLIENT_RESULT_CACHE_LAG

- CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE

- CLONEDB

- CLUSTER_DATABASE

- CLUSTER_DATABASE_INSTANCES

- CLUSTER_INTERCONNECTS

- COMMIT_LOGGING

- COMMIT_POINT_STRENGTH

- COMMIT_WAIT

- COMMIT_WRITE

- COMPATIBLE

- CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME

- CONTROL_FILES

- CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS

- CORE_DUMP_DEST

- CPU_COUNT

- CREATE_BITMAP_AREA_SIZE

- CREATE_STORED_OUTLINES

- CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION

- CURSOR_SHARING

- CURSOR_SPACE_FOR_TIME

- DB_nK_CACHE_SIZE

- DB_BLOCK_BUFFERS

- DB_BLOCK_CHECKING

- DB_BLOCK_CHECKSUM

- DB_BLOCK_SIZE

- DB_CACHE_ADVICE

- DB_CACHE_SIZE

- DB_CREATE_FILE_DEST

- DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n

- DB_DOMAIN

- DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT

- DB_FILE_NAME_CONVERT

- DB_FILES

- DB_FLASH_CACHE_FILE

- DB_FLASH_CACHE_SIZE

- DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET

- DB_KEEP_CACHE_SIZE

- DB_LOST_WRITE_PROTECT

- DB_NAME

- DB_RECOVERY_FILE_DEST

- DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE

- DB_RECYCLE_CACHE_SIZE

- DB_SECUREFILE

- DB_ULTRA_SAFE

- DB_UNIQUE_NAME

- DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING

- DB_WRITER_PROCESSES

- DBWR_IO_SLAVES

- DDL_LOCK_TIMEOUT

- DEFERRED_SEGMENT_CREATION

- DG_BROKER_CONFIG_FILEn

- DG_BROKER_START

- DIAGNOSTIC_DEST

- DISK_ASYNCH_IO

- DISPATCHERS

- DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT

- DML_LOCKS

- DNFS_BATCH_SIZE

- DST_UPGRADE_INSERT_CONV

- ENABLE_DDL_LOGGING

- ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION

- EVENT

- FAL_CLIENT

- FAL_SERVER

- FAST_START_MTTR_TARGET

- FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK

- FILE_MAPPING

- FILEIO_NETWORK_ADAPTERS

- FILESYSTEMIO_OPTIONS

- FIXED_DATE

- GCS_SERVER_PROCESSES

- GLOBAL_CONTEXT_POOL_SIZE

- GLOBAL_NAMES

- GLOBAL_TXN_PROCESSES

- HASH_AREA_SIZE

- HI_SHARED_MEMORY_ADDRESS

- HS_AUTOREGISTER

- IFILE

- INSTANCE_GROUPS

- INSTANCE_NAME

- INSTANCE_NUMBER

- INSTANCE_TYPE

- JAVA_JIT_ENABLED

- JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZE

- JAVA_POOL_SIZE

- JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMIT

- JOB_QUEUE_PROCESSES

- LARGE_POOL_SIZE

- LDAP_DIRECTORY_ACCESS

- LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH

- LICENSE_MAX_SESSIONS

- LICENSE_MAX_USERS

- LICENSE_SESSIONS_WARNING

- LISTENER_NETWORKS

- LOCAL_LISTENER

- LOCK_NAME_SPACE

- LOCK_SGA

- LOG_ARCHIVE_CONFIG

- LOG_ARCHIVE_DEST

- LOG_ARCHIVE_DEST_n

- LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n

- LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST

- LOG_ARCHIVE_FORMAT

- LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRST

- LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES

- LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST

- LOG_ARCHIVE_TRACE

- LOG_BUFFER

- LOG_CHECKPOINT_INTERVAL

- LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT

- LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT

- LOG_FILE_NAME_CONVERT

- MAX_DISPATCHERS

- MAX_DUMP_FILE_SIZE

- MAX_ENABLED_ROLES

- MAX_SHARED_SERVERS

- MEMORY_MAX_TARGET

- MEMORY_TARGET

- NLS_CALENDAR

- NLS_COMP

- NLS_CURRENCY

- NLS_DATE_FORMAT

- NLS_DATE_LANGUAGE

- NLS_DUAL_CURRENCY

- NLS_ISO_CURRENCY

- NLS_LANGUAGE

- NLS_LENGTH_SEMANTICS

- NLS_NCHAR_CONV_EXCP

- NLS_NUMERIC_CHARACTERS

- NLS_SORT

- NLS_TERRITORY

- NLS_TIMESTAMP_FORMAT

- NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT

- O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY

- OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT

- OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE

- OLAP_PAGE_POOL_SIZE

- OPEN_CURSORS

- OPEN_LINKS

- OPEN_LINKS_PER_INSTANCE

- OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES

- OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING

- OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE

- OPTIMIZER_INDEX_CACHING

- OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ

- OPTIMIZER_MODE

- OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGING

- OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXES

- OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS

- OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES

- OS_AUTHENT_PREFIX

- OS_ROLES

- PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER

- PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING

- PARALLEL_DEGREE_LIMIT

- PARALLEL_DEGREE_POLICY

- PARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZE

- PARALLEL_FORCE_LOCAL

- PARALLEL_INSTANCE_GROUP

- PARALLEL_IO_CAP_ENABLED

- PARALLEL_MAX_SERVERS

- PARALLEL_MIN_PERCENT

- PARALLEL_MIN_SERVERS

- PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD

- PARALLEL_SERVERS_TARGET

- PARALLEL_THREADS_PER_CPU

- PERMIT_92_WRAP_FORMAT

- PGA_AGGREGATE_TARGET

- PLSCOPE_SETTINGS

- PLSQL_CCFLAGS

- PLSQL_CODE_TYPE

- PLSQL_DEBUG

- PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL

- PLSQL_V2_COMPATIBILITY

- PLSQL_WARNINGS

- PRE_PAGE_SGA

- PROCESSES

- QUERY_REWRITE_ENABLED

- QUERY_REWRITE_INTEGRITY

- RDBMS_SERVER_DN

- READ_ONLY_OPEN_DELAYED

- RECOVERY_PARALLELISM

- RECYCLEBIN

- REDO_TRANSPORT_USER

- REMOTE_DEPENDENCIES_MODE

- REMOTE_LISTENER

- REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE

- REMOTE_OS_AUTHENT

- REMOTE_OS_ROLES

- REPLICATION_DEPENDENCY_TRACKING

- RESOURCE_LIMIT

- RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATION

- RESOURCE_MANAGER_PLAN

- RESULT_CACHE_MAX_RESULT

- RESULT_CACHE_MAX_SIZE

- RESULT_CACHE_MODE

- RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATION

- RESUMABLE_TIMEOUT

- ROLLBACK_SEGMENTS

- SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON

- SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS

- SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION

- SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION

- SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER

- SERIAL_REUSE

- SERVICE_NAMES

- SESSION_CACHED_CURSORS

- SESSION_MAX_OPEN_FILES

- SESSIONS

- SGA_MAX_SIZE

- SGA_TARGET

- SHADOW_CORE_DUMP

- SHARED_MEMORY_ADDRESS

- SHARED_POOL_RESERVED_SIZE

- SHARED_POOL_SIZE

- SHARED_SERVER_SESSIONS

- SHARED_SERVERS

- SKIP_UNUSABLE_INDEXES

- SMTP_OUT_SERVER

- SORT_AREA_RETAINED_SIZE

- SORT_AREA_SIZE

- SPFILE

- SQL_TRACE

- SQL92_SECURITY

- SQLTUNE_CATEGORY

- STANDBY_ARCHIVE_DEST

- STANDBY_FILE_MANAGEMENT

- STAR_TRANSFORMATION_ENABLED

- STATISTICS_LEVEL

- STREAMS_POOL_SIZE

- TAPE_ASYNCH_IO

- THREAD

- TIMED_OS_STATISTICS

- TIMED_STATISTICS

- TRACE_ENABLED

- TRACEFILE_IDENTIFIER

- TRANSACTIONS

- TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT

- UNDO_MANAGEMENT

- UNDO_RETENTION

- UNDO_TABLESPACE

- USE_INDIRECT_DATA_BUFFERS

- USE_LARGE_PAGES

- USER_DUMP_DEST

- UTL_FILE_DIR

- WORKAREA_SIZE_POLICY

- XML_DB_EVENTS

第II部 静的データ・ディクショナリ・ビュー

2 静的データ・ディクショナリ・ビュー: ALL_ALL_TABLESからALL_OUTLINES

- 静的データ・ディクショナリ・ビュー

- Oracle Replicationビュー

- Oracle Workspace Managerビュー

- リカバリ・カタログ・ビュー

- 静的データ・ディクショナリ・ビューの説明

- ALL_ALL_TABLES

- ALL_APPLY

- ALL_APPLY_CHANGE_HANDLERS

- ALL_APPLY_CONFLICT_COLUMNS

- ALL_APPLY_DML_HANDLERS

- ALL_APPLY_ENQUEUE

- ALL_APPLY_ERROR

- ALL_APPLY_ERROR_MESSAGES

- ALL_APPLY_EXECUTE

- ALL_APPLY_KEY_COLUMNS

- ALL_APPLY_PARAMETERS

- ALL_APPLY_PROGRESS

- ALL_APPLY_TABLE_COLUMNS

- ALL_ARGUMENTS

- ALL_ASSEMBLIES

- ALL_ASSOCIATIONS

- ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS

- ALL_AUDIT_POLICIES

- ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNS

- ALL_AW_PS

- ALL_AWS

- ALL_BASE_TABLE_MVIEWS

- ALL_CAPTURE

- ALL_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTES

- ALL_CAPTURE_PARAMETERS

- ALL_CAPTURE_PREPARED_DATABASE

- ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMAS

- ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLES

- ALL_CATALOG

- ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETS

- ALL_CHANGE_PROPAGATIONS

- ALL_CHANGE_SETS

- ALL_CHANGE_SOURCES

- ALL_CHANGE_TABLES

- ALL_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS

- ALL_CLUSTERS

- ALL_COL_COMMENTS

- ALL_COL_PENDING_STATS

- ALL_COL_PRIVS

- ALL_COL_PRIVS_MADE

- ALL_COL_PRIVS_RECD

- ALL_COLL_TYPES

- ALL_CONS_COLUMNS

- ALL_CONS_OBJ_COLUMNS

- ALL_CONSTRAINTS

- ALL_CONTEXT

- ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITY

- ALL_CUBE_ATTRIBUTES

- ALL_CUBE_BUILD_PROCESSES

- ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

- ALL_CUBE_DIM_LEVELS

- ALL_CUBE_DIM_MODELS

- ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

- ALL_CUBE_DIM_VIEWS

- ALL_CUBE_DIMENSIONALITY

- ALL_CUBE_DIMENSIONS

- ALL_CUBE_HIER_LEVELS

- ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

- ALL_CUBE_HIER_VIEWS

- ALL_CUBE_HIERARCHIES

- ALL_CUBE_MEASURES

- ALL_CUBE_VIEW_COLUMNS

- ALL_CUBE_VIEWS

- ALL_CUBES

- ALL_DB_LINKS

- ALL_DEF_AUDIT_OPTS

- ALL_DEPENDENCIES

- ALL_DEQUEUE_QUEUES

- ALL_DIM_ATTRIBUTES

- ALL_DIM_CHILD_OF

- ALL_DIM_HIERARCHIES

- ALL_DIM_JOIN_KEY

- ALL_DIM_LEVEL_KEY

- ALL_DIM_LEVELS

- ALL_DIMENSIONS

- ALL_DIRECTORIES

- ALL_EDITION_COMMENTS

- ALL_EDITIONING_VIEW_COLS

- ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AE

- ALL_EDITIONING_VIEWS

- ALL_EDITIONING_VIEWS_AE

- ALL_EDITIONS

- ALL_ENCRYPTED_COLUMNS

- ALL_ERRORS

- ALL_ERRORS_AE

- ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLES

- ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARS

- ALL_EVALUATION_CONTEXTS

- ALL_EXTERNAL_LOCATIONS

- ALL_EXTERNAL_TABLES

- ALL_FILE_GROUP_EXPORT_INFO

- ALL_FILE_GROUP_FILES

- ALL_FILE_GROUP_TABLES

- ALL_FILE_GROUP_TABLESPACES

- ALL_FILE_GROUP_VERSIONS

- ALL_FILE_GROUPS

- ALL_GG_INBOUND_PROGRESS

- ALL_GOLDENGATE_INBOUND

- ALL_HISTOGRAMS

- ALL_IDENTIFIERS

- ALL_IND_COLUMNS

- ALL_IND_EXPRESSIONS

- ALL_IND_PARTITIONS

- ALL_IND_PENDING_STATS

- ALL_IND_STATISTICS

- ALL_IND_SUBPARTITIONS

- ALL_INDEXES

- ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPES

- ALL_INDEXTYPE_COMMENTS

- ALL_INDEXTYPE_OPERATORS

- ALL_INDEXTYPES

- ALL_INTERNAL_TRIGGERS

- ALL_JAVA_ARGUMENTS

- ALL_JAVA_CLASSES

- ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONS

- ALL_JAVA_DERIVATIONS

- ALL_JAVA_FIELDS

- ALL_JAVA_IMPLEMENTS

- ALL_JAVA_INNERS

- ALL_JAVA_LAYOUTS

- ALL_JAVA_METHODS

- ALL_JAVA_NCOMPS

- ALL_JAVA_RESOLVERS

- ALL_JAVA_THROWS

- ALL_JOBS

- ALL_JOIN_IND_COLUMNS

- ALL_LIBRARIES

- ALL_LOB_PARTITIONS

- ALL_LOB_SUBPARTITIONS

- ALL_LOB_TEMPLATES

- ALL_LOBS

- ALL_LOG_GROUP_COLUMNS

- ALL_LOG_GROUPS

- ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

- ALL_MEASURE_FOLDERS

- ALL_METHOD_PARAMS

- ALL_METHOD_RESULTS

- ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

- ALL_MINING_MODEL_SETTINGS

- ALL_MINING_MODELS

- ALL_MVIEW_AGGREGATES

- ALL_MVIEW_ANALYSIS

- ALL_MVIEW_COMMENTS

- ALL_MVIEW_DETAIL_PARTITION

- ALL_MVIEW_DETAIL_RELATIONS

- ALL_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

- ALL_MVIEW_JOINS

- ALL_MVIEW_KEYS

- ALL_MVIEW_LOGS

- ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES

- ALL_MVIEWS

- ALL_NESTED_TABLE_COLS

- ALL_NESTED_TABLES

- ALL_OBJ_COLATTRS

- ALL_OBJECT_TABLES

- ALL_OBJECTS

- ALL_OBJECTS_AE

- ALL_OPANCILLARY

- ALL_OPARGUMENTS

- ALL_OPBINDINGS

- ALL_OPERATOR_COMMENTS

- ALL_OPERATORS

- ALL_OUTLINE_HINTS

- ALL_OUTLINES

3 静的データ・ディクショナリ・ビュー: ALL_PART_COL_STATISTICSからDATABASE_PROPERTIES

- ALL_PART_COL_STATISTICS

- ALL_PART_HISTOGRAMS

- ALL_PART_INDEXES

- ALL_PART_KEY_COLUMNS

- ALL_PART_LOBS

- ALL_PART_TABLES

- ALL_PARTIAL_DROP_TABS

- ALL_PENDING_CONV_TABLES

- ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGS

- ALL_POLICIES

- ALL_POLICY_CONTEXTS

- ALL_POLICY_GROUPS

- ALL_PROCEDURES

- ALL_PROPAGATION

- ALL_PUBLISHED_COLUMNS

- ALL_QUEUE_SCHEDULES

- ALL_QUEUE_SUBSCRIBERS

- ALL_QUEUE_TABLES

- ALL_QUEUES

- ALL_REFRESH

- ALL_REFRESH_CHILDREN

- ALL_REFRESH_DEPENDENCIES

- ALL_REFS

- ALL_REGISTERED_MVIEWS

- ALL_REGISTRY_BANNERS

- ALL_REWRITE_EQUIVALENCES

- ALL_RULE_SET_RULES

- ALL_RULE_SETS

- ALL_RULES

- ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULES

- ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPS

- ALL_SCHEDULER_CHAINS

- ALL_SCHEDULER_CREDENTIALS

- ALL_SCHEDULER_DB_DESTS

- ALL_SCHEDULER_DESTS

- ALL_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS

- ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

- ALL_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE

- ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

- ALL_SCHEDULER_GROUPS

- ALL_SCHEDULER_JOB_ARGS

- ALL_SCHEDULER_JOB_CLASSES

- ALL_SCHEDULER_JOB_DESTS

- ALL_SCHEDULER_JOB_LOG

- ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS

- ALL_SCHEDULER_JOBS

- ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

- ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS

- ALL_SCHEDULER_PROGRAMS

- ALL_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES

- ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

- ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS

- ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBS

- ALL_SCHEDULER_SCHEDULES

- ALL_SCHEDULER_WINDOW_DETAILS

- ALL_SCHEDULER_WINDOW_GROUPS

- ALL_SCHEDULER_WINDOW_LOG

- ALL_SCHEDULER_WINDOWS

- ALL_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERS

- ALL_SEC_RELEVANT_COLS

- ALL_SECONDARY_OBJECTS

- ALL_SEQUENCES

- ALL_SERVICES

- ALL_SOURCE

- ALL_SOURCE_AE

- ALL_SOURCE_TABLES

- ALL_SQLJ_TYPE_ATTRS

- ALL_SQLJ_TYPE_METHODS

- ALL_SQLJ_TYPES

- ALL_SQLSET

- ALL_SQLSET_BINDS

- ALL_SQLSET_PLANS

- ALL_SQLSET_REFERENCES

- ALL_SQLSET_STATEMENTS

- ALL_STAT_EXTENSIONS

- ALL_STORED_SETTINGS

- ALL_STREAMS_COLUMNS

- ALL_STREAMS_GLOBAL_RULES

- ALL_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERS

- ALL_STREAMS_MESSAGE_RULES

- ALL_STREAMS_NEWLY_SUPPORTED

- ALL_STREAMS_RULES

- ALL_STREAMS_SCHEMA_RULES

- ALL_STREAMS_STMT_HANDLERS

- ALL_STREAMS_STMTS

- ALL_STREAMS_TABLE_RULES

- ALL_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTION

- ALL_STREAMS_UNSUPPORTED

- ALL_SUBPART_COL_STATISTICS

- ALL_SUBPART_HISTOGRAMS

- ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS

- ALL_SUBPARTITION_TEMPLATES

- ALL_SUBSCRIBED_COLUMNS

- ALL_SUBSCRIBED_TABLES

- ALL_SUBSCRIPTIONS

- ALL_SUMDELTA

- ALL_SYNC_CAPTURE

- ALL_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS

- ALL_SYNC_CAPTURE_TABLES

- ALL_SYNONYMS

- ALL_TAB_COL_STATISTICS

- ALL_TAB_COLS

- ALL_TAB_COLUMNS

- ALL_TAB_COMMENTS

- ALL_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

- ALL_TAB_HISTOGRAMS

- ALL_TAB_MODIFICATIONS

- ALL_TAB_PARTITIONS

- ALL_TAB_PENDING_STATS

- ALL_TAB_PRIVS

- ALL_TAB_PRIVS_MADE

- ALL_TAB_PRIVS_RECD

- ALL_TAB_STAT_PREFS

- ALL_TAB_STATISTICS

- ALL_TAB_STATS_HISTORY

- ALL_TAB_SUBPARTITIONS

- ALL_TABLES

- ALL_TRANSFORMATIONS

- ALL_TRIGGER_COLS

- ALL_TRIGGER_ORDERING

- ALL_TRIGGERS

- ALL_TSTZ_TAB_COLS

- ALL_TSTZ_TABLES

- ALL_TYPE_ATTRS

- ALL_TYPE_METHODS

- ALL_TYPE_VERSIONS

- ALL_TYPES

- ALL_UNUSED_COL_TABS

- ALL_UPDATABLE_COLUMNS

- ALL_USERS

- ALL_USTATS

- ALL_VARRAYS

- ALL_VIEWS

- ALL_VIEWS_AE

- ALL_WARNING_SETTINGS

- ALL_XML_INDEXES

- ALL_XML_SCHEMAS

- ALL_XML_TAB_COLS

- ALL_XML_TABLES

- ALL_XML_VIEW_COLS

- ALL_XML_VIEWS

- ALL_XSTREAM_INBOUND

- ALL_XSTREAM_INBOUND_PROGRESS

- ALL_XSTREAM_OUTBOUND

- ALL_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESS

- ALL_XSTREAM_RULES

- AUDIT_ACTIONS

- CAT

- CATALOG

- CHAINED_ROWS

- CHANGE_PROPAGATION_SETS

- CHANGE_PROPAGATIONS

- CHANGE_SETS

- CHANGE_SOURCES

- CHANGE_TABLES

- CLIENT_RESULT_CACHE_STATS$

- CLU

- COL

- COLS

- DATABASE_PROPERTIES

4 静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_2PC_NEIGHBORSからDBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICE

- DBA_2PC_NEIGHBORS

- DBA_2PC_PENDING

- DBA_ADDM_FDG_BREAKDOWN

- DBA_ADDM_FINDINGS

- DBA_ADDM_INSTANCES

- DBA_ADDM_SYSTEM_DIRECTIVES

- DBA_ADDM_TASK_DIRECTIVES

- DBA_ADDM_TASKS

- DBA_ADVISOR_ACTIONS

- DBA_ADVISOR_COMMANDS

- DBA_ADVISOR_DEF_PARAMETERS

- DBA_ADVISOR_DEFINITIONS

- DBA_ADVISOR_DIR_DEFINITIONS

- DBA_ADVISOR_DIR_INSTANCES

- DBA_ADVISOR_DIR_TASK_INST

- DBA_ADVISOR_EXEC_PARAMETERS

- DBA_ADVISOR_EXECUTION_TYPES

- DBA_ADVISOR_EXECUTIONS

- DBA_ADVISOR_FDG_BREAKDOWN

- DBA_ADVISOR_FINDING_NAMES

- DBA_ADVISOR_FINDINGS

- DBA_ADVISOR_JOURNAL

- DBA_ADVISOR_LOG

- DBA_ADVISOR_OBJECT_TYPES

- DBA_ADVISOR_OBJECTS

- DBA_ADVISOR_PARAMETERS

- DBA_ADVISOR_RATIONALE

- DBA_ADVISOR_RECOMMENDATIONS

- DBA_ADVISOR_SQLA_REC_SUM

- DBA_ADVISOR_SQLA_TABLES

- DBA_ADVISOR_SQLA_WK_MAP

- DBA_ADVISOR_SQLA_WK_STMTS

- DBA_ADVISOR_SQLPLANS

- DBA_ADVISOR_SQLSTATS

- DBA_ADVISOR_SQLW_JOURNAL

- DBA_ADVISOR_SQLW_PARAMETERS

- DBA_ADVISOR_SQLW_STMTS

- DBA_ADVISOR_SQLW_SUM

- DBA_ADVISOR_SQLW_TABLES

- DBA_ADVISOR_SQLW_TEMPLATES

- DBA_ADVISOR_TASKS

- DBA_ADVISOR_TEMPLATES

- DBA_ADVISOR_USAGE

- DBA_ALERT_HISTORY

- DBA_ALL_TABLES

- DBA_APPLICATION_ROLES

- DBA_APPLY

- DBA_APPLY_CHANGE_HANDLERS

- DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNS

- DBA_APPLY_DML_HANDLERS

- DBA_APPLY_ENQUEUE

- DBA_APPLY_ERROR

- DBA_APPLY_ERROR_MESSAGES

- DBA_APPLY_EXECUTE

- DBA_APPLY_INSTANTIATED_GLOBAL

- DBA_APPLY_INSTANTIATED_OBJECTS

- DBA_APPLY_INSTANTIATED_SCHEMAS

- DBA_APPLY_KEY_COLUMNS

- DBA_APPLY_OBJECT_DEPENDENCIES

- DBA_APPLY_PARAMETERS

- DBA_APPLY_PROGRESS

- DBA_APPLY_SPILL_TXN

- DBA_APPLY_TABLE_COLUMNS

- DBA_APPLY_VALUE_DEPENDENCIES

- DBA_AQ_AGENT_PRIVS

- DBA_AQ_AGENTS

- DBA_ARGUMENTS

- DBA_ASSEMBLIES

- DBA_ASSOCIATIONS

- DBA_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS

- DBA_AUDIT_EXISTS

- DBA_AUDIT_MGMT_CLEAN_EVENTS

- DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS

- DBA_AUDIT_MGMT_CONFIG_PARAMS

- DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS

- DBA_AUDIT_OBJECT

- DBA_AUDIT_POLICIES

- DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNS

- DBA_AUDIT_SESSION

- DBA_AUDIT_STATEMENT

- DBA_AUDIT_TRAIL

- DBA_AUTO_SEGADV_CTL

- DBA_AUTO_SEGADV_SUMMARY

- DBA_AUTOTASK_CLIENT

- DBA_AUTOTASK_CLIENT_HISTORY

- DBA_AUTOTASK_CLIENT_JOB

- DBA_AUTOTASK_JOB_HISTORY

- DBA_AUTOTASK_OPERATION

- DBA_AUTOTASK_SCHEDULE

- DBA_AUTOTASK_TASK

- DBA_AUTOTASK_WINDOW_CLIENTS

- DBA_AUTOTASK_WINDOW_HISTORY

- DBA_AW_PS

- DBA_AWS

- DBA_BASE_TABLE_MVIEWS

- DBA_BLOCKERS

- DBA_CAPTURE

- DBA_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTES

- DBA_CAPTURE_PARAMETERS

- DBA_CAPTURE_PREPARED_DATABASE

- DBA_CAPTURE_PREPARED_SCHEMAS

- DBA_CAPTURE_PREPARED_TABLES

- DBA_CATALOG

- DBA_CHANGE_NOTIFICATION_REGS

- DBA_CLU_COLUMNS

- DBA_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS

- DBA_CLUSTERS

- DBA_COL_COMMENTS

- DBA_COL_PENDING_STATS

- DBA_COL_PRIVS

- DBA_COLL_TYPES

- DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL

- DBA_COMPARISON

- DBA_COMPARISON_COLUMNS

- DBA_COMPARISON_ROW_DIF

- DBA_COMPARISON_SCAN

- DBA_COMPARISON_SCAN_VALUES

- DBA_CONNECT_ROLE_GRANTEES

- DBA_CONS_OBJ_COLUMNS

- DBA_CONSTRAINTS

- DBA_CONTEXT

- DBA_CPOOL_INFO

- DBA_CPU_USAGE_STATISTICS

- DBA_CQ_NOTIFICATION_QUERIES

- DBA_CUBE_ATTR_VISIBILITY

- DBA_CUBE_ATTRIBUTES

- DBA_CUBE_BUILD_PROCESSES

- DBA_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

- DBA_CUBE_DIM_LEVELS

- DBA_CUBE_DIM_MODELS

- DBA_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

- DBA_CUBE_DIM_VIEWS

- DBA_CUBE_DIMENSIONALITY

- DBA_CUBE_DIMENSIONS

- DBA_CUBE_HIER_LEVELS

- DBA_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

- DBA_CUBE_HIER_VIEWS

- DBA_CUBE_HIERARCHIES

- DBA_CUBE_MEASURES

- DBA_CUBE_VIEW_COLUMNS

- DBA_CUBE_VIEWS

- DBA_CUBES

- DBA_DATA_FILES

- DBA_DATAPUMP_JOBS

- DBA_DATAPUMP_SESSIONS

- DBA_DB_LINKS

- DBA_DDL_LOCKS

- DBA_DEPENDENCIES

- DBA_DIM_ATTRIBUTES

- DBA_DIM_CHILD_OF

- DBA_DIM_HIERARCHIES

- DBA_DIM_JOIN_KEY

- DBA_DIM_LEVEL_KEY

- DBA_DIM_LEVELS

- DBA_DIMENSIONS

- DBA_DIRECTORIES

- DBA_DML_LOCKS

- DBA_DMT_FREE_SPACE

- DBA_DMT_USED_EXTENTS

- DBA_EDITION_COMMENTS

- DBA_EDITIONING_VIEW_COLS

- DBA_EDITIONING_VIEW_COLS_AE

- DBA_EDITIONING_VIEWS

- DBA_EDITIONING_VIEWS_AE

- DBA_EDITIONS

- DBA_ENABLED_AGGREGATIONS

- DBA_ENABLED_TRACES

- DBA_ENCRYPTED_COLUMNS

- DBA_EPG_DAD_AUTHORIZATION

- DBA_ERRORS

- DBA_ERRORS_AE

- DBA_EVALUATION_CONTEXT_TABLES

- DBA_EVALUATION_CONTEXT_VARS

- DBA_EVALUATION_CONTEXTS

- DBA_EXP_FILES

- DBA_EXP_OBJECTS

- DBA_EXP_VERSION

- DBA_EXTENTS

- DBA_EXTERNAL_LOCATIONS

- DBA_EXTERNAL_TABLES

- DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS

- DBA_FGA_AUDIT_TRAIL

- DBA_FILE_GROUP_EXPORT_INFO

- DBA_FILE_GROUP_FILES

- DBA_FILE_GROUP_TABLES

- DBA_FILE_GROUP_TABLESPACES

- DBA_FILE_GROUP_VERSIONS

- DBA_FILE_GROUPS

- DBA_FLASHBACK_ARCHIVE

- DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES

- DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TS

- DBA_FLASHBACK_TXN_REPORT

- DBA_FLASHBACK_TXN_STATE

- DBA_FREE_SPACE

- DBA_FREE_SPACE_COALESCED

- DBA_GG_INBOUND_PROGRESS

- DBA_GLOBAL_CONTEXT

- DBA_GOLDENGATE_INBOUND

- DBA_GOLDENGATE_SUPPORT_MODE

- DBA_HIGH_WATER_MARK_STATISTICS

- DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY

- DBA_HIST_BASELINE

- DBA_HIST_BASELINE_DETAILS

- DBA_HIST_BASELINE_METADATA

- DBA_HIST_BASELINE_TEMPLATE

- DBA_HIST_BG_EVENT_SUMMARY

- DBA_HIST_BUFFER_POOL_STAT

- DBA_HIST_BUFFERED_QUEUES

- DBA_HIST_BUFFERED_SUBSCRIBERS

- DBA_HIST_CLUSTER_INTERCON

- DBA_HIST_COLORED_SQL

- DBA_HIST_COMP_IOSTAT

- DBA_HIST_CR_BLOCK_SERVER

- DBA_HIST_CURRENT_BLOCK_SERVER

- DBA_HIST_DATABASE_INSTANCE

- DBA_HIST_DATAFILE

- DBA_HIST_DB_CACHE_ADVICE

- DBA_HIST_DISPATCHER

- DBA_HIST_DLM_MISC

- DBA_HIST_DYN_REMASTER_STATS

- DBA_HIST_ENQUEUE_STAT

- DBA_HIST_EVENT_HISTOGRAM

- DBA_HIST_EVENT_NAME

- DBA_HIST_FILEMETRIC_HISTORY

- DBA_HIST_FILESTATXS

- DBA_HIST_IC_CLIENT_STATS

- DBA_HIST_IC_DEVICE_STATS

- DBA_HIST_INST_CACHE_TRANSFER

- DBA_HIST_INSTANCE_RECOVERY

- DBA_HIST_INTERCONNECT_PINGS

- DBA_HIST_IOSTAT_DETAIL

- DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE

- DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE_NAME

- DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION

- DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION_NAME

- DBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICE

5 静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_HIST_LATCHからDBA_STORED_SETTINGS

- DBA_HIST_LATCH

- DBA_HIST_LATCH_CHILDREN

- DBA_HIST_LATCH_MISSES_SUMMARY

- DBA_HIST_LATCH_NAME

- DBA_HIST_LATCH_PARENT

- DBA_HIST_LIBRARYCACHE

- DBA_HIST_LOG

- DBA_HIST_MEM_DYNAMIC_COMP

- DBA_HIST_MEMORY_RESIZE_OPS

- DBA_HIST_MEMORY_TARGET_ADVICE

- DBA_HIST_METRIC_NAME

- DBA_HIST_MTTR_TARGET_ADVICE

- DBA_HIST_MUTEX_SLEEP

- DBA_HIST_OPTIMIZER_ENV

- DBA_HIST_OSSTAT

- DBA_HIST_OSSTAT_NAME

- DBA_HIST_PARAMETER

- DBA_HIST_PARAMETER_NAME

- DBA_HIST_PERSISTENT_QMN_CACHE

- DBA_HIST_PERSISTENT_QUEUES

- DBA_HIST_PERSISTENT_SUBS

- DBA_HIST_PGA_TARGET_ADVICE

- DBA_HIST_PGASTAT

- DBA_HIST_PLAN_OPERATION_NAME

- DBA_HIST_PLAN_OPTION_NAME

- DBA_HIST_PROCESS_MEM_SUMMARY

- DBA_HIST_RESOURCE_LIMIT

- DBA_HIST_ROWCACHE_SUMMARY

- DBA_HIST_RSRC_CONSUMER_GROUP

- DBA_HIST_RSRC_PLAN

- DBA_HIST_RULE_SET

- DBA_HIST_SEG_STAT

- DBA_HIST_SEG_STAT_OBJ

- DBA_HIST_SERVICE_NAME

- DBA_HIST_SERVICE_STAT

- DBA_HIST_SERVICE_WAIT_CLASS

- DBA_HIST_SESS_TIME_STATS

- DBA_HIST_SESSMETRIC_HISTORY

- DBA_HIST_SGA

- DBA_HIST_SGA_TARGET_ADVICE

- DBA_HIST_SGASTAT

- DBA_HIST_SHARED_POOL_ADVICE

- DBA_HIST_SHARED_SERVER_SUMMARY

- DBA_HIST_SNAP_ERROR

- DBA_HIST_SNAPSHOT

- DBA_HIST_SQL_BIND_METADATA

- DBA_HIST_SQL_PLAN

- DBA_HIST_SQL_SUMMARY

- DBA_HIST_SQL_WORKAREA_HSTGRM

- DBA_HIST_SQLBIND

- DBA_HIST_SQLCOMMAND_NAME

- DBA_HIST_SQLSTAT

- DBA_HIST_SQLTEXT

- DBA_HIST_STAT_NAME

- DBA_HIST_STREAMS_APPLY_SUM

- DBA_HIST_STREAMS_CAPTURE

- DBA_HIST_STREAMS_POOL_ADVICE

- DBA_HIST_SYS_TIME_MODEL

- DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY

- DBA_HIST_SYSMETRIC_SUMMARY

- DBA_HIST_SYSSTAT

- DBA_HIST_SYSTEM_EVENT

- DBA_HIST_TABLESPACE_STAT

- DBA_HIST_TBSPC_SPACE_USAGE

- DBA_HIST_TEMPFILE

- DBA_HIST_TEMPSTATXS

- DBA_HIST_THREAD

- DBA_HIST_TOPLEVELCALL_NAME

- DBA_HIST_UNDOSTAT

- DBA_HIST_WAITCLASSMET_HISTORY

- DBA_HIST_WAITSTAT

- DBA_HIST_WR_CONTROL

- DBA_HISTOGRAMS

- DBA_IDENTIFIERS

- DBA_IND_COLUMNS

- DBA_IND_EXPRESSIONS

- DBA_IND_PARTITIONS

- DBA_IND_PENDING_STATS

- DBA_IND_STATISTICS

- DBA_IND_SUBPARTITIONS

- DBA_INDEXES

- DBA_INDEXTYPE_ARRAYTYPES

- DBA_INDEXTYPE_COMMENTS

- DBA_INDEXTYPE_OPERATORS

- DBA_INDEXTYPES

- DBA_INTERNAL_TRIGGERS

- DBA_INVALID_OBJECTS

- DBA_JAVA_ARGUMENTS

- DBA_JAVA_CLASSES

- DBA_JAVA_COMPILER_OPTIONS

- DBA_JAVA_DERIVATIONS

- DBA_JAVA_FIELDS

- DBA_JAVA_IMPLEMENTS

- DBA_JAVA_INNERS

- DBA_JAVA_LAYOUTS

- DBA_JAVA_METHODS

- DBA_JAVA_NCOMPS

- DBA_JAVA_POLICY

- DBA_JAVA_RESOLVERS

- DBA_JAVA_THROWS

- DBA_JOBS

- DBA_JOBS_RUNNING

- DBA_JOIN_IND_COLUMNS

- DBA_KGLLOCK

- DBA_LIBRARIES

- DBA_LMT_FREE_SPACE

- DBA_LMT_USED_EXTENTS

- DBA_LOB_PARTITIONS

- DBA_LOB_SUBPARTITIONS

- DBA_LOB_TEMPLATES

- DBA_LOBS

- DBA_LOCK

- DBA_LOCK_INTERNAL

- DBA_LOCKS

- DBA_LOG_GROUP_COLUMNS

- DBA_LOG_GROUPS

- DBA_LOGMNR_LOG

- DBA_LOGMNR_PURGED_LOG

- DBA_LOGMNR_SESSION

- DBA_LOGSTDBY_EVENTS

- DBA_LOGSTDBY_HISTORY

- DBA_LOGSTDBY_LOG

- DBA_LOGSTDBY_NOT_UNIQUE

- DBA_LOGSTDBY_PARAMETERS

- DBA_LOGSTDBY_PROGRESS

- DBA_LOGSTDBY_SKIP

- DBA_LOGSTDBY_SKIP_TRANSACTION

- DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED

- DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLE

- DBA_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

- DBA_MEASURE_FOLDERS

- DBA_METHOD_PARAMS

- DBA_METHOD_RESULTS

- DBA_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

- DBA_MINING_MODEL_SETTINGS

- DBA_MINING_MODEL_TABLES

- DBA_MINING_MODELS

- DBA_MVIEW_AGGREGATES

- DBA_MVIEW_ANALYSIS

- DBA_MVIEW_COMMENTS

- DBA_MVIEW_DETAIL_PARTITION

- DBA_MVIEW_DETAIL_RELATIONS

- DBA_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

- DBA_MVIEW_JOINS

- DBA_MVIEW_KEYS

- DBA_MVIEW_LOG_FILTER_COLS

- DBA_MVIEW_LOGS

- DBA_MVIEW_REFRESH_TIMES

- DBA_MVIEWS

- DBA_NESTED_TABLE_COLS

- DBA_NESTED_TABLES

- DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGES

- DBA_NETWORK_ACLS

- DBA_OBJ_AUDIT_OPTS

- DBA_OBJ_COLATTRS

- DBA_OBJECT_SIZE

- DBA_OBJECT_TABLES

- DBA_OBJECTS

- DBA_OBJECTS_AE

- DBA_OPANCILLARY

- DBA_OPARGUMENTS

- DBA_OPBINDINGS

- DBA_OPERATOR_COMMENTS

- DBA_OPERATORS

- DBA_OPTSTAT_OPERATIONS

- DBA_ORPHAN_KEY_TABLE

- DBA_OUTLINE_HINTS

- DBA_OUTLINES

- DBA_OUTSTANDING_ALERTS

- DBA_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS

- DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKS

- DBA_PART_COL_STATISTICS

- DBA_PART_HISTOGRAMS

- DBA_PART_INDEXES

- DBA_PART_KEY_COLUMNS

- DBA_PART_LOBS

- DBA_PART_TABLES

- DBA_PARTIAL_DROP_TABS

- DBA_PENDING_CONV_TABLES

- DBA_PENDING_TRANSACTIONS

- DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGS

- DBA_POLICIES

- DBA_POLICY_CONTEXTS

- DBA_POLICY_GROUPS

- DBA_PRIV_AUDIT_OPTS

- DBA_PROCEDURES

- DBA_PROFILES

- DBA_PROPAGATION

- DBA_PROXIES

- DBA_PUBLISHED_COLUMNS

- DBA_QUEUE_SCHEDULES

- DBA_QUEUE_SUBSCRIBERS

- DBA_QUEUE_TABLES

- DBA_QUEUES

- DBA_RCHILD

- DBA_RECOVERABLE_SCRIPT

- DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_BLOCKS

- DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_ERRORS

- DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_HIST

- DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_PARAMS

- DBA_RECYCLEBIN

- DBA_REDEFINITION_ERRORS

- DBA_REDEFINITION_OBJECTS

- DBA_REFRESH

- DBA_REFRESH_CHILDREN

- DBA_REFS

- DBA_REGISTERED_ARCHIVED_LOG

- DBA_REGISTERED_MVIEW_GROUPS

- DBA_REGISTERED_MVIEWS

- DBA_REGISTRY

- DBA_REGISTRY_HIERARCHY

- DBA_REGISTRY_HISTORY

- DBA_REGISTRY_LOG

- DBA_REPAIR_TABLE

- DBA_RESOURCE_INCARNATIONS

- DBA_RESUMABLE

- DBA_REWRITE_EQUIVALENCES

- DBA_RGROUP

- DBA_ROLE_PRIVS

- DBA_ROLES

- DBA_ROLLBACK_SEGS

- DBA_RSRC_CATEGORIES

- DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS

- DBA_RSRC_CONSUMER_GROUPS

- DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGS

- DBA_RSRC_IO_CALIBRATE

- DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS

- DBA_RSRC_MAPPING_PRIORITY

- DBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVES

- DBA_RSRC_PLANS

- DBA_RULE_SET_RULES

- DBA_RULE_SETS

- DBA_RULES

- DBA_SCHEDULER_CHAIN_RULES

- DBA_SCHEDULER_CHAIN_STEPS

- DBA_SCHEDULER_CHAINS

- DBA_SCHEDULER_CREDENTIALS

- DBA_SCHEDULER_DB_DESTS

- DBA_SCHEDULER_DESTS

- DBA_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS

- DBA_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

- DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE

- DBA_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

- DBA_SCHEDULER_GROUPS

- DBA_SCHEDULER_JOB_ARGS

- DBA_SCHEDULER_JOB_CLASSES

- DBA_SCHEDULER_JOB_DESTS

- DBA_SCHEDULER_JOB_LOG

- DBA_SCHEDULER_JOB_ROLES

- DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS

- DBA_SCHEDULER_JOBS

- DBA_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

- DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS

- DBA_SCHEDULER_PROGRAMS

- DBA_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES

- DBA_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

- DBA_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS

- DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBS

- DBA_SCHEDULER_SCHEDULES

- DBA_SCHEDULER_WINDOW_DETAILS

- DBA_SCHEDULER_WINDOW_GROUPS

- DBA_SCHEDULER_WINDOW_LOG

- DBA_SCHEDULER_WINDOWS

- DBA_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERS

- DBA_SEC_RELEVANT_COLS

- DBA_SECONDARY_OBJECTS

- DBA_SEGMENTS

- DBA_SEGMENTS_OLD

- DBA_SEQUENCES

- DBA_SERVER_REGISTRY

- DBA_SERVICES

- DBA_SOURCE

- DBA_SOURCE_AE

- DBA_SOURCE_TABLES

- DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIG

- DBA_SQL_PATCHES

- DBA_SQL_PLAN_BASELINES

- DBA_SQL_PROFILES

- DBA_SQLJ_TYPE_ATTRS

- DBA_SQLJ_TYPE_METHODS

- DBA_SQLJ_TYPES

- DBA_SQLSET

- DBA_SQLSET_BINDS

- DBA_SQLSET_PLANS

- DBA_SQLSET_REFERENCES

- DBA_SQLSET_STATEMENTS

- DBA_SQLTUNE_BINDS

- DBA_SQLTUNE_PLANS

- DBA_SQLTUNE_RATIONALE_PLAN

- DBA_SQLTUNE_STATISTICS

- DBA_SSCR_CAPTURE

- DBA_SSCR_RESTORE

- DBA_STAT_EXTENSIONS

- DBA_STMT_AUDIT_OPTS

- DBA_STORED_SETTINGS

6 静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_STREAMS_ADD_COLUMNからXS_SESSION_ROLES

- DBA_STREAMS_ADD_COLUMN

- DBA_STREAMS_ADMINISTRATOR

- DBA_STREAMS_COLUMNS

- DBA_STREAMS_DELETE_COLUMN

- DBA_STREAMS_GLOBAL_RULES

- DBA_STREAMS_KEEP_COLUMNS

- DBA_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERS

- DBA_STREAMS_MESSAGE_RULES

- DBA_STREAMS_NEWLY_SUPPORTED

- DBA_STREAMS_RENAME_COLUMN

- DBA_STREAMS_RENAME_SCHEMA

- DBA_STREAMS_RENAME_TABLE

- DBA_STREAMS_RULES

- DBA_STREAMS_SCHEMA_RULES

- DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE

- DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE_HIST

- DBA_STREAMS_STMT_HANDLERS

- DBA_STREAMS_STMTS

- DBA_STREAMS_TABLE_RULES

- DBA_STREAMS_TP_COMPONENT

- DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_LINK

- DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_STAT

- DBA_STREAMS_TP_DATABASE

- DBA_STREAMS_TP_PATH_BOTTLENECK

- DBA_STREAMS_TP_PATH_STAT

- DBA_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTION

- DBA_STREAMS_TRANSFORMATIONS

- DBA_STREAMS_UNSUPPORTED

- DBA_SUBPART_COL_STATISTICS

- DBA_SUBPART_HISTOGRAMS

- DBA_SUBPART_KEY_COLUMNS

- DBA_SUBPARTITION_TEMPLATES

- DBA_SUBSCR_REGISTRATIONS

- DBA_SUBSCRIBED_COLUMNS

- DBA_SUBSCRIBED_TABLES

- DBA_SUBSCRIPTIONS

- DBA_SYNC_CAPTURE

- DBA_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS

- DBA_SYNC_CAPTURE_TABLES

- DBA_SYNONYMS

- DBA_SYS_PRIVS

- DBA_TAB_COL_STATISTICS

- DBA_TAB_COLS

- DBA_TAB_COLUMNS

- DBA_TAB_COMMENTS

- DBA_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

- DBA_TAB_HISTOGRAMS

- DBA_TAB_MODIFICATIONS

- DBA_TAB_PARTITIONS

- DBA_TAB_PENDING_STATS

- DBA_TAB_PRIVS

- DBA_TAB_STATISTICS

- DBA_TAB_STAT_PREFS

- DBA_TAB_STATS_HISTORY

- DBA_TAB_SUBPARTITIONS

- DBA_TABLES

- DBA_TABLESPACE_GROUPS

- DBA_TABLESPACE_THRESHOLDS

- DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS

- DBA_TABLESPACES

- DBA_TEMP_FILES

- DBA_TEMP_FREE_SPACE

- DBA_THRESHOLDS

- DBA_TRANSFORMATIONS

- DBA_TRIGGER_COLS

- DBA_TRIGGER_ORDERING

- DBA_TRIGGERS

- DBA_TS_QUOTAS

- DBA_TSM_DESTINATION

- DBA_TSM_SOURCE

- DBA_TSTZ_TAB_COLS

- DBA_TSTZ_TABLES

- DBA_TUNE_MVIEW

- DBA_TYPE_ATTRS

- DBA_TYPE_METHODS

- DBA_TYPE_VERSIONS

- DBA_TYPES

- DBA_UNDO_EXTENTS

- DBA_UNUSED_COL_TABS

- DBA_UPDATABLE_COLUMNS

- DBA_USERS

- DBA_USERS_WITH_DEFPWD

- DBA_USTATS

- DBA_VARRAYS

- DBA_VIEWS

- DBA_VIEWS_AE

- DBA_WAITERS

- DBA_WALLET_ACLS

- DBA_WARNING_SETTINGS

- DBA_WORKLOAD_ACTIVE_USER_MAP

- DBA_WORKLOAD_CAPTURES

- DBA_WORKLOAD_CONNECTION_MAP

- DBA_WORKLOAD_FILTERS

- DBA_WORKLOAD_REPLAY_DIVERGENCE

- DBA_WORKLOAD_REPLAY_SCHEDULES

- DBA_WORKLOAD_REPLAYS

- DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_CAPTURES

- DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_ORDERING

- DBA_WORKLOAD_USER_MAP

- DBA_XML_INDEXES

- DBA_XML_SCHEMAS

- DBA_XML_TAB_COLS

- DBA_XML_TABLES

- DBA_XML_VIEW_COLS

- DBA_XML_VIEWS

- DBA_XSTREAM_ADMINISTRATOR

- DBA_XSTREAM_INBOUND

- DBA_XSTREAM_INBOUND_PROGRESS

- DBA_XSTREAM_OUT_SUPPORT_MODE

- DBA_XSTREAM_OUTBOUND

- DBA_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESS

- DBA_XSTREAM_RULES

- DBFS_CONTENT

- DBFS_CONTENT_PROPERTIES

- DBMS_ALERT_INFO

- DBMS_LOCK_ALLOCATED

- DEPTREE

- DICT

- DICT_COLUMNS

- DICTIONARY

- DM_USER_MODELS

- DOCUMENT_LINKS

- ERROR_SIZE

- EXCEPTIONS

- FLASHBACK_TRANSACTION_QUERY

- GLOBAL_CONTEXT

- GLOBAL_NAME

- HS_ALL_CAPS

- HS_ALL_DD

- HS_ALL_INITS

- HS_BASE_CAPS

- HS_BASE_DD

- HS_CLASS_CAPS

- HS_CLASS_DD

- HS_CLASS_INIT

- HS_FDS_CLASS

- HS_FDS_INST

- HS_INST_CAPS

- HS_INST_DD

- HS_INST_INIT

- IDEPTREE

- IND

- INDEX_HISTOGRAM

- INDEX_STATS

- LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLES

- MAP_OBJECT

- NLS_DATABASE_PARAMETERS

- NLS_INSTANCE_PARAMETERS

- NLS_SESSION_PARAMETERS

- OBJ

- PATH_VIEW

- PLAN_TABLE

- PLUGGABLE_SET_CHECK

- PRODUCT_COMPONENT_VERSION

- PROXY_USERS

- PSTUBTBL

- PUBLIC_DEPENDENCY

- PUBLICSYN

- QUEUE_PRIVILEGES

- RECYCLEBIN

- REDACTION_COLUMNS

- REDACTION_POLICIES

- REDACTION_VALUES_FOR_TYPE_FULL

- REPORT_COMPONENTS

- REPORT_FILES

- REPORT_FORMATS

- RESOURCE_COST

- RESOURCE_MAP

- RESOURCE_VIEW

- ROLE_ROLE_PRIVS

- ROLE_SYS_PRIVS

- ROLE_TAB_PRIVS

- SCHEDULER_BATCH_ERRORS

- SEQ

- SESSION_CONTEXT

- SESSION_PRIVS

- SESSION_ROLES

- SOURCE_SIZE

- STMT_AUDIT_OPTION_MAP

- SYN

- SYNONYMS

- SYS_OBJECTS

- SYSCATALOG

- SYSFILES

- SYSSEGOBJ

- SYSTEM_PRIVILEGE_MAP

- TAB

- TABLE_PRIVILEGE_MAP

- TABQUOTAS

- TABS

- TRUSTED_SERVERS

- TS_PITR_CHECK

- TS_PITR_OBJECTS_TO_BE_DROPPED

- UNI_PLUGGABLE_SET_CHECK

- USER_ADDM_FDG_BREAKDOWN

- USER_ADDM_FINDINGS

- USER_ADDM_INSTANCES

- USER_ADDM_TASKS

- USER_ADVISOR_ACTIONS

- USER_ADVISOR_DIR_TASK_INST

- USER_ADVISOR_EXEC_PARAMETERS

- USER_ADVISOR_EXECUTIONS

- USER_ADVISOR_FDG_BREAKDOWN

- USER_ADVISOR_FINDINGS

- USER_ADVISOR_JOURNAL

- USER_ADVISOR_LOG

- USER_ADVISOR_OBJECTS

- USER_ADVISOR_PARAMETERS

- USER_ADVISOR_RATIONALE

- USER_ADVISOR_RECOMMENDATIONS

- USER_ADVISOR_SQLA_REC_SUM

- USER_ADVISOR_SQLA_TABLES

- USER_ADVISOR_SQLA_WK_MAP

- USER_ADVISOR_SQLA_WK_STMTS

- USER_ADVISOR_SQLPLANS

- USER_ADVISOR_SQLSTATS

- USER_ADVISOR_SQLW_JOURNAL

- USER_ADVISOR_SQLW_PARAMETERS

- USER_ADVISOR_SQLW_STMTS

- USER_ADVISOR_SQLW_SUM

- USER_ADVISOR_SQLW_TABLES

- USER_ADVISOR_SQLW_TEMPLATES

- USER_ADVISOR_TASKS

- USER_ADVISOR_TEMPLATES

- USER_ALL_TABLES

- USER_APPLY_ERROR

- USER_AQ_AGENT_PRIVS

- USER_ARGUMENTS

- USER_ASSEMBLIES

- USER_ASSOCIATIONS

- USER_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS

- USER_AUDIT_OBJECT

- USER_AUDIT_POLICIES

- USER_AUDIT_POLICY_COLUMNS

- USER_AUDIT_SESSION

- USER_AUDIT_STATEMENT

- USER_AUDIT_TRAIL

- USER_AW_PS

- USER_AWS

- USER_BASE_TABLE_MVIEWS

- USER_CATALOG

- USER_CHANGE_NOTIFICATION_REGS

- USER_CLU_COLUMNS

- USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS

- USER_CLUSTERS

- USER_COL_COMMENTS

- USER_COL_PENDING_STATS

- USER_COL_PRIVS

- USER_COL_PRIVS_MADE

- USER_COL_PRIVS_RECD

- USER_COLL_TYPES

- USER_COMPARISON

- USER_COMPARISON_COLUMNS

- USER_COMPARISON_ROW_DIF

- USER_COMPARISON_SCAN

- USER_COMPARISON_SCAN_VALUES

- USER_CONS_COLUMNS

- USER_CONS_OBJ_COLUMNS

- USER_CONSTRAINTS

- USER_CQ_NOTIFICATION_QUERIES

- USER_CUBE_ATTR_VISIBILITY

- USER_CUBE_ATTRIBUTES

- USER_CUBE_BUILD_PROCESSES

- USER_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

- USER_CUBE_DIM_LEVELS

- USER_CUBE_DIM_MODELS

- USER_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

- USER_CUBE_DIM_VIEWS

- USER_CUBE_DIMENSIONALITY

- USER_CUBE_DIMENSIONS

- USER_CUBE_HIER_LEVELS

- USER_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

- USER_CUBE_HIER_VIEWS

- USER_CUBE_HIERARCHIES

- USER_CUBE_MEASURES

- USER_CUBE_VIEW_COLUMNS

- USER_CUBE_VIEWS

- USER_CUBES

- USER_DATAPUMP_JOBS

- USER_DB_LINKS

- USER_DBFS_HS_FILES

- USER_DEPENDENCIES

- USER_DIM_ATTRIBUTES

- USER_DIM_CHILD_OF

- USER_DIM_HIERARCHIES

- USER_DIM_JOIN_KEY

- USER_DIM_LEVEL_KEY

- USER_DIM_LEVELS

- USER_DIMENSIONS

- USER_EDITIONING_VIEW_COLS

- USER_EDITIONING_VIEW_COLS_AE

- USER_EDITIONING_VIEWS

- USER_EDITIONING_VIEWS_AE

- USER_ENCRYPTED_COLUMNS

- USER_EPG_DAD_AUTHORIZATION

- USER_ERRORS

- USER_ERRORS_AE

- USER_EVALUATION_CONTEXT_TABLES

- USER_EVALUATION_CONTEXT_VARS

- USER_EVALUATION_CONTEXTS

- USER_EXTENTS

- USER_EXTERNAL_LOCATIONS

- USER_EXTERNAL_TABLES

- USER_FILE_GROUP_EXPORT_INFO

- USER_FILE_GROUP_FILES

- USER_FILE_GROUP_TABLES

- USER_FILE_GROUP_TABLESPACES

- USER_FILE_GROUP_VERSIONS

- USER_FILE_GROUPS

- USER_FLASHBACK_ARCHIVE

- USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES

- USER_FLASHBACK_TXN_REPORT

- USER_FLASHBACK_TXN_STATE

- USER_FREE_SPACE

- USER_HISTOGRAMS

- USER_IDENTIFIERS

- USER_IND_COLUMNS

- USER_IND_EXPRESSIONS

- USER_IND_PARTITIONS

- USER_IND_PENDING_STATS

- USER_IND_STATISTICS

- USER_IND_SUBPARTITIONS

- USER_INDEXES

- USER_INDEXTYPE_ARRAYTYPES

- USER_INDEXTYPE_COMMENTS

- USER_INDEXTYPE_OPERATORS

- USER_INDEXTYPES

- USER_INTERNAL_TRIGGERS

- USER_JAVA_ARGUMENTS

- USER_JAVA_CLASSES

- USER_JAVA_COMPILER_OPTIONS

- USER_JAVA_DERIVATIONS

- USER_JAVA_FIELDS

- USER_JAVA_IMPLEMENTS

- USER_JAVA_INNERS

- USER_JAVA_LAYOUTS

- USER_JAVA_METHODS

- USER_JAVA_NCOMPS

- USER_JAVA_POLICY

- USER_JAVA_RESOLVERS

- USER_JAVA_THROWS

- USER_JOBS

- USER_JOIN_IND_COLUMNS

- USER_LIBRARIES

- USER_LOB_PARTITIONS

- USER_LOB_SUBPARTITIONS

- USER_LOB_TEMPLATES

- USER_LOBS

- USER_LOG_GROUP_COLUMNS

- USER_LOG_GROUPS

- USER_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

- USER_MEASURE_FOLDERS

- USER_METHOD_PARAMS

- USER_METHOD_RESULTS

- USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

- USER_MINING_MODEL_SETTINGS

- USER_MINING_MODELS

- USER_MVIEW_AGGREGATES

- USER_MVIEW_ANALYSIS

- USER_MVIEW_COMMENTS

- USER_MVIEW_DETAIL_PARTITION

- USER_MVIEW_DETAIL_RELATIONS

- USER_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

- USER_MVIEW_JOINS

- USER_MVIEW_KEYS

- USER_MVIEW_LOGS

- USER_MVIEW_REFRESH_TIMES

- USER_MVIEWS

- USER_NESTED_TABLE_COLS

- USER_NESTED_TABLES

- USER_NETWORK_ACL_PRIVILEGES

- USER_OBJ_AUDIT_OPTS

- USER_OBJ_COLATTRS

- USER_OBJECT_SIZE

- USER_OBJECT_TABLES

- USER_OBJECTS

- USER_OBJECTS_AE

- USER_OPANCILLARY

- USER_OPARGUMENTS

- USER_OPBINDINGS

- USER_OPERATOR_COMMENTS

- USER_OPERATORS

- USER_OUTLINE_HINTS

- USER_OUTLINES

- USER_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS

- USER_PARALLEL_EXECUTE_TASKS

- USER_PART_COL_STATISTICS

- USER_PART_HISTOGRAMS

- USER_PART_INDEXES

- USER_PART_KEY_COLUMNS

- USER_PART_LOBS

- USER_PART_TABLES

- USER_PARTIAL_DROP_TABS

- USER_PASSWORD_LIMITS

- USER_PENDING_CONV_TABLES

- USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS

- USER_POLICIES

- USER_POLICY_CONTEXTS

- USER_POLICY_GROUPS

- USER_PROCEDURES

- USER_PROXIES

- USER_PUBLISHED_COLUMNS

- USER_QUEUE_SCHEDULES

- USER_QUEUE_SUBSCRIBERS

- USER_QUEUE_TABLES

- USER_QUEUES

- USER_RECYCLEBIN

- USER_REFRESH

- USER_REFRESH_CHILDREN

- USER_REFS

- USER_REGISTERED_MVIEWS

- USER_REGISTRY

- USER_RESOURCE_LIMITS

- USER_RESUMABLE

- USER_REWRITE_EQUIVALENCES

- USER_ROLE_PRIVS

- USER_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS

- USER_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS

- USER_RULE_SET_RULES

- USER_RULE_SETS

- USER_RULES

- USER_SCHEDULER_CHAIN_RULES

- USER_SCHEDULER_CHAIN_STEPS

- USER_SCHEDULER_CHAINS

- USER_SCHEDULER_CREDENTIALS

- USER_SCHEDULER_DB_DESTS

- USER_SCHEDULER_DESTS

- USER_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

- USER_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

- USER_SCHEDULER_GROUPS

- USER_SCHEDULER_JOB_ARGS

- USER_SCHEDULER_JOB_DESTS

- USER_SCHEDULER_JOB_LOG

- USER_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS

- USER_SCHEDULER_JOBS

- USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

- USER_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS

- USER_SCHEDULER_PROGRAMS

- USER_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

- USER_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS

- USER_SCHEDULER_RUNNING_JOBS

- USER_SCHEDULER_SCHEDULES

- USER_SEC_RELEVANT_COLS

- USER_SECONDARY_OBJECTS

- USER_SEGMENTS

- USER_SEQUENCES

- USER_SOURCE

- USER_SOURCE_AE

- USER_SOURCE_TABLES

- USER_SQLJ_TYPE_ATTRS

- USER_SQLJ_TYPE_METHODS

- USER_SQLJ_TYPES

- USER_SQLSET

- USER_SQLSET_BINDS

- USER_SQLSET_PLANS

- USER_SQLSET_REFERENCES

- USER_SQLSET_STATEMENTS

- USER_SQLTUNE_BINDS

- USER_SQLTUNE_PLANS

- USER_SQLTUNE_RATIONALE_PLAN

- USER_SQLTUNE_STATISTICS

- USER_STAT_EXTENSIONS

- USER_STORED_SETTINGS

- USER_SUBPART_COL_STATISTICS

- USER_SUBPART_HISTOGRAMS

- USER_SUBPART_KEY_COLUMNS

- USER_SUBPARTITION_TEMPLATES

- USER_SUBSCR_REGISTRATIONS

- USER_SUBSCRIBED_COLUMNS

- USER_SUBSCRIBED_TABLES

- USER_SUBSCRIPTIONS

- USER_SYNONYMS

- USER_SYS_PRIVS

- USER_TAB_COL_STATISTICS

- USER_TAB_COLS

- USER_TAB_COLUMNS

- USER_TAB_COMMENTS

- USER_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

- USER_TAB_HISTOGRAMS

- USER_TAB_MODIFICATIONS

- USER_TAB_PARTITIONS

- USER_TAB_PENDING_STATS

- USER_TAB_PRIVS

- USER_TAB_PRIVS_MADE

- USER_TAB_PRIVS_RECD

- USER_TAB_STAT_PREFS

- USER_TAB_STATISTICS

- USER_TAB_STATS_HISTORY

- USER_TAB_SUBPARTITIONS

- USER_TABLES

- USER_TABLESPACES

- USER_TRANSFORMATIONS

- USER_TRIGGER_COLS

- USER_TRIGGER_ORDERING

- USER_TRIGGERS

- USER_TS_QUOTAS

- USER_TSTZ_TAB_COLS

- USER_TSTZ_TABLES

- USER_TUNE_MVIEW

- USER_TYPE_ATTRS

- USER_TYPE_METHODS

- USER_TYPE_VERSIONS

- USER_TYPES

- USER_UNUSED_COL_TABS

- USER_UPDATABLE_COLUMNS

- USER_USERS

- USER_USTATS

- USER_VARRAYS

- USER_VIEWS

- USER_VIEWS_AE

- USER_WARNING_SETTINGS

- USER_XML_INDEXES

- USER_XML_SCHEMAS

- USER_XML_TAB_COLS

- USER_XML_TABLES

- USER_XML_VIEW_COLS

- USER_XML_VIEWS

- XS_SESSION_ROLES

第III部 動的パフォーマンス・ビュー

7 動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$ACCESSからV$HVMASTER_INFO

- 動的パフォーマンス・ビュー

- V$ビュー

- GV$ビュー

- 動的パフォーマンス・ビューの説明

- V$ACCESS

- V$ACTIVE_INSTANCES

- V$ACTIVE_SERVICES

- V$ACTIVE_SESS_POOL_MTH

- V$ACTIVE_SESSION_HISTORY

- V$ADVISOR_PROGRESS

- V$ALERT_TYPES

- V$AQ

- V$ARCHIVE

- V$ARCHIVE_DEST

- V$ARCHIVE_DEST_STATUS

- V$ARCHIVE_GAP

- V$ARCHIVE_PROCESSES

- V$ARCHIVED_LOG

- V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFO

- V$ASM_ACFS_SECURITY_INFO

- V$ASM_ACFSSNAPSHOTS

- V$ASM_ACFSVOLUMES

- V$ASM_ALIAS

- V$ASM_ATTRIBUTE

- V$ASM_CLIENT

- V$ASM_DISK

- V$ASM_DISK_IOSTAT

- V$ASM_DISK_STAT

- V$ASM_DISKGROUP

- V$ASM_DISKGROUP_STAT

- V$ASM_FILE

- V$ASM_FILESYSTEM

- V$ASM_OPERATION

- V$ASM_TEMPLATE

- V$ASM_USER

- V$ASM_USERGROUP

- V$ASM_USERGROUP_MEMBER

- V$ASM_VOLUME

- V$ASM_VOLUME_STAT

- V$AW_AGGREGATE_OP

- V$AW_ALLOCATE_OP

- V$AW_CALC

- V$AW_LONGOPS

- V$AW_OLAP

- V$AW_SESSION_INFO

- V$BACKUP

- V$BACKUP_ARCHIVELOG_DETAILS

- V$BACKUP_ARCHIVELOG_SUMMARY

- V$BACKUP_ASYNC_IO

- V$BACKUP_CONTROLFILE_DETAILS

- V$BACKUP_CONTROLFILE_SUMMARY

- V$BACKUP_COPY_DETAILS

- V$BACKUP_COPY_SUMMARY

- V$BACKUP_CORRUPTION

- V$BACKUP_DATAFILE

- V$BACKUP_DATAFILE_DETAILS

- V$BACKUP_DATAFILE_SUMMARY

- V$BACKUP_DEVICE

- V$BACKUP_FILES

- V$BACKUP_PIECE

- V$BACKUP_PIECE_DETAILS

- V$BACKUP_REDOLOG

- V$BACKUP_SET

- V$BACKUP_SET_DETAILS

- V$BACKUP_SET_SUMMARY

- V$BACKUP_SPFILE

- V$BACKUP_SPFILE_DETAILS

- V$BACKUP_SPFILE_SUMMARY

- V$BACKUP_SYNC_IO

- V$BGPROCESS

- V$BH

- V$BLOCK_CHANGE_TRACKING

- V$BLOCKING_QUIESCE

- V$BUFFER_POOL

- V$BUFFER_POOL_STATISTICS

- V$BUFFERED_PUBLISHERS

- V$BUFFERED_QUEUES

- V$BUFFERED_SUBSCRIBERS

- V$CACHE

- V$CACHE_LOCK

- V$CACHE_TRANSFER

- V$CIRCUIT

- V$CLASS_CACHE_TRANSFER

- V$CLIENT_STATS

- V$CLONEDFILE

- V$CLUSTER_INTERCONNECTS

- V$CONFIGURED_INTERCONNECTS

- V$CONTEXT

- V$CONTROLFILE

- V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

- V$COPY_CORRUPTION

- V$CORRUPT_XID_LIST

- V$CPOOL_CC_INFO

- V$CPOOL_CC_STATS

- V$CPOOL_CONN_INFO

- V$CPOOL_STATS

- V$CR_BLOCK_SERVER

- V$CURRENT_BLOCK_SERVER

- V$DATABASE

- V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION

- V$DATABASE_INCARNATION

- V$DATAFILE

- V$DATAFILE_COPY

- V$DATAFILE_HEADER

- V$DATAGUARD_CONFIG

- V$DATAGUARD_STATS

- V$DATAGUARD_STATUS

- V$DB_CACHE_ADVICE

- V$DB_OBJECT_CACHE

- V$DB_PIPES

- V$DB_TRANSPORTABLE_PLATFORM

- V$DBFILE

- V$DBLINK

- V$DEAD_CLEANUP

- V$DELETED_OBJECT

- V$DISPATCHER

- V$DISPATCHER_CONFIG

- V$DISPATCHER_RATE

- V$DNFS_CHANNELS

- V$DNFS_FILES

- V$DNFS_SERVERS

- V$DNFS_STATS

- V$DYNAMIC_REMASTER_STATS

- V$EMON

- V$ENABLEDPRIVS

- V$ENCRYPTED_TABLESPACES

- V$ENCRYPTION_WALLET

- V$ENQUEUE_LOCK

- V$ENQUEUE_STAT

- V$ENQUEUE_STATISTICS

- V$EVENT_HISTOGRAM

- V$EVENT_NAME

- V$EVENTMETRIC

- V$EXECUTION

- V$FALSE_PING

- V$FAST_START_SERVERS

- V$FAST_START_TRANSACTIONS

- V$FILE_CACHE_TRANSFER

- V$FILE_HISTOGRAM

- V$FILEMETRIC

- V$FILEMETRIC_HISTORY

- V$FILESPACE_USAGE

- V$FILESTAT

- V$FIXED_TABLE

- V$FIXED_VIEW_DEFINITION

- V$FLASHBACK_DATABASE_LOG

- V$FLASHBACK_DATABASE_LOGFILE

- V$FLASHBACK_DATABASE_STAT

- V$FLASHBACK_TXN_GRAPH

- V$FLASHBACK_TXN_MODS

- V$FOREIGN_ARCHIVED_LOG

- V$FS_FAILOVER_STATS

- V$FS_OBSERVER_HISTOGRAM

- V$GC_ELEMENT

- V$GC_ELEMENTS_WITH_COLLISIONS

- V$GCSHVMASTER_INFO

- V$GCSPFMASTER_INFO

- V$GES_BLOCKING_ENQUEUE

- V$GES_CONVERT_LOCAL

- V$GES_CONVERT_REMOTE

- V$GES_ENQUEUE

- V$GES_LATCH

- V$GES_RESOURCE

- V$GES_STATISTICS

- V$GG_APPLY_COORDINATOR

- V$GG_APPLY_READER

- V$GG_APPLY_RECEIVER

- V$GG_APPLY_SERVER

- V$GLOBAL_BLOCKED_LOCKS

- V$GLOBAL_TRANSACTION

- V$GOLDENGATE_CAPTURE

- V$HANG_INFO

- V$HANG_SESSION_INFO

- V$HANG_STATISTICS

- V$HM_CHECK

- V$HM_CHECK_PARAM

- V$HM_FINDING

- V$HM_INFO

- V$HM_RECOMMENDATION

- V$HM_RUN

- V$HS_AGENT

- V$HS_PARAMETER

- V$HS_SESSION

- V$HVMASTER_INFO

8 動的パフォーマンス(V$)ビュー: V$INDEXED_FIXED_COLUMNからV$RULE_SET_AGGREGATE_STATS

- V$INDEXED_FIXED_COLUMN

- V$INSTANCE

- V$INSTANCE_CACHE_TRANSFER

- V$INSTANCE_RECOVERY

- V$IO_CALIBRATION_STATUS

- V$IOFUNCMETRIC

- V$IOFUNCMETRIC_HISTORY

- V$IOSTAT_CONSUMER_GROUP

- V$IOSTAT_FILE

- V$IOSTAT_FUNCTION

- V$IOSTAT_FUNCTION_DETAIL

- V$IOSTAT_NETWORK

- V$JAVA_LIBRARY_CACHE_MEMORY

- V$JAVA_POOL_ADVICE

- V$LATCH

- V$LATCH_CHILDREN

- V$LATCH_MISSES

- V$LATCH_PARENT

- V$LATCHHOLDER

- V$LATCHNAME

- V$LIBCACHE_LOCKS

- V$LIBRARY_CACHE_MEMORY

- V$LIBRARYCACHE

- V$LICENSE

- V$LOADISTAT

- V$LOADPSTAT

- V$LOCK

- V$LOCK_ACTIVITY

- V$LOCK_TYPE

- V$LOCKED_OBJECT

- V$LOG

- V$LOG_HISTORY

- V$LOGFILE

- V$LOGHIST

- V$LOGMNR_CONTENTS

- V$LOGMNR_DICTIONARY

- V$LOGMNR_DICTIONARY_LOAD

- V$LOGMNR_LATCH

- V$LOGMNR_LOGS

- V$LOGMNR_PARAMETERS

- V$LOGMNR_PROCESS

- V$LOGMNR_SESSION

- V$LOGMNR_STATS

- V$LOGSTDBY

- V$LOGSTDBY_PROCESS

- V$LOGSTDBY_PROGRESS

- V$LOGSTDBY_STATE

- V$LOGSTDBY_STATS

- V$LOGSTDBY_TRANSACTION

- V$MANAGED_STANDBY

- V$MAP_COMP_LIST

- V$MAP_ELEMENT

- V$MAP_EXT_ELEMENT

- V$MAP_FILE

- V$MAP_FILE_EXTENT

- V$MAP_FILE_IO_STACK

- V$MAP_LIBRARY

- V$MAP_SUBELEMENT

- V$MEMORY_CURRENT_RESIZE_OPS

- V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS

- V$MEMORY_RESIZE_OPS

- V$MEMORY_TARGET_ADVICE

- V$METRIC

- V$METRICGROUP

- V$METRIC_HISTORY

- V$METRICNAME

- V$MTTR_TARGET_ADVICE

- V$MUTEX_SLEEP

- V$MUTEX_SLEEP_HISTORY

- V$MVREFRESH

- V$MYSTAT

- V$NFS_CLIENTS

- V$NFS_LOCKS

- V$NFS_OPEN_FILES

- V$NLS_PARAMETERS

- V$NLS_VALID_VALUES

- V$OBJECT_DEPENDENCY

- V$OBJECT_PRIVILEGE

- V$OBJECT_USAGE

- V$OBSOLETE_BACKUP_FILES

- V$OBSOLETE_PARAMETER

- V$OFFLINE_RANGE

- V$OPEN_CURSOR

- V$OPTION

- V$OSSTAT

- V$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH

- V$PARAMETER

- V$PARAMETER_VALID_VALUES

- V$PARAMETER2

- V$PERSISTENT_PUBLISHERS

- V$PERSISTENT_QMN_CACHE

- V$PERSISTENT_QUEUES

- V$PERSISTENT_SUBSCRIBERS

- V$PGA_TARGET_ADVICE

- V$PGA_TARGET_ADVICE_HISTOGRAM

- V$PGASTAT

- V$PQ_SESSTAT

- V$PQ_SLAVE

- V$PQ_SYSSTAT

- V$PQ_TQSTAT

- V$PROCESS

- V$PROCESS_MEMORY

- V$PROPAGATION_RECEIVER

- V$PROPAGATION_SENDER

- V$PROXY_ARCHIVEDLOG

- V$PROXY_ARCHIVELOG_DETAILS

- V$PROXY_ARCHIVELOG_SUMMARY

- V$PROXY_COPY_DETAILS

- V$PROXY_COPY_SUMMARY

- V$PROXY_DATAFILE

- V$PWFILE_USERS

- V$PX_INSTANCE_GROUP

- V$PX_PROCESS

- V$PX_PROCESS_SYSSTAT

- V$PX_SESSION

- V$PX_SESSTAT

- V$QMON_COORDINATOR_STATS

- V$QMON_SERVER_STATS

- V$QMON_TASK_STATS

- V$QMON_TASKS

- V$QUEUE

- V$QUEUEING_MTH

- V$RECOVER_FILE

- V$RECOVERY_AREA_USAGE

- V$RECOVERY_FILE_DEST

- V$RECOVERY_FILE_STATUS

- V$RECOVERY_LOG

- V$RECOVERY_PROGRESS

- V$RECOVERY_STATUS

- V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM

- V$REPLPROP

- V$REPLQUEUE

- V$REQDIST

- V$RESERVED_WORDS

- V$RESOURCE

- V$RESOURCE_LIMIT

- V$RESTORE_POINT

- V$RESULT_CACHE_DEPENDENCY

- V$RESULT_CACHE_MEMORY

- V$RESULT_CACHE_OBJECTS

- V$RESULT_CACHE_STATISTICS

- V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS

- V$RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILS

- V$RMAN_BACKUP_TYPE

- V$RMAN_COMPRESSION_ALGORITHM

- V$RMAN_CONFIGURATION

- V$RMAN_ENCRYPTION_ALGORITHMS

- V$RMAN_OUTPUT

- V$RMAN_STATUS

- V$RO_USER_ACCOUNT

- V$ROLLNAME

- V$ROLLSTAT

- V$ROWCACHE

- V$ROWCACHE_PARENT

- V$ROWCACHE_SUBORDINATE

- V$RSRC_CONS_GROUP_HISTORY

- V$RSRC_CONSUMER_GROUP

- V$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTH

- V$RSRC_PLAN

- V$RSRC_PLAN_CPU_MTH

- V$RSRC_PLAN_HISTORY

- V$RSRC_SESSION_INFO

- V$RSRCMGRMETRIC

- V$RSRCMGRMETRIC_HISTORY

- V$RULE

- V$RULE_SET

- V$RULE_SET_AGGREGATE_STATS

9 動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$SCHEDULER_RUNNING_JOBSからV$XSTREAM_TRANSACTION

- V$SCHEDULER_RUNNING_JOBS

- V$SECUREFILE_TIMER

- V$SEGMENT_STATISTICS

- V$SEGSTAT

- V$SEGSTAT_NAME

- V$SERV_MOD_ACT_STATS

- V$SERVICE_EVENT

- V$SERVICE_STATS

- V$SERVICE_WAIT_CLASS

- V$SERVICEMETRIC

- V$SERVICEMETRIC_HISTORY

- V$SERVICES

- V$SES_OPTIMIZER_ENV

- V$SESS_IO

- V$SESS_TIME_MODEL

- V$SESSION

- V$SESSION_BLOCKERS

- V$SESSION_CONNECT_INFO

- V$SESSION_CURSOR_CACHE

- V$SESSION_EVENT

- V$SESSION_FIX_CONTROL

- V$SESSION_LONGOPS

- V$SESSION_OBJECT_CACHE

- V$SESSION_WAIT

- V$SESSION_WAIT_CLASS

- V$SESSION_WAIT_HISTORY

- V$SESSMETRIC

- V$SESSTAT

- V$SGA

- V$SGA_CURRENT_RESIZE_OPS

- V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS

- V$SGA_DYNAMIC_FREE_MEMORY

- V$SGA_RESIZE_OPS

- V$SGA_TARGET_ADVICE

- V$SGAINFO

- V$SGASTAT

- V$SHARED_POOL_ADVICE

- V$SHARED_POOL_RESERVED

- V$SHARED_SERVER

- V$SHARED_SERVER_MONITOR

- V$SORT_SEGMENT

- V$SPPARAMETER

- V$SQL

- V$SQL_BIND_CAPTURE

- V$SQL_BIND_DATA

- V$SQL_BIND_METADATA

- V$SQL_CS_HISTOGRAM

- V$SQL_CS_SELECTIVITY

- V$SQL_CS_STATISTICS

- V$SQL_CURSOR

- V$SQL_JOIN_FILTER

- V$SQL_MONITOR

- V$SQL_OPTIMIZER_ENV

- V$SQL_PLAN

- V$SQL_PLAN_MONITOR

- V$SQL_PLAN_STATISTICS

- V$SQL_PLAN_STATISTICS_ALL

- V$SQL_REDIRECTION

- V$SQL_SHARED_CURSOR

- V$SQL_SHARED_MEMORY

- V$SQL_WORKAREA

- V$SQL_WORKAREA_ACTIVE

- V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM

- V$SQLAREA

- V$SQLAREA_PLAN_HASH

- V$SQLCOMMAND

- V$SQLFN_ARG_METADATA

- V$SQLFN_METADATA

- V$SQLSTATS

- V$SQLSTATS_PLAN_HASH

- V$SQLTEXT

- V$SQLTEXT_WITH_NEWLINES

- V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM

- V$STANDBY_LOG

- V$STATISTICS_LEVEL

- V$STATNAME

- V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR

- V$STREAMS_APPLY_READER

- V$STREAMS_APPLY_SERVER

- V$STREAMS_CAPTURE

- V$STREAMS_MESSAGE_TRACKING

- V$STREAMS_POOL_ADVICE

- V$STREAMS_POOL_STATISTICS

- V$STREAMS_TRANSACTION

- V$SUBCACHE

- V$SUBSCR_REGISTRATION_STATS

- V$SYS_OPTIMIZER_ENV

- V$SYS_TIME_MODEL

- V$SYSAUX_OCCUPANTS

- V$SYSMETRIC

- V$SYSMETRIC_HISTORY

- V$SYSMETRIC_SUMMARY

- V$SYSSTAT

- V$SYSTEM_CURSOR_CACHE

- V$SYSTEM_EVENT

- V$SYSTEM_FIX_CONTROL

- V$SYSTEM_PARAMETER

- V$SYSTEM_PARAMETER2

- V$SYSTEM_WAIT_CLASS

- V$TABLESPACE

- V$TEMP_CACHE_TRANSFER

- V$TEMP_EXTENT_MAP

- V$TEMP_EXTENT_POOL

- V$TEMP_SPACE_HEADER

- V$TEMPFILE

- V$TEMPORARY_LOBS

- V$TEMPSEG_USAGE

- V$TEMPSTAT

- V$THREAD

- V$THRESHOLD_TYPES

- V$TIMER

- V$TIMEZONE_NAMES

- V$TOPLEVELCALL

- V$TRANSACTION

- V$TRANSACTION_ENQUEUE

- V$TRANSPORTABLE_PLATFORM

- V$TYPE_SIZE

- V$UNDOSTAT

- V$UNUSABLE_BACKUPFILE_DETAILS

- V$VERSION

- V$VPD_POLICY

- V$WAIT_CHAINS

- V$WAITCLASSMETRIC

- V$WAITCLASSMETRIC_HISTORY

- V$WAITSTAT

- V$WALLET

- V$WORKLOAD_REPLAY_THREAD

- V$XML_AUDIT_TRAIL

- V$XSTREAM_APPLY_COORDINATOR

- V$XSTREAM_APPLY_READER

- V$XSTREAM_APPLY_RECEIVER

- V$XSTREAM_APPLY_SERVER

- V$XSTREAM_CAPTURE

- V$XSTREAM_MESSAGE_TRACKING

- V$XSTREAM_OUTBOUND_SERVER

- V$XSTREAM_TRANSACTION

第IV部 付録

A データベースの制限事項

- データ型の制限

- 物理データベースの制限

- 論理データベースの制限

- プロセスおよびランタイムの制限

B SQLスクリプト

- データ・ディクショナリの作成

- その他のデータ・ディクショナリ構造体の作成

- NOスクリプト

- アップグレードおよびダウングレード・スクリプト

- JavaScript

C Oracle待機イベント

- 待機イベントのクラス

- 一般的な待機イベント・パラメータの説明

- 待機イベントの説明

- alter system set dispatcher

- batched allocate scn lock request

- BFILE check if exists

- BFILE check if open

- BFILE closure

- BFILE get length

- BFILE get name object

- BFILE get path object

- BFILE internal seek

- BFILE open

- BFILE read

- broadcast mesg queue transition

- broadcast mesg recovery queue transition

- buffer busy waits

- buffer deadlock

- buffer latch

- buffer read retry

- checkpoint completed

- cleanup of aborted processes

- control file parallel write

- control file sequential read

- control file single write

- cursor: mutex S

- cursor: mutex X

- cursor: pin S

- cursor: pin S wait on X

- cursor: pin X

- Data Guard: process clean up

- Data Guard: process exit

- Data Guard Broker: single instance

- db file asynch I/O submit

- db file parallel read

- db file parallel write

- db file scattered read

- db file sequential read

- db file single write

- DFS db file lock

- DFS lock handle

- direct path read

- direct path sync

- direct path write

- Disk file operations I/O

- dispatcher shutdown

- dispatcher timer

- duplicate cluster key

- enq: OW - initialization

- enq: OW - termination

- enqueue

- flashback buf free by RVWR

- flashback logfile sync

- free buffer waits

- free global transaction table entry

- free process state object

- gc recovery quiesce

- GCS lock open S

- GCS lock open X

- gcs remastering wait for drop pkey

- global cache busy

- global cache lock cleanup

- global cache freelist

- inactive session

- inactive transaction branch

- index block split

- instance state change

- io done

- kcl bg acks

- ksxr wait for mount shared

- ktm: instance recovery

- latch activity

- latch free

- library cache load lock

- library cache lock

- library cache pin

- library cache shutdown

- LMON global data update

- lock manager wait for remote message

- Log archive I/O

- log buffer space

- log file parallel write

- log file sequential read

- log file single write

- Log file switch (archiving needed)

- Log file switch (checkpoint incomplete)

- log file switch (clearing log file)

- log file switch (private strand flush incomplete)

- log file switch completion

- log file sync

- log switch/archive

- optimizer stats update retry

- parallel recovery change buffer free

- parallel recovery control message reply

- parallel recovery coord send blocked

- parallel recovery coord wait for reply

- parallel recovery coordinator waits for slave cleanup

- parallel recovery read buffer free

- parallel recovery slave next change

- pending global transaction(s)

- pipe get

- pipe put

- PL/SQL lock timer

- pmon timer

- prewarm transfer retry

- prior process spawner to be cleaned up

- process startup

- PX Deque wait

- PX qref latch

- PX server shutdown

- PX signal server

- rdbms ipc message

- rdbms ipc message block

- rdbms ipc reply

- read by other session

- recovery read

- resmgr: become active

- resmgr: cpu quantum

- resmgr:pq queued

- rolling migration: cluster quiesce

- row cache lock

- RVWR wait for flashback copy

- sbtbufinfo

- sbtgetbuf

- sbtmapbuf

- sbtrelbuf

- scginq AST call

- SGA: allocation forcing component growth

- SGA: MMAN sleep for component shrink

- SGA: sga_target resize

- Shared IO Pool Memory

- shared server idle wait

- single-task message

- smon timer

- SQL*Net break/reset to client

- SQL*Net break/reset to dblink

- SQL*Net message from client

- SQL*Net message from dblink

- SQL*Net message to client

- SQL*Net message to dblink

- SQL*Net more data from client

- SQL*Net more data from dblink

- SQL*Net more data to client

- SQL*Net more data to dblink

- Streams AQ: waiting for messages in the queue

- switch logfile command

- TCP Socket (KGAS)

- timer in sksawat

- transaction

- unbound tx

- undo_retention publish retry

- undo segment extension

- undo segment recovery

- undo segment tx slot

- utl_file I/O

- virtual circuit status

- virtual circuit wait

- WCR: replay client notify

- WCR: replay clock

- WCR: replay lock order

- WCR: replay paused

- WCR: Sync context busy

- WMON goes to sleep

- write complete waits

- writes stopped by instance recovery or database suspension

D Oracleエンキュー名

E 統計情報の説明

- 統計情報の表示

- 統計情報の説明

F バックグラウンド・プロセス

索引

はじめに

このマニュアルでは、Oracle Databaseの一部であるデータベースの初期化パラメータ、静的データ・ディクショナリ・ビュー、動的パフォーマンス・ビュー、データベースの制限およびSQLスクリプトに関する参照情報について説明します。

『Oracle Databaseリファレンス』には、Oracle Database Standard EditionおよびOracle Database Enterprise Edition製品の特徴および機能を説明した情報が含まれています。Standard EditionとEnterprise Editionの基本機能は同じです。ただし、Enterprise Editionのみで使用可能な拡張機能もあり、そのうちのいくつかはオプションです。たとえば、アプリケーション・フェイルオーバーを使用するには、Real Application Clustersが備えられたEnterprise Editionが必要です。

関連項目:
Standard EditionとEnterprise Editionの相違点、使用可能な機能およびオプションの詳細は、『Oracle Database新機能ガイド』を参照してください。

ここでは、次の項目について説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

『Oracle Databaseリファレンス』は、データベース管理者、システム管理者およびデータベース・アプリケーション開発者を対象にしています。

このマニュアルを使用するには、次の内容を理解しておく必要があります。

- Oracle Database管理システム(DBMS)の概要

- ご使用のオペレーティング・システムの環境

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、次のOracleドキュメントを参照してください。

- このマニュアルで使用される概念および用語の概要については、『Oracle Database概要』を参照してください。

- Oracle Databaseの管理については、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- 以前のリリースのOracleから新しいリリースへのアップグレード手順については、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

- OracleのSQLコマンドおよび関数については、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

- Oracle Databaseでのデータベース・アプリケーションの開発については、『Oracle Databaseアドバンスト・アプリケーション開発者ガイド』を参照してください。

リリース・ノート、インストール関連ドキュメント、ホワイト・ペーパーまたはその他の関連ドキュメントは、Oracle Technology Network(OTN)から無償でダウンロードできます。OTNを使用するには、オンラインでの登録が必要です。登録は、次のWebサイトから無償で行えます。

http://www.oracle.com/technology

次のURLでOTN Webサイトのドキュメントのセクションに直接接続できます。

http://www.oracle.com/technology/documentation

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ドキュメントのタイトル、強調またはユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

Oracle Databaseリファレンスでの新機能

ここでは、Oracle Database 11gリリース1(11.1)とリリース2(11.2)の新機能について説明し、追加情報の参照先を示します。以前のリリースのOracle Databaseにおける新機能の詳細は、該当するリリースのマニュアルを参照してください。

次の項で、Oracle Databaseリファレンスでの新機能について説明します。

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)の新機能

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.3)の新機能

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)の新機能

- Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.1)の新機能

- Oracle Database 11g リリース1(11.1)の新機能

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)の新機能

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)では、次の初期化パラメータが追加されています。

DNFS_BATCH_SIZE
ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION

関連項目:
この初期化パラメータの詳細は、第I部「初期化パラメータ」を参照してください。

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)では、次の静的データ・ディクショナリ・ビューが追加されています。

ALL_ビュー

DBA_ビュー

USER_ビュー

ALL_GG_INBOUND_PROGRESS脚注 1

ALL_GOLDENGATE_INBOUND脚注 1

DBA_GG_INBOUND_PROGRESS脚注 1

DBA_GOLDENGATE_INBOUND脚注 1

DBA_GOLDENGATE_SUPPORT_MODE脚注 1

DBA_WORKLOAD_REPLAY_SCHEDULES脚注 1

DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_CAPTURES脚注 1

DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_ORDERING脚注 1

REDACTION_COLUMNS脚注 1

REDACTION_POLICIES脚注 1

REDACTION_VALUES_FOR_TYPE_FULL脚注 1

脚注 1 このビューは、Oracle Databaseリリース12cリリース1 (12.1)からOracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)にバックポートされました。

関連項目:
これらの静的データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、第I部「静的データ・ディクショナリ・ビュー」を参照してください

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)では、次の動的パフォーマンス・ビューが追加されています。

GV$ビュー

V$ビュー

GV$CLONEDFILE脚注 1

V$CLONEDFILE脚注 1

GV$DEAD_CLEANUP脚注 1

V$DEAD_CLEANUP脚注 1

GV$FS_OBSERVER_HISTOGRAM

V$FS_OBSERVER_HISTOGRAM

GV$GG_APPLY_COORDINATOR脚注 1

V$GG_APPLY_COORDINATOR脚注 1

GV$GG_APPLY_READER脚注 1

V$GG_APPLY_READER脚注 1

GV$GG_APPLY_RECEIVER脚注 1

V$GG_APPLY_RECEIVER脚注 1

GV$GG_APPLY_SERVER脚注 1

V$GG_APPLY_SERVER脚注 1

GV$RO_USER_ACCOUNT脚注 1

V$RO_USER_ACCOUNT脚注 1

GV$XSTREAM_APPLY_COORDINATOR脚注 1

V$XSTREAM_APPLY_COORDINATOR脚注 1

GV$XSTREAM_APPLY_READER脚注 1

V$XSTREAM_APPLY_READER脚注 1

GV$XSTREAM_APPLY_RECEIVER脚注 1

V$XSTREAM_APPLY_RECEIVER脚注 1

GV$XSTREAM_APPLY_SERVER脚注 1

V$XSTREAM_APPLY_SERVER脚注 1

脚注 1 このビューは、Oracle Databaseリリース12cリリース1 (12.1)からOracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)にバックポートされました。

関連項目:
これらの動的パフォーマンス・ビューの詳細は、第I部「動的パフォーマンス・ビュー」を参照してください

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.3)の新機能

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.3)では、次の初期化パラメータが追加されています。

AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET
CLONEDB

関連項目:
これらの初期化パラメータの詳細は、第I部「初期化パラメータ」を参照してください。

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)の新機能

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)では、次の初期化パラメータが追加されています。

CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION
DB_FLASH_CACHE_FILE
DB_FLASH_CACHE_SIZE
DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING
USE_LARGE_PAGES

関連項目:
これらの初期化パラメータの詳細は、第I部「初期化パラメータ」を参照してください。

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)では、次の静的データ・ディクショナリ・ビューが追加されています。

ALL_ビュー

DBA_ビュー

USER_ビュー

ALL_APPLY_ERROR_MESSAGES

DBA_APPLY_ERROR_MESSAGES

DBA_HIST_PERSISTENT_QMN_CACHE

DBA_XSTREAM_ADMINISTRATOR

DBA_XSTREAM_OUT_SUPPORT_MODE

関連項目:
これらの静的データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、第I部「静的データ・ディクショナリ・ビュー」を参照してください

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)では、次の動的パフォーマンス・ビューが追加されています。

GV$ビュー

V$ビュー

GV$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFO

V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFO

GV$ASM_ACFS_SECURITY_INFO

V$ASM_ACFS_SECURITY_INFO

GV$XSTREAM_CAPTURE

V$XSTREAM_CAPTURE

GV$XSTREAM_MESSAGE_TRACKING

V$XSTREAM_MESSAGE_TRACKING

GV$XSTREAM_OUTBOUND_SERVER

V$XSTREAM_OUTBOUND_SERVER

GV$XSTREAM_TRANSACTION

V$XSTREAM_TRANSACTION

関連項目:
これらの動的パフォーマンス・ビューの詳細は、第I部「動的パフォーマンス・ビュー」を参照してください

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.1)の新機能

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.1)では、次の初期化パラメータが追加されています。

DEFERRED_SEGMENT_CREATION
DST_UPGRADE_INSERT_CONV
LISTENER_NETWORKS
PARALLEL_DEGREE_LIMIT
PARALLEL_DEGREE_POLICY
PARALLEL_FORCE_LOCAL
PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD
PARALLEL_SERVERS_TARGET

関連項目:
これらの初期化パラメータの詳細は、第I部「初期化パラメータ」を参照してください。

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.1)では、次の静的データ・ディクショナリ・ビューが追加されています。

ALL_ビュー

DBA_ビュー

USER_ビュー

ALL_APPLY_CHANGE_HANDLERS

DBA_APPLY_CHANGE_HANDLERS

DBA_HIST_DISPATCHER

DBA_HIST_DYN_REMASTER_STATS

DBA_HIST_IOSTAT_DETAIL

DBA_HIST_PLAN_OPERATION_NAME

DBA_HIST_PLAN_OPTION_NAME

DBA_HIST_SHARED_SERVER_SUMMARY

DBA_HIST_SQLCOMMAND_NAME

DBA_HIST_TOPLEVELCALL_NAME

DBA_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS

USER_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS

DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKS

USER_PARALLEL_EXECUTE_TASKS

ALL_QUEUE_SCHEDULES

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_HIST

ALL_SCHEDULER_DB_DESTS

DBA_SCHEDULER_DB_DESTS

USER_SCHEDULER_DB_DESTS

ALL_SCHEDULER_DESTS

DBA_SCHEDULER_DESTS

USER_SCHEDULER_DESTS

ALL_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS

DBA_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS

ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

DBA_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

USER_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

DBA_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

USER_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

ALL_SCHEDULER_GROUPS

DBA_SCHEDULER_GROUPS

USER_SCHEDULER_GROUPS

ALL_SCHEDULER_JOB_DESTS

DBA_SCHEDULER_JOB_DESTS

USER_SCHEDULER_JOB_DESTS

ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

DBA_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

DBA_STREAMS_KEEP_COLUMNS

DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE

DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE_HIST

ALL_STREAMS_STMT_HANDLERS

DBA_STREAMS_STMT_HANDLERS

ALL_STREAMS_STMTS

DBA_STREAMS_STMTS

ALL_TSTZ_TAB_COLS

DBA_TSTZ_TAB_COLS

USER_TSTZ_TAB_COLS

ALL_TSTZ_TABLES

DBA_TSTZ_TABLES

USER_TSTZ_TABLES

DBA_WALLET_ACLS

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.1)では、他に次の静的データ・ディクショナリ・ビューも追加されています。

DBFS_CONTENT
DBFS_CONTENT_PROPERTIES

関連項目:
これらの静的データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、第I部「静的データ・ディクショナリ・ビュー」を参照してください

Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.1)では、次の動的パフォーマンス・ビューが追加されています。

GV$ビュー

V$ビュー

GV$ASM_ACFSSNAPSHOTS

V$ASM_ACFSSNAPSHOTS

GV$ASM_ACFSVOLUMES

V$ASM_ACFSVOLUMES

GV$ASM_FILESYSTEM

V$ASM_FILESYSTEM

GV$ASM_USER

V$ASM_USER

GV$ASM_USERGROUP

V$ASM_USERGROUP

GV$ASM_USERGROUP_MEMBER

V$ASM_USERGROUP_MEMBER

GV$ASM_VOLUME

V$ASM_VOLUME

GV$ASM_VOLUME_STAT

V$ASM_VOLUME_STAT

GV$CPOOL_CONN_INFO

V$CPOOL_CONN_INFO

GV$DATAGUARD_STATS

GV$EMON

V$EMON

GV$IOSTAT_FUNCTION_DETAIL

V$IOSTAT_FUNCTION_DETAIL

GV$LIBCACHE_LOCKS

V$LIBCACHE_LOCKS

GV$PERSISTENT_QMN_CACHE

V$PERSISTENT_QMN_CACHE

GV$QMON_COORDINATOR_STATS

V$QMON_COORDINATOR_STATS

GV$QMON_SERVER_STATS

V$QMON_SERVER_STATS

GV$QMON_TASK_STATS

V$QMON_TASK_STATS

GV$QMON_TASKS

V$QMON_TASKS

GV$SQLCOMMAND

V$SQLCOMMAND

V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM

GV$STREAMS_POOL_STATISTICS

V$STREAMS_POOL_STATISTICS

GV$TOPLEVELCALL

V$TOPLEVELCALL

関連項目:
これらの動的パフォーマンス・ビューの詳細は、第I部「動的パフォーマンス・ビュー」を参照してください

Oracle Database 11gリリース1(11.1)の新機能

Oracle Database 11gリリース1(11.1)では、次の初期化パラメータが追加されています。

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS
CLIENT_RESULT_CACHE_LAG
CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE
COMMIT_LOGGING
COMMIT_WAIT
CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS
DB_LOST_WRITE_PROTECT
DB_SECUREFILE
DB_ULTRA_SAFE
DDL_LOCK_TIMEOUT
DIAGNOSTIC_DEST
GLOBAL_TXN_PROCESSES
JAVA_JIT_ENABLED
LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH
MEMORY_MAX_TARGET
MEMORY_TARGET
OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES
OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXES
OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS
OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES
PARALLEL_IO_CAP_ENABLED
PLSCOPE_SETTINGS
REDO_TRANSPORT_USER
RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATION
RESULT_CACHE_MAX_RESULT
RESULT_CACHE_MAX_SIZE
RESULT_CACHE_MODE
RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATION
SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON
SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS
SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION
SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION
SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER
XML_DB_EVENTS

関連項目:
これらの初期化パラメータの詳細は、第I部「初期化パラメータ」を参照してください。

Oracle Database 11gリリース1(11.1)では、次の静的データ・ディクショナリ・ビューが追加されています。

ALL_ビュー

DBA_ビュー

USER_ビュー

DBA_ADDM_FDG_BREAKDOWN

USER_ADDM_FDG_BREAKDOWN

DBA_ADDM_FINDINGS

USER_ADDM_FINDINGS

DBA_ADDM_INSTANCES

USER_ADDM_INSTANCES

DBA_ADDM_SYSTEM_DIRECTIVES

DBA_ADDM_TASK_DIRECTIVES

USER_ADDM_TASK_DIRECTIVES

DBA_ADDM_TASKS

USER_ADDM_TASKS

DBA_ADVISOR_DIR_DEFINITIONS

DBA_ADVISOR_DIR_INSTANCES

DBA_ADVISOR_DIR_TASK_INST

USER_ADVISOR_DIR_TASK_INST

DBA_ADVISOR_EXEC_PARAMETERS

USER_ADVISOR_EXEC_PARAMETERS

DBA_ADVISOR_EXECUTION_TYPES

DBA_ADVISOR_EXECUTIONS

USER_ADVISOR_EXECUTIONS

DBA_ADVISOR_FDG_BREAKDOWN

USER_ADVISOR_FDG_BREAKDOWN

DBA_ADVISOR_FINDING_NAMES

DBA_ADVISOR_SQLA_COLVOL

USER_ADVISOR_SQLA_COLVOL

DBA_ADVISOR_SQLA_TABLES

USER_ADVISOR_SQLA_TABLES

DBA_ADVISOR_SQLA_TABVOL

USER_ADVISOR_SQLA_TABVOL

DBA_ADVISOR_SQLA_WK_SUM

USER_ADVISOR_SQLA_WK_SUM

DBA_ADVISOR_SQLPLANS

USER_ADVISOR_SQLPLANS

DBA_ADVISOR_SQLSTATS

USER_ADVISOR_SQLSTATS

DBA_ARGUMENTS

ALL_ASSEMBLIES

DBA_ASSEMBLIES

USER_ASSEMBLIES

DBA_AUTOTASK_CLIENT

DBA_AUTOTASK_CLIENT_HISTORY

DBA_AUTOTASK_CLIENT_JOB

DBA_AUTOTASK_OPERATION

DBA_AUTOTASK_SCHEDULE

DBA_AUTOTASK_TASK

DBA_AUTOTASK_WINDOW_CLIENTS

DBA_AUTOTASK_WINDOW_HISTORY

ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETS

ALL_CHANGE_PROPAGATIONS

ALL_CHANGE_SETS

ALL_CHANGE_SOURCES

ALL_CHANGE_TABLES

ALL_COL_PENDING_STATS

DBA_COL_PENDING_STATS

USER_COL_PENDING_STATS

DBA_COMPARISON

USER_COMPARISON

DBA_COMPARISON_COLUMNS

USER_COMPARISON_COLUMNS

DBA_COMPARISON_ROW_DIF

USER_COMPARISON_ROW_DIF

DBA_COMPARISON_SCAN

USER_COMPARISON_SCAN

DBA_COMPARISON_SCAN_SUMMARY

USER_COMPARISON_SCAN_SUMMARY

DBA_COMPARISON_SCAN_VALUES

USER_COMPARISON_SCAN_VALUES

DBA_CPOOL_INFO

DBA_CQ_NOTIFICATION_QUERIES

USER_CQ_NOTIFICATION_QUERIES

ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITY

DBA_CUBE_ATTR_VISIBILITY

USER_CUBE_ATTR_VISIBILITY

ALL_CUBE_ATTRIBUTES

DBA_CUBE_ATTRIBUTES

USER_CUBE_ATTRIBUTES

ALL_CUBE_BUILD_PROCESSES

DBA_CUBE_BUILD_PROCESSES

USER_CUBE_BUILD_PROCESSES

ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

DBA_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

USER_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

ALL_CUBE_DIM_LEVELS

DBA_CUBE_DIM_LEVELS

USER_CUBE_DIM_LEVELS

ALL_CUBE_DIM_MODELS

DBA_CUBE_DIM_MODELS

USER_CUBE_DIM_MODELS

ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

DBA_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

USER_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

ALL_CUBE_DIM_VIEWS

DBA_CUBE_DIM_VIEWS

USER_CUBE_DIM_VIEWS

ALL_CUBE_DIMENSIONALITY

DBA_CUBE_DIMENSIONALITY

USER_CUBE_DIMENSIONALITY

ALL_CUBE_DIMENSIONS

DBA_CUBE_DIMENSIONS

USER_CUBE_DIMENSIONS

ALL_CUBE_HIER_LEVELS

DBA_CUBE_HIER_LEVELS

USER_CUBE_HIER_LEVELS

ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

DBA_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

USER_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

ALL_CUBE_HIER_VIEWS

DBA_CUBE_HIER_VIEWS

USER_CUBE_HIER_VIEWS

ALL_CUBE_HIERARCHIES

DBA_CUBE_HIERARCHIES

USER_CUBE_HIERARCHIES

ALL_CUBE_MEASURES

DBA_CUBE_MEASURES

USER_CUBE_MEASURES

ALL_CUBE_VIEW_COLUMNS

DBA_CUBE_VIEW_COLUMNS

USER_CUBE_VIEW_COLUMNS

ALL_CUBE_VIEWS

DBA_CUBE_VIEWS

USER_CUBE_VIEWS

ALL_CUBES

DBA_CUBES

USER_CUBES

DBA_EPG_DAD_AUTHORIZATION

USER_EPG_DAD_AUTHORIZATION

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE

USER_FLASHBACK_ARCHIVE

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES

USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TS

DBA_FLASHBACK_TXN_REPORT

USER_FLASHBACK_TXN_REPORT

DBA_FLASHBACK_TXN_STATE

USER_FLASHBACK_TXN_STATE

DBA_HIST_BASELINE_DETAILS

DBA_HIST_BASELINE_METADATA

DBA_HIST_BASELINE_TEMPLATE

DBA_HIST_CLUSTER_INTERCON

DBA_HIST_COLORED_SQL

DBA_HIST_EVENT_HISTOGRAM

DBA_HIST_IC_CLIENT_STATS

DBA_HIST_IC_DEVICE_STATS

DBA_HIST_INTERCONNECT_PINGS

DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE

DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE_NAME

DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION

DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION_NAME

DBA_HIST_MEM_DYNAMIC_COMP

DBA_HIST_MEMORY_RESIZE_OPS

DBA_HIST_MEMORY_TARGET_ADVICE

DBA_HIST_MUTEX_SLEEP

DBA_HIST_PERSISTENT_QUEUES

DBA_HIST_PERSISTENT_SUBS

DBA_HIST_RSRC_CONSUMER_GROUP

DBA_HIST_RSRC_PLAN

ALL_IDENTIFIERS

DBA_IDENTIFIERS

USER_IDENTIFIERS

ALL_IND_PENDING_STATS

DBA_IND_PENDING_STATS

USER_IND_PENDING_STATS

DBA_INVALID_OBJECTS

ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONS

DBA_JAVA_COMPILER_OPTIONS

USER_JAVA_COMPILER_OPTIONS

DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLE

ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

DBA_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

USER_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

ALL_MEASURE_FOLDERS

DBA_MEASURE_FOLDERS

USER_MEASURE_FOLDERS

ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

DBA_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

ALL_MINING_MODEL_SETTINGS

DBA_MINING_MODEL_SETTINGS

USER_MINING_MODEL_SETTINGS

ALL_MINING_MODELS

DBA_MINING_MODELS

USER_MINING_MODELS

ALL_MVIEW_DETAIL_PARTITION

DBA_MVIEW_DETAIL_PARTITION

USER_MVIEW_DETAIL_PARTITION

ALL_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

DBA_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

USER_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGES

USER_NETWORK_ACL_PRIVILEGES

DBA_NETWORK_ACLS

DBA_OLDIMAGE_COLUMNS

USER_OLDIMAGE_COLUMNS

DBA_REGISTRY_DATABASE

DBA_REGISTRY_DEPENDENCIES

DBA_REGISTRY_PROGRESS

DBA_RSRC_CAPABILITY

DBA_RSRC_CATEGORIES

DBA_RSRC_INSTANCE_CAPABILITY

DBA_RSRC_IO_CALIBRATE

DBA_RSRC_STORAGE_POOL_MAPPING

ALL_SCHEDULER_CREDENTIALS

DBA_SCHEDULER_CREDENTIALS

USER_SCHEDULER_CREDENTIALS

DBA_SCHEDULER_JOB_ROLES

ALL_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES

DBA_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES

ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

DBA_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

USER_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIG

DBA_SQL_PATCHES

DBA_SQL_PLAN_BASELINES

ALL_STAT_EXTENSIONS

DBA_STAT_EXTENSIONS

USER_STAT_EXTENSIONS

ALL_STREAMS_COLUMNS

DBA_STREAMS_COLUMNS

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_LINK

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_STAT

DBA_STREAMS_TP_DATABASE

DBA_STREAMS_TP_PATH_BOTTLENECK

DBA_STREAMS_TP_PATH_STAT

DBA_SUBSCR_REGISTRATIONS

USER_SUBSCR_REGISTRATIONS

ALL_SYNC_CAPTURE

DBA_SYNC_CAPTURE

ALL_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS

DBA_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS

ALL_SYNC_CAPTURE_TABLES

DBA_SYNC_CAPTURE_TABLES

ALL_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

DBA_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

USER_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

ALL_TAB_PENDING_STATS

DBA_TAB_PENDING_STATS

USER_TAB_PENDING_STATS

ALL_TAB_STAT_PREFS

DBA_TAB_STAT_PREFS

USER_TAB_STAT_PREFS

DBA_TEMP_FREE_SPACE

ALL_TRIGGER_ORDERING

DBA_TRIGGER_ORDERING

USER_TRIGGER_ORDERING

DBA_USERS_WITH_DEFPWD

DBA_WORKLOAD_CAPTURES

DBA_WORKLOAD_CONNECTION_MAP

DBA_WORKLOAD_FILTERS

DBA_WORKLOAD_REPLAY_DIVERGENCE

DBA_WORKLOAD_REPLAYS

関連項目:
これらの静的データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、第I部「静的データ・ディクショナリ・ビュー」を参照してください

Oracle Database 11gリリース1(11.1)では、次の動的パフォーマンス・ビューが追加されています。

GV$ビュー

V$ビュー

GV$ASM_ATTRIBUTE

V$ASM_ATTRIBUTE

GV$ASM_DISK_IOSTAT

V$ASM_DISK_IOSTAT

GV$CALLTAG

V$CALLTAG

GV$CORRUPT_XID_LIST

V$CORRUPT_XID_LIST

GV$CPOOL_CC_INFO

V$CPOOL_CC_INFO

GV$CPOOL_CC_STATS

V$CPOOL_CC_STATS

GV$CPOOL_STATS

V$CPOOL_STATS

GV$DETACHED_SESSION

V$DETACHED_SESSION

GV$DIAG_INFO

V$DIAG_INFO

GV$DNFS_CHANNELS

V$DNFS_CHANNELS

GV$DNFS_FILES

V$DNFS_FILES

GV$DNFS_SERVERS

V$DNFS_SERVERS

GV$DNFS_STATS

V$DNFS_STATS

GV$DYNAMIC_REMASTER_STATS

V$DYNAMIC_REMASTER_STATS

GV$ENCRYPTED_TABLESPACES

V$ENCRYPTED_TABLESPACES

GV$ENCRYPTION_WALLET

V$ENCRYPTION_WALLET

V$FLASHBACK_TXN_GRAPH

V$FLASHBACK_TXN_MODS

GV$FOREIGN_ARCHIVED_LOG

V$FOREIGN_ARCHIVED_LOG

GV$FS_FAILOVER_STATS

V$FS_FAILOVER_STATS

GV$HM_CHECK

V$HM_CHECK

GV$HM_CHECK_PARAM

V$HM_CHECK_PARAM

GV$HM_FINDING

V$HM_FINDING

GV$HM_INFO

V$HM_INFO

GV$HM_RECOMMENDATION

V$HM_RECOMMENDATION

GV$HM_RUN

V$HM_RUN

GV$INCMETER_CONFIG

V$INCMETER_CONFIG

GV$INCMETER_INFO

V$INCMETER_INFO

GV$INCMETER_SUMMARY

V$INCMETER_SUMMARY

GV$IOFUNCMETRIC

V$IOFUNCMETRIC

GV$IOFUNCMETRIC_HISTORY

V$IOFUNCMETRIC_HISTORY

GV$IOSTAT_CONSUMER_GROUP

V$IOSTAT_CONSUMER_GROUP

GV$IOSTAT_FILE

V$IOSTAT_FILE

GV$IOSTAT_FUNCTION

V$IOSTAT_FUNCTION

GV$IOSTAT_NETWORK

V$IOSTAT_NETWORK

GV$IO_CALIBRATION_STATUS

V$IO_CALIBRATION_STATUS

GV$IR_FAILURE

V$IR_FAILURE

GV$IR_FAILURE_SET

V$IR_FAILURE_SET

GV$IR_MANUAL_CHECKLIST

V$IR_MANUAL_CHECKLIST

GV$IR_REPAIR

V$IR_REPAIR

GV$LOBSTAT

V$LOBSTAT

GV$MEMORY_CURRENT_RESIZE_OPS

V$MEMORY_CURRENT_RESIZE_OPS

GV$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS

V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS

GV$MEMORY_RESIZE_OPS

V$MEMORY_RESIZE_OPS

GV$MEMORY_TARGET_ADVICE

V$MEMORY_TARGET_ADVICE

GV$NFS_CLIENTS

V$NFS_CLIENTS

GV$NFS_LOCKS

V$NFS_LOCKS

GV$NFS_OPEN_FILES

V$NFS_OPEN_FILES

V$OBJECT_PRIVILEGE

GV$PERSISTENT_PUBLISHERS

V$PERSISTENT_PUBLISHERS

GV$PERSISTENT_QUEUES

V$PERSISTENT_QUEUES

GV$PERSISTENT_SUBSCRIBERS

V$PERSISTENT_SUBSCRIBERS

GV$PROCESS_GROUP

V$PROCESS_GROUP

GV$PX_INSTANCE_GROUP

V$PX_INSTANCE_GROUP

GV$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM

V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM

GV$RESULT_CACHE_DEPENDENCY

V$RESULT_CACHE_DEPENDENCY

GV$RESULT_CACHE_MEMORY

V$RESULT_CACHE_MEMORY

GV$RESULT_CACHE_OBJECTS

V$RESULT_CACHE_OBJECTS

GV$RESULT_CACHE_STATISTICS

V$RESULT_CACHE_STATISTICS

GV$RMAN_COMPRESSION_ALGORITHM

V$RMAN_COMPRESSION_ALGORITHM

V$RMAN_ENCRYPTION_ALGORITHMS

GV$RSRCMGRMETRIC

V$RSRCMGRMETRIC

GV$RSRCMGRMETRIC_HISTORY

V$RSRCMGRMETRIC_HISTORY

GV$SECUREFILE_TIMER

V$SECUREFILE_TIMER

V$SESSION_FIX_CONTROL

GV$SQL_CS_HISTOGRAM

V$SQL_CS_HISTOGRAM

GV$SQL_CS_SELECTIVITY

V$SQL_CS_SELECTIVITY

GV$SQL_CS_STATISTICS

V$SQL_CS_STATISTICS

GV$SQL_FEATURE

V$SQL_FEATURE

GV$SQL_FEATURE_DEPENDENCY

V$SQL_FEATURE_DEPENDENCY

GV$SQL_FEATURE_HIERARCHY

V$SQL_FEATURE_HIERARCHY

GV$SQL_HINT

V$SQL_HINT

GV$SQL_MONITOR

V$SQL_MONITOR

GV$SQL_PLAN_MONITOR

V$SQL_PLAN_MONITOR

GV$SQLFN_ARG_METADATA

V$SQLFN_ARG_METADATA

GV$SQLFN_METADATA

V$SQLFN_METADATA

GV$STREAMS_MESSAGE_TRACKING

V$STREAMS_MESSAGE_TRACKING

GV$SUBSCR_REGISTRATION_STATS

V$SUBSCR_REGISTRATION_STATS

V$SYSTEM_FIX_CONTROL

V$WAIT_CHAINS

GV$WORKLOAD_REPLAY_THREAD

V$WORKLOAD_REPLAY_THREAD

関連項目:
これらの動的パフォーマンス・ビューの詳細は、第I部「動的パフォーマンス・ビュー」を参照してください

第I部

初期化パラメータ

この部では、インスタンスを起動または構成するためにパラメータ・ファイルで指定するデータベース初期化パラメータについて説明します。この部では、次の内容について説明します。

- 第1章「初期化パラメータ」

1 初期化パラメータ

この章では、データベース初期化パラメータをアルファベット順に説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 初期化パラメータの使用方法

- 基本的な初期化パラメータ

- パラメータ・ファイル

- パラメータ・ファイルのパラメータ値の変更

- パラメータの説明の読み方

- 初期化パラメータの説明

初期化パラメータの使用方法

初期化パラメータは様々な機能グループに分類されます。たとえば、パラメータによって次のことができます。

- データベース全体の制限を設定する。

- ユーザーまたはプロセスの制限を設定する。

- データベース・リソースに制限を設定する。

- パフォーマンスを制御する(このパラメータは、変数パラメータと呼ばれます)。
変数パラメータは、主にデータベースのパフォーマンス向上に使用されるため、データベース管理者には特に便利です。

データベース管理者は、初期化パラメータを使用して次のことができます。

- メモリー構造体、たとえば、メモリー内のデータベース・バッファの数を調整して、パフォーマンスを最適化する。

- データベース全体のデフォルト値、たとえば、コンテキスト領域の作成時にコンテキスト領域に最初に割り当てられる領域の量を設定する。

- データベースの制限、たとえば、データベース・ユーザーの最大数を設定する。

- データベースに必要なファイルまたはディレクトリの名前を指定する。

初期化パラメータの多くは、データベースのパフォーマンスを改善するためにチューニングできます。それ以外のパラメータは、変更しないでください。変更する場合は、Oracleサポート・サービスの指示に従ってください。

すべての初期化パラメータは省略可能です。Oracleには、各パラメータにデフォルト値が用意されています。パラメータのデフォルト値は、オペレーティング・システムによって異なる場合があります。

初期化パラメータのタイプ

Oracle Databaseサーバーには、次のタイプの初期化パラメータがあります。

- 導出パラメータ

- オペレーティング・システム依存パラメータ

- 変数パラメータ(動的パラメータまたは前述のパラメータのいずれか)

導出パラメータ

初期化パラメータには、導出されるものがあります。導出とは、その値がその他のパラメータの値から算出されることを意味します。通常、導出パラメータの値は変更しないでください。変更した場合、算出された値は指定値によってオーバーライドされます。

たとえば、SESSIONSパラメータのデフォルト値は、PROCESSESパラメータの値から導出される値です。PROCESSESの値が変更されると、SESSIONSのデフォルト値も変更されます。ただし、値を指定してオーバーライドした場合を除きます。

オペレーティング・システム依存パラメータ

初期化パラメータには、有効な値または範囲が、ホスト・オペレーティング・システムに依存するものがあります。たとえば、パラメータDB_BLOCK_BUFFERSは、メイン・メモリー内のデータ・バッファの数を示し、その最大値は、オペレーティング・システムに依存します。これらのバッファのサイズはDB_BLOCK_SIZEで設定します。デフォルト値は、オペレーティング・システムに依存します。

関連項目:
オペレーティング・システムによって異なるOracleパラメータおよびオペレーティング・システムのパラメータの詳細は、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

変数パラメータ

変数初期化パラメータを使用すると、多くの場合、システムのパフォーマンスが改善します。変数パラメータには、容量の制限を設定してもパフォーマンスに影響しないパラメータもあります。たとえば、OPEN_CURSORSの値が10である場合、その11番目のカーソルをオープンしようとするユーザー・プロセスは、エラーを受け取ります。また、変数パラメータには、パフォーマンスには影響しても義務的な制限を課さないパラメータもあります。たとえば、DB_BLOCK_BUFFERSの値を小さくした場合、パフォーマンスが劣化することはあっても、作業の妨げにはなりません。

変数パラメータの値を大きくすると、システムのパフォーマンスが改善されることがあります。ただし、ほとんどのパラメータの場合、値を大きくすると、システム・グローバル領域(SGA)のサイズも大きくなります。SGAが大きくても、ある程度まではデータベースのパフォーマンスを改善できます。仮想メモリー・オペレーティング・システムでは、SGAが大きすぎると、メモリーにスワップ・インされたりスワップ・アウトされる場合、パフォーマンスが劣化することがあります。仮想メモリー作業領域を制御するオペレーティング・システムのパラメータは、SGAのサイズを考慮して設定してください。オペレーティング・システムの構成によって、SGAの最大サイズを制限することもできます。

基本的な初期化パラメータ

データベースの基本的な初期化パラメータは次のとおりです。ほとんどのデータベースは、基本パラメータを設定することで、適切かつ効率的に稼働します。基本パラメータについては詳しく理解し、他のパラメータは機能マニュアルで指定されている場合のみ、または特別な状況でのみ使用することをお薦めします。

CLUSTER_DATABASE
COMPATIBLE
CONTROL_FILES
DB_BLOCK_SIZE
DB_CREATE_FILE_DEST
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n
DB_DOMAIN
DB_NAME
DB_RECOVERY_FILE_DEST
DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE
DB_UNIQUE_NAME
INSTANCE_NUMBER
LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH
LOG_ARCHIVE_DEST_n
LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n
NLS_LANGUAGE
NLS_TERRITORY
OPEN_CURSORS
PGA_AGGREGATE_TARGET
PROCESSES
REMOTE_LISTENER
REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE
SESSIONS
SGA_TARGET
SHARED_SERVERS
STAR_TRANSFORMATION_ENABLED
UNDO_TABLESPACE

パラメータ・ファイル

パラメータ・ファイルは、初期化パラメータのリストおよび各パラメータの値を格納しているファイルです。初期化パラメータをパラメータ・ファイルに指定して、特定のインストールを反映させます。Oracleは、次の2種類のパラメータ・ファイルをサポートしています。

- サーバー・パラメータ・ファイル

- 初期化パラメータ・ファイル

サーバー・パラメータ・ファイル

サーバー・パラメータ・ファイルは、初期化パラメータのリポジトリとして機能するバイナリ・ファイルです。このファイルは、Oracle Databaseサーバーが稼働しているマシンに格納できます。サーバー・パラメータ・ファイルに格納された初期化パラメータは永続的で、インスタンスの実行中に行ったパラメータの変更は、インスタンスを停止し、起動しても有効です。

初期化パラメータ・ファイル

初期化パラメータ・ファイルは、初期化パラメータのリストを含むテキスト・ファイルです。このファイルに書き込む場合は、クライアント側のデフォルトのキャラクタ・セットを使用してください。

次に、初期化パラメータ・ファイルのサンプル・エントリを示します。

PROCESSES = 100
OPEN_LINKS = 12
GLOBAL_NAMES = true

初期化パラメータ・ファイルの名前は、オペレーティング・システムによって異なります。たとえば、大文字と小文字または小文字のみで表記されていたり、論理名、またはinit.oraという名前が変化したものであることもあります。データ・ウェアハウスおよびデータ・マート用の推奨されるパラメータが設定されているinitdw.oraファイルもあります。データベース管理者は、初期化パラメータ・ファイル用に異なるファイル名を選択できます。

初期化パラメータ・ファイルのオペレーティング・システム上でのデフォルトの位置およびファイル名については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。初期化パラメータ・ファイルは、サーバーを起動するためにクライアント側ツール(たとえば、SQL*Plus)が読み込むファイルです。

サンプル初期化パラメータ・ファイルは、それぞれのオペレーティング・システム用のOracle配布媒体により提供されます。当面の使用には、サンプル・ファイルで間に合いますが、最高のパフォーマンスを得るためにデータベースをチューニングするには、このファイルを変更します。すべての変更は、インスタンスを完全に停止してから再起動することによって有効になります。

初期化パラメータ・ファイル内の値の指定

この項では、初期化パラメータ・ファイル内のパラメータ値の設定に関する様々な事項について説明します。

初期化パラメータ・ファイルを管理するルール

初期化パラメータ・ファイル内のパラメータは、次のルールに基づいて指定します。

- 初期化パラメータ・ファイルにはパラメータおよびコメントのみが含まれます。コメントはシャープ記号(#)で始まります。その行のシャープ記号以降の内容は無視されます。

- パラメータは任意の順序で指定できます。

- ファイル名の中で、大/小文字の区別に意味があるのは、ホスト・オペレーティング・システム上で大/小文字の区別に意味がある場合のみです。

- 1行に複数のパラメータを入力する場合は、次に示すようにパラメータ名と値の間に空白を入れます。

PROCESSES = 100 CPU_COUNT = 1 OPEN_CURSORS = 10

- パラメータによっては、複数の値を指定できるものもあります(ROLLBACK_SEGMENTSなど)。次に示す例はすべて有効な構文です。

- 複数の値を入力する場合は、カッコで囲みカンマで区切ります。たとえば、次のように使用します。

ROLLBACK_SEGMENTS = (SEG1, SEG2, SEG3, SEG4, SEG5)

- カッコとカンマを使用せずに複数の値を入力します。たとえば、次のように使用します。

ROLLBACK_SEGMENTS = SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5

- 1行に値を1つずつ入力して、複数の値を指定します。たとえば、次のように使用します。

ROLLBACK_SEGMENTS = SEG1
ROLLBACK_SEGMENTS = SEG2
ROLLBACK_SEGMENTS = SEG3
ROLLBACK_SEGMENTS = SEG4
ROLLBACK_SEGMENTS = SEG5

1つのパラメータに対する複数の値を複数の行に入力する場合は、そのエントリの行が連続している必要があります。エントリが連続する行にない場合、最初のエントリが適切に処理されません。たとえば、次のエントリでは、SEG3およびSEG4は、SEG1およびSEG2をオーバーライドします。

ROLLBACK_SEGMENTS = SEG1 SEG2
OPEN_CURSORS = 10
ROLLBACK_SEGMENTS = SEG3 SEG4

- エスケープ文字とも呼ばれるバックスラッシュ(\)は、パラメータの指定が継続することを示します。バックスラッシュで行を継続する場合は、次の行頭に空白を入力しないでください。たとえば、次のように使用します。

ROLLBACK_SEGMENTS = (SEG1, SEG2, \
SEG3, SEG4, SEG5)

- IFILE初期化パラメータを使用すると、現行の初期化パラメータ・ファイルに他の初期化パラメータ・ファイルの内容を埋め込むことができます。

- パラメータに空白またはタブを含む値を指定する場合は、引用符で囲みます。特に指定がないかぎり、一重引用符または二重引用符を使用できます。たとえば、次のように使用します。

NLS_TERRITORY = 'CZECH REPUBLIC'

注意:
初期化パラメータ・ファイルにパラメータをアルファベット順にまとめておいてください。これによって、容易にパラメータを見つけることができ、どのパラメータも確実に1回のみ指定できるようになります。

- パラメータに特殊文字を含む値を指定する場合は、引用符で囲みます。

関連項目:

- 初期化パラメータ・ファイルの詳細は、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

- 「IFILE」

パラメータ値での特殊文字の使用

パラメータに特殊文字を含む値を指定する場合は、その特殊文字の前にバックスラッシュを付けるか、またはパラメータ全体を引用符で囲む必要があります。次のいずれかを使用して、特殊文字を指定できます。

DB_DOMAIN = 'JAPAN.ACME#.COM'

DB_DOMAIN = JAPAN.ACME\#.COM

表1-1に、初期化パラメータ・ファイルで使用できる特殊文字を示します。

表1-1 初期化パラメータ・ファイルの特殊文字

文字

名前

説明

#

シャープ記号

コメント

(

左カッコ

値リストの開始

)

右カッコ

値リストの終了

"

二重引用符

引用符で囲む文字列の開始または終了

'

一重引用符

引用符で囲む文字列の開始または終了

=

等号

キーワードと値のセパレータ

,

カンマ

要素のセパレータ

-

マイナス記号

UNIXスタイルのキーワードの接頭辞

\

バックスラッシュ

エスケープ文字

特殊文字を初期化パラメータ・ファイルでリテラルとして指定する場合は、その特殊文字の前にバックスラッシュを付けるか、またはその特殊文字を含む文字列全体を引用符で囲む必要があります。

エスケープ文字の使用方法

「初期化パラメータ・ファイルを管理するルール」で説明したように、バックスラッシュ(\)は行の継続も示します。英数字の前に指定したバックスラッシュは、通常の文字として扱われます。英数字以外の文字の前に指定したバックスラッシュは、バックスラッシュまたは継続文字として扱われます。

引用符の使用方法

引用符をネストする2つの方法を次に示します。まず、ネストした文字列に引用符を二重に付ける方法です。たとえば、次のように使用します。

NLS_DATE_FORMAT = '''Today is'' MM/DD/YYYY'

次は、一重引用符と二重引用符を交互に付ける方法です。たとえば、次のように使用します。

NLS_DATE_FORMAT = '"Today is" MM/DD/YYYY'

パラメータ・ファイルのパラメータ値の変更

パラメータ・ファイルのパラメータ値は、次のいずれかの方法で変更します。

- 初期化パラメータ・ファイルを編集する。
ほとんどの場合は、次にデータベースのインスタンスを起動したとき、新しいパラメータ値が使用されます。

- ALTER SYSTEM SET ... SCOPE=SPFILE文を発行してサーバー・パラメータ・ファイルを更新する。

- ALTER SYSTEM RESET ... SCOPE=SPFILE文を発行してサーバー・パラメータ・ファイルからパラメータを削除し、次にデータベースのインスタンスを起動したとき、デフォルト値を有効にする。

機能カテゴリ別パラメータ

次に、初期化パラメータを機能カテゴリ別に示します。

- ANSI準拠

BLANK_TRIMMING

- バックアップ、リストア

BACKUP_TAPE_IO_SLAVES

CLONEDB

RECYCLEBIN

TAPE_ASYNCH_IO

- BFILE

SESSION_MAX_OPEN_FILES

- バッファ・キャッシュ、I/O

CLIENT_RESULT_CACHE_LAG

CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE

DB_nK_CACHE_SIZE

DB_BLOCK_BUFFERS

DB_BLOCK_SIZE

DB_CACHE_ADVICE

DB_CACHE_SIZE

DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT

DB_KEEP_CACHE_SIZE

DB_RECYCLE_CACHE_SIZE

DB_WRITER_PROCESSES

DBWR_IO_SLAVES

DISK_ASYNCH_IO

DNFS_BATCH_SIZE

FILESYSTEMIO_OPTIONS

READ_ONLY_OPEN_DELAYED

RESULT_CACHE_MAX_RESULT

RESULT_CACHE_MAX_SIZE

RESULT_CACHE_MODE

USE_INDIRECT_DATA_BUFFERS

- カーソル、ライブラリ・キャッシュ

CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION

CURSOR_SHARING

CURSOR_SPACE_FOR_TIME

OPEN_CURSORS

SESSION_CACHED_CURSORS

- データベース/インスタンスの識別

DB_DOMAIN

DB_NAME

INSTANCE_NAME

- 診断、統計

AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET

BACKGROUND_CORE_DUMP

BACKGROUND_DUMP_DEST

CORE_DUMP_DEST

DB_BLOCK_CHECKING

DB_BLOCK_CHECKSUM

DIAGNOSTIC_DEST

EVENT

MAX_DUMP_FILE_SIZE

SHADOW_CORE_DUMP

STATISTICS_LEVEL

TIMED_OS_STATISTICS

TIMED_STATISTICS

TRACE_ENABLED

TRACEFILE_IDENTIFIER

USER_DUMP_DEST

- 分散、レプリケーション

COMMIT_POINT_STRENGTH

DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT

ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION

GLOBAL_NAMES

HS_AUTOREGISTER

OPEN_LINKS

OPEN_LINKS_PER_INSTANCE

REPLICATION_DEPENDENCY_TRACKING

- ファイルの位置、名前、サイズ

AUDIT_FILE_DEST

BACKGROUND_CORE_DUMP

BACKGROUND_DUMP_DEST

CONTROL_FILES

CORE_DUMP_DEST

DB_CREATE_FILE_DEST

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n

DB_FILES

DB_RECOVERY_FILE_DEST

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE

FILE_MAPPING

IFILE

LOG_ARCHIVE_DEST_n

SPFILE

- グローバリゼーション

NLS_CALENDAR

NLS_COMP

NLS_CURRENCY

NLS_DATE_FORMAT

NLS_DATE_LANGUAGE

NLS_DUAL_CURRENCY

NLS_ISO_CURRENCY

NLS_LANGUAGE

NLS_LENGTH_SEMANTICS

NLS_NCHAR_CONV_EXCP

NLS_NUMERIC_CHARACTERS

NLS_SORT

NLS_TERRITORY

NLS_TIMESTAMP_FORMAT

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT

- Java

JAVA_JIT_ENABLED

JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZE

JAVA_POOL_SIZE

JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMIT

- ジョブ・キュー

JOB_QUEUE_PROCESSES

- ライセンスの制限

LICENSE_MAX_SESSIONS

LICENSE_MAX_USERS

LICENSE_SESSIONS_WARNING

- メモリー

MEMORY_MAX_TARGET

MEMORY_TARGET

- その他

AQ_TM_PROCESSES

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS

COMPATIBLE

FIXED_DATE

LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH

XML_DB_EVENTS

- ネットワーキング

LOCAL_LISTENER

REMOTE_LISTENER

SERVICE_NAMES

- オブジェクト、LOB

OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT

OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE

- OLAP

OLAP_PAGE_POOL_SIZE

- オプティマイザ

OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES

OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE

OPTIMIZER_INDEX_CACHING

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ

OPTIMIZER_MODE

OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGING

OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS

OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES

QUERY_REWRITE_ENABLED

QUERY_REWRITE_INTEGRITY

STAR_TRANSFORMATION_ENABLED

- パラレル実行

PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER

PARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZE

PARALLEL_MAX_SERVERS

PARALLEL_MIN_PERCENT

PARALLEL_MIN_SERVERS

PARALLEL_THREADS_PER_CPU

- PL/SQL

PLSQL_V2_COMPATIBILITY

REMOTE_DEPENDENCIES_MODE

UTL_FILE_DIR

- PL/SQLコンパイラ

PERMIT_92_WRAP_FORMAT

PLSCOPE_SETTINGS

PLSQL_CCFLAGS

PLSQL_CODE_TYPE

PLSQL_DEBUG

PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL

PLSQL_WARNINGS

NLS_LENGTH_SEMANTICS

- SGAメモリー

DB_nK_CACHE_SIZE

DB_CACHE_SIZE

HI_SHARED_MEMORY_ADDRESS

JAVA_POOL_SIZE

LARGE_POOL_SIZE

LOCK_SGA

OLAP_PAGE_POOL_SIZE

PRE_PAGE_SGA

SGA_MAX_SIZE

SGA_TARGET

SHARED_MEMORY_ADDRESS

SHARED_POOL_RESERVED_SIZE

SHARED_POOL_SIZE

STREAMS_POOL_SIZE

USE_LARGE_PAGES

- Oracle RAC

ACTIVE_INSTANCE_COUNT

CLUSTER_DATABASE

CLUSTER_DATABASE_INSTANCES

CLUSTER_INTERCONNECTS

INSTANCE_NUMBER

PARALLEL_INSTANCE_GROUP

THREAD

- REDOログ、アーカイブ、リカバリ

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n

DB_RECOVERY_FILE_DEST

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE

DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING

FAST_START_MTTR_TARGET

LOG_BUFFER

LOG_CHECKPOINT_INTERVAL

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT

LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT

LOG_ARCHIVE_CONFIG

LOG_ARCHIVE_DEST_n

LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n

LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST

LOG_ARCHIVE_FORMAT

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES

LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST

LOG_ARCHIVE_TRACE

REDO_TRANSPORT_USER

RECOVERY_PARALLELISM

- リソース・マネージャ

RESOURCE_LIMIT

RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATION

RESOURCE_MANAGER_PLAN

- セキュリティ、監査

AUDIT_FILE_DEST

AUDIT_SYS_OPERATIONS

AUDIT_SYSLOG_LEVEL

AUDIT_TRAIL

COMMIT_LOGGING

COMMIT_WAIT

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY

OS_AUTHENT_PREFIX

OS_ROLES

RDBMS_SERVER_DN

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE

REMOTE_OS_AUTHENT

REMOTE_OS_ROLES

SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON

SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS

SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION

SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION

SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER

SQL92_SECURITY

- セッション、プロセス

CPU_COUNT

PROCESSES

SESSIONS

- 共有サーバー・アーキテクチャ

CIRCUITS

DISPATCHERS

MAX_DISPATCHERS

MAX_SHARED_SERVERS

SHARED_SERVER_SESSIONS

SHARED_SERVERS

- スタンバイ・データベース

ARCHIVE_LAG_TARGET

DB_FILE_NAME_CONVERT

DB_UNIQUE_NAME

DG_BROKER_CONFIG_FILEn

DG_BROKER_START

FAL_CLIENT

FAL_SERVER

LOG_FILE_NAME_CONVERT

STANDBY_FILE_MANAGEMENT

- 一時ソート領域

BITMAP_MERGE_AREA_SIZE

CREATE_BITMAP_AREA_SIZE

HASH_AREA_SIZE

PGA_AGGREGATE_TARGET

SORT_AREA_RETAINED_SIZE

SORT_AREA_SIZE

WORKAREA_SIZE_POLICY

- トランザクション

COMMIT_LOGGING

COMMIT_WAIT

DB_LOST_WRITE_PROTECT

DDL_LOCK_TIMEOUT

DML_LOCKS

FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK

GLOBAL_TXN_PROCESSES

TRANSACTIONS

- UNDO管理

RESUMABLE_TIMEOUT

ROLLBACK_SEGMENTS

TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT

UNDO_MANAGEMENT

UNDO_RETENTION

UNDO_TABLESPACE

変更可能パラメータ

初期化パラメータの中には、インスタンスの実行中に、ALTER SESSION文またはALTER SYSTEM文を使用して変更できるパラメータがあります。初期化パラメータを変更するには、次の構文を使用します。

ALTER SESSION SET parameter_name = value
ALTER SYSTEM SET parameter_name = value [DEFERRED]

パラメータをALTER SYSTEM文を使用して変更すると、変更に使用した文がOracle Databaseによってアラート・ログに記録されます。

ALTER SESSION文を使用すると、この文を呼び出すセッションの存続中に、指定したパラメータの値を変更できます。このパラメータの値を変更しても、インスタンスの他のセッションには影響はありません。次の初期化パラメータの値は、ALTER SESSIONコマンドを使用して変更できます。

ASM_POWER_LIMIT
COMMIT_LOGGING
COMMIT_WAIT
COMMIT_WRITE
CREATE_STORED_OUTLINES
CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION
CURSOR_SHARING
DB_BLOCK_CHECKING
DB_CREATE_FILE_DEST
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT
DB_FILE_NAME_CONVERT
DB_SECUREFILE
DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING
DDL_LOCK_TIMEOUT
DEFERRED_SEGMENT_CREATION
DST_UPGRADE_INSERT_CONV
ENABLE_DDL_LOGGING
GLOBAL_NAMES
HASH_AREA_SIZE
JAVA_JIT_ENABLED
LOG_ARCHIVE_DEST_n
LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n
LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST
MAX_DUMP_FILE_SIZE
NLS_CALENDAR
NLS_COMP
NLS_CURRENCY
NLS_DATE_FORMAT
NLS_DATE_LANGUAGE
NLS_DUAL_CURRENCY
NLS_ISO_CURRENCY
NLS_LANGUAGE
NLS_LENGTH_SEMANTICS
NLS_NCHAR_CONV_EXCP
NLS_NUMERIC_CHARACTERS
NLS_SORT
NLS_TERRITORY
NLS_TIMESTAMP_FORMAT
NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT
OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT
OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE
OLAP_PAGE_POOL_SIZE
OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES
OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING
OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE
OPTIMIZER_INDEX_CACHING
OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
OPTIMIZER_MODE
OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXES
OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS
OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES
PARALLEL_DEGREE_LIMIT
PARALLEL_DEGREE_POLICY
PARALLEL_FORCE_LOCAL
PARALLEL_INSTANCE_GROUP
PARALLEL_IO_CAP_ENABLED
PARALLEL_MIN_PERCENT
PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD
PLSCOPE_SETTINGS
PLSQL_CCFLAGS
PLSQL_CODE_TYPE
PLSQL_DEBUG
PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL
PLSQL_V2_COMPATIBILITY
PLSQL_WARNINGS
QUERY_REWRITE_ENABLED
QUERY_REWRITE_INTEGRITY
RECYCLEBIN
REMOTE_DEPENDENCIES_MODE
RESULT_CACHE_MODE
RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATION
RESUMABLE_TIMEOUT
SESSION_CACHED_CURSORS
SKIP_UNUSABLE_INDEXES
SMTP_OUT_SERVER
SORT_AREA_RETAINED_SIZE
SORT_AREA_SIZE
SQL_TRACE
SQLTUNE_CATEGORY
STAR_TRANSFORMATION_ENABLED
STATISTICS_LEVEL
TIMED_OS_STATISTICS
TIMED_STATISTICS
TRACEFILE_IDENTIFIER
WORKAREA_SIZE_POLICY
XML_DB_EVENTS

DEFERREDキーワードを指定せずにALTER SYSTEM文を使用すると、インスタンスのすべてのセッションに対するパラメータのグローバル値が、インスタンスの存続中(データベースが停止されるまで)にかぎり変更されます。次の初期化パラメータの値は、ALTER SYSTEMコマンドを使用して変更できます。

AQ_TM_PROCESSES
ARCHIVE_LAG_TARGET
ASM_DISKGROUPS
ASM_DISKSTRING
ASM_POWER_LIMIT
ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS
AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET
BACKGROUND_DUMP_DEST
CIRCUITS
COMMIT_LOGGING
COMMIT_WAIT
COMMIT_WRITE
CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME
CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS
CORE_DUMP_DEST
CPU_COUNT
CREATE_STORED_OUTLINES
CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION
CURSOR_SHARING
DB_nK_CACHE_SIZE
DB_BLOCK_CHECKING
DB_BLOCK_CHECKSUM
DB_CACHE_ADVICE
DB_CACHE_SIZE
DB_CREATE_FILE_DEST
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT
DB_FLASH_CACHE_SIZE
DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET
DB_KEEP_CACHE_SIZE
DB_LOST_WRITE_PROTECT
DB_RECOVERY_FILE_DEST
DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE
DB_RECYCLE_CACHE_SIZE
DB_SECUREFILE
DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING
DDL_LOCK_TIMEOUT
DEFERRED_SEGMENT_CREATION
DG_BROKER_CONFIG_FILEn
DG_BROKER_START
DIAGNOSTIC_DEST
DISPATCHERS
DST_UPGRADE_INSERT_CONV
ENABLE_DDL_LOGGING
ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION
FAL_CLIENT
FAL_SERVER
FAST_START_MTTR_TARGET
FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK
FILE_MAPPING
FIXED_DATE
GLOBAL_NAMES
GLOBAL_TXN_PROCESSES
HS_AUTOREGISTER
JAVA_JIT_ENABLED
JAVA_POOL_SIZE
JOB_QUEUE_PROCESSES
LARGE_POOL_SIZE
LDAP_DIRECTORY_ACCESS
LICENSE_MAX_SESSIONS
LICENSE_MAX_USERS
LICENSE_SESSIONS_WARNING
LISTENER_NETWORKS
LOCAL_LISTENER
LOG_ARCHIVE_CONFIG
LOG_ARCHIVE_DEST
LOG_ARCHIVE_DEST_n
LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n
LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST
LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRST
LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES
LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST
LOG_ARCHIVE_TRACE
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL
LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT
LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT
MAX_DISPATCHERS
MAX_DUMP_FILE_SIZE
MAX_SHARED_SERVERS
MEMORY_TARGET
NLS_LENGTH_SEMANTICS
NLS_NCHAR_CONV_EXCP
OPEN_CURSORS
OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES
OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING
OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE
OPTIMIZER_INDEX_CACHING
OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
OPTIMIZER_MODE
OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGING
OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXES
OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS
OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES
PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER
PARALLEL_DEGREE_LIMIT
PARALLEL_DEGREE_POLICY
PARALLEL_FORCE_LOCAL
PARALLEL_INSTANCE_GROUP
PARALLEL_IO_CAP_ENABLED
PARALLEL_MAX_SERVERS
PARALLEL_MIN_SERVERS
PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD
PARALLEL_SERVERS_TARGET
PARALLEL_THREADS_PER_CPU
PGA_AGGREGATE_TARGET
PLSCOPE_SETTINGS
PLSQL_CCFLAGS
PLSQL_CODE_TYPE
PLSQL_DEBUG
PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL
PLSQL_V2_COMPATIBILITY
PLSQL_WARNINGS
QUERY_REWRITE_ENABLED
QUERY_REWRITE_INTEGRITY
REDO_TRANSPORT_USER
REMOTE_DEPENDENCIES_MODE
REMOTE_LISTENER
RESOURCE_LIMIT
RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATION
RESOURCE_MANAGER_PLAN
RESULT_CACHE_MAX_RESULT
RESULT_CACHE_MAX_SIZE
RESULT_CACHE_MODE
RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATION
RESUMABLE_TIMEOUT
SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON
SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION
SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION
SERVICE_NAMES
SGA_TARGET
SHARED_POOL_SIZE
SHARED_SERVER_SESSIONS
SHARED_SERVERS
SKIP_UNUSABLE_INDEXES
SMTP_OUT_SERVER
SPFILE
SQL_TRACE
SQLTUNE_CATEGORY
STANDBY_ARCHIVE_DEST
STANDBY_FILE_MANAGEMENT
STAR_TRANSFORMATION_ENABLED
STATISTICS_LEVEL
STREAMS_POOL_SIZE
THREAD
TIMED_OS_STATISTICS
TIMED_STATISTICS
TRACE_ENABLED
UNDO_RETENTION
UNDO_TABLESPACE
USER_DUMP_DEST
WORKAREA_SIZE_POLICY
XML_DB_EVENTS

ALTER SYSTEM ... DEFERRED文を使用して変更したパラメータのグローバル値は、既存のセッションではなく、データベースに接続する後続のセッションに対して反映されます。次の初期化パラメータの値は、ALTER SYSTEM ... DEFERREDコマンドを使用して変更できます。

AUDIT_FILE_DEST
BACKUP_TAPE_IO_SLAVES
OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT
OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE
OLAP_PAGE_POOL_SIZE
RECYCLEBIN
SORT_AREA_RETAINED_SIZE
SORT_AREA_SIZE

パラメータの現在の設定値の表示

初期化パラメータの現在の設定値を表示するには、次のSQL*Plusコマンドを使用します。

SQL> SHOW PARAMETERS

このコマンドを使用すると、すべてのパラメータが現在の設定値とともにアルファベット順に表示されます。

次のようにテキスト文字列を入力して、BLOCKを名前に含むすべてのパラメータが表示されることを確認してください。

SQL> SHOW PARAMETERS BLOCK

SPOOLコマンドを使用すると、ファイルに出力できます。

パラメータ・ファイルで指定できないパラメータ

パラメータ・ファイルでは、次のパラメータを指定しないでください。

- 問題を解決するために、オラクル社から指示があった場合のみ変更するパラメータ

- 値がOracle Databaseサーバーによって自動的に算出されるため、通常、変更する必要のない導出パラメータ

パラメータの不正確な設定

パラメータの中には、それより低い設定値ではOracleのインスタンスが起動しなくなる最低限の設定値を持つものもあります。その他のパラメータでは、値が低すぎる(または高すぎる)と、パフォーマンスは低下しますが、Oracleは実行されます。また、Oracleが許容範囲を超える値を使用可能なレベルに変換することもあります。

パラメータの値が小さすぎたり大きすぎる場合や、あるリソースの最大値に到達した場合に、エラーが表示されます。通常は、しばらく待って、システムが前ほどビジーではなくなったら、操作を再試行できます。メッセージが繰り返し表示される場合は、インスタンスを停止して、関連パラメータを調整してからインスタンスを再起動してください。

パラメータの説明の読み方

この章では、パラメータを次の形式で説明します。

PARAMETER_NAME

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

パラメータの型を指定します。

- ブール・パラメータは、値としてtrueまたはfalseを受け入れます。

- 文字列パラメータは、その構文に従って任意の文字列を値として受け入れます。

- 整数パラメータは、0から2^32-1の4バイトの値を受け入れます。

- パラメータ・ファイル・パラメータは、値として初期化パラメータ・ファイルの指定を受け入れます。

- 大整数パラメータでは、0から2^64-1の8バイトの値を使用できます。大整数の値には、K、M、Gなどのオプションの修飾子とともに整数を指定します。K、M、Gは、それぞれKB、MB、GBを表します。
たとえば、1000、100KB、50MBおよび2GBは、いずれも大整数の指定として有効です。

構文

文字列パラメータおよび大整数パラメータの場合、そのパラメータの指定に有効な構文を示します。

デフォルト値

値を明示的に指定しない場合に、当該パラメータに採用される値を指定します。

変更の可/不可

ALTER SESSION文を使用して、パラメータがカレント・セッションについて変更可能か、またはALTER SYSTEM文を使用して、現行インスタンス内のすべてのセッションについて変更可能かを示します。

- ALTER SESSIONは、カレント・セッションのみについてパラメータのインスタンス全体の設定をオーバーライドします。別のALTER SESSION文を発行する場合にかぎり、セッションのインスタンス全体の設定をリストアできます。

- ALTER SYSTEMを使用すると、任意の初期化パラメータのサーバー・パラメータ・ファイル(SPFILE)の値を変更できます。このような変更は、それ以降のインスタンスでのみ有効になります。パラメータの説明では、現行インスタンスについて変更可能なパラメータのみを示します。

値の範囲

当該パラメータがとることのできる値の有効範囲を示します。最小値と最大値で示されます。すべてのパラメータについてこの記述があるわけではありません。

Oracle RAC

Oracle Real Application Clusters環境の複数インスタンスについて、当該パラメータの値をどのように指定する必要があるかを示します。すべてのパラメータについてこの記述があるわけではありません。

これらの説明の後、各パラメータについて、そのパラメータの詳細および異なる設定による影響を説明します。

初期化パラメータの説明

次に、初期化パラメータをアルファベット順に示します。特に断りのないかぎり、初期化パラメータ値は個々のユーザーではなくデータベース全体に適用されます。

注意:
廃止されたパラメータは、記載されていません。

関連項目:

- 廃止されたパラメータの詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

- システム・リリース・ノートまたはその他のオペレーティング・システム固有のOracleマニュアルも参照してください。

「次」ボタンをクリックすると、最初の初期化パラメータのページに移動します。

ACTIVE_INSTANCE_COUNT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1、またはクラスタ内のインスタンスの数以上(1以外の値はインスタンスのアクティブまたはスタンバイ状態に影響しない)

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

すべてのインスタンスに、このパラメータを設定する必要がある。また、複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

注意:
ACTIVE_INSTANCE_COUNTパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

ACTIVE_INSTANCE_COUNTを使用すると、2インスタンス・クラスタの1つのインスタンスをプライマリ・インスタンスとして、別のインスタンスをセカンダリ・インスタンスとして指定できます。このパラメータは3つ以上のインスタンスを持つクラスタでは機能しません。

このパラメータを1に設定すると、最初に起動したインスタンスがプライマリ・インスタンスとなり、クライアント接続を受け入れます。2つ目のインスタンスはセカンダリ・インスタンスとして起動され、最初のインスタンスに障害が発生した場合のみクライアントに接続できます。このようなイベントでは、セカンダリ・インスタンスがプライマリ・インスタンスとなります。

障害が発生したインスタンスは再起動できますが、セカンダリ・インスタンスとして起動され、現行のプライマリ・インスタンスに障害が発生しないかぎり、クライアントに接続されません。

注意:
このパラメータは、インスタンスを2つのみ持つクラスタ内でのみ機能します。

AQ_TM_PROCESSES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から40

基本/基本以外

基本以外

AQ_TM_PROCESSESは、キュー・メッセージに対する時間の監視、および遅延プロパティと有効期限プロパティが指定されたメッセージの処理を制御します。Oracle Databaseは必要に応じて自動的にプロセスの数を決定し、それらを自動チューニングするため、このパラメータの値を指定する必要はありません。このため、AQ_TM_PROCESSESパラメータは指定せず、システムの自動チューニングを利用することをお薦めします。

AQ_TM_PROCESSESのデフォルト値は、init.oraファイルで、またはALTER SYSTEMコマンドを使用して、クライアントがパラメータ値を明示的に設定しない場合に使用されます。

注意:
キュー・モニター・コーディネータを無効にする場合は、パラメータ・ファイルでAQ_TM_PROCESSESを0に設定する必要があります。AQ_TM_PROCESSESを0に設定しないでください。Oracle Streamsを使用する場合、このパラメータを0に設定すると(Oracle Databaseではどのような設定も優先されます)、重大な問題が発生することがあります。

関連項目:
このパラメータおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、『Oracle Streamsアドバンスト・キューイング・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ARCHIVE_LAG_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0(使用禁止)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0、または60から7200の整数

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには同じ値を使用する必要がある。

ARCHIVE_LAG_TARGETは、指定した時間が経過するとログ・スイッチを強制します。

値が0の場合、時間ベースのスレッド・アドバンスト機能の使用が禁止されます。0以外の場合、値は秒数を表します。スタンバイ・データベースで妥当な遅延を維持するには、7200秒を超える値は効果的ではありません。一般的な値(推奨値)は、1800(30分)です。極端に低い値では、頻繁にログ・スイッチが発生し、パフォーマンスの低下につながる可能性があります。アーカイバ・プロセスがビジーになり、継続的に作成されるログをアーカイブできなくなる場合もあります。

関連項目:
このパラメータの設定基準の詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

ASM_DISKGROUPS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

ASM_DISKGROUPS = diskgroup [, diskgroup ] ...

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最大30文字までのカンマで区切られた文字列のリスト

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

注意:
このパラメータを指定できるのは、自動ストレージ管理インスタンス内のみです。

ASM_DISKGROUPSには、インスタンスの起動時に自動ストレージ管理インスタンスによってマウントされるディスク・グループ名のリストを指定します。起動時にNOMOUNTオプションを指定した場合やALTER DISKGROUP ALL MOUNT文を発行した場合、ASM_DISKGROUPSに設定した値は無視されます。

ディスク・グループが正しく作成またはマウントされると、そのグループは、自動ストレージ管理(ASM)によってこのパラメータに自動的に追加され、ディスク・グループが削除またはディスマウントされるとそのグループはこのパラメータから自動的に削除されます。

ALTER DISKGROUP...ALL MOUNTまたはALTER DISKGROUP...ALL DISMOUNTコマンドを発行しても、このパラメータの値には影響しません。

ASM_DISKSTRING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

ASM_DISKSTRING = discovery_string [, discovery_string ] ...

デフォルト値

NULL文字列。自動ストレージ管理検出により、自動ストレージ管理インスタンスが読取り/書込み権限を持つオペレーティング・システム固有の位置にあるすべてのディスクが検出される。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。異なるノードが1つのディスクを異なる名前で検出する場合がある。ただし、各インスタンスはそのASM_DISKSTRINGを使用して、クラスタ内の他のノードと同じ物理メディアを検出できる。

注意:
このパラメータを指定できるのは、自動ストレージ管理インスタンス内のみです。

ASM_DISKSTRINGには、検出対象のディスク・セットを制限するために自動ストレージ管理が使用するオペレーティング・システム依存の値を指定します。新しいディスクがディスク・グループに追加されると、そのディスク・グループがマウントされた各自動ストレージ管理インスタンスは、ASM_DISKSTRINGの値を使用して新しいディスクを検出できる必要があります。

ほとんどの場合、デフォルト値で十分です。これより制限的な値を使用すると、自動ストレージ管理が検出の実行に要する時間を短縮し、ディスク・グループのマウント時間や、ディスク・グループへのディスクの追加時間を短縮できます。文字列の先頭の?は、Oracleホーム・ディレクトリに展開できます。オペレーティング・システムによっては、ワイルドカード文字を使用できます。新しいディスクが検出されるように、ディスクを追加する前にASM_DISKSTRINGの動的な変更が必要になる場合があります。

新しい値が、マウント済のディスク・グループに含まれるディスクの検出に使用できない場合は、ASM_DISKSTRINGの動的な変更が拒否され、古い値が保持されます。

ASM_POWER_LIMIT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

0から11脚注 1

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

脚注 1 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から、COMPATIBLE.ASMディスク・グループ属性が11.2.0.2以上に設定されている場合、値の範囲は0から1024になります。

注意:
このパラメータを指定できるのは、自動ストレージ管理インスタンス内のみです。

ASM_POWER_LIMITには、自動ストレージ管理インスタンスによるディスクの再調整の最大能力を指定します。値が高いほど、再調整が速く終了します。値が小さいほど再調整時間は長くなりますが、使用される処理とI/Oリソースは少なくなります。

再調整操作のPOWER句が指定されていない場合、デフォルトの能力はASM_POWER_LIMITの値になります。

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS = <diskgroup_name>.<failure_group_name>, ...

デフォルト値

NULL

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

値は個々のノードで異なる。

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPSには、優先される読取りディスクを含む障害グループを指定します。優先ディスクはインスタンス固有です。このパラメータは、ASMインスタンス内でのみ有効です。

AUDIT_FILE_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

AUDIT_FILE_DEST = 'directory'

デフォルト値

最初のデフォルト値:
ORACLE_BASE/admin/ORACLE_SID/adump

1つ目のデフォルト値が存在しないか使用できない場合に使用する2つ目のデフォルト値:

$ORACLE_HOME/rdbms/audit

いずれのデフォルト値もUNIXシステム用。その他のプラットフォームでは異なるデフォルト値になる場合がある。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM ... DEFERRED

基本/基本以外

基本以外

AUDIT_FILE_DESTには、AUDIT_TRAIL初期化パラメータがos、xmlまたはxml,extended.に設定されている場合に監査証跡が書き込まれるオペレーティング・システム・ディレクトリを指定します。AUDIT_TRAIL初期化パラメータがxmlまたはxml, extendedに設定されている場合は監査レコードがXML形式で書き込まれます。これは、必須の監査情報が書き込まれるディレクトリでもあります。また、AUDIT_SYS_OPERATIONS初期化パラメータで指定されている場合は、ユーザーSYSの監査レコードもここに書き込まれます。

AUDIT_SYS_OPERATIONS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

AUDIT_SYS_OPERATIONSは、トップレベルの操作(SYSDBAまたはSYSOPER権限で接続しているユーザーによって直接発行されたSQL文)の監査を有効または無効にします。(PL/SQLプロシージャ内またはファンクション内から実行されるSQL文は、トップレベルとはみなされません。)監査レコードは、オペレーティング・システムの監査証跡に書き込まれます。AUDIT_TRAIL初期化パラメータがxmlまたはxml, extendedに設定されている場合は監査レコードがXML形式で書き込まれます。

UNIXプラットフォームでは、AUDIT_SYSLOG_LEVELパラメータも設定されている場合、AUDIT_TRAILパラメータがオーバーライドされます。また、SYS監査レコードがSYSLOGユーティリティを使用してシステム監査ログに書き込まれます。

AUDIT_SYSLOG_LEVEL

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

AUDIT_SYSLOG_LEVEL = 'facility_clause.priority_clause'

facility_clause::=
{ USER | LOCAL[0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7] | SYSLOG | DAEMON | KERN | MAIL | AUTH | LPR | NEWS | UUCP | CRON }

priority_clause::=
{ NOTICE | INFO | DEBUG | WARNING | ERR | CRIT | ALERT | EMERG }

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

例

AUDIT_SYSLOG_LEVEL = 'KERN.EMERG';
AUDIT_SYSLOG_LEVEL = 'LOCAL1.WARNING';

AUDIT_SYSLOG_LEVELを使用すると、SYSLOGユーティリティを使用して、SYSおよび標準OS監査レコードをシステム監査ログに書き込むことができます。

このパラメータを使用する場合は、syslog.conf内の機能と優先順位のあらゆる組合せに対応するファイル(特にKERN.EMERG)を指定するようにお薦めします。デフォルトのsyslog.confファイルでは、コンソールに出力するように指定されている場合もあります。これはわずらわしくなる場合があり、監査ログとしては役に立ちません。また、このパラメータを使用する場合、システム内のsyslogメッセージの最大長を512バイトに設定することをお薦めします。

AUDIT_SYSLOG_LEVELが設定されており、SYS監査が可能な場合(AUDIT_SYS_OPERATIONS = TRUE)、SYS監査レコードがシステム監査ログに書き込まれます。AUDIT_SYSLOG_LEVELが設定され、標準の監査レコードがオペレーティング・システムに送付される場合(AUDIT_TRAIL = os)、標準の監査レコードがシステム監査ログに書き込まれます。

関連項目:
AUDIT_SYSLOG_LEVELパラメータを使用した、syslog監査証跡の構成の詳細は、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。

AUDIT_TRAIL

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

AUDIT_TRAIL = { none | os | db [, extended] | xml [, extended] }

デフォルト値

none

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

AUDIT_TRAILは、データベースの監査を使用可能または使用禁止にします。

値:

- none
標準の監査を使用禁止にします。初期化パラメータ・ファイルでAUDIT_TRAILパラメータを設定しなかった場合、またはDatabase Configuration Assistant以外の方法でデータベースを作成した場合は、この値がデフォルトです。Database Configuration Assistantを使用してデータベースを作成した場合のデフォルトはdbです。

- os
すべての監査レコードをオペレーティング・システム・ファイルに書き込みます。特に安全性の非常に高いデータベース構成を使用している場合は、os設定を使用することをお薦めします。

- db
オペレーティング・システムの監査証跡に常に書き込まれるレコードを除いて、監査レコードをデータベース監査証跡(SYS.AUD$表)に書き込みます。管理を容易にするために、汎用データベースの場合はこの設定を使用してください。

AUDIT_TRAILをdbに設定して読取り専用モードでデータベースを起動した場合、AUDIT_TRAILはOracle Databaseにより内部的にosに設定されます。詳細はアラート・ログを確認してください。

- db, extended
AUDIT_TRAIL=dbのすべてのアクションを実行し、SYS.AUD$表が使用できる場合は、この表のSQLBINDおよびSQLTEXT CLOB列にデータを移入します。これらの2つの列は、このパラメータが指定されている場合にのみ移入されます。

AUDIT_TRAILをdb, extendedに設定して読取り専用モードでデータベース起動した場合、AUDIT_TRAILはOracle Databaseにより内部的にosに設定されます。詳細はアラート・ログを確認してください。

- xml
XML形式でオペレーティング・システム監査レコード・ファイルに書き込みます。Sql_TextおよびSql_Bindを除くAuditRecordノードのすべての要素が、オペレーティング・システムのXML監査ファイルに記録されます。

- xml, extended
AUDIT_TRAIL=xmlのすべてのアクションを実行し、監査証跡にSQLテキストおよびSQLバインド情報が含められます。

このパラメータの設定に関係なく、SQL文のAUDITを使用して、監査オプションを設定できます。

例

次の文は、AUDIT_TRAILパラメータにdb, extended値を設定します。新しい値はデータベースの再起動後に有効になります。

SQL> alter system set AUDIT_TRAIL=db, extended scope=spfile;

System altered.

SQL>

次の文は、AUDIT_TRAILパラメータにxml, extended値を設定します。新しい値はデータベースの再起動後に有効になります。

SQL> alter system set AUDIT_TRAIL=xml, extended scope=spfile;

System altered.

SQL>

次の文は、AUDIT_TRAILパラメータにdb値を設定します。新しい値はデータベースの再起動後に有効になります。

SQL> alter system set AUDIT_TRAIL=db scope=spfile;

System altered.

SQL>

関連項目:
『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』では、実行できる監査の種類と様々な監査オプションの使用法の詳細(構成例を含む)が説明されています。

AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

デフォルトではオフセットはありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から3599、または特別な値1000000

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数のインスタンスでは必ず同じ値を使用

AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSETには、AWRスナップショット開始時刻のオフセットを指定します。

通常、AWRスナップショットは正時(12:00、1:00、2:00など)に開始されます。このパラメータを使用すると、DBAはAWRスナップショット開始時刻のオフセットを指定できます。

これは、複数インスタンスのAWRスナップショットがすべて同時に開始されてCPUスパイクが発生することを防止するために有効なパラメータです。多数のインスタンス(Exadataが多数インストールされているなど)が存在する大規模システムでCPUスパイクが発生する場合は、このパラメータの指定が有効な可能性があります。

パラメータは秒で指定します。通常は、3600未満の値を設定します。特別な値1000000(1,000,000)を設定した場合は自動モードとなり、データベース名に基づいてオフセットが設定されます。

同一ノード上で多数のインスタンスが動作している場合は、オフセット時間を適度に分散する方法として自動モードが有効です。

注意:
AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.3)から使用可能です。

BACKGROUND_CORE_DUMP

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

BACKGROUND_CORE_DUMP = {partial | full}

デフォルト値

partial

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

BACKGROUND_CORE_DUMPには、Oracleバックグラウンド・プロセスのコア・ファイルにSGAを含めるかどうかを指定します。

値:

- partial
コア・ダンプにはSGAが含まれません。

- full
コア・ダンプにSGAが含まれます。

関連項目:
「SHADOW_CORE_DUMP」

BACKGROUND_DUMP_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

BACKGROUND_DUMP_DEST = { pathname | directory }

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

有効なローカル・パス、ディレクトリまたはディスク

基本/基本以外

基本以外

BACKGROUND_DUMP_DESTには、Oracleの操作中に、バックグラウンド・プロセス(LGWR、DBWnなど)のデバッグ・トレース・ファイルが書き込まれる(ディレクトリまたはディスクの)パス名を指定します。

BACKGROUND_DUMP_DESTで指定したディレクトリのアラート・ファイルには、重要なデータベース・イベントおよびメッセージが記録されます。データベースのインスタンスまたはグローバル・データベースに影響するすべての処理は、このファイルに記録されます。アラート・ファイルは通常のテキスト・ファイルです。ファイル名は、オペレーティング・システムに依存します。複数インスタンスをサポートするプラットフォームの場合、そのファイル名はalert_sid.logという構成になります(sidはシステム識別子)。このファイルの拡張速度は速くありませんが、サイズは無限に拡張するため、定期的にファイルを削除する必要がある場合もあります。このファイルは、データベースの実行中でも削除できます。

注意:
このパラメータは、Oracle Database 11gリリース1 (11.1)に導入された診断機能インフラストラクチャによって無視され、DIAGNOSTIC_DEST初期化パラメータによって制御される場所にトレース・ファイルおよびコア・ファイルが配置されます。

関連項目:

- このパラメータの設定およびアラート・ファイルの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- このパラメータのデフォルト値については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

- サーバー・プロセス・トレース・ファイルの接続先設定の詳細は、「USER_DUMP_DEST」を参照してください。

BACKUP_TAPE_IO_SLAVES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SYSTEM ... DEFERRED

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

BACKUP_TAPE_IO_SLAVESには、Recovery Managerがテープへのデータのバックアップ、コピー、リストアにI/Oサーバー・プロセス(スレーブ)を使用するかどうかを指定します。値にtrueを設定すると、I/Oサーバー・プロセスはテープ・デバイスに対する書込みまたは読取りに使用されます。値にfalse(デフォルト)を設定すると、I/Oサーバー・プロセスはバックアップに使用されません。そのかわり、バックアップを行うシャドウ・プロセスがテープ・デバイスにアクセスします。

注意:
このパラメータを使用可能にしていない場合は、多重化バックアップを実行できません。そうでない場合は、エラーが返されます。このパラメータが使用可能な場合、Recovery Managerは、要求されるバックアップ・コピーの数に対して必要な数のサーバー・プロセスを構成します。

関連項目:

- 多重化バックアップの詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

- 「DBWR_IO_SLAVES」

BITMAP_MERGE_AREA_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1048576 (1 MB)

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

注意:
インスタンスが共有サーバー・オプションで構成されていないかぎり、BITMAP_MERGE_AREA_SIZEパラメータを使用することはお薦めしません。かわりに、PGA_AGGREGATE_TARGETを設定して、SQL作業領域の自動サイズ指定を使用可能にすることをお薦めします。BITMAP_MERGE_AREA_SIZEは、下位互換性を保つために残されます。

BITMAP_MERGE_AREA_SIZEは、ビットマップ索引を含むシステムのみに関連します。これには、索引レンジ・スキャンによって取り出されたビットマップをマージするために使用するメモリー容量を指定します。デフォルト値は1MBです。シングル・ビットマップにマージするにはビットマップ・セグメントをソートする必要があるため、通常はより大きい値を指定するとパフォーマンスが向上します。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

BLANK_TRIMMING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

BLANK_TRIMMINGには、文字データ型のデータ割当て方法を指定します。

値:

- TRUE
ソースの長さが宛先の長さより長い場合でも、宛先の文字データ型の列または変数に対して、ソース文字列または変数のデータを割り当てることができます。ただし、その場合、宛先の長さを超える部分がすべて空白になるか、例外状態が発生します。この値は、SQL-92変換レベルの方法と前述の内容に一致しています。

- FALSE
ソースの長さが宛先の長さより長い場合、データ割当ては禁止され、SQL92エントリ・レベルの方法に戻ります。

CIRCUITS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

CIRCUITSには、インバインドおよびアウトバインド・ネットワーク・セッションに使用可能な、バーチャル・サーキットの合計数を指定します。これは、インスタンスに必要なSGAの総量に影響するパラメータの1つです。

バーチャル・サーキットの数を制限しない場合は、このパラメータに値を指定しないでください。

関連項目:
メモリー構造体およびプロセスの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

CLIENT_RESULT_CACHE_LAG

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

CLIENT_RESULT_CACHE_LAG = integer

デフォルト値

3000

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

CLIENT_RESULT_CACHE_LAGには、サーバーへの最後のラウンド・トリップ以降の最大時間(ミリ秒)を指定します。その時間が経過する前に、クライアントでキャッシュされた問合せに関するすべてのデータベース変更を取得するために、OCIクライアント問合せの実行によってラウンド・トリップが行われます。

関連項目:
クライアント問合せキャッシュ機能の詳細は、『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』を参照してください。

CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

CLIENT_RESULT_CACHE_SIZEには、クライアントのプロセスごとの結果を設定するキャッシュの最大サイズ(バイト)を指定します。すべてのOCIクライアント・プロセスはこの最大サイズを継承します。0以外の値を設定すると、クライアント問合せキャッシュ機能が有効になります。これは、クライアント構成パラメータOCI_RESULT_CACHE_MAX_SIZEによってオーバーライドできます。

関連項目:
クライアント問合せキャッシュ機能の詳細は、『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』を参照してください。

CLONEDB

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

すべてのインスタンスに同じ値を設定する必要がある。

CLONEDBは、Direct NFSクライアントのCloneDBデータベースに設定する必要があります。このパラメータが設定されると、CloneDBデータベースはデータベース・バックアップをデータ・ファイルのバッキング・ストアとして使用します。

注意:
CLONEDB初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.3)から使用可能です。

関連項目:
CloneDBを使用したデータベースのクローニングの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

CLUSTER_DATABASE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

すべてのインスタンスについて、値をtrueに設定する必要がある。

CLUSTER_DATABASEは、Oracle RACが使用可能かどうかを指定するOracle RACのパラメータです。

関連項目:
『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』

CLUSTER_DATABASE_INSTANCES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

CLUSTER_DATABASEがfalseに設定されている場合は、1
CLUSTER_DATABASEがtrueに設定されている場合は、次のとおり。

- ASMの場合は、4

- それ以外の場合は、構成されたOracle RACインスタンスの数

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0(ゼロ)以外の任意の値

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには同じ値を指定する必要がある。

CLUSTER_DATABASE_INSTANCESは、クラスタ・データベースの一部として構成されたインスタンスの数を指定するOracle RACパラメータです。すべてのインスタンスにこのパラメータを設定する必要がある。通常、このパラメータはOracle RAC環境内のインスタンスの数に設定する必要があります。このパラメータを正しく設定すると、メモリー使用量が改善されます。

PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGパラメータにtrueが設定されている場合に、この値を使用してLARGE_POOL_SIZEパラメータのデフォルト値が計算されます。PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGパラメータは非推奨になりました。

関連項目:

- パラレル実行のチューニングの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- Real Application Clustersの詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

CLUSTER_INTERCONNECTS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

CLUSTER_INTERCONNECTS = ifn [: ifn ] ...

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

コロンで区切られた、1つ以上のIPアドレス

基本/基本以外

基本以外

Oracle Real Application Clusters環境でCLUSTER_INTERCONNECTSを使用すると、データベース通信に使用可能なクラスタ・インターコネクトを指定できます。このパラメータは、クラスタ・レジストリに格納されている、データベース通信用に構成されたデフォルトのインターコネクトをオーバーライドする必要がある場合に使用します。また、このプロシージャは、可用性の要件が低くインターコネクト帯域幅の需要が大きいデータ・ウェアハウス・システムにも役立つ場合があります。

具体的には、CLUSTER_INTERCONNECTSによって次のものがオーバーライドされます。

- oifcfgによってOCRに格納されているネットワーク分類

- Oracleによって選択されたデフォルトのインターコネクト

インターコネクトのロード・バランシングが必要な場合は、オペレーティング・システム・レベルでリンク・ボンディングを使用することをお薦めします。ボンディングによって、同一サーバー上に2つのデータベースが存在する場合でも、複数のインターコネクトで同一アドレスを使用できるようになります。複数のプライベート・アドレスによってロード・バランシングが提供されますが、アドレスが結合されないかぎり、フェイルオーバーされないことに注意してください。オペレーティング・システム・レベルで複数のアドレスのボンディングを行うかわりに、CLUSTER_INTERCONNECTSを使用してinit.oraに複数のアドレスを指定した場合、通常は可用性が低下します。これは、ネットワーク・インタフェース・カードで障害が発生するたびにそのインスタンスが停止するためです。

インタフェースのボンディングについては、ベンダーのマニュアルを参照してください。ベンダーのボンディング・アーキテクチャによっては、このパラメータの使用が必要な場合もあります。

Oracle Real Application Clustersノードに複数のデータベース・インスタンスが存在し、各インスタンスで個別にインタフェースを使用する場合は、各データベース・インスタンスのIPアドレスにCLUSTER_INTERCONNECTS初期化パラメータを設定できます。たとえば、次のように使用します。

hr1.init.ora.cluster_interconnects="192.0.2.111"
oltp3.init.ora.cluster_interconnects="192.0.2.112"

Oracle RACインターコネクトがOracle Clusterwareインターコネクト以外のインタフェースで実行されるように構成した場合、可用性が低下する可能性があります。Oracle Clusterware NICの動作中にOracle RACインターコネクトが失敗すると、フェイルオーバーまたはインスタンスの削除が遅れる可能性があるためです。

関連項目:
CLUSTER_INTERCONNECTSの使用に関するプラットフォーム固有の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

COMMIT_LOGGING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

COMMIT_LOGGING = { IMMEDIATE | BATCH }

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更可(セッション・レベルとシステム・レベルの両方で)。

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

各インスタンスに固有の設定が指定可能

COMMIT_LOGGINGは、ログ・ライターによってREDOをどのようにバッチ処理するかを制御する場合に使用する拡張パラメータです。

COMMIT_WAITをFORCE_WAITに設定した後にCOMMIT_LOGGINGが変更されると、FORCE_WAITオプションは有効ではなくなります。

COMMIT_POINT_STRENGTH

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0から255

基本/基本以外

基本以外

COMMIT_POINT_STRENGTHは、分散データベース・システムのみに関連しています。これには、分散トランザクション内のコミット・ポイント・サイトを決定する値を指定します。COMMIT_POINT_STRENGTHについて最大の値を持つトランザクションのノードが、コミット・ポイント・サイトになります。

データベースのコミット・ポイント・サイトは、データベース内の重要な共有データの量を反映します。たとえば、メインフレーム・コンピュータ上のデータベースは、通常、パーソナル・コンピュータ上のデータベースより多くのデータをユーザー間で共有します。したがって、メインフレーム・コンピュータの場合、COMMIT_POINT_STRENGTHを比較的高い値に設定する必要があります。

コミット・ポイント・サイトには、トランザクションの状態についての情報が格納されています。分散トランザクションのその他のコンピュータがこの情報をOracleの2フェーズ・コミット時に必要とするため、コミット・ポイント・サイトとして常に使用可能であるマシンが存在することが望まれます。したがって、利用度の高いマシンではCOMMIT_POINT_STRENGTHを比較的高い値に設定してください。

関連項目:

- 2フェーズ・コミットの詳細は、『Oracle Database概要』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- このパラメータのデフォルト値については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

COMMIT_WAIT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

COMMIT_WAIT = { NOWAIT | WAIT | FORCE_WAIT }

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更可(セッション・レベルとシステム・レベルの両方で)。

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

各インスタンスに固有の設定が指定可能

COMMIT_WAITは、コミットのREDOをREDOログにフラッシュするタイミングを制御する場合に使用する拡張パラメータです。

NOWAITオプションを指定するとエラーが発生する可能性があります。このエラーは、データベースがコミット・メッセージを受信した後、REDOログ・レコードが書き込まれる前に発生します。これにより、トランザクションの変更が永続的であるという、誤った情報がトランザクションに示される可能性があります。また、データベースが予期せず停止した場合には、ACID(Atomicity: 原子性、Consistency: 一貫性、Isolation: 独立性、Durability: 永続性)トランザクションの永続性が侵害される可能性もあります。

パラメータがFORCE_WAITに設定されている場合、デフォルトの動作(待機しているREDOログ・バッファを即時フラッシュする)が使用されます。これがシステム設定の場合、セッション・レベルとトランザクション・レベル(COMMIT_WRITE)オプションは無視されます。これがセッション・レベルの設定の場合、トランザクション・レベルのオプションは無視されます。COMMIT_WAITがFORCE_WAITに設定された後に変更されると、FORCE_WAITオプションは有効ではなくなります。

COMMIT_WRITE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

COMMIT_WRITE = '{IMMEDIATE | BATCH},{WAIT |NOWAIT}'

デフォルト値

このパラメータを明示的に指定しない場合、データベースのコミット動作は、デフォルトで、制御をクライアントに返す前にコミット・レコードをディスクに書き込む。
IMMEDIATEまたはBATCHのみを指定し、WAITまたはNOWAITを指定しない場合は、WAITモードとみなされる。

WAITまたはNOWAITのみを指定し、IMMEDIATEまたはBATCHを指定しない場合は、IMMEDIATEモードとみなされる。

NOWAITオプションを指定するとエラーが発生する可能性があります。このエラーは、データベースがコミット・メッセージを受信した後、REDOログ・レコードが書き込まれる前に発生します。これにより、トランザクションの変更が永続的であるという、誤った情報がトランザクションに示される可能性があります。また、データベースが予期せず停止した場合には、ACID(Atomicity: 原子性、Consistency: 一貫性、Isolation: 独立性、Durability: 永続性)トランザクションの永続性が侵害される可能性もあります。

変更の可/不可

変更可(セッション・レベルとシステム・レベルの両方で)。ALTER SYSTEMまたはALTER SESSION文でCOMMIT_WRITEに指定する値は、カンマで区切る必要がある。

値の範囲

一重引用符で囲まれ、カンマで区切られた、IMMEDIATEまたはBATCH、およびWAITまたはNOWAITのリスト

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

各インスタンスに固有の設定が指定可能

COMMIT_WRITEは、トランザクション・コミットのREDOをどのようにREDOログへ書き込むかを制御する場合に使用する拡張パラメータです。IMMEDIATEおよびBATCHオプションは、ログ・ライターによるREDOのバッチ処理を制御します。WAITおよびNOWAITオプションは、コミットのREDOのREDOログへのフラッシュ時期を制御します。

注意:
COMMIT_WRITEパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。これは、COMMIT_LOGGINGパラメータおよびCOMMIT_WAITパラメータに置き換えられています。

COMPATIBLE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

COMPATIBLE = release_number

デフォルト値

11.2.0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

10.0.0からデフォルトのリリースまで

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

COMPATIBLEは、Oracleの新しいリリースを使用できるようにするとともに、以前のリリースとの下位互換性を保証します。この機能は、以前のリリースに戻す必要がある場合に効果的です。

このパラメータでは、Oracleとの互換性を保つ必要があるリリースを指定します。これを使用すると、ユーザーの環境で新規の機能をテストしなくても、新しいリリースの改善点を本番システムで即時に利用できます。リリースの機能の一部は制限される場合があります。

スタンバイ・データベース機能を使用している場合、このパラメータはプライマリ・データベースとスタンバイ・データベースの両方で同じ値にする必要があります。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

7(日)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から365 (日)

基本/基本以外

基本以外

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEには、制御ファイル内の再利用可能なレコードを再利用するまでの最小経過日数を指定します。再利用可能セクションに新規レコードを追加する必要があり、一番古いレコードがまだ再利用可能になってない場合は、このレコード・セクションは拡張されます。このパラメータを0に設定すると、再利用可能セクションは拡張されずに、レコードが必要に応じて再利用されます。

制御ファイル内の再利用可能なレコードの数が循環再利用レコードの制限UB4MAXVALを超える場合、CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEを経過していなくても、再利用可能なレコードは上書きされます。UB4MAXVALは、publicディレクトリにあるoratypes.hヘッダー・ファイルで定義されます。この値は、使用しているオペレーティング・システムによって異なる場合があります。

注意:
このパラメータは、アーカイブ・ログ・レコードや様々なバックアップ・レコードなどの、制御ファイルの循環再利用可能レコードのみに適用されます。対応するオブジェクトが表領域から削除されないかぎり再利用されない、データ・ファイル、表領域、REDOスレッド・レコードなどのレコードには適用されません。

関連項目:

- 「CONTROL_FILES」

- 『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

CONTROL_FILES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

CONTROL_FILES = filename [, filename ] ...
注意: 制御ファイル名が、Oracle Managed Files(OMF)名となる場合があります。これは、CREATE CONTROLFILE REUSE文を使用して制御ファイルが再作成された場合に発生します。

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1から8つのファイル名

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

すべてのデータベースには、データベースの構造(名前、作成時のタイムスタンプ、データファイルおよびREDOファイルの名前や場所など)を記述する制御ファイルがあります。CONTROL_FILESには、1つ以上の制御ファイル名をカンマで区切って指定します。

複数の多重制御ファイルを使用する場合は、それぞれ別のデバイス上で使用するか、ファイルをオペレーティング・システム・レベルでミラー化することをお薦めします。

関連項目:

- 『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』

- 『Oracle Database管理者ガイド』

CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS = { NONE | DIAGNOSTIC | DIAGNOSTIC+TUNING }

デフォルト値

Enterprise Edition: DIAGNOSTIC+TUNING
その他のエディション: NONE

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESSには、アクティブにする必要があるサーバー管理パックを指定します。使用可能なパックを次に示します。

- DIAGNOSTICパック(AWR、ADDMなどを含む)。

- TUNINGパック(SQLチューニング・アドバイザ、SQLアクセス・アドバイザなどを含む)。
TUNINGパックを有効にするには、DIAGNOSTICのライセンスが必要です。

値:

- NONE
両方のパックが使用できません。

- DIAGNOSTIC
DIAGNOSTICパックのみが使用できます。

- DIAGNOSTIC+TUNING
両方のパックが使用できます。これがデフォルトです。

関連項目:
『Oracle Databaseライセンス情報』

CORE_DUMP_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

CORE_DUMP_DEST = directory

デフォルト値

ORACLE_HOME/DBS

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

CORE_DUMP_DESTは主にUNIXのパラメータであるため、ご使用のプラットフォームではサポートされていない場合があります。Oracleでコア・ファイルをダンプするディレクトリを指定します。

注意:
このパラメータは、Oracle Database 11gリリース1 (11.1)に導入された診断機能インフラストラクチャによって無視され、DIAGNOSTIC_DEST初期化パラメータによって制御される場所にトレース・ファイルおよびコア・ファイルが配置されます。

関連項目:
「DIAGNOSTIC_DEST」

CPU_COUNT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から無制限

基本/基本以外

基本以外

CPU_COUNTには、Oracle Databaseが使用できるCPUの数を指定します。コア・アーキテクチャで、使用可能なCPUコア数を指定します。オプティマイザ、パラレル問合せ、リソース・マネージャなど、Oracle Databaseの様々なコンポーネントがCPUの数に基づいて構成されます。

CPU_COUNTを0(デフォルト設定)に設定すると、Oracle Databaseはオペレーティング・システムによってレポートされるCPUの数を継続的に監視して、現行の数を使用します。CPU_COUNTを0以外の値に設定すると、Oracle Databaseは実際のCPUの数ではなく設定した値を使用するため、動的なCPUの再構成が無効になります。リソース・マネージャが有効になっている場合にCPU_COUNTを設定すると、CPU使用率はCPU_COUNTプロセッサに相当する値に制限されます。

注意:
CPU_COUNTを現行のCPUの数よりも大きい値に設定すると、エラーが発生します。ただし、初期化パラメータ・ファイルでCPU_COUNTを現行のCPUの数よりも大きい値に設定すると、CPU_COUNTは現行のCPUの数に制限されます。

関連項目:

- CPU_COUNTを使用して単一インスタンスに対するデフォルト並列度を判定する方法や、PARALLEL句が指定されているが並列度がリストされていない場合のOracle RAC構成の詳細は、『Oracle Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド』を参照してください。

- インスタンス・ケージングを有効にした場合のCPUリソースの割当て方法と、リソース・プランでの最大使用率制限の設定方法の例は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

CREATE_BITMAP_AREA_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

8388608 (8 MB)

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

注意:
インスタンスが共有サーバー・オプションで構成されていないかぎり、CREATE_BITMAP_AREA_SIZEパラメータを使用することはお薦めしません。かわりに、PGA_AGGREGATE_TARGETを設定して、SQL作業領域の自動サイズ指定を使用可能にすることをお薦めします。CREATE_BITMAP_AREA_SIZEは、下位互換性を保つために残されます。

CREATE_BITMAP_AREA_SIZEは、ビットマップ索引を含むシステムのみに関連します。これには、ビットマップの作成に割り当てるメモリー容量(バイト)を指定します。デフォルト値は8MBです。より大きい値を指定すると、索引の作成をスピードアップできます。

カーディナリティは、表内の行数に関する列の一意値の数です。カーディナリティが非常に小さい場合は、小さいパラメータ値を設定できます。たとえば、カーディナリティが2の場合、パラメータ値はMBでなくKB単位で設定できます。一般的に、カーディナリティが大きいほど、最適なパフォーマンスを得るためには大きいメモリー容量が必要になります。

関連項目:
ビットマップ索引の使用方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

CREATE_STORED_OUTLINES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

CREATE_STORED_OUTLINES = { true | false | category_name } [NOOVERRIDE]

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

CREATE_STORED_OUTLINESには、セッション中に発行される各問合せに対してアウトラインを自動的に作成および格納するかどうかを指定します。

値:

- true
同一セッション内の後続の問合せに対するアウトラインの自動作成を可能にします。このアウトラインは、システム生成の一意の名前を受け取り、DEFAULTカテゴリに格納されます。ある問合せに対するアウトラインがすでにDEFAULTカテゴリに定義されている場合は、そのアウトラインが保持され、新しいアウトラインは作成されません。

- false
セッション中のアウトラインの自動作成を禁止します。これがデフォルトです。

- category_name
trueと同じ動作を可能にしますが、セッション中に作成されるアウトラインはcategory_nameカテゴリに格納されます。

- NOOVERRIDE
NOOVERRIDEには、このシステム設定が、このパラメータが明示的に設定されているすべてのセッションで設定をオーバーライドしないことを指定します。NOOVERRIDEを指定しない場合、この設定はすべてのセッションで有効になります。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION = { off | memory | memory+disk }

デフォルト値

memory+disk

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATIONは、SQLカーソルから取得されたバインド変数がある場所を指定します。

値:

- off
バインド変数はSQLカーソルから取得されません。

- memory
バインド変数はSQLカーソルから取得され、メモリー(V$ビュー)のみで使用可能です。

- memory+disk
バインド変数はSQLカーソルから取得され、メモリー(V$ビュー)およびディスク(自動ワークロード・リポジトリ表、SQLチューニング・セット表など)で使用可能です。

注意:
この初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.2)以上で使用できます。

CURSOR_SHARING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

CURSOR_SHARING = { EXACT | FORCE }

デフォルト値

EXACT

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

CURSOR_SHARINGでは、同じカーソルを共有するSQL文の種類を判断します。

値:

- FORCE
既存のカーソルを共有する場合、またはカーソル・プランが最適ではない場合に、新しいカーソルの作成が許可されます。

- EXACT
同一のテキストを含む文のみに、前述のカーソルの共有が許可されます。

関連項目:
CURSOR_SHARINGパラメータを設定する前に、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してパフォーマンスについて確認してください。

CURSOR_SPACE_FOR_TIME

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

注意:
CURSOR_SPACE_FOR_TIMEパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

CURSOR_SPACE_FOR_TIMEによって、時間を節約するためにカーソルでより多くの領域を使用できるようになります。これは、共有SQL領域およびクライアントのプライベートSQL領域の両方に影響します。

Oracle Database 10g リリース2(10.2.0.2)以降、大幅に強化された同時変更機能が導入されたため、大部分のユーザーはこのパラメータを設定する必要がありません。

値:

- true
共有SQL領域の位置が共有プール内に固定となります。つまり、共有SQL領域は、この領域を参照するオープン・カーソルがあるかぎり、共有プール内に存在します。各アクティブ・カーソルのSQL領域がメモリー内に存在するため、実行は高速になります。ただし、使用中の共有SQL領域は常時メモリー上に存在します。このため、このパラメータをtrueに設定するのは、共有プールが十分大きく、すべてのオープン・カーソルを同時に保持できる場合のみにしてください。

また、このパラメータをtrueに設定すると、実行と実行の間にカーソルごとに割り当てられたプライベートSQL領域も、カーソル実行後に破棄されることなく保持され、カーソルの割当ておよび初期化にかかる時間が節約されます。

- false
新しいSQL文に対する領域を確保するため、共有SQL領域をライブラリ・キャッシュから割当て解除できます。

注意:
このパラメータがtrueに設定されている場合、SERIAL_REUSEパラメータは無効となります。

関連項目:

- 『Oracle Database概要』および『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』

- 「SERIAL_REUSE」

DB_nK_CACHE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

DB_[2 | 4 | 8 | 16 | 32]K_CACHE_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

0(追加のブロック・サイズ・キャッシュは、デフォルトでは構成されない)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: 0(ゼロより大きい値は、グラニュル・サイズ×プロセッサ・グループ数または4MB×CPU数のいずれか大きい方に自動的に変更される)
最大値: オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

DB_nK_CACHE_SIZE(n = 2、4、8、16、32)では、nKバッファのキャッシュ・サイズを指定します。DB_BLOCK_SIZEにnK以外の値が設定されている場合にのみ、このパラメータを設定できます。たとえば、DB_BLOCK_SIZE=4096の場合、DB_4K_CACHE_SIZEというパラメータの指定は無効です(4KBブロックのキャッシュ・サイズは、すでにDB_CACHE_SIZEで指定されているため)。

ブロック・サイズがnKのオンライン表領域がある場合は、このパラメータを0(ゼロ)に設定しないでください。

オペレーティング・システム固有のブロック・サイズ制限が適用されます。たとえば、オペレーティング・システムの最大ブロック・サイズが32KB未満の場合、DB_32K_CACHE_SIZEは設定できません。また、最小ブロック・サイズが2KBを超える場合、DB_2K_CACHE_SIZEは設定できません。

関連項目:
ブロック・サイズ制限の詳細は、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

DB_BLOCK_BUFFERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

50以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスは異なる値を指定でき、必要に応じて値を変更可能。

注意:
DB_BLOCK_BUFFERSは、DB_CACHE_SIZE動的パラメータと組み合せることはできません。同じパラメータ・ファイルでこの2つのパラメータを組み合せた場合、エラーが発生します。

DB_BLOCK_BUFFERSには、バッファ・キャッシュ内のデータベース・バッファの数を指定します。これは、インスタンスのSGAの必要メモリー総量の決定にかかわるパラメータの1つです。

このパラメータとDB_BLOCK_SIZEパラメータの値によって、バッファ・キャッシュの合計サイズが決まります。バッファ・キャッシュの効率的な使用により、データベースでのI/O負荷を大幅に減らすことができます。DB_BLOCK_SIZEを指定できるのは、データベースが最初に作成された場合のみなので、バッファ・キャッシュのサイズを制御するには、DB_BLOCK_BUFFERSを使用してください。

DB_BLOCK_CHECKING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_BLOCK_CHECKING = { FALSE | OFF | LOW | MEDIUM | TRUE | FULL }

デフォルト値

FALSE

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

DB_BLOCK_CHECKINGには、データベース・ブロックに対してブロック・チェックを実行するかどうかを指定します。

値:

- OFFまたはFALSE
ユーザー表領域内のブロックに対してブロック・チェックは実行されません。ただし、SYSTEM表領域のブロックに対するセマンティック・ブロック・チェックは常にオンです。

- LOW
メモリー内でブロックの内容が変更された後(たとえば、UPDATEまたはINSERT文、ディスク上での読取り、RACでのインスタンス間ブロック転送の後)、基本ブロック・ヘッダー・チェックが実行されます。

- MEDIUM
索引(破損が生じた場合に、削除と再作成によってその内容を再構成できるオブジェクト)以外のすべてのオブジェクトに対して、すべてのLOWチェックおよび完全セマンティック・チェックが実行されます。

- FULLまたはTRUE
すべてのオブジェクトに対して、すべてのLOWおよびMEDIUMチェックおよび完全セマンティック・チェックが実行されます。

Oracleは、ブロックのデータ全体をチェックし、論理的な自己一貫性を確認します。ブロック・チェックにより、メモリーおよびデータの破損を防ぐことができます。通常、ブロック・チェックは、作業負荷およびパラメータ値に応じて、1から10%のオーバーヘッドの原因になります。特定のDMLオーバーヘッドが高くなる可能性があります。作業負荷を更新または挿入するほど、ブロック・チェックのコストがかかります。パフォーマンスのオーバーヘッドを許容できる場合は、DB_BLOCK_CHECKINGをFULLに設定します。

下位互換性のために、FALSE(OFFを意味します)およびTRUE(FULLを意味します)を使用できます。

DB_BLOCK_CHECKSUM

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_BLOCK_CHECKSUM = { OFF | FALSE | TYPICAL | TRUE | FULL }

デフォルト値

TYPICAL

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

DB_BLOCK_CHECKSUMでは、DBWnおよびダイレクト・ローダーが、チェックサム(ブロック内に格納されているすべてのバイトから計算された数値)を計算し、ディスクにデータ・ブロックを書き込むときに、すべてのデータ・ブロックのキャッシュ・ヘッダーにそのチェックサムを格納するかどうかを決めます。ブロックが読み込まれると、このパラメータがTYPICALまたはFULLでかつブロックの最後の書込みにチェックサムが格納された場合のみ、チェックサムが検証されます。FULLモードでは、更新/削除文による変更が適用される前にもチェックサムが検証され、変更の適用後に再計算されます。また、すべてのログ・ブロックは、カレント・ログに書き込まれる前に、チェックサムを与えられます。

Oracle Database 11gからは、CPUとキャッシュをより効率的に使用するために、ほとんどのログ・ブロックのチェックサムをフォアグラウンド・プロセスの生成によって実行し、残りの作業をLGWRが実行するようになりました。Oracle Database 11gより前のリリースでは、LGWRが単独でログ・ブロックのチェックサムを実行していました。

このパラメータがOFFに設定されている場合、DBWnはユーザー表領域ではなくSYSTEM表領域のみに対して、チェックサムを計算します。また、このパラメータがOFFに設定されている場合は、ログのチェックサムは実行されません。

チェックサムを使用すると、基になっているディスク、格納システムまたはI/Oシステムが原因で発生する破損を検出できます。FULLに設定すると、DB_BLOCK_CHECKSUMはインメモリーの破損も捕捉し、ディスクの破損を防ぎます。この機能をTYPICALモードにすると、発生する追加オーバーヘッドは1から2%のみです。FULLモードでは、4から5%のオーバーヘッドが発生します。DB_BLOCK_CHECKSUMはTYPICALに設定することをお薦めします。

下位互換性のために、TRUE(TYPICALを意味します)およびFALSE(OFFを意味します)を使用できます。

DB_BLOCK_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

8192

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

2048から32768。ただし、オペレーティング・システムによっては、さらに範囲が狭い場合がある。

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

すべてのインスタンスに、このパラメータを設定する必要がある。また、複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

注意:
このパラメータはデータベース作成時に設定します。データベース作成後は変更しないでください。

DB_BLOCK_SIZEには、Oracle Databaseのブロック・サイズ(バイト)を指定します。通常、値は4096または8192です。このパラメータの値は、デバイス・レベルでの物理ブロック・サイズの倍数である必要があります。

データベースを作成した時点で有効なDB_BLOCK_SIZEの値によって、ブロック・サイズが判断されます。値は、初期値に設定しておく必要があります。

Real Application Clustersを使用している場合、このパラメータは、表および索引のFREELISTS記憶域パラメータの最大値に影響します。Oracleでは、空きリスト・グループごとに1つのデータベース・ブロックを使用します。意思決定支援システム(DSS)およびデータ・ウェアハウスのデータベース環境では、ブロック・サイズ値が大きいほど、より高いパフォーマンスを得られます。

注意:

- 32ビットのオペレーティング・システムがサポートするDB_BLOCK_SIZEの最大値は16384です。

- 64ビットのオペレーティング・システムがサポートするDB_BLOCK_SIZEの最大値は32768です。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- 空きリスト・グループの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

- DSSおよびデータ・ウェアハウス環境の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- ブロック・サイズの概要は、『Oracle Database概要』を参照してください。

DB_CACHE_ADVICE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_CACHE_ADVICE = {ON | READY | OFF}

デフォルト値

STATISTICS_LEVELがTYPICALまたはALLに設定されている場合はON
STATISTICS_LEVELがBASICに設定されている場合はOFF

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

DB_CACHE_ADVICEでは、V$DB_CACHE_ADVICEパフォーマンス・ビューを介して、様々なキャッシュ・サイズでの動作予測用に使用する統計収集が、使用可能または使用禁止にされます。

値:

- OFF
アドバイザがオフになり、メモリーは割り当てられません。

- READY
アドバイザがオフになり、メモリーは割り当てられます。アドバイザをオンにする前にメモリーを割り当てると、パラメータをONに切り替えるときに、エラーの発生を回避できます。

ONからこの値に切り替えると、ビューの内容が保存され、アドバイザ用のメモリーが残ります。

OFFからこの値に切り替えると、エラーが発生する場合があります。

- ON
アドバイザがオンになります。CPUおよびメモリーのオーバーヘッドが発生します。OFFからこの値に変更すると、エラーが発生する場合があります。ONに変更しないと、ビュー(V$DB_CACHE_ADVICE)がリセットされ、新しくリフレッシュされたビューに統計が収集されます。

READYからONに変更すると、メモリーがすでに割り当てられているため、エラーは発生しません。ビューがリセットされ、新しくリフレッシュされたビューに統計が表示されます。

DB_CACHE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

DB_CACHE_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

SGA_TARGETが設定されている場合: パラメータが指定されていない場合のデフォルト値は0(Oracle Databaseによって内部で決定される)。このパラメータを指定すると、そのユーザー指定値はメモリー・プールの最小値を示します。
SGA_TARGETが設定されていない場合、デフォルトは48MBまたは4MB×CPU数のいずれか大きい方。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

DB_CACHE_SIZEには、プライマリ・ブロック・サイズ(DB_BLOCK_SIZE初期化パラメータで定義済のブロック・サイズ)を持つバッファのDEFAULTバッファ・プールのサイズを指定します。

値は、4M×CPU数以上に設定する必要があります(それより低い値に設定すると、自動的にこの値に切り上げられます)。これより大きいユーザー指定値は、近似のグラニュル・サイズに切り上げられます。プライマリ・ブロック・サイズのDEFAULTメモリー・プール用に必要であり、SYSTEM表領域のブロック・サイズでもあるため、0(ゼロ)は無効な値となります。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DB_CREATE_FILE_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_CREATE_FILE_DEST = directory | disk group

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本

DB_CREATE_FILE_DESTには、Oracle Managed Filesのデフォルトの位置を指定します。DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n初期化パラメータを指定しない場合、この位置はOracle管理の制御ファイルとオンラインREDOログのデフォルトの位置としても使用されます。

ファイル・システム・ディレクトリをデフォルトの位置として指定する場合は、そのディレクトリがすでに存在する必要があります。Oracleによって作成されることはありません。ディレクトリには、Oracleがそのディレクトリでファイルを作成できる適切な権限が必要です。ファイルにはOracleによって一意の名前が付けられるため、作成されたファイルはOracle Managed Filesとなります。

関連項目:
このパラメータの設定およびOracle Managed Filesの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_[1 | 2 | 3 | 4 | 5] = directory | disk group

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n(n = 1、2、3、...5)には、Oracle管理の制御ファイルとオンラインREDOログのデフォルトの位置を指定します。2つ以上のDB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_nパラメータを指定した場合、他のDB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_nパラメータの位置間で、制御ファイルまたはオンラインREDOログが多重化されます。各オンラインREDOログの1つのメンバーが各位置に作成され、位置ごとに1つの制御ファイルが作成されます。

1つの位置が無効である場合、2つ以上のパラメータを指定することによって、制御ファイルとオンラインREDOログに対してより大きなフォルト・トレランスが提供されます。

ファイル・システム・ディレクトリをデフォルトの位置として指定する場合は、そのディレクトリがすでに存在する必要があります。Oracleによって作成されることはありません。ディレクトリには、Oracleがそのディレクトリでファイルを作成できる適切な権限が必要です。ファイルにはOracleによって一意の名前が付けられるため、作成されたファイルはOracle Managed Filesとなります。

関連項目:
このパラメータの設定およびOracle Managed Filesの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DB_DOMAIN

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_DOMAIN = domain_name

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

ピリオドで区切った名前コンポーネントの有効な文字列で、最大128文字(ピリオドを含む)。

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

すべてのインスタンスに、このパラメータを設定する必要がある。また、複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

分散データベース・システムでは、DB_DOMAINには、ネットワーク構造内でのデータベースの論理上の位置を指定します。このデータベースが分散システムまたはその一部の場合、このパラメータを設定します。この値は、有効な識別子(英数字のASCIIキャラクタ)で構成され、ピリオドで区切られたグローバル・データベース名の拡張コンポーネントで構成されます。

注意:
DB_DOMAINには、ドメイン内の各データベースに一意の文字列を指定することをお薦めします。

このパラメータを使用すると、ある部門がデータベースを作成するとき、別の部門が作成したデータベースとの名前の重複を気にせずに済みます。ある販売部門がDB_DOMAIN = JAPAN.ACME.COMであるとき、そのSALESデータベース(SALES.JAPAN.ACME.COM)は、DB_NAME = SALESかつDB_DOMAIN = US.ACME.COMである別のデータベースとは一意に区別されます。

データベース・リンクの名前からドメインの指定を省略すると、Oracleは、データ・ディクショナリ内に存在するのでローカル・データベースのドメインでデータベースを修飾して、名前を拡張します。データベース・ドメイン名で有効な文字は、英数字、アンダースコア(_)およびシャープ記号(#)です。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- データ・ディクショナリ・ビュー「GLOBAL_NAME」

DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

デフォルト値は、効率的に実行できる最大I/Oサイズと一致し、プラットフォームによって異なる。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNTは、表スキャン中に、I/Oを最小化するために使用できるパラメータの1つです。これには、順次スキャン中に1回のI/O操作で読み込むブロックの最大数を指定します。全表スキャンの実行に必要なI/Oの合計数は、表のサイズ、マルチブロックREAD件数などの条件、およびパラレル実行が操作に対して使用可能な状態になっているかどうかによって異なります。

Oracle Database 10gリリース2の時点で、このパラメータのデフォルト値は効率よく実行できる最大I/Oサイズに対応する値です。この値はプラットフォームによって異なり、ほとんどのプラットフォームでは1MBです。パラメータはブロック単位で表されるため、効率的に実行できる最大I/Oサイズを標準ブロック・サイズで除算した値に設定されます。セッション数が非常に大きい場合は、表スキャン・バッファが多すぎるためにバッファ・キャッシュがあふれることがないように、マルチブロック読取り回数の値が減らされます。

デフォルト値が大きい値であっても、このパラメータを設定しない場合、オプティマイザは大きいプランを推奨しません。オプティマイザによって大きいプランが推奨されるのは、このパラメータを明示的に大きい値に設定した場合のみです。

オンライン・トランザクション処理(OLTP)環境とバッチ環境では、通常、このパラメータ値は4から16の範囲内です。DSSおよびデータ・ウェアハウス環境では、このパラメータの最大値を設定することで、最高のパフォーマンスを得ることができます。このパラメータ値が高く設定された場合、オプティマイザは索引の全表スキャンを選択することがよくあります。

この最大値は、Oracleブロック数(最大I/Oサイズ/DB_BLOCK_SIZE)で示すオペレーティング・システムの最大I/Oサイズです。このパラメータを最大値よりも大きい値に設定すると、最大値が使用されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

DB_FILE_NAME_CONVERT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_FILE_NAME_CONVERT = 'string1' , 'string2' , 'string3' , 'string4' , ...
各項目の意味は次のとおり:

- string1は、プライマリ・データベース・ファイル名のパターン。

- string2は、スタンバイ・データベース・ファイル名のパターン。

- string3は、プライマリ・データベース・ファイル名のパターン。

- string4は、スタンバイ・データベース・ファイル名のパターン。

必要な数のプライマリ置換文字列とスタンバイ置換文字列の組が使用可能。一重または二重引用符が使用可能。

設定例:

DB_FILE_NAME_CONVERT = '/dbs/t1/','/dbs/t1/s','dbs/t2/ ','dbs/t2/s_'

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION

基本/基本以外

基本以外

DB_FILE_NAME_CONVERTは、リカバリ用の複製データベースの作成に役立ちます。これは、プライマリ・データベース上の新しいデータファイルのファイル名をスタンバイ・データベース上のファイル名に変換します。データファイルをプライマリ・データベースに追加した場合は、それに対応するファイルをスタンバイ・データベースに追加する必要があります。スタンバイ・データベースが更新されたとき、このパラメータによりプライマリ・データベース上のデータファイル名がスタンバイ・データベース上のデータファイルに変換されます。スタンバイ・データベース上にはこのファイルが書込み可能な状態で存在している必要があります。存在しない場合は、エラーが発生してリカバリ・プロセスが停止します。

奇数の文字列を指定した(最終文字列に対応する置換文字列が存在しない)場合、起動中にエラーが通知されます。変換中のファイル名が、パターン/置換文字列リストの2つ以上のパターンに一致した場合、最初の一致パターンが有効になります。このパラメータで指定できる組合せの数に、複数値パラメータの最大長に関する厳密な制限以外の制限はありません。

このパラメータの値に2つの文字列を設定します。最初の文字列は、プライマリ・データベース上のデータ・ファイル名にあるパターンです。2番目の文字列は、スタンバイ・データベース上のデータ・ファイル名にあるパターンです。

DB_FILE_NAME_CONVERTを使用すると、表領域のPoint-in-Timeリカバリ時にクローン・データベースを設定する場合に、クローン制御ファイル内のデータ・ファイルの名前を変更できます。

関連項目:

- 『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

- 『Oracle Data Guard概要および管理』

DB_FILES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

200

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

最小値: データベース内のデータ・ファイルのうち最大の絶対ファイル番号
最大値: オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

DB_FILESには、このデータベースに対してオープンできるデータベース・ファイルの最大数を指定します。最大有効値は、ADD DATAFILE文によって追加されるファイルを含め、このデータベースに対して指定されるすべてのファイルの最大数です。この値は、オペレーティング・システムによって異なります。

DB_FILESの値を大きくする場合、新しい値を有効にするには、データベースにアクセスするすべてのインスタンスを停止してから再起動する必要があります。プライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースがある場合、このパラメータに対して同じ値を指定する必要があります。

関連項目:

- Oracle RAC環境でのこのパラメータの設定の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

- このパラメータのデフォルト値については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

DB_FLASH_CACHE_FILE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_FLASH_CACHE_FILE = filename | disk group

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

DB_FLASH_CACHE_FILE: フラッシュ・メモリーまたはフラッシュ・メモリーのコレクションを表すディスク・グループのファイル名

このパラメータを指定する場合は、DB_FLASH_CACHE_SIZE初期化パラメータも同時に指定します。

注意:
この初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.2)以上で使用できます。

関連項目:
「DB_FLASH_CACHE_SIZE」

DB_FLASH_CACHE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

DB_FLASH_CACHE_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: 0
最大値: オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

DB_FLASH_CACHE_SIZEでは、データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ(フラッシュ・キャッシュ)のサイズを指定します。このパラメータを指定できるのは、インスタンスの起動時のみです。データベースの起動後、このパラメータを0(フラッシュ・キャッシュの無効化)に動的に変更できます。データベースの起動時にこのパラメータを元の値に設定すると、フラッシュ・キャッシュを再度有効にできます。DB_FLASH_CACHE_SIZEの動的なサイズ変更やフラッシュ・キャッシュの異なるサイズへの再有効化はサポートされていません。

注意:
この初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.2)以上で使用できます。

関連項目:
「DB_FLASH_CACHE_FILE」

DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1440(分)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM ... SID='*'

値の範囲

0から2^31 - 1

基本/基本以外

基本以外

DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGETには、データベースをフラッシュバックできる時間の上限(分)を指定します。データベースをフラッシュバックできる時間は、高速リカバリ領域に保持されるフラッシュバック・データの量によって異なります。

DB_KEEP_CACHE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

DB_KEEP_CACHE_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

0(DB_KEEP_CACHE_SIZEは、デフォルトでは構成されない)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: 0(ゼロより大きい値は、グラニュル・サイズ×プロセッサ・グループ数または4MB×CPU数のいずれか大きい方に自動的に変更される)
最大値: オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

DB_KEEP_CACHE_SIZEには、KEEPバッファ・プールのサイズを指定します。KEEPバッファ・プール内のバッファのサイズは、プライマリ・ブロック・サイズ(DB_BLOCK_SIZE初期化パラメータで定義済のブロック・サイズ)です。

ALTER SYSTEMを使用してDB_KEEP_CACHE_SIZEの値を変更する場合、新しい値を有効にするには、データベースを再起動する必要があります。

関連項目:

- 「DB_RECYCLE_CACHE_SIZE」

- これらのパラメータの設定および複数バッファ・プールの使用方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

DB_LOST_WRITE_PROTECT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_LOST_WRITE_PROTECT = { NONE | TYPICAL | FULL }

デフォルト値

NONE

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

Oracle RACインスタンスでは、パラメータ値はシステム全体。

DB_LOST_WRITE_PROTECTでは、欠落した書込みの検出を使用可能または使用禁止にします。データ・ブロックの欠落した書込みは、実際は永続ストレージに書き込まれなかったにもかかわらず、I/Oサブシステムがブロック書込みの完了を通知する場合に発生します。

プライマリ・データベースでパラメータがTYPICALに設定されている場合、読取り/書込み表領域のバッファ・キャッシュ読取りはインスタンスによってREDOログに記録されます。これは欠落した書込みを検出するために必要です。

プライマリ・データベースでパラメータがFULLに設定されている場合、読取り/書込み表領域と同様に読取り専用表領域の読取りもインスタンスによって記録されます。

スタンバイ・データベースまたはプライマリ・データベースでメディア・リカバリの間にパラメータがTYPICALまたはFULLに設定されている場合、インスタンスによって欠落した読取りの検出が実行されます。

パラメータがスタンバイ・データベースまたはプライマリ・データベースのいずれかでNONEに設定されている場合、欠落した書込みの検出機能が使用可能になりません。

DB_NAME

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_NAME = database_name

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

すべてのインスタンスにこのパラメータを設定する必要がある。そうしない場合は、SQL*PlusコマンドSTARTUP OPENまたはSQL文ALTER DATABASE MOUNTに同じ値を指定する必要がある。

DB_NAMEには、最大8文字のデータベース識別子を指定します。このパラメータは指定が必須であり、CREATE DATABASE文で指定された名前に対応する値である必要があります。

データベースが複数ある場合、このパラメータ値は、システムで実行中の別のデータベースと混同しないように、各インスタンスのOracleインスタンス識別子と一致する必要があります。スタンバイおよび本番初期化パラメータ・ファイルの両方で、DB_NAMEが同じ値である必要があります。

クラスタ・データベースの各インスタンスに対するSTARTUPコマンドまたはALTER DATABASE ... MOUNT文で指定するデータベース名は、DB_NAME初期化パラメータの設定に対応する値である必要があります。

データベース名で有効な文字は、英数字、アンダースコア(_)、シャープ記号(#)およびドル記号($)です。この他の文字は無効です。二重引用符は、データベース名を処理する前に削除されます。そのため、二重引用符を使用してその他の文字を名前の中に埋め込むことはできません。データベース名は大/小文字を区別しません。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』および『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

DB_RECOVERY_FILE_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_RECOVERY_FILE_DEST = directory | disk group

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM ... SID='*'

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

すべてのインスタンスに、このパラメータを設定する必要がある。また、複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

DB_RECOVERY_FILE_DESTには、高速リカバリ領域のデフォルトの位置を指定します。高速リカバリ領域には、アーカイブREDOログ、フラッシュバック・ログおよびRMANバックアップの他に、現行の制御ファイルやオンラインREDOログの多重コピーが含まれています。

このパラメータを指定する場合は、DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE初期化パラメータも同時に指定します。

関連項目:

- 高速リカバリ領域の設定および構成の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

- 「DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE」

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM ... SID='*'

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

すべてのインスタンスに、このパラメータを設定する必要がある。また、複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZEには、高速リカバリ領域に作成されるターゲット・データベースのリカバリ・ファイルで使用される合計領域に対する厳密な制限(バイト)を指定します。

ブロック0または各OracleファイルのOSブロック・ヘッダーのいずれもこのサイズには含まれません。高速リカバリ領域に必要となる実際のディスク使用状況を計算する場合に、このデータに対して10%を追加して許可するようにしてください。

関連項目:

- 高速リカバリ領域の設定および構成の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

- 「DB_RECOVERY_FILE_DEST」

DB_RECYCLE_CACHE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

DB_RECYCLE_CACHE_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

0(DB_RECYCLE_CACHE_SIZEは、デフォルトでは構成されない)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: 0(ゼロより大きい値は、グラニュル・サイズ×プロセッサ・グループ数または4MB×CPU数のいずれか大きい方に自動的に変更される)
最大値: オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

DB_RECYCLE_CACHE_SIZEには、RECYCLEバッファ・プールのサイズを指定します。RECYCLEプール内のバッファのサイズは、プライマリ・ブロック・サイズ(DB_BLOCK_SIZE初期化パラメータで定義済のブロック・サイズ)です。

関連項目:

- 「DB_KEEP_CACHE_SIZE」

- これらのパラメータの設定および複数バッファ・プールの使用方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

DB_SECUREFILE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_SECUREFILE = { NEVER | PERMITTED | ALWAYS | IGNORE }

デフォルト値

PERMITTED

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

DB_SECUREFILEには、SecureFilesとしてLOBファイルを処理するかどうかを指定します。

値:

- NEVER
SecureFilesとして指定されるすべてのLOBは、BasicFile LOBとして作成されます。すべてのSecureFile固有のストレージ・オプションと機能(たとえば、圧縮、暗号化、非複製)は、例外を発生させる原因になります。指定されていないストレージ・オプションに対してBasicFile LOBのデフォルトが使用されます。

- PERMITTED
LOBはSecureFilesとして作成できます。

- ALWAYS
すべてのLOBがSecureFile LOBとして作成されますが、明示的にSECUREFILEを指定していない場合は、自動セグメント領域管理の表領域以外にあるLOBはBasicFile LOBとして作成されます。指定されるBasicFile LOB記憶域オプションはいずれも無視され、指定されていないすべての記憶域オプションには、SecureFileのデフォルト値が使用されます。

- IGNORE
SECUREFILEキーワードおよびすべてのSecureFileオプションは無視されます。

COMPATIBLE初期化パラメータが11.1.0以上に設定されていない場合、LOBはSecureFileとして処理されません。

2つのパーティション(ASSMが有効な表領域があるパーティションおよびASSMが無効な表領域があるパーティション)を持つLOB列がある場合、ASSMが有効な表領域を持つパーティションのLOBはSecureFileとして処理され、その他のパーティションのLOBはBasicFile LOBとして処理されます。

DB_ULTRA_SAFE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_ULTRA_SAFE = { OFF | DATA_ONLY | DATA_AND_INDEX }

デフォルト値

OFF

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

DB_ULTRA_SAFEには、保護レベルを制御する他のパラメータのデフォルト値を設定します。

値:

- OFF
DB_BLOCK_CHECKING、DB_BLOCK_CHECKSUMまたはDB_LOST_WRITE_PROTECTのいずれかが明示的に設定されると、変更が行われません。

- DATA_ONLY

- DB_BLOCK_CHECKINGはMEDIUMに設定されます。

- DB_LOST_WRITE_PROTECTはTYPICALに設定されます。

- DB_BLOCK_CHECKSUMはFULLに設定されます。

- DATA_AND_INDEX

- DB_BLOCK_CHECKINGはFULLに設定されます。

- DB_LOST_WRITE_PROTECTはTYPICALに設定されます。

- DB_BLOCK_CHECKSUMはFULLに設定されます。

DB_UNIQUE_NAME

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DB_UNIQUE_NAME = database_unique_name

デフォルト値

データベース・インスタンス: DB_NAMEの値
自動ストレージ管理インスタンス: +ASM

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

DB_UNIQUE_NAMEには、データベースに対してグローバルに一意の名前を指定します。同じDB_DOMAIN内で同じDB_NAMEを持つデータベース(レポート用に作成されたデータベースやフィジカル・スタンバイのコピーなど)は、一意のDB_UNIQUE_NAMEを持つ必要があります。すべてのデータベースのDB_UNIQUE_NAMEは、エンタープライズ内で一意である必要があります。

DB_UNIQUE_NAMEの値には最大30文字を指定できます。大/小文字は区別されません。データベース名で有効な文字は、英数字、アンダースコア(_)、シャープ記号(#)およびドル記号($)です。

注意:
一部のデータベース・ツールまたはユーティリティでは、その操作の一部としてデータベースを一意に識別する文字列を生成します。この文字列には、データベースのDB_UNIQUE_NAMEおよびデータベースSIDなどのその他のデータベース識別情報が含まれる場合があります。Oracle Databaseでは、一部の識別子が30文字に制限されるため、短いDB_UNIQUE_NAMEを使用することにより、DB_UNIQUE_NAMEを含む文字列を作成するツールやユーティリティでの「ORA-00972 識別子が長すぎます。」メッセージの発生を防ぐことができます。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKINGでは、リカバリ不能(NOLOGGING)ダイレクト・パスの挿入およびロード操作を使用可能または使用禁止にします。

値にtrueを設定すると、V$DATAFILE.UNRECOVERABLE_CHANGE#列およびV$DATAFILE.UNRECOVERABLE_TIME列を保持する制御ファイルに対して更新が行われます。値にfalseを設定すると、制御ファイルに対して更新は行われません。このパラメータをfalseに設定すると、ダイレクト・パスNOLOGGING操作のパフォーマンスが向上する場合があります。

注意:
DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DB_WRITER_PROCESSES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1またはCPU_COUNT/8のいずれか大きい方。プロセッサ・グループの数が36未満で、DBライター・プロセス数よりも多い場合、DBライター・プロセスの数は、プロセッサ・グループ数の倍になるように調整されます。DBライター・プロセスの数がプロセッサ・グループの数以上の場合には、調整は行われません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1から36

基本/基本以外

基本以外

DB_WRITER_PROCESSESには、1つのインスタンスに対するデータベース・ライター・プロセス(DBW0, ... DBW9およびDBWa, ... DBWz)の数の初期値を指定します。このパラメータは、データを大量に変更するシステムで役立ちます。

関連項目:

- データベース・ライター・プロセスの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

DBWR_IO_SLAVES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0以上で、上限はオペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

DBWR_IO_SLAVESは、データベース・ライター・プロセス(DBW0)を1つのみ持つシステムに関連します。ここでは、DBW0プロセスで使用されるI/Oサーバー・プロセスの数を指定します。DBW0プロセスおよびそのサーバー・プロセスは、常にディスクに書き込みます。デフォルトでは、この値は0(ゼロ)であり、I/Oサーバー・プロセスは使用されません。

DBWR_IO_SLAVESを0以外の値に設定すると、ARCHプロセスおよびLGWRプロセスが使用するI/Oサーバー・プロセスの数が4に設定されます。ただし、Recovery Managerが使用するI/Oサーバー・プロセスは、非同期I/Oが使用禁止(ご使用のプラットフォームが非同期I/Oをサポートしていない、またはdisk_asynch_ioがfalseに設定されている)の場合のみに、4に設定されています。

一般的に、I/Oサーバー・プロセスは、非同期I/Oをサポートしていないプラットフォーム、または効率的に実装されていないプラットフォーム上で、非同期I/Oをシミュレートするために使用されます。ただし、非同期I/Oが使用中でもI/Oサーバー・プロセスを使用できます。この場合、I/Oサーバー・プロセスは非同期I/Oを使用します。

また、非同期I/Oが使用可能であっても、I/Oサーバー・プロセスは、I/Oスループットが非常に大きいデータベース環境の場合に役立ちます。

関連項目:
「BACKUP_TAPE_IO_SLAVES」

DDL_LOCK_TIMEOUT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

0から1,000,000 (秒)

基本/基本以外

基本以外

DDL_LOCK_TIMEOUTには、DDL文がDMLロック・キューで待機する時間の時間制限を指定します。デフォルト値の0はNOWAITのステータスを示します。最大値の1,000,000秒では、DDL文はDMLロックを取得するために永続的に待機します。

タイムアウト期間が期限切れになる前にロックが取得できない場合は、エラーが返されます。

関連項目:
DDL_LOCK_TIMEOUTパラメータの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DEFERRED_SEGMENT_CREATION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

DEFERRED_SEGMENT_CREATIONは、遅延セグメント作成のセマンティクスを指定します。trueを設定すると、表のセグメントと依存オブジェクト(LOB、索引)は、表に最初の行が挿入されるまで作成されません。

一連の表を作成する場合で、多数の表に移入が行われないことが明らかなときは、その前にこのパラメータにtrueを設定することを検討してください。この設定によって、ディスク領域が節約され、インストール時間も短縮されます。

DG_BROKER_CONFIG_FILEn

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DG_BROKER_CONFIG_FILE[1 | 2] = filename

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

1つのファイル名

基本/基本以外

基本以外

DG_BROKER_CONFIG_FILEn(n = 1、2)には、Data Guard Broker構成ファイルの名前を指定します。

Data Guard Broker構成に付属する各データベースには2つのブローカ構成ファイルがあり、各ファイルには構成の状態とプロパティ(構成に含まれるサイトとデータベース、各データベースのロールとプロパティおよび構成の各要素の状態など)を記述するエントリが含まれています。2つのファイルが用意されているため、最後に認識された良好な構成状態が常に保たれます。

DG_BROKER_CONFIG_FILEnを明示的に定義しない場合は、インスタンスの起動時にオペレーティング・システム固有のデフォルト値に設定されます。このパラメータを変更できるのは、DMON(Data Guard Broker)プロセスが実行されていない場合のみです。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Data Guard Broker』を参照してください。

DG_BROKER_START

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

DG_BROKER_STARTによって、Data Guard Broker(DMON)プロセスを起動する必要があるかどうかをOracleで判断できるようにします。DMONは非致命的なOracleのバックグラウンド・プロセスであり、このパラメータをtrueに設定すると、インスタンスが存在するかぎり存在します。

Data Guard Broker構成でサイトを構成しない場合、このパラメータは指定せずに、デフォルト値のfalseを受け入れます。サイトをData Guard Broker構成に含める場合、初期化パラメータ・ファイル内でDG_BROKER_STARTをtrueに指定すると、DMONプロセスの自動起動が単純化されます。

DIAGNOSTIC_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DIAGNOSTIC_DEST = {pathname | directory}

デフォルト値

$ORACLE_BASE環境変数の値から導出される。$ORACLE_BASEが設定されていない場合は、Oracle Universal Installerの設定に従って、ORACLE_BASEから導出される。ORACLE_BASEが設定されていない場合は、$ORACLE_HOME/rdbms/logが使用される。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

このパラメータは各インスタンスに対して設定できます。クラスタ内の各インスタンスで、共有ディスク上に配置されるDIAGNOSTIC_DESTディレクトリの場所を指定すること、および各インスタンスのDIAGNOSTIC_DESTに同じ値を指定することをお薦めします。

Oracle Database 11gリリース1 (11.1)の時点で、各データベース・インスタンスの診断は専用のディレクトリに配置され、専用ディレクトリはDIAGNOSTIC_DESTの初期化パラメータによって指定できます。DIAGNOSTIC_DESTによって指定されるディレクトリの構造は、次のとおりです。

<diagnostic_dest>/diag/rdbms/<dbname>/<instname>

この場所は自動診断リポジトリ(ADR)ホームと呼ばれます。たとえば、データベース名がproddbであり、インスタンス名がproddb1の場合、ADRホーム・ディレクトリは<diagnostic_dest>/diag/rdbms/proddb/proddb1になります。

ADRホーム・ディレクトリの下に配置されるファイルは、次のとおりです。

- トレース・ファイル - <adr-home>/traceサブディレクトリに配置されます。

- アラート・ログ - <adr-home>/alertサブディレクトリに配置されます。また、alert.logファイルは現在XMLフォーマットであり、Oracle ARBロギング標準に従います。

- コア・ファイル - <adr-home>/cdumpサブディレクトリに配置されます。

- インシデント・ファイル - 各重大エラー(たとえば、ORA-600、ORA-1578、ORA-7445)が発生するとインシデントが発生します。各インシデントにはIDが割り当てられ、各インシデント(エラー・スタック、コール・スタック、ブロック・ダンプなど)のダンプは独自のファイルに保存され、プロセス・トレース・ファイルから分離されます。インシデント・ダンプ・ファイルは<adr-home>/incident/<incdir#>に配置されます。プロセス・トレース・ファイル内でインシデント・ダンプ・ファイルの場所がわかります。

DISK_ASYNCH_IO

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

DISK_ASYNCH_IOは、データ・ファイル、制御ファイル、およびログ・ファイルへのI/Oが非同期かどうかを制御します(つまり、表スキャン中に、CPU処理とI/Oリクエストをオーバーラップできるかどうかを制御します)。ご使用のプラットフォームがディスクへの非同期I/Oをサポートしている場合は、このパラメータをデフォルト値のままにしておくことをお薦めします。ただし、非同期I/Oの実装が安定してない場合は、このパラメータをfalseに設定することで、非同期I/Oを使用禁止にできます。プラットフォームがディスクへの非同期I/Oをサポートしていない場合、このパラメータは無効です。

DISK_ASYNCH_IOをfalseに設定すると、DB_WRITER_PROCESSESを増やすか、またはDBWR_IO_SLAVESを使用して非同期I/Oをシミュレートできます。

関連項目:

- 「DB_WRITER_PROCESSES」

- 「DBWR_IO_SLAVES」

- 複数のDBWRプロセスまたはI/Oスレーブの選択については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

DISPATCHERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

DISPATCHERS = 'dispatch_clause'

dispatch_clause::=
(PROTOCOL = protocol) |

(ADDRESS = address) |

(DESCRIPTION = description )

[options_clause]

options_clause::=
(DISPATCHERS = integer |

SESSIONS = integer |

CONNECTIONS = integer |

TICKS = seconds |

POOL = {1 | ON | YES | TRUE | BOTH |

({IN | OUT} = ticks) | 0 | OFF | NO | FALSE |

ticks} |

MULTIPLEX = {1 | ON | YES | TRUE |

0 | OFF | NO | FALSE | BOTH | IN | OUT} |

LISTENER = tnsname |

SERVICE = service |

INDEX = integer)

デフォルト値

SHARED_SERVERSが0より大きい場合は、DISPATCHERSのデフォルト値は'(PROTOCOL=tcp)'になり、TCP/IPディスパッチャが1つ作成される。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

DISPATCHERSは、共有サーバー・アーキテクチャ内のディスパッチャ・プロセスを構成します。Oracleのパラメータ解析部は、属性を順番にかかわりなく大/小文字を区別しないで指定できるような名前値の構文をサポートします。たとえば、次のように使用します。

DISPATCHERS = '(PROTOCOL=TCP)(DISPATCHERS=3)'

属性は、属性名全体または属性名の最初の3文字以上を使用して指定できます。たとえばSESSIONSは、SES、SESS、SESSIのように指定できます。

PROTOCOL、ADDRESSまたはDESCRIPTIONのうち、いずれか1つの属性を指定します。ADDRESSまたはDESCRIPTIONを指定する場合、その他のネットワーク属性を指定できます。これにより、複数のホームを持つホストをサポートします。

dispatch_clause

- PROTOCOL
ディスパッチャがリスニング・エンドポイントを生成するときに使用するネットワーク・プロトコルです。

- ADDRESS
ディスパッチャがリスニングするエンドポイントのネットワーク・プロトコル・アドレス。

- DESCRIPTION
プロトコル・アドレスなど、ディスパッチャがリスニングするエンドポイントのネットワーク設定。

options_clause

- DISPATCHERS
ディスパッチャの起動時の初期数。デフォルトは1です。

- SESSIONS
各ディスパッチャが使用できるネットワーク・セッションの最大数。デフォルトはオペレーティング・システム固有。ほとんどのオペレーティング・システムのデフォルトは16KB。

- CONNECTIONS
各ディスパッチャが使用できるネットワーク接続の最大数。デフォルトはオペレーティング・システム固有。

- TICKS
ネットワーク・ティックの長さ(秒)。デフォルトは1秒。

- POOL
接続プーリングを使用可能にします。

- 整数は、接続プーリングが着信および発信両方のネットワーク接続で使用可能であることを示します。指定された値は、着信および発信両方のネットワーク接続のタイムアウトまでの時間(ティック単位)です。

- ON、YES、TRUEおよびBOTHは、接続プーリングが着信および発信両方のネットワーク接続で使用可能であることを示します。デフォルトのタイムアウトである10ティックは、着信および発信両方のネットワーク接続に使用されます。

- INは着信ネットワーク接続に接続プーリングが使用可能であることを示し、デフォルトのタイムアウトである10ティックが使用されます。

- OUTは発信ネットワーク接続に接続プーリングが使用可能であることを示し、デフォルトのタイムアウトである10ティックが使用されます。

- NO、OFFおよびFALSEは、接続プーリングが着信および発信両方のネットワーク接続で使用禁止であることを示します。これがデフォルトです。

POOLには、「(IN=10)」、「(OUT=20)」、「(IN=10)(OUT=20)」などの名前値の文字列も割り当てられます。この場合、

- IN数値を指定すると、接続プーリングは着信接続に対して使用可能になります。指定された数値は、着信ネットワーク接続のタイムアウトまでの時間(ティック単位)です。

- OUT数値を指定すると、接続プーリングが発信ネットワーク接続に対して使用可能になります。指定された数値は、発信ネットワーク接続のタイムアウトまでの時間(ティック単位)です。

- 指定されたタイムアウトの値が1の場合、デフォルト値の10ティックが使用されます。値が0の場合、プーリングは使用禁止です。

- MULTIPLEX
Oracle Connection Managerセッションの多重化機能を使用可能にします。

- 値1、ON、YES、TRUEおよびBOTHは、ネットワーク・セッション多重化が着信および発信両方のネットワーク接続で使用可能であることを示します。

- 値INは、ネットワーク・セッション多重化が着信ネットワーク接続で使用可能であることを示します。

- 値OUTは、ネットワーク・セッションの多重化が発信ネットワーク接続で使用可能であることを示します。

- 値0、NO、OFFおよびFALSEは、ネットワーク・セッションの多重化が着信および発信両方のネットワーク接続で使用禁止であることを示します。これがデフォルトです。

- LISTENER
ディスパッチャが登録されるOracle Netリスナーのアドレスまたはアドレス・リストのネットワーク名を指定します。

LISTENER属性は、複数のホームを持つホストを管理します。この属性には、ディスパッチャが登録される適切なリスナーを指定します。LISTENER属性は、LOCAL_LISTENERおよびREMOTE_LISTENERパラメータより優先されます。「LOCAL_LISTENER」および「REMOTE_LISTENER」を参照してください。

- SERVICE
クライアントがディスパッチャへの接続に使用できる名前を1つ以上指定します。SERVICE属性は、SERVICE_NAMESパラメータより優先されます。

- INDEX
変更するディスパッチャ構成を示すには、ALTER SYSTEM SET DISPATCHERS文でこの属性を使用します。(初期化パラメータ・ファイルにINDEXを指定しても、無視されます。)ALTER SYSTEM文のINDEXには、パラメータ値が初期化された順序を指定します。値の範囲は0(最初のディスパッチャ構成)から、定義したディスパッチャ構成の合計数より1小さい値です。

たとえば、初期化パラメータ・ファイルに3つのディスパッチャ構成を指定した場合、ALTER SYSTEM文にINDEX=2を指定して、3番目のディスパッチャ構成を変更します。INDEX=3を指定して、ALTER SYSTEM文に別のディスパッチャ構成を追加することもできます。

INDEXがALTER SYSTEM文に指定されていない場合は、PROTOCOL、ADDRESSまたはDESCRIPTION属性の指定が必要になります。このPROTOCOL、ADDRESSまたはDESCRIPTIONに一致するディスパッチャ構成が存在する場合、その構成は変更されます。これ以外の場合は、新しい構成が追加されます。

関連項目:

- 「SHARED_SERVERS」

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

60

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1から無制限

基本/基本以外

基本以外

DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUTには、分散トランザクションがロックされているリソースを待機する時間(秒)を指定します。

関連項目:
データの同時実行性の詳細は、『Oracle Database概要』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DML_LOCKS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

次の値が導出される: 4×TRANSACTIONS

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

20から無制限。0に設定すると、エンキューは使用禁止になる。

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

すべてのインスタンスに、このパラメータを設定する必要があり、すべてのインスタンスに正の値を指定するか、またはすべてに0を指定する必要がある。

DMLロックは、DML操作(挿入、更新および削除)を行う表でロックを取得します。DML_LOCKSには、トランザクションで変更されされる表ごとのDMLロックの最大数を指定します。値は、すべてのユーザーが参照するカレント表に対するロックの総計と等しい値である必要があります。たとえば、3人のユーザーが1つの表のデータを変更しようとするときは、3つのエントリが必要になります。3人のユーザーが2つの表のデータを変更しようとするときは、6つのエントリが必要になります。

デフォルト値は、各トランザクションで参照される4つの表の平均値になります。システムによっては、この値では足りない場合があります。

エンキューは、データベース・リソースへのアクセスをシリアライズ化する共有メモリー構造体です。DML_LOCKSの値を0に設定すると、エンキューが使用禁止になり、パフォーマンスがわずかに改善されます。ただし、DML_LOCKSを0に設定する場合は、次の制限に注意する必要があります。

- DROP TABLE、CREATE INDEX文は使用できません。

- LOCK TABLE IN EXCLUSIVE MODEのような明示的なロック文は使用できません。

- DML_LOCKSに0が設定されているインスタンスでは、Enterprise Managerを実行できません。

パラレルDML中は、シリアル実行中より多くのロックが保持されます。そのため、データベースが多くのパラレルDMLをサポートする場合、このパラメータの値を増やす必要がある場合があります。

関連項目:

- ロックおよびパラレルDMLに必要なエンキュー・リソースの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- データの同時実行性の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』、『Oracle Database概要』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

DNFS_BATCH_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

4096

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0 - 4096

基本/基本以外

基本以外

DNFS_BATCH_SIZEは、Direct NFSクライアントが使用可能な場合にOracleプロセスによるキューが可能な非同期I/O数を制御します。NFSサーバーが多数の未処理の非同期I/O要求を処理できない環境では、このパラメータを使用してOracleフォアグラウンド・プロセスによって発行されるI/O数を制限します。このパラメータは、128で開始して、NFSサーバーのパフォーマンスに応じて増減させるのが推奨される設定です。

注意:
DNFS_BATCH_SIZE初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:
DNFS_BATCH_SIZE初期化パラメータの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

DST_UPGRADE_INSERT_CONV

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

DST_UPGRADE_INSERT_CONVには、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータに夏時間のパッチを適用するアップグレード・ウィンドウ中にアップグレードされなかった表のTIMESTAMP WITH TIME ZONE(TSTZ)列上に内部演算子を割り当てるかどうかを指定します。

値:

- true
アップグレードされなかった表のTSTZ列上に内部演算子を割り当てます。これがデフォルトです。

- false
アップグレードされなかった表のTSTZ列上に内部演算子を割り当てません。

夏時間のパッチを適用する処理のアップグレード・ウィンドウ中にDST_UPGRADE_INSERT_CONVをtrueに設定すると、次のような処理が行われます。

- アップグレードされなかったTSTZデータを含む表を問い合せるSELECTは、TSTZ列上で内部演算子を使用し、新しいタイムゾーン変換ルールを使用してデータが記録されたかのようにTSTZデータを表示します。

- アップグレードされなかったTSTZデータを含む表に対するDMLは、同じ表に含まれる既存のTSTZデータとの整合性を取るために、TSTZ列上で内部演算子を使用し、古いタイムゾーン変換ルールを使用してTSTZデータが記録されるようにします。

注意:
夏時間のパッチを適用する処理のアップグレード・ウィンドウ中は、このパラメータをtrueに設定しておくことを強くお薦めします。内部演算子が割り当てられている場合は常にTSTZ列の索引が使用禁止になるため、このパラメータを使用するとパフォーマンスへの影響が軽減されます。パラメータをfalseに設定した場合は、索引が使用されるため、DSTアップグレード・ウィンドウ中のTSTZデータに対する問合せのパフォーマンスに影響することがあります。まだアップグレードが終了していないTSTZデータを含む表に対するDMLが発生する場合は、アップグレード・ウィンドウ中にこのパラメータをオフにすると、ディスク上のデータが破損することがあります。

ENABLE_DDL_LOGGING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

ENABLE_DDL_LOGGINGは、アラート・ログへのDDL文のサブセットの書込みを使用可能または使用禁止にします。

ENABLE_DDL_LOGGINGがtrueに設定されている場合、次のDDL文がアラート・ログに書き込まれます。

- ALTER/CREATE/DROP/TRUNCATE CLUSTER

- ALTER/CREATE/DROP FUNCTION

- ALTER/CREATE/DROP INDEX

- ALTER/CREATE/DROP OUTLINE

- ALTER/CREATE/DROP PACKAGE

- ALTER/CREATE/DROP PACKAGE BODY

- ALTER/CREATE/DROP PROCEDURE

- ALTER/CREATE/DROP PROFILE

- ALTER/CREATE/DROP SEQUENCE

- CREATE/DROP SYNONYM

- ALTER/CREATE/DROP/RENAME/TRUNCATE TABLE

- ALTER/CREATE/DROP TRIGGER

- ALTER/CREATE/DROP TYPE

- ALTER/CREATE/DROP TYPE BODY

- DROP USER

- ALTER/CREATE/DROP VIEW

注意:
アラート・ログに書き込まれるDDL文は、切り捨てられている場合があります。DDLトリガーを使用して、DDL文全体を表示できます。DDLトリガーの詳細は、『Oracle Database PL/SQL言語リファレンス』を参照してください。

ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

すべてのインスタンスを同じ設定にする必要がある

ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATIONは、Oracle GoldenGateのRDBMSが提供するサービス(取得および適用サービスの両方)を制御します。これをtrueに設定することで、Oracle GoldenGateが使用するRDBMSサービスが有効になります。

このパラメータは主に、新しいデータ型および操作の論理レプリケーションをサポートするために必要なサプリメンタル・ロギングを制御します。REDOログ・ファイルはデータベースに物理的に適用するように設計されているため、REDOログ・ファイルのデフォルトの内容には、ロギングされた変更をSQL文に変換できるだけの十分な情報が含まれていないことがよくあります。サプリメンタル・ロギングは、追加情報をREDOログ・ファイルに追加することで、データベースにアクセスして各変更を取得しなくても、レプリケーションがロギングされた変更をSQL文に変換できるようにします。以前は、このような追加変更は、サプリメンタル・ロギングDDLによって制御されていました。現在は、ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATIONパラメータも設定して、新しいデータ型または操作に必要なサプリメンタル・ロギングを有効にする必要があります。

論理レプリケーションのサポートに必要なサプリメンタル・ロギングの拡張機能もすべて、このパラメータによって制御します。

このパラメータによって制御されるRDBMSサービスには、次のものがあります(これ以外にもあります)。

- GoldenGate Extractによって使用される、透過的データ暗号化(表領域の暗号化を含む)ユーティリティ

- GoldenGate Extractによって使用される、REDOログを読み取るサービス

- GoldenGate Replicatによって使用される、トリガーを抑制するサービス

- GoldenGate Replicatによって使用される、一時的な複製処理を処理するサービス

- GoldenGate Replicatによって使用される、参照整合性チェックをバイパスするサービス

- Integrated ExtractおよびIntegrated ReplicatでOracle GoldenGateを実行するために必要なサービス

関連項目:
ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION初期化パラメータの詳細は、Oracle GoldenGateのOracle GoldenGate for Oracle Databaseインストールおよび構成を参照してください。

EVENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

EVENTは、システムをデバッグするために使用されるパラメータです。変更する場合は、Oracleサポート・サービスの指示に従ってください。

FAL_CLIENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

FAL_CLIENT = string

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

FAL_CLIENTには、フェッチ・アーカイブ・ログ(FAL)サービスが使用するFALクライアント名を指定します。FALクライアント名は、FAL_SERVER初期化パラメータで構成され、FALクライアントの参照に使用されます。この値はOracle Netのサービス名です。このサービス名は、FALクライアント(スタンバイ・データベース)を指すように、FALサーバー・システム上で適切に構成されていることを前提とします。

関連項目:
FALサーバーの詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

FAL_SERVER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

FAL_SERVER = string

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

FAL_SERVERには、スタンバイ・データベースのFAL(フェッチ・アーカイブ・ログ)サーバーを指定します。この値はOracle Netのサービス名です。このサービス名は、必要なFALサーバーを指すように、スタンバイ・データベース・システム上で適切に構成されていることを前提とします。

関連項目:
FALサーバーの詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

FAST_START_MTTR_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から3600秒

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには異なる値を指定でき、実行時に値を変更可能。

FAST_START_MTTR_TARGETには、データベースがシングル・インスタンスのクラッシュ・リカバリを実行するまでにかかる秒数を指定します。指定した場合、FAST_START_MTTR_TARGETはLOG_CHECKPOINT_INTERVALでオーバーライドされます。

FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK = { HIGH | LOW | FALSE }

デフォルト値

LOW

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

FAST_START_PARALLEL_ROLLBACKには、終了したトランザクションをリカバリするときに使用する並列度を指定します。異常終了したトランザクションとは、システム障害の前にアクティブだったトランザクションです。コミットされていないDMLまたはDDLのパラレル・トランザクションが存在するときにシステムに障害が発生した場合、このパラメータを使用すると起動中にトランザクションのリカバリをスピードアップできます。

値:

- FALSE
パラレル・ロールバックが使用できません。

- LOW
最大並列度を2×CPU_COUNTに制限します。

- HIGH
最大並列度を4×CPU_COUNTに制限します。

このパラメータの値を変更すると、トランザクションのリカバリが停止し、新しく指定された並列度で再開されます。

FILE_MAPPING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

FILE_MAPPINGには、ファイル・マッピングが使用可能かどうかを指定します。ファイル・マッピングが使用可能になっている場合は、FMONバックグラウンド・プロセスが開始され、マッピング情報が管理されます。

関連項目:
ファイル・マッピング機能の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

FILEIO_NETWORK_ADAPTERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

FILEIO_NETWORK_ADAPTERS = adapter_name [, adapter_name ] ...

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

カンマで区切られた、1つ以上のネットワーク・アダプタ名

基本/基本以外

基本以外

FILEIO_NETWORK_ADAPTERSには、ディスク記憶域へのアクセスに使用できるネットワーク・アダプタのリストを指定します。データベース・ファイルがネットワーク接続記憶域に存在するプラットフォームでは、このパラメータが、記憶域へのアクセスに使用できるネットワーク・アダプタのリストを記憶域アクセス・ライブラリに提供します。

ネットワーク・アダプタ名は、ホスト名データベース、またはNetwork Information Serviceを使用してアクセスできるネットワーク・カードのアドレスの完全修飾名です。アダプタ名の各コンポーネントは、ピリオドで区切られます。アダプタの完全修飾名の例は次のとおりです。

ib1.oracle.com

FILESYSTEMIO_OPTIONS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

FILESYSTEMIO_OPTIONS = {none | setall | directIO | asynch}

デフォルト値

データベース・バージョンおよびオペレーティング・システムによって異なる。

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

FILESYSTEMIO_OPTIONSには、ファイル・システム・ファイルに対する特定のI/O操作を指定します。

FIXED_DATE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

FIXED_DATE = [YYYY-MM-DD-HH24:MI:SS(またはデフォルトのOracle日付書式)| NONE]

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

FIXED_DATEには、SYSDATEが現在の日付のかわりに常に戻す定数の日付を設定します。固定日付設定を元に戻すには、FIXED_DATE=NONEを指定します。このパラメータは、主にテストに役立ちます。この値は前述の書式、またはデフォルトのOracle日付書式(時刻なし)で設定できます。

GCS_SERVER_PROCESSES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

CPUが1基から3基の場合は、1
CPUが4基から15基の場合は、2

CPUが16基以上の場合は、2 + (CPU数/32)。結果に端数が含まれる場合、その端数は無視される。たとえば、CPUが20基の場合は2 + (20 / 32)となり、2つのGCSプロセスとなる。脚注1

CLUSTER_DATABASEがfalseに設定されている場合は、0

ASMの場合は、1

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1から36

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

脚注 1 特定のオペレーティング・システムでは、RDBMSは、CPUのコア対スレッドの比率に基づいて、バックグラウンドGCSサーバーのデフォルトの割当てを最適化します。

GCS_SERVER_PROCESSESには、Oracle RACインスタンス間でのインスタンス間通信を処理する、バックグラウンドGCSサーバー・プロセス(LMS0, ... LMS9およびLMSa, ... LMSz)の数を指定します。GCSサーバー・プロセスはOracle RAC環境でのみ使用されます。

GLOBAL_CONTEXT_POOL_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

デフォルト値

NULL

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

MB単位の任意の整数値

基本/基本以外

基本以外

注意:
GLOBAL_CONTEXT_POOL_SIZEパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

GLOBAL_CONTEXT_POOL_SIZEには、グローバル・アプリケーション・コンテキストの格納および管理用に、SGAに割り当てるメモリー量を指定します。

GLOBAL_NAMES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

GLOBAL_NAMESには、データベース・リンクが、接続するデータベースと同じ名前を持つ必要があるかどうかを指定します。

GLOBAL_NAMESの値がfalseの場合、チェックは行われません。分散処理を使用する場合は、このパラメータをtrueに設定し、ネットワーク環境でのデータベースおよびリンクについて一貫したネーミング規則を確実に使用することをお薦めします。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

GLOBAL_TXN_PROCESSES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から20

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

GLOBAL_TXN_PROCESSESには、Oracle RAC環境でグローバル(XA)トランザクションをサポートするために、インスタンスごとにGTXnバックグラウンド・プロセス(GTX0, ... GTX9およびGTXa,... GTXj)の初期値を指定します。

GTXnバックグラウンド・プロセスを使用禁止にする場合は、パラメータ・ファイルでGLOBAL_TXN_PROCESSESに0を設定する必要があります。このパラメータに0を設定すると、Oracle RACデータベース上でのXAのサポートが使用禁止になります。パラメータに0を設定して、Oracle RACデータベースでXAトランザクションの実行を試みた場合には、エラーORA-55712が返されます。実行時にこの設定をゼロ以外の値に変更すると、XAのサポートを使用可能にできます。

GLOBAL_TXN_PROCESSESは、大量にグローバル(XA)トランザクションを処理するシステムに便利です。Oracle Databaseでは必要に応じてプロセスの数が自動的に決定され、それらが自動チューニングされるため、このパラメータの値を指定する必要はありません。GTXnバックグラウンド・プロセスはRAC環境でのみ使用されます。

関連項目:
このパラメータおよびOracle XAの詳細は、『Oracle Databaseアドバンスト・アプリケーション開発者ガイド』を参照してください。

HASH_AREA_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

次の値が導出される: 2×SORT_AREA_SIZE

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

0以上で、上限はオペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

注意:
インスタンスが共有サーバー・オプションで構成されていないかぎり、HASH_AREA_SIZEパラメータを使用することはお薦めしません。かわりに、PGA_AGGREGATE_TARGETを設定して、SQL作業領域の自動サイズ指定を使用可能にすることをお薦めします。HASH_AREA_SIZEは、下位互換性を保つために残されます。

HASH_AREA_SIZEはパラレル実行操作、およびDMLまたはDDL文の問合せ部分に関連します。これには、ハッシュ結合で使用するメモリーの最大容量(バイト)を指定します。

関連項目:

- 一般的なハッシュ結合については、『Oracle Database概要』を参照してください。

- このパラメータの適切な値の算出方法は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

HI_SHARED_MEMORY_ADDRESS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

HI_SHARED_MEMORY_ADDRESSには、システム・グローバル領域(SGA)の実行時の開始アドレスを指定します。これは、リンク時のSGAの開始アドレスを指定するプラットフォームでは無視されます。

HI_SHARED_MEMORY_ADDRESSは、64ビット・プラットフォーム上の64ビット・アドレスの上位32ビットを指定するために使用します。SHARED_MEMORY_ADDRESSは、そのアドレスの下位32ビットを指定するために使用します(「SHARED_MEMORY_ADDRESS」を参照)。これらのパラメータがどちらも0または指定されていない場合は、デフォルトにより、SGAアドレスはプラットフォーム固有の位置になります。

HS_AUTOREGISTER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

HS_AUTOREGISTERでは、異機種間サービス(HS)エージェントの自動自己登録を使用可能または使用禁止にします。使用可能な場合、サーバーのデータ・ディクショナリに、以前の不明なエージェント・クラスまたは新しいエージェント・バージョンを記述する情報がアップロードされます。

このパラメータは、trueに設定することをお薦めします。この自己登録情報がサーバーのデータ・ディクショナリで使用可能な場合、同じエージェントでその後の接続を確立すると、オーバーヘッドが減ります。

関連項目:
HSエージェントの詳細は、『Oracle Database Heterogeneous Connectivityユーザーズ・ガイド』を参照してください。

IFILE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

パラメータ・ファイル

構文

IFILE = parameter_file_name

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

有効なパラメータ・ファイル名

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

IFILEを使用して、現行のパラメータ・ファイルの中に別のパラメータ・ファイルを組み込みます。たとえば、次のように使用します。

IFILE = COMMON.ORA

3レベルまでネストできます。この例では、COMMON.ORAには、COMMON2.ORA用に第2のIFILEパラメータを含めることができます。そのファイルには、GCPARMS.ORAファイル用に第3のIFILEパラメータを含めることができます。次のように、何度か異なる値でIFILEを指定すると、1つのパラメータ・ファイルに複数のパラメータ・ファイルを含めることもできます。

IFILE = DBPARMS.ORA
IFILE = GCPARMS.ORA
IFILE = LOGPARMS.ORA

注意:
パラメータ・ファイルの連続する行に複数エントリをリストする必要があります。

INSTANCE_GROUPS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

INSTANCE_GROUPS = group_name [, group_name ] ...

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

カンマで区切られた、1つ以上のインスタンス・グループ名

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

注意:
INSTANCE_GROUPSパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

INSTANCE_GROUPSは、パラレル・モードでのみ指定できるOracle RACのパラメータです。PARALLEL_INSTANCE_GROUPとともに使用することによって、インスタンスの制限数にパラレル問合せを制限できます。

このパラメータでは、インスタンス・グループを1つ以上指定して、それらのグループに現行のインスタンスを割り当てます。指定されたグループの1つがPARALLEL_INSTANCE_GROUPパラメータでも指定された場合、Oracleはこのインスタンスからパラレル操作に問合せプロセスを割り当てます。

関連項目:

- Real Application Clusters環境でのパラレル問合せ実行の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

- 「PARALLEL_INSTANCE_GROUP」

INSTANCE_NAME

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

INSTANCE_NAME = instance_id

デフォルト値

インスタンスSID
注意: SIDは、ホストでのインスタンスの共有メモリーを識別しますが、他のインスタンスからは一意に識別されません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

すべての英数字およびアンダースコア(_)文字

基本/基本以外

基本以外

Real Application Clusters環境では、複数インスタンスを単一のデータベース・サービスと関連付けることができます。クライアントは、データベースに接続する特定のインスタンスを指定して、Oracleの接続時ロード・バランシングをオーバーライドできます。INSTANCE_NAMEには、このインスタンスの一意の名前を指定します。

シングル・インスタンス・データベース・システムでは、通常、インスタンス名はデータベース名と同じです。

関連項目:
詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』および『Oracle Database Net Services管理者ガイド』を参照してください。

INSTANCE_NUMBER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0 (ゼロ)

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1からデータベース作成時に指定されたインスタンスの最大数

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

すべてのインスタンスに異なる値を設定する必要がある。

INSTANCE_NUMBERは、パラレル・モードまたは排他モードで指定できる、Oracle RACのパラメータです。これには、記憶域パラメータFREELIST GROUPSで作成されたデータベース・オブジェクトごとの空きリスト・グループの1つにインスタンスをマップする一意の番号を指定します。

ALTER TABLE ... ALLOCATE EXTENT文のINSTANCEパラメータは、特定の空きリスト・グループにエクステントを割り当てます。INSTANCE_NUMBERにINSTANCEパラメータに指定した値を設定すると、インスタンスは、行を拡張する挿入および更新のために、そのエクステントを使用します。

このパラメータの実質的な最大値は、CREATE DATABASE文で指定されたインスタンスの最大値です。絶対最大値は、オペレーティング・システムによって異なります。

関連項目:
詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

INSTANCE_TYPE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

INSTANCE_TYPE = { RDBMS | ASM }

デフォルト値

RDBMS

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

INSTANCE_TYPEには、インスタンスがデータベース・インスタンスまたは自動ストレージ管理インスタンスのどちらであるかを指定します。

値:

- RDBMS
インスタンスはデータベース・インスタンスです。

- ASM
インスタンスは自動ストレージ管理インスタンスです。

JAVA_JIT_ENABLED

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

JAVA_JIT_ENABLEDでは、Oracle Java Virtual Machine(OracleJVM)環境でJust-in-Time(JIT)コンパイラを使用可能または使用禁止にします。

JITコンパイラをサポートするプラットフォームの場合、このパラメータのデフォルト値はtrueであり、それ以外の場合デフォルト値はfalseです。サポートされていないプラットフォームでこのパラメータをtrueに設定すると、エラーが発生します。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database Java開発者ガイド』を参照してください。

JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0から2GB - 1

基本/基本以外

基本以外

Javaセッション・スペースは、1つのデータベースから他のデータベースをコールするJavaを保持するメモリーです。JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZEには、サーバーでJavaプログラムを実行できるセッション・スペースの最大量をバイト単位で指定します。ユーザー・セッション中にJavaがこの量を超えそうになると、Java Virtual Machineがメモリー不足障害で、セッションを終了します。

関連項目:

- 『Oracle Database Java開発者ガイド』

- 「JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMIT」

JAVA_POOL_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

JAVA_POOL_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

SGA_TARGETが設定されている場合: パラメータが指定されていない場合のデフォルト値は0(Oracle Databaseによって内部で決定される)。このパラメータを指定すると、そのユーザー指定値はメモリー・プールの最小値を示します。
SGA_TARGETが設定されていない場合: 24MB(近似のグラニュル・サイズに切上げ)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: 0(ゼロより大きい値は近似のグラニュル・サイズに切上げ)
最大値: オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

JAVA_POOL_SIZEには、Javaプールのサイズをバイト単位で指定します。このJavaプールから、Javaメモリー・マネージャは、ランタイム実行時のほとんどのJavaを割り当てます。このメモリーには、インメモリーの共有されたJavaメソッドおよびクラス定義のイメージに加えて、呼出し終了時(end-of-call)にJavaセッション領域へ移行されるJavaオブジェクトも含まれます。

関連項目:
このパラメータの調整の詳細は、『Oracle Database Java開発者ガイド』を参照してください。

JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMIT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0から2GB - 1

基本/基本以外

基本以外

Javaセッション・スペースは、1つのデータベースから他のデータベースをコールするJavaを保持するメモリーです。JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMITには、セッションでのJavaメモリー使用量のソフト制限をバイト単位で指定します。これは、ユーザー・セッション中のJavaが、あまりに多くのメモリーを使用している場合の警告手段となります。ユーザーのセッション中にJavaがこのサイズを超えると、トレース・ファイルに警告が生成されます。

関連項目:

- このパラメータの詳細は、『Oracle Database Java開発者ガイド』を参照してください。

- 「JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZE」

JOB_QUEUE_PROCESSES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1000

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から1000

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

JOB_QUEUE_PROCESSESには、DBMS_JOBジョブおよびOracle Scheduler(DBMS_SCHEDULER)ジョブの実行用に作成可能な、インスタンスごとのジョブ・スレーブの最大数を指定します。DBMS_JOBおよびOracle Schedulerは同じジョブ・コーディネータとジョブ・スレーブを共有し、いずれもJOB_QUEUE_PROCESSESパラメータによって制御されます。

JOB_QUEUE_PROCESSESの値を0(ゼロ)に設定すると、DBMS_JOBジョブおよびOracle Schedulerジョブはそのインスタンス上で実行されません。

JOB_QUEUE_PROCESSESを1から1000の範囲の値に設定した場合は、DBMS_JOBジョブおよびOracle Schedulerジョブが実行されます。Oracle Schedulerジョブ用に作成されるジョブ・スレーブの実際の数は、使用可能なリソース、リソース・マネージャ設定、現在実行中のジョブなどの複数の要因に応じて、スケジューラにより自動チューニングされます。ただし、インスタンス上でDBMS_JOBジョブおよびOracle Schedulerジョブを実行しているジョブ・スレーブの合計数が、そのインスタンスのJOB_QUEUE_PROCESSESの値を超えることはできません。

アドバンスト・レプリケーションでは、データ・リフレッシュにOracle Schedulerが使用されます。Oracle Streamsアドバンスト・キューイングでは、メッセージ伝播にOracle Schedulerが使用されます。マテリアライズド・ビューでは、自動リフレッシュにOracle Schedulerが使用されます。JOB_QUEUE_PROCESSを0に設定することにより、これらの機能だけでなく、Oracle SchedulerまたはDBMS_JOBを使用するその他の機能がすべて無効になります。

関連項目:

- DBMS_SCHEDULERパッケージの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

- マテリアライズド・ビュー管理の詳細は、『Oracle Databaseアドバンスト・レプリケーション』および『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

- メッセージ伝播の詳細は、『Oracle Streamsアドバンスト・キューイング・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

- スケジューラ・ジョブ・プロセスの最大数の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

LARGE_POOL_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

LARGE_POOL_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

SGA_TARGETが設定されているが、LARGE_POOL_SIZEに値が指定されていない場合のデフォルト値は0 (Oracle Databaseによって内部で決定される)。LARGE_POOL_SIZEが指定されている場合は、ユーザー指定の値がメモリー・プールの最小値を示す。
SGA_TARGETが設定されておらず、次の両方に該当する場合は0。

- パラレル実行によって、プールが要求されない。

- DBWR_IO_SLAVESが設定されていない。

それ以外の場合は、PARALLEL_MAX_SERVERS、PARALLEL_THREADS_PER_CPU、CLUSTER_DATABASE_INSTANCES、DISPATCHERSおよびDBWR_IO_SLAVESの値から導出される。

この方法で導出される値には、自動ストレージ管理ファイルに使用される要件が考慮されない。一般的なガイドラインとして、ASMを使用するデータベース・インスタンスのSGAのサイズに600KBを追加する。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: グラニュル・サイズ
最大値: オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

LARGE_POOL_SIZEには、ラージ・プールの割当てヒープのサイズをバイト単位で指定します。ラージ・プールの割当てヒープは、セッション・メモリーの共有サーバー・システム、メッセージ・バッファのパラレル実行およびディスクI/Oバッファのバックアップ・プロセスが使用しますパラレル実行は、SGA_TARGETが設定されている場合のみ、ラージ・プールからバッファを割り当てます。

注意:
デフォルト値を導出したとき、DISPATCHERSが構成されている場合、共有サーバーに各セッション当たり250KBが加えられます。最終導出値は、バックアップI/Oバッファのポート固有のメモリー容量が含まれます。導出されたデフォルト値の合計は、大きすぎて割当てができないか、またはパフォーマンス問題の原因になる可能性があります。この場合、LARGE_POOL_SIZEにデータベースが起動できるように十分な小さい数を設定します。

このパラメータの値は、数値で指定します。オプションで数値の後にKまたはMを付けて、それぞれKBまたはMBを指定できます。KまたはMを指定しない場合、数値はバイトとして扱われます。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』および『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

LDAP_DIRECTORY_ACCESS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LDAP_DIRECTORY_ACCESS = { NONE | PASSWORD | SSL }

デフォルト値

NONE

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

LDAP_DIRECTORY_ACCESSには、ユーザー認証情報にOracle Internet Directoryを参照するかどうかを指定します。ディレクトリ・アクセスがオンになっている場合は、ユーザーの認証方法もこのパラメータによって指定されます。

値:

- NONE
Oracleは、エンタープライズ・ユーザー・セキュリティ情報に関して、Oracle Internet Directoryを参照しません。

- PASSWORD
Oracleは、データベースWalletに格納されたデータベース・パスワードを使用して、エンタープライズ・ディレクトリ・サービスへの接続を試みます。接続に失敗すると、Oracle Internet Directory接続が確立されず、データベースはエンタープライズ・ユーザーのログイン時にエンタープライズ・ロールおよびスキーマ・マッピングを取得できません。

- SSL
Oracleは、SSLを使用してOracle Internet Directoryへの接続を試みます。

関連項目:
エンタープライズ・ユーザー・セキュリティの詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH = { yes | no }

デフォルト値

no

変更の可/不可

基本以外

基本/基本以外

基本

LDAP_DIRECTORY_SYSAUTHでは、SYSDBAおよびSYSOPERのディレクトリベースの認可を使用可能または使用禁止にします。

LICENSE_MAX_SESSIONS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0からセッション・ライセンスの数

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。ただし、データベースをマウントするすべてのインスタンスの合計は、そのデータベースにライセンス付与されたセッションの総数以下にする必要がある。

LICENSE_MAX_SESSIONSには、同時ユーザー・セッションの最大数を指定します。最大数に達すると、RESTRICTED SESSION権限を持つユーザーのみがデータベースに接続できます。接続できないユーザーは、システムが最大容量に達していることを示す警告メッセージを受け取ります。

0の値は、同時使用(セッション)ライセンス付与が規程されないことを示します。このパラメータに0以外の値を設定すると、LICENSE_SESSIONS_WARNINGを設定することもできます(「LICENSE_SESSIONS_WARNING」を参照)。

同時使用ライセンス付与およびユーザー・ライセンス付与の両方を使用可能にしないでください。LICENSE_MAX_SESSIONSまたはLICENSE_MAX_USERSを0に設定してください。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

LICENSE_MAX_USERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0からユーザー・ライセンスの数

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには同じ値を指定することを推奨。

LICENSE_MAX_USERSには、データベースで作成できるユーザーの最大数を指定します。最大数に達すると、それ以上ユーザーを作成できなくなります。ただし、この最大数を引き上げることはできます。

同時使用(セッション)ライセンス付与およびユーザー・ライセンス付与の両方を使用可能にしないでください。LICENSE_MAX_SESSIONSまたはLICENSE_MAX_USERSを0に設定してください。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

LICENSE_SESSIONS_WARNING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0からLICENSE_MAX_SESSIONSパラメータの値

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

LICENSE_SESSIONS_WARNINGには、同時ユーザー・セッション数に関する警告限度を指定します。この限度に達しても、ユーザーの追加接続はできますが、Oracleは新規の接続のたびにアラート・ファイルにメッセージを書き込みます。この限度に達した後に接続したRESTRICTED SESSION権限を持つユーザーは、システムがその容量制限に近づいていることを示す警告メッセージを受け取ります。

このパラメータを0に設定すると、同時使用(セッション)制限に近づいていても警告は表示されません。このパラメータに0以外の値を設定する場合は、LICENSE_MAX_SESSIONSも設定してください(「LICENSE_MAX_SESSIONS」を参照)。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- このパラメータの適切な値の算出方法は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

LISTENER_NETWORKS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LISTENER_NETWORKS =

'((NAME=network_name)
(LOCAL_LISTENER=["]listener_address[,...]["])
[(REMOTE_LISTENER=["]listener_address[,...]["])])'
[,...]

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

LISTENER_NETWORKSには、相互に登録するためのローカルとリモートのリスナーを1セット以上指定します。同じnetwork_name内のすべてのリスナーが相互登録されます。

network_nameを複数回指定した場合、リスナー・セットは各指定を結合したものとなります。この方法は、255文字(各要素の上限)を超えるセットを指定する場合に使用できます。

listener_addressには、アドレス、アドレス・リスト、またはOracle Netリスナーのアドレスやアドレス・リストに解決される別名である文字列を指定します。別名を指定する場合は、アドレスやアドレス・リストをTNSNAMES.ORAファイルまたはご使用のシステム用に構成された他のアドレス・リポジトリで指定します。

カンマを使用してlistener_addressリストを指定する場合は、アドレスのセットを二重引用符で囲む必要があります。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』を参照してください。

LOCAL_LISTENER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOCAL_LISTENER = network_name

デフォルト値

(ADDRESS = (PROTOCOL=TCP)(HOST=hostname)(PORT=1521))(hostnameはローカル・ホストのネットワーク名)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

LOCAL_LISTENERには、Oracle Netローカル・リスナー(このインスタンスと同じマシン上で実行中のリスナー)のアドレスまたはアドレス・リストを解決するネットワーク名を指定します。アドレスまたはアドレス・リストは、TNSNAMES.ORAファイルまたはご使用のシステム用に構成されている他のアドレス・リポジトリで指定されます。

関連項目:

- インスタンス、リスナー・プロセスおよびディスパッチャ・プロセスの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- システムのプロトコルに対するネットワーク・アドレスの指定方法の詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』およびオペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

LOCK_NAME_SPACE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOCK_NAME_SPACE = namespace

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

最大8文字までの英数字。特殊文字は使用できない。

基本/基本以外

基本以外

注意:
LOCK_NAME_SPACEパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

LOCK_NAME_SPACEには、分散ロック・マネージャ(DLM)がロック名の生成に使用する名前空間を指定します。スタンバイまたはクローン・データベースが、同じクラスタ上で、プライマリ・データベースと同じデータベース名を持つ場合、このパラメータの設定を検討してください。

スタンバイ・データベースが、プライマリ・データベースと同じファイル・システムに存在する場合は、スタンバイ・パラメータ・ファイルのLOCK_NAME_SPACEを次のような個別の値に設定してください。

LOCK_NAME_SPACE = standby

LOCK_SGA

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

LOCK_SGAにより、SGA全体が物理メモリーにロックされます。通常は、SGAを実(物理)メモリーにロックすることをお薦めします。特に、仮想メモリーを使用することによりSGAの一部がディスク領域に格納される可能性がある場合は、そのようにします。このパラメータをサポートしていないプラットフォームでは、このパラメータは無視されます。

LOG_ARCHIVE_CONFIG

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOG_ARCHIVE_CONFIG =

{
[ SEND | NOSEND ]
[ RECEIVE | NORECEIVE ]
[ DG_CONFIG=(remote_db_unique_name1 [, ... remote_db_unique_name30) | NODG_CONFIG ]
}

デフォルト値

'SEND、RECEIVE、NODG_CONFIG'

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

LOG_ARCHIVE_CONFIGでは、リモートの宛先へのREDOログの送信と、リモートのREDOログの受信を使用可能または使用禁止にし、Data Guard構成に含まれる各データベースに対する一意のデータベース名(DB_UNIQUE_NAME)を指定します。

値:

- SEND
リモートの宛先へのREDOログの送信を使用可能にします。

- NOSEND
リモートの宛先へのREDOログの送信を使用禁止にします。

- RECEIVE
リモートのアーカイブREDOログの受信を使用可能にします。

- NORECEIVE
リモートのアーカイブREDOログの受信を使用禁止にします。

- DG_CONFIG
Data Guard構成に含まれるすべてのデータベースに対して、最大30つの一意のデータベース名(DB_UNIQUE_NAME初期化パラメータで定義)のリストを指定します。

- NODG_CONFIG
DG_CONFIGオプションで以前に指定されたサービス・プロバイダ名のリストを削除します。

LOG_ARCHIVE_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOG_ARCHIVE_DEST = filespec

デフォルト値

Null

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

有効なパス名またはデバイス名(RAWパーティションを除く)

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

注意:
Enterprise Editionを使用している場合、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータが設定されていると、このパラメータは非推奨になります。Oracle Enterprise Editionがインストールされていない場合、またはインストールされているがLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータを指定していない場合は、このパラメータは有効です。

LOG_ARCHIVE_DESTは、データベースをARCHIVELOGモードで起動している場合またはアーカイブREDOログからデータベースをリカバリしている場合のみ適用できます。LOG_ARCHIVE_DESTはLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータと非互換であり、またLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータにNULL文字列以外の値がある場合、NULL文字列("")または('')で定義されている必要があります。REDOログ・ファイルをアーカイブするとき、ディスク・ファイルまたはテープ・デバイスのデフォルト位置およびルートを指定するには、テキスト文字列を使用してください。(テープへのアーカイブは、すべてのオペレーティング・システムでサポートされているわけではありません。)この値には、RAWパーティションは指定できません。

LOG_ARCHIVE_DESTが明示的に指定されていて、すべてのLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータがNULL文字列値を持つ場合、LOG_ARCHIVE_DESTは、インスタンスの起動時にオペレーティング・システム依存のデフォルト値に設定されます。

このパラメータで指定する宛先をオーバーライドするには、別の宛先を指定するか(手動アーカイブの場合)、SQL*PlusコマンドのARCHIVE LOG START filespecを使用します(自動アーカイブの場合)。このfilespecは、新しいアーカイブ先です。宛先を永続的に変更するには、ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST = filespec文を使用します。filespecは、新しいアーカイブ先です。

LOG_ARCHIVE_DESTおよびLOG_ARCHIVE_FORMATは、それ自体が完全なファイルまたはディレクトリ指定子である必要はありません。必要なのは、変数がLOG_ARCHIVE_FORMATに代入され、この2つのパラメータが連結された後、有効なファイル・パスを形成することのみです。

関連項目:

- 『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

- このパラメータの設定の詳細は、「LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST」、「LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST」および「V$ARCHIVE_DEST」を参照してください。

- デフォルト値、およびLOG_ARCHIVE_DESTを使用して宛先パスまたはファイル名を指定する方法については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

LOG_ARCHIVE_DEST_n

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOG_ARCHIVE_DEST_[1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31] =

{ null_string |
{ LOCATION=path_name | SERVICE=service_name }
[ MANDATORY ]
[ REOPEN[=seconds] ]
[ DELAY[=minutes] ]
[ NOREGISTER ]
[ TEMPLATE=template ]
[ ALTERNATE=destination ]
[ MAX_FAILURE=count ]
[ SYNC | ASYNC ]
[ AFFIRM | NOAFFIRM ]
[ NET_TIMEOUT=seconds ]
[ VALID_FOR=(redo_log_type,database_role) ]
[ DB_UNIQUE_NAME ]
[ MAX_CONNECTIONS=count ]
[ COMPRESSION={ENABLE|DISABLE} ]
}

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本

LOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータでは、最大で31(n = 1, 2, 3, ... 31)の宛先を定義します。それぞれでLOCATIONまたはSERVICE属性のいずれかを指定して、REDOデータのアーカイブ先を指定する必要があります。他の属性はすべてオプションです。LOCATION属性またはSERVICE属性のいずれを指定する場合でも、この属性を属性リストの最初に指定する必要があります。

属性を指定しない場合は、次のように入力してNULL文字列を指定できます。

LOG_ARCHIVE_DEST_n=' ';

LOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータの属性を設定して、REDO転送サービスが本番用またはプライマリ・データベースの宛先から別の(スタンバイ)データベースの宛先にREDOデータを送信する方法について、様々な側面を制御します。V$ARCHIVE_DESTビューを問い合せて、各宛先(n)の現在の属性設定を参照できます。

注意:
このパラメータの一部の属性は非推奨ですが、下位互換性のために残されています。「LOG_ARCHIVE_DEST_nの非推奨の属性」を参照してください。

定義するすべてのLOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータについて、対応するLOG_ARCHIVE_DEST_STATE_nパラメータを指定する必要があります。LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n(nは1から31の整数)初期化パラメータには、対応する宛先が現在使用可能か使用禁止かを指定します。

関連項目:
「LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n」

宛先LOG_ARCHIVE_DEST_11からLOG_ARCHIVE_DEST_31は、SYNC、ARCH、LOCATION、MANDATORYまたはALTERNATE属性をサポートしていません。また、ALTERNATE属性のターゲットとして指定することもできません。

LOG_ARCHIVE_DEST_11からLOG_ARCHIVE_DEST_31を使用できるのは、COMPATIBLE初期化パラメータを11.2.0以上に設定した場合のみです。

値:

関連項目:
この項で説明している値の詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

- AFFIRMおよびNOAFFIRM
REDO転送先が、受信済REDOデータをスタンバイREDOログに書き込む前または書き込んだ後に、受信済REDOデータを確認するかどうかを制御します。デフォルトはNOAFFIRMです。

- ALTERNATE=LOG_ARCHIVE_DEST_n
元のアーカイブ先で障害が発生したときに使用する代替アーカイブ先を指定します。デフォルト値はありません。代替の宛先を指定しない場合、元の宛先に障害が発生したときにアーカイブは別の宛先に自動的に変更されません。

- ASYNC
トランザクションによって生成されたREDOデータは、トランザクションのコミット前にこの属性を持つ宛先で受信している必要はありません。これは、SYNCおよびASYNCのいずれも指定しない場合のデフォルトの動作です。

- COMPRESSION
ネットワーク圧縮が使用可能か使用禁止かを示します。

拡張圧縮オプションが使用可能になっていない場合、COMPRESSION属性は無視されます。

- DB_UNIQUE_NAME=name
この宛先にあるデータベースの一意の名前を指定します。名前を指定する必要があります。デフォルト値はありません。

- DELAY[=minutes]
プライマリからREDOを取得しているスタンバイ・サイトでREDOデータがアーカイブされてから、スタンバイ・データベースまたはこのデータベースからカスケード接続している任意のスタンバイにアーカイブREDOログ・ファイルが適用されるまでの最小タイム・ラグを指定します。時間間隔を設定しないでDELAY属性を指定した場合、デフォルトは30分です。

- LOCATION=local_disk_directoryまたはUSE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
ローカル・ファイル・システムの宛先、または高速リカバリ領域として機能するディレクトリ、ファイル・システムまたはAutomatic Storage Managerディスク・グループを指定します。この属性に1つ以上の宛先を指定する必要があります。LOCATION属性では、ローカル・ディスク・ディレクトリまたは高速リカバリ領域のどちらでも指定できます。REDOデータのアーカイブ先を指定するために、各宛先に対してLOCATIONまたはSERVICE属性のいずれかを指定する必要があります。

- MANDATORY
ローカルのオンラインREDOログ・ファイルが再利用できるようになる前に、REDOデータが宛先へ正常に送信される必要があることを指定します。MANDATORY属性を指定する場合、宛先は省略可能です。

- MAX_CONNECTIONS
REDOデータをこの宛先へ送信するために使用できるネットワーク接続の最大数を指定します。デフォルトは1です。

- MAX_FAILURE
プライマリ・データベースがスタンバイ・データベースを完全に断念する前に、REDO転送サービスが通信の再確立および障害がある宛先へのREDOデータの送信を試行する連続回数を制御します。

- NET_TIMEOUT=seconds
ネットワーク接続を終了する前に、プライマリ・システム上のログ・ライター・プロセスがネットワーク・サーバー(LNSn)プロセスからの状態を待機する秒数を指定します。デフォルトは30秒です。

- NOREGISTER
アーカイブREDOログ・ファイルの場所が、対応する宛先で記録されないことを示します。

- REOPEN[=seconds]
アーカイバ・プロセス(ARCn)またはログ・ライター・プロセス(LGWR)が以前に失敗した宛先へのアクセスを再試行するまでの最短の秒数を指定します。デフォルトは300秒です。

- SERVICE=net_service_name
REDOデータが送信されるリモートOracle Databaseインスタンスを識別する、有効なOracle Netのサービス名(SERVICE=net_service_name)を指定します。各宛先は、LOCATIONまたはSERVICE属性を指定する必要があります。デフォルトのネット・サービス名はありません。

- SYNC
トランザクションによって生成されたREDOデータは、トランザクションのコミット前にこの属性を持つ使用可能なすべての宛先で受信している必要があります。

- TEMPLATE=filename_template_%t_%s_%r
この属性を指定したデータベースのREDOデータを含むREDO転送先で作成されるアーカイブREDOログ・ファイルについて、パス名およびファイル名のテンプレートを指定します。この属性は、REDO転送先でLOG_ARCHIVE_FORMAT初期化パラメータの値をオーバーライドします。この属性にデフォルト値はありません。

- VALID_FOR=(redo_log_type, database_role)
REDO転送サービスがREDOデータを宛先にいつ送信できるかを、次の要因に基づいて指定します。

- redo_log_type: オンラインREDOログ・ファイル、スタンバイREDOログ・ファイル、または両方が現在この宛先のデータベース上にアーカイブされているか

- database_role: データベースが現在プライマリ・ロールまたはスタンバイ・ロールで実行されているか

LOG_ARCHIVE_DEST_nの非推奨の属性

LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータでは、次の属性が非推奨です。これらは、下位互換性のためにのみ残されています。

表1-2 LOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータの非推奨の属性

非推奨の属性

代替

ARCH

SYNCまたはASYNCを指定します。いずれの属性も指定しない場合、デフォルトはASYNCです。

LGWR

SYNCまたはASYNCを指定します。いずれの属性も指定しない場合、デフォルトはASYNCです。

OPTIONAL

デフォルトでは、宛先は省略可能です。

VERIFY

なし。この属性は、非推奨のARCH属性にのみ使用できます。

また、ASYNCおよびSYNC属性の次の変更に注意してください。

- ASYNC属性のBLOCKSキーワードは不要になりました。
ブロック・カウントは、必要に応じてData Guardによって適切なブロック数へ動的に調整されるため、このキーワードの設定は不要になりました。

- SYNC属性のPARALLELおよびNOPARALLELキーワードは不要になりました。

LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_[1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31] = { enable | defer | alternate }

デフォルト値

enable

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本

LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_nパラメータ(n = 1、2、3、... 31)には、対応する宛先の可用性状態を指定します。パラメータの接尾辞(1から31)には、対応するLOG_ARCHIVE_DEST_n宛先パラメータのうちの1つを指定します。

値:

- enable
有効なログ・アーカイブの宛先が、後続のアーカイブ操作(自動または手動)に使用できることを指定します。これがデフォルトです。

- defer
有効な宛先の情報および属性は保持されたまま、再度ENABLEにされるまで、アーカイブ操作から除外されます。

- alternate
ログ・アーカイブ先を使用可能にせず、他のアーカイブ先との通信に失敗した場合に使用可能にするように指定します。

LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_nパラメータは、LOG_ARCHIVE_DESTまたはLOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTのENABLE状態には影響しません。

V$ARCHIVE_DEST動的パフォーマンス・ビューの値は、カレント・セッションで使用している値を示します。ビューのDEST_ID列は、アーカイブ先の接尾辞nに対応しています。

関連項目:

- 詳細および例については、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』および『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- 「V$ARCHIVE_DEST」

LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST = filespec

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

NULL文字列、有効なパス名またはデバイス名(RAWパーティションを除く)

基本/基本以外

基本以外

注意:
Oracle Enterprise Editionを使用している場合、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータが設定されていると、このパラメータは非推奨になります。Oracle Enterprise Editionがインストールされていない場合、またはインストールされているがLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータを指定していない場合は、このパラメータは有効です。

LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTは、初期化パラメータLOG_ARCHIVE_DESTに似ています。このパラメータには、2番目のアーカイブ先である多重アーカイブ先を指定します。この多重アーカイブ先は、must-succeedモードまたはbest-effortアーカイブ先のいずれかです。どちらになるかは、LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DESTパラメータで指定する、成功する必要のあるアーカイブ先の数によって決まります。

NULL文字列("")または('')のデフォルト設定は、多重アーカイブ先が存在しないことを示します。

関連項目:

- 「LOG_ARCHIVE_DEST_n」

- 「LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST」

- 「V$ARCHIVE_DEST」

LOG_ARCHIVE_FORMAT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOG_ARCHIVE_FORMAT = filename

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

有効なファイル名を解決する文字列

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには異なる値を指定できるが、同じ値を推奨する。

LOG_ARCHIVE_FORMATは、REDOログをARCHIVELOGモードで使用している場合のみ適用できます。REDOログ・ファイルをアーカイブするときにデフォルトのファイル名書式を指定するには、テキスト文字列および変数を使用してください。この書式から生成された文字列は、LOG_ARCHIVE_DESTパラメータで指定した文字列に追加されます。

この書式では次の変数が使用できます。

%s: ログ順序番号

%S: 0を埋め込んだログ順序番号

%t: スレッド番号

%T: 0を埋め込んだスレッド番号

%a: アクティブ化ID

%d: データベースID

%r: リセットログID(データベースの複数のインカネーションにわたり、アーカイブ・ログ・ファイルに対して一意の名前を構成する)

変数に大文字(たとえば、%S)を使用すると、値は左側を0で埋められた固定長になります。次に、アーカイブREDOログ・ファイル名書式を指定する例を示します。

LOG_ARCHIVE_FORMAT = 'log%t_%s_%r.arc'

すべてのアーカイブ・ログ・ファイル名を一意にするために、アーカイブ・ログ・ファイル名に%s(順序)、%t(スレッド)および%r(リセットログID)の各要素を含める必要があります。LOG_ARCHIVE_FORMAT初期化パラメータをパラメータ・ファイルに設定する場合は、パラメータ値に%s、%tおよび%r要素が含まれていることを確認します。含まれていない場合は、インスタンスの起動時に次のエラーが表示されます。

ORA-19905: log_archive_format must contain %s, %t and %r

LOG_ARCHIVE_DESTおよびLOG_ARCHIVE_FORMATは、それ自体が完全なファイルまたはディレクトリ指定子である必要はありません。必要なのは、変数がLOG_ARCHIVE_FORMATに代入され、この2つのパラメータが連結された後、有効なファイル・パスを形成することのみです。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』、『Oracle Data Guard概要および管理』および『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

- LOG_ARCHIVE_FORMATのデフォルト値および値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルも参照してください。

LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

注意:
LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRSTパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRSTには、アーカイバ・プロセス(ARCn)がREDOデータをリモートのスタンバイ・データベース宛先に送信するタイミングを指定します。

値:

- true
ARCnプロセスは、オンラインREDOログ・ファイルが1つ以上のローカルの宛先に正しくアーカイブされた後にREDOデータを送信します。これがデフォルト値です。

オンラインREDOログ・ファイルはまずローカルにアーカイブされるため、LGWRプロセスは、ARCnプロセスがローカルの宛先と同時にスタンバイ・データベースにアーカイブを行う場合よりもはるかに早くオンラインREDOログを再利用します。この動作は、長距離のWide Area Network(WAN)などの低速なネットワーク接続を使用するリモートの宛先へのアーカイブに有効です。

- false
ARCnプロセスは、オンラインREDOログ・ファイルがローカルの宛先にアーカイブされると同時にREDOデータを送信します。この結果、REDOデータがリモートのスタンバイ・データベース宛先に迅速に送信されます。

LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRSTをfalseに設定すると、高速Local Area Network(LAN)などのより高速なネットワーク接続を使用している場合に最も有効です。

LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRSTがtrueに設定されている場合は、フィジカル・スタンバイ・データベース、およびLOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータに次の属性が指定されているデータベースでは、このパラメータは使用されません。

- MANDATORY

- LOCAL

LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRSTがtrueに設定されている場合は、アーカイブ操作の同期化が必要なスイッチオーバーなどの特定の操作中に、このパラメータは無視されます。宛先が(LOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータにLGWR属性を指定することで)ログ・ライター・プロセスを使用するよう明示的に構成されている場合に、なんらかの理由でログ・ライター・プロセスが宛先へのアーカイブを実行できなくなると、LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRSTがfalseに設定されていても、Data GuardがARCnプロセスを使用するようリセットされ、デフォルトの動作でアーカイブ操作を完了します。

たとえば、スタンバイ・データベースまたはネットワークの問題でLGWRプロセスに障害が発生した場合、ARCnプロセスがアーカイブを完了します。Data Guardは、ローカルの宛先にまずアーカイブを実行することで、プライマリ・データベースへの影響を最小化し、オンラインREDOログ・ファイルをできるかぎり速くLGWRプロセスで使用可能にします。

関連項目:
LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRST初期化パラメータ、およびこのパラメータがARCn動作に与える影響の詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

4

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

1から30

基本/基本以外

基本以外

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSESには、作成可能なARCnプロセスの最大数を指定します。

関連項目:
『Oracle Database概要』

LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

LOG_ARCHIVE_DEST_nを使用している場合、1から10
LOG_ARCHIVE_DESTおよびLOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTを使用している場合、1または2

基本/基本以外

基本以外

LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DESTには、オンライン・ログ・ファイルの再利用を可能にするために必要なアーカイブ先の最小数を定義します。

- LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータを使用していて、自動アーカイブが使用可能な場合、このパラメータの値はMANDATORYとして指定された使用可能で有効な宛先の数に、OPTIONALおよびLOCATION属性により構成される使用可能で有効な宛先の数を加えた数を上回ることはできません。

- LOG_ARCHIVE_DESTおよびLOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTを使用していて、自動アーカイブが使用可能な場合、1は、LOG_ARCHIVE_DESTで指定された宛先が成功する必要があることを指定します。2は、両方のパラメータで指定された宛先が成功する必要があることを指定します。

このパラメータの値が使用可能で妥当なMANDATORY宛先の数より小さい場合、MANDATORY宛先の数が設定されていると、このパラメータは無視されます。値が使用可能で有効なMANDATORY宛先の数より大きい場合、OPTIONALおよびLOCATION属性により構成される使用可能で有効な宛先のいくつかは、MANDATORYとして扱われます。

ALTER SYSTEMを使用して、古いパラメータをLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータに動的に切り替えることができます。次の手順に従います。

1. LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DESTを1に設定します。

2. LOG_ARCHIVE_DESTおよびLOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTの値をNULL文字列に設定します。

3. LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータに希望する宛先の数を設定します。

4. LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DESTを希望する値にリセットします。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- 関連パラメータの詳細は、「LOG_ARCHIVE_DEST_n」、「LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST」および「V$ARCHIVE_DEST」を参照してください。

LOG_ARCHIVE_TRACE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

LOG_ARCHIVE_TRACEパラメータは、ログ・アーカイブおよびREDO転送アクティビティに関する包括的なトレース情報の生成を可能にし、制御します。LOG_ARCHIVE_TRACEを0以外の値に設定したとき出力される追加トレースは、アーカイブ・プロセス、RFSプロセス、LGWRプロセス、SYNCプロセス、ASYNCプロセス、フォアグラウンド・プロセス、MRPプロセス、リカバリ・プロセス、ログ適用プロセス、起動プロセス、停止プロセスおよびREDO転送サービスを使用するその他のプロセスのトレース・ファイルに出力されます。

有効な値の意味は、次のとおりです。

- 0: ARCHIVELOGトレースの使用禁止(これは、デフォルトです)

- 1: アーカイブREDOログ・ファイルの追跡

- 2: ARCHIVELOG宛先ごとのアーカイブ状態の追跡

- 4: アーカイブ操作フェーズの追跡

- 8: ARCHIVELOG宛先アクティビティの追跡

- 16: 詳細なARCHIVELOG宛先アクティビティの追跡

- 32: ARCHIVELOG宛先パラメータ変更の追跡

- 64: ARCnプロセス状態アクティビティの追跡

- 128: FALサーバー関連のアクティビティの追跡

- 256: RFS論理クライアントの追跡

- 512: LGWRによるREDOのネットワーク送信アクティビティの追跡

- 1024: RFS物理クライアントの追跡

- 2048: RFS/ARCnのpingハートビートの追跡

- 4096: リアルタイム適用の追跡

- 8192: REDO適用の追跡(メディア・リカバリまたはフィジカル・スタンバイ)

- 16384: REDO転送バッファ管理の追跡

- 32768: LogMinerディクショナリの追跡

希望するトレース・レベルの値を合計することによって、トレース・レベルを組み合せることができます。たとえば、3を設定すると、レベル1およびレベル2のトレース出力が生成されます。プライマリおよびスタンバイ・データベースに異なる値を設定できます。

このパラメータをデフォルト値の0に設定すると、エラー条件に応じて、適切な警告およびトレース・エントリが生成されます。ALTER SYSTEM文でこのパラメータ値を動的に変更すると、変更結果は即時に有効になります。

関連項目:
『Oracle Database管理者ガイド』

LOG_BUFFER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

5 MBから32 MB(SGAのサイズ、CPUの数、およびオペレーティング・システムが32ビット版と64ビット版のどちらかに応じて異なる)

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

2MB以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

LOG_BUFFERには、REDOエントリをREDOログ・ファイルにバッファリングするときに使用されるメモリー容量を、バイト単位で指定します。REDOログ・エントリには、データベース・ブロック・バッファに加えられた変更の記録が含まれています。REDOログ・エントリは、LGWRプロセスによってログ・バッファからREDOログ・ファイルに書き込まれます。

ログ・バッファ・サイズはシステム内のREDOストランドの数に応じて異なります。REDOストランドは16個のCPUごとに1つ割り当てられ、そのデフォルト・サイズは2MBです。Oracleによってインスタンスごとに2つ以上のREDOストランドが割り当てられます。ログ・バッファ・サイズが指定されていない場合には、REDOグラニュル内の残りのメモリーがログ・バッファに提供されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- デフォルト値および値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

LOG_CHECKPOINT_INTERVAL

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から2^31 - 1

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

LOG_CHECKPOINT_INTERVALには、チェックポイントの頻度、つまり増分チェックポイントとREDOログに書き込まれた最終ブロック間に存在する可能性のあるREDOログ・ファイルのブロックの数を指定します。この数は、データベース・ブロックではなく、オペレーティング・システムの物理ブロックの数です。

この値に関係なく、あるオンラインREDOログ・ファイルから別のファイルに切り替えるときは、常にチェックポイントが発生します。そのため、この値が実際のREDOログ・ファイルのサイズを超えると、チェックポイントは、ログを切り替えるときにのみ発生します。チェックポイントの頻度は、データベースの予期しない障害からのリカバリに要する時間に影響する要因の1つです。

注意:

- LOG_CHECKPOINT_INTERVALの値に0(ゼロ)を設定すると、パラメータの設定が無限の状態と同じになり、パラメータは無視されます。このパラメータには、0以外の値のみ意味があります。

- リカバリI/Oは、LOG_CHECKPOINT_TIMEOUTパラメータの設定、または最小のREDOログ・ファイルに指定されたサイズによって制限することもできます。チェックポイント動作を制御するメカニズムについては、V$INSTANCE_RECOVERYビューを参照してください。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 「LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT」および「V$INSTANCE_RECOVERY」

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

1800

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から2^31 - 1

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUTには、REDOログへの最後の書込みが発生した場所(ログの最後尾とも呼ばれる)での、増分チェックポイント以降の時間(秒)を指定します。また、このパラメータは、すべてのバッファがinteger秒より長い間、(キャッシュ内に)使用済で残らないことを示します。

タイムアウトに0を指定すると、時間ベースのチェックポイントが無効になります。このため、FAST_START_MTTR_TARGETが設定されていないかぎり、値は0に設定しないでください。

注意:

- このパラメータによって発生するようにスケジューリングされたチェックポイントは、前のチェックポイントがまだ完了していないときは、前のチェックポイントが完了するまで延期されます。

- リカバリI/Oは、LOG_CHECKPOINT_INTERVALパラメータの設定、あるいは最小のREDOログ・ファイルに指定されたサイズによって制限できます。チェックポイント動作を制御するメカニズムについては、V$INSTANCE_RECOVERYビューを参照してください。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 「LOG_CHECKPOINT_INTERVAL」および「V$INSTANCE_RECOVERY」

LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERTによって、チェックポイントをアラート・ファイルに記録できます。これによって、指定した頻度でチェックポイントが発生しているかどうかを判断できます。

LOG_FILE_NAME_CONVERT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

LOG_FILE_NAME_CONVERT = 'string1' , 'string2' , 'string3' , 'string4' , ...
各項目の意味は次のとおり:

- string1は、プライマリ・データベース・ファイル名のパターン。

- string2は、スタンバイ・データベース・ファイル名のパターン。

- string3は、プライマリ・データベース・ファイル名のパターン。

- string4は、スタンバイ・データベース・ファイル名のパターン。

必要な数のプライマリ置換文字列とスタンバイ置換文字列の組が使用可能。一重または二重引用符が使用可能。

設定例:

LOG_FILE_NAME_CONVERT = '/dbs/t1/','/dbs/t1/s','dbs/t2/ ','dbs/t2/s_'

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION

基本/基本以外

基本以外

LOG_FILE_NAME_CONVERTによって、プライマリ・データベース上の新規のログ・ファイルのファイル名がスタンバイ・データベース上のログ・ファイルのファイル名に変換されます。ログ・ファイルをプライマリ・データベースに追加すると、それに対応するファイルをスタンバイ・データベースに追加する必要があります。

奇数の文字列を指定した(最終文字列に対応する置換文字列が存在しない)場合、起動中にエラーが通知されます。変換中のファイル名が、パターン/置換文字列リストの2つ以上のパターンに一致した場合、最初の一致パターンが有効になります。このパラメータで指定できる組合せの数に、複数値パラメータの最大長に関する厳密な制限以外の制限はありません。

スタンバイ・データベースを更新するとき、このパラメータによって、プライマリ・データベース上のログ・ファイル名をスタンバイ・データベース上のログ・ファイル名に変換します。このファイルがスタンバイ・データベース上に書込み可能な状態で存在している必要があり、そうでない場合、リカバリ処理はエラーによって停止します。

最初の文字列は、プライマリ・データベース上のログ・ファイル名にあるパターンです。2番目の文字列は、スタンバイ・データベース上のログ・ファイル名にあるパターンです。

LOG_FILE_NAME_CONVERTを使用すると、表領域のPoint-in-Timeリカバリ時にクローン・データベースを設定する場合に、クローン制御ファイル内のログ・ファイルの名前を変更できます。

注意:
LOG_FILE_NAME_CONVERTパラメータは、オンライン・ログにのみ適用されます(アーカイブ・ログには適用されません)。

関連項目:
『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』および『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

MAX_DISPATCHERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

MAX_DISPATCHERSを指定する場合、その値はDISPATCHERSパラメータで指定されているディスパッチャ数以上であり、PROCESSESパラメータで指定されているプロセス数未満である必要がある。

基本/基本以外

基本以外

MAX_DISPATCHERSには、同時に実行できるディスパッチャ・プロセスの最大数を指定します。これは、DISPATCHERSパラメータによってオーバーライドでき、以前のリリースとの下位互換性を保つために残されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- デフォルト値および値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

MAX_DUMP_FILE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

MAX_DUMP_FILE_SIZE = { integer [K | M | G] | UNLIMITED}

デフォルト値

UNLIMITED

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

0から無制限またはUNLIMITED

基本/基本以外

基本以外

MAX_DUMP_FILE_SIZEには、トレース・ファイル(アラート・ファイルを除く)の最大サイズを指定します。トレース・ファイルが使用する領域が大きくなりすぎる可能性がある場合は、この値を変更してください。

- MAX_DUMP_FILE_SIZEの値には、オペレーティング・システム・ブロック内の最大サイズを指定します。

- 数値の後に接尾辞KまたはMを付けることによって、ファイル・サイズをキロバイトまたはメガバイトで指定します。

- 特別な文字列値UNLIMITEDは、トレース・ファイルのサイズに上限がないことを意味します。したがって、オペレーティング・システムで許されるかぎりダンプ・ファイルを大きくできます。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』および『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

MAX_ENABLED_ROLES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

30

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1から148

基本/基本以外

基本以外

注意:
MAX_ENABLED_ROLESパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。
このパラメータに有効な値が割り当てられている場合でも、無視されます。明示的にこのパラメータを無効にする必要はありません。

MAX_ENABLED_ROLESには、他のロールに含まれるロールを含め、ユーザーが使用可能にできるデータベース・ロールの最大数を指定します。各ユーザーは、他に2つのロール(PUBLICおよびユーザー自身のロール)を持つので、ユーザーが使用可能にできるロールの実際の数は、MAX_ENABLED_ROLESの値に2を加えた数です。

たとえば、MAX_ENABLED_ROLESを5に設定すると、ユーザーHRは、7つのロール、つまり、MAX_ENABLED_ROLESで使用可能にされる5つのロールにPUBLICロールとHR自身のロールを加えた数を使用可能にできます。

MAX_SHARED_SERVERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

MAX_SHARED_SERVERSを指定する場合、その値はSHARED_SERVERS以上であり、PROCESSES未満である必要がある。

基本/基本以外

基本以外

MAX_SHARED_SERVERSには、同時に実行できる共有サーバー・プロセスの最大数を指定します。このパラメータを設定すると、専用サーバーなどの他のプロセス用のプロセス・スロットを確保することができます。

共有サーバーの範囲を縮小する必要がある場合は、SHARED_SERVERSを縮小する前に、MAX_SHARED_SERVERSを縮小できます。MAX_SHARED_SERVERSがSHARED_SERVERS未満の場合は、共有サーバーの数はSHARED_SERVERSで指定されたままの数になり、変化しません。MAX_SHARED_SERVERSが指定されていない場合、使用可能プロセス・スロットの数が、プロセスの最大数の1/8以上、またはPROCESSESが24未満の場合は2以上であれば共有サーバー・プロセスを生成できます。

関連項目:

- 「SHARED_SERVERS」

- 「PROCESSES」

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- プロセスの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- デフォルト値および値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

MEMORY_MAX_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

MEMORY_MAX_TARGET = integer [K | M | G]

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0からOracle Databaseが利用可能な物理メモリーのサイズ

基本/基本以外

基本以外

MEMORY_MAX_TARGETには、DBAがMEMORY_TARGET初期化パラメータを設定できる最大値を指定します。相互に影響するMEMORY_MAX_TARGETおよびMEMORY_TARGETの設定に関する詳細は、MEMORY_TARGETの説明を参照してください。

関連項目:
メモリー管理の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

MEMORY_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

MEMORY_TARGET = integer [K | M | G]

デフォルト値

0 (SGA自動チューニングは、DEFERREDモードの自動チューニング要求では使用禁止、IMMEDIATEモードの自動チューニング要求では使用可能である。)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

152MBからMEMORY_MAX_TARGET

基本/基本以外

基本以外

MEMORY_TARGETには、Oracleシステム全体の使用可能なメモリーを指定します。データベースはMEMORY_TARGETに対するメモリーをチューニングして、必要に応じてSGAおよびPGAを削減または増大します。

MEMORY_TARGETは、SGAおよびPGAの現在のサイズの合計以上に設定する必要があります。

テキストベースの初期化パラメータ・ファイルでは、MEMORY_MAX_TARGETを省略してMEMORY_TARGETの値を含める場合、データベースによってMEMORY_MAX_TARGETがMEMORY_TARGETの値に自動的に設定されます。MEMORY_TARGETの行を省略してMEMORY_MAX_TARGETの値を含める場合、MEMORY_TARGETパラメータのデフォルトは0になります。起動後、MEMORY_MAX_TARGETの値を超えないかぎり、MEMORY_TARGETを0以外の値に動的に変更できます。

メモリー使用量の合計は、MEMORY_TARGETの値よりも大きくすることができます。たとえば、メモリーをオペレーティング・システム・レベルで使用できる場合、メモリーはMEMORY_TARGETの値にかかわらずPL/SQL表およびVARRAYに割り当てられます。

デフォルト値のフィールドでは、ORA-04031エラーを避けるためにIMMEDIATEモードの自動チューニング要求が必要です。DEFERREDモードおよびIMMEDIATEモードは、V$MEMORY_RESIZE_OPSビューのOPER_MODE列に反映されます。

注意:
SGA_MAX_SIZEのデフォルト値は、MEMORY_TARGETおよびMEMORY_MAX_TARGETの値に応じて決まります。

関連項目:
メモリー管理の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

NLS_CALENDAR

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_CALENDAR = "calendar_system"

デフォルト値

なし

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

有効なカレンダ書式名

基本/基本以外

基本以外

NLS_CALENDARには、Oracleが使用する暦法を指定します。次の値のうち1つを取ることができます。

- Arabic Hijrah (イスラム暦)

- English Hijrah (英語版イスラム暦)

- Gregorian (グレゴリオ暦)

- Japanese Imperial (日本の元号暦)

- Persian (ペルシャ暦)

- ROC Official(台湾暦)

- Thai Buddha (タイ仏教暦)

たとえば、NLS_CALENDARが「Japanese Imperial」に設定され、日付書式が「E YY-MM-DD」であるとします。(「E」は、省略された元号名に対するの日付書式要素です。)日付が1997年5月15日の場合、SYSDATEは次のように表示されます。

SELECT SYSDATE FROM DUAL;
SYSDATE
--------
H 09-05-15

注意:
この初期化パラメータNLS_CALENDERの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用されます(これは、SQL問合せの処理で参照される実際の値です)。初期化パラメータが指定されていない場合、初期セッション値はGREGORIANとなります。クライアントがOCIベースで、NLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。

関連項目:
使用可能な暦法のリストは、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

NLS_COMP

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_COMP = { BINARY | LINGUISTIC | ANSI }

デフォルト値

BINARY

変更の可/不可

ALTER SESSION

基本/基本以外

基本以外

NLS_COMPには、データベース・セッションの照合動作を指定します。

値:

- BINARY
通常、WHERE句およびPL/SQLブロックでの比較は、NLSSORTファンクションを指定しないかぎり、バイナリです。

- LINGUISTIC
WHERE句およびPL/SQLブロックでのすべてのSQL操作での比較は、NLS_SORTパラメータで指定した言語ソートを使用する必要があります。パフォーマンスを向上させるために、言語比較する列で言語索引を定義することもできます。

- ANSI
ANSIの設定は、下位互換性のためです。一般的には、NLS_COMPはLINGUISTICに設定します。

注意:
初期化パラメータ・ファイルにNLS_COMPの値を明示的に設定しない場合、V$PARAMETERビュー、V$SYSTEM_PARAMETERビュー、V$PARAMETER2ビュー、V$SYSTEM_PARAMETER2ビューおよびNLS_INSTANCE_PARAMETERSビューではデフォルト値NULLが表示されます。ただし、実際のデフォルト値と動作はBINARYです。NULLは有効な値ではないため、デフォルトをNULLに変更することはできません。

注意:
この初期化パラメータNLS_COMPの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

NLS_CURRENCY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_CURRENCY = currency_symbol

デフォルト値

NLS_TERRITORYから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

最大値は10バイトまでの有効な文字列(NULLを含まない)

基本/基本以外

基本以外

NLS_CURRENCYには、L数値書式要素について各国通貨記号として使用する文字列を指定します。このパラメータのデフォルト値は、NLS_TERRITORYによって決定されます。

注意:
この初期化パラメータNLS_CURRENCYの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- 数値書式要素の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

NLS_DATE_FORMAT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_DATE_FORMAT = "format"

デフォルト値

NLS_TERRITORYから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

固定長を超えない、有効な日付書式マスク

基本/基本以外

基本以外

NLS_DATE_FORMATには、TO_CHAR関数およびTO_DATE関数で使用するデフォルトの日付書式を指定します。このパラメータのデフォルト値は、NLS_TERRITORYによって決定されます。

このパラメータの値は、任意の有効な日付書式マスクにすることができ、その値は二重引用符で囲む必要があります。たとえば、次のように使用します。

NLS_DATE_FORMAT = "MM/DD/YYYY"

注意:
この初期化パラメータNLS_DATE_FORMATの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- 異種システムでのこのパラメータの設定については、『Oracle Database Heterogeneous Connectivityユーザーズ・ガイド』を参照してください。

NLS_DATE_LANGUAGE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_DATE_LANGUAGE = language

デフォルト値

NLS_LANGUAGEから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

有効なNLS_LANGUAGEの値

NLS_DATE_LANGUAGEには、TO_DATE関数およびTO_CHAR関数によって戻される曜日名、月名および日付の略称(a.m.、p.m.、AD、BC)に使用する言語を指定します。

注意:
この初期化パラメータNLS_DATE_LANGUAGEの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- TO_DATEおよびTO_CHAR関数の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

- 異種システムでのこのパラメータの設定については、『Oracle Database Heterogeneous Connectivityユーザーズ・ガイド』を参照してください。

NLS_DUAL_CURRENCY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_DUAL_CURRENCY = currency_symbol

デフォルト値

NLS_TERRITORYから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

最大10文字までの有効な書式名

NLS_DUAL_CURRENCYには、その地域の第二通貨記号(Euroなど)を指定します。デフォルトは、現在の言語環境地域での第二通貨記号です。

注意:
この初期化パラメータNLS_DUAL_CURRENCYの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

NLS_ISO_CURRENCY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_ISO_CURRENCY = territory

デフォルト値

NLS_TERRITORYから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

有効なNLS_TERRITORYの値

NLS_ISO_CURRENCYには、C数値書式要素について国際通貨記号として使用する文字列を指定します。

各国通貨記号は不明確な場合があります。たとえば、ドル記号($)は米国ドルを表すこともオーストラリア・ドルを表すこともあります。ISO仕様4217 1987-07-15では、特定の地域(または国)の通貨について固有の国際通貨記号が定義されています。

注意:
この初期化パラメータNLS_ISO_CURRENCYの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- 数値書式要素の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

NLS_LANGUAGE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_LANGUAGE = language

デフォルト値

オペレーティング・システム依存。環境変数NLS_LANGから導出される。

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

有効な任意の言語名

基本/基本以外

基本

NLS_LANGUAGEには、データベースのデフォルト言語を指定します。この言語は、メッセージ、曜日名、月名、AD、BC、a.m.、p.m.の記号およびデフォルトのソート・メカニズムに使用されます。このパラメータによって、パラメータNLS_DATE_LANGUAGEおよびNLS_SORTのデフォルト値も決定します。

注意:
この初期化パラメータNLS_LANGUAGEの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:

- このパラメータの詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- このパラメータを使用して指定できる、サポートされている言語の完全なリストについては、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- このパラメータの使用例については、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- このパラメータのデフォルト値のオーバーライドの詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルおよびリリース・ノートを参照してください。

NLS_LENGTH_SEMANTICS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_LENGTH_SEMANTICS = string
例: NLS_LENGTH_SEMANTICS = 'CHAR'

デフォルト値

BYTE

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

BYTE | CHAR

NLS_LENGTH_SEMANTICSのセッション・レベル値には、VARCHAR2およびCHAR表の列、ユーザー定義オブジェクトの属性、およびセッションで作成されたデータベース・オブジェクトのPL/SQL変数に使用するデフォルトの長さセマンティクスを指定します。このデフォルトは、列、属性および変数定義で、明示的な長さセマンティクスの修飾子BYTEおよびCHARによってオーバーライドできます。

NLS_LENGTH_SEMANTICSのインスタンス・レベルの値は、NLS_LENGTH_SEMANTICSのクライアント環境変数(JDBC Thinクライアントには適用されない)またはALTER SESSION SET NLS_LENGTH_SEMANTICS文で、データベース・クライアントがNLS_LENGTH_SEMANTICSを明示的に設定しない場合に、セッション・レベル値のデフォルトを示します。

NCHAR、NVARCHAR2、CLOBおよびNCLOBの各列は、常に文字ベースです。

SYSとしてログインしているセッションでは、NLS_LENGTH_SEMANTICSパラメータは使用されません。オブジェクト定義(SQL DDL文)で明示的なBYTEおよびCHAR修飾子によってオーバーライドされないかぎり、作成されたすべてのオブジェクトにBYTE長さセマンティクスが使用されます。

注意:
インスタンスまたはサーバー・パラメータ・ファイルで、NLS_LENGTH_SEMANTICSパラメータをCHARに設定しないことをお薦めします。これによって、多数の既存インストール・スクリプトに文字長さセマンティクスを持つ列が予期せず作成され、バッファ・オーバーフローなどのランタイム・エラーが発生する場合があります。

NLS_NCHAR_CONV_EXCP

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_NCHAR_CONV_EXCP = {TRUE | FALSE}

デフォルト値

FALSE

変更の可/不可

ALTER SESSION

NLS_NCHAR_CONV_EXCPは、NCHAR/NVARCHAR2とCHAR/VARCHAR2の間の暗黙的または明示的なキャラクタ・タイプ変換中にデータ消失が発生した場合に、エラーがレポートされるかどうかを決定します。デフォルト値の場合、エラーはレポートされません。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

NLS_NUMERIC_CHARACTERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_NUMERIC_CHARACTERS =
"decimal_character group_separator"

デフォルト値

NLS_TERRITORYから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

NLS_NUMERIC_CHARACTERSには、グループ・セパレータおよび小数点として使用する文字を指定します。これは、NLS_TERRITORYで暗黙的に定義された文字をオーバーライドします。グループ・セパレータは、整数グループ(千、100万、10億など)を区切ります。小数点は、数値の整数部分と小数部分を区切ります。

任意の文字を、小数点またはグループ・セパレータにできます。指定する2つの文字は、シングルバイトで、互いに異なる文字である必要があります。指定する文字には、数字、プラス記号(+)、マイナス記号(-)、不等号(<、>)を使用できません。どちらかの文字を空白にすることができます。

たとえば、小数点文字としてカンマを指定し、グループ・セパレータとして空白を指定するには、このパラメータを次のように設定します。

NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ", "

注意:
この初期化パラメータNLS_NUMERIC_CHARACTERSの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

NLS_SORT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_SORT = { BINARY | linguistic_definition }

デフォルト値

NLS_LANGUAGEから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

BINARYまたは有効な言語定義名

NLS_SORTには、様々なSQL演算子および句における文字値比較の照合順番を指定します(ORDER BY、GROUP BY、比較条件(=、<>、<=、>=)、IN、BETWEEN、LIKE、MIN/MAX、GREATEST/LEAST、INSTRなど)。

- この値がBINARYの場合、比較は、比較対象である文字値のバイナリ・エンコードのバイト値に直接基づきます。順番は、比較対象の値のキャラクタ・セットによって異なり、キャラクタ・セットはデータベース・キャラクタ・セット(VARCHAR2、CHAR、LONGおよびCLOB)または各国語キャラクタ・セット(NVARCHAR2、NCHARおよびNCLOB)のいずれかとなります。

- この値が名前付き言語ソートの場合、比較はこのソートによって定義されます。言語ソートでは、1つ以上の自然言語について、使用する人が期待する順番を実現するために、様々なルールが使用されます。これは、通常、それらの言語の辞書および電話帳で使用される順番と同じです。

NLS_SORTパラメータに従う正確な演算子および問合せ句は、NLS_COMPパラメータの値によって異なります。演算子または句がNLS_SORTの値に従っていない場合、NLS_COMPに定められたとおり、照合にはBINARYが使用されます。

BINARY比較は、言語比較よりも高速で使用するリソースも少なくなりますが、自然言語のテキストについてはユーザーが期待する順番になりません。

NLS_SORTの値は、問合せの実行計画に影響します。標準の索引は、言語的な順序でソートする値のソースとして使用できないため、通常は、索引レンジ・スキャンではなく、明示的なソート操作を実行する必要があります。NLSSORT関数にファンクション索引を定義すると、言語的な順序で値をソートして、索引レンジ・スキャンを実行計画に再導入できます。

注意:
この初期化パラメータNLS_SORTの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでありNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:

- このパラメータと指定可能な値の最新リストの詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- このパラメータの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

NLS_TERRITORY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_TERRITORY = territory

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

有効な任意の地域名

基本/基本以外

基本

NLS_TERRITORYには、日と週の順序付けについて地域別規則に従う場合のその地域の名前を指定します。

このパラメータによって、デフォルトの日付書式、デフォルトの小数点文字、デフォルトのグループ・セパレータ、デフォルトのISO通貨記号、およびデフォルトの各国通貨記号も決まります。

これらの設定の詳細は、「NLS_DATE_FORMAT」、「NLS_NUMERIC_CHARACTERS」、「NLS_CURRENCY」および「NLS_ISO_CURRENCY」を参照してください。

注意:
この初期化パラメータNLS_TERRITORYの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

関連項目:

- すべての地域のリストについては、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してください。

- これらのパラメータの地域ごとのデフォルト値については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

NLS_TIMESTAMP_FORMAT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_TIMESTAMP_FORMAT = "format"

デフォルト値

NLS_TERRITORYから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

有効な日時書式マスク

NLS_TIMESTAMP_FORMATには、TO_CHAR関数およびTO_TIMESTAMP関数で使用するデフォルトのタイムスタンプ書式を定義します。

値は、次のように引用符で囲む必要があります。

NLS_TIMESTAMP_FORMAT = 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF'

NLS_TIMESTAMP_FORMATの値は、初期化パラメータ・ファイルに設定することで指定できます。設定した値は、クライアントのクライアント環境変数として指定できます。

NLS_TIMESTAMP_FORMATの値は、初期化パラメータの値を変更してからインスタンスを再起動することによって変更できます。セッション中に値を変更するには、ALTER SESSION SET文を使用します。

注意:
この初期化パラメータNLS_TIMESTAMP_FORMATの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = "format"

デフォルト値

NLS_TERRITORYから導出

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

有効な日時書式マスク

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMATには、TO_CHAR関数およびTO_TIMESTAMP_TZ関数で使用するデフォルトのタイムスタンプを定義します。このタイムスタンプは、タイム・ゾーン書式を使用します。

値は、次のように引用符で囲む必要があります。

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.FF TZH:TZM'

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMATの値を指定するには、その値を初期化パラメータ・ファイルに設定します。設定した値は、クライアントのクライアント環境変数として指定できます。

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMATの値は、初期化パラメータの値を変更してからインスタンスを再起動することによって変更できます。セッション中に値を変更するには、ALTER SESSION SET文を使用します。

注意:
この初期化パラメータNLS_TIMESTAMP_TZ_FORMATの値は、このパラメータのセッション値の初期化に使用され、SQL問合せの処理で参照される実際の値です。クライアントがOracle JDBCドライバを使用しているか、クライアントがOCIベースでNLS_LANGのクライアント設定(環境変数)が定義されている場合、この初期値はクライアント側の値でオーバーライドされます。そのため、初期化パラメータ値は、通常、無視されます。

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITYは、SYSTEM権限の制限を制御します。このパラメータにtrueを設定すると、SYSスキーマ内のオブジェクトへのアクセスが許可されます(Oracle7の動作)。falseに設定すると、すべてのスキーマ内のオブジェクトへのアクセスが許可されるSYSTEM権限では、SYSスキーマ内のオブジェクトへアクセスできなくなります。

たとえば、O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITYがfalseに設定されている場合、SELECT ANY TABLE権限によって、SYSスキーマ以外のスキーマ内のビューまたは表へのアクセスが許可されます(この場合、データ・ディクショナリにはアクセスできません)。O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITYがfalseに設定されている場合、SYSスキーマ内のオブジェクトにアクセスするには、ユーザーにSELECT ANY DICTIONARYシステム権限があるか、ユーザーに特定のオブジェクトに対するSELECTオブジェクト権限が付与されている必要があります。システム権限のEXECUTE ANY PROCEDUREによって、SYSスキーマ以外のスキーマ内のプロシージャの実行が許可されます。

このパラメータがfalseに設定されており、SYSスキーマ内のオブジェクトにアクセスする必要がある場合は、オブジェクト権限が明示的に付与されている必要があります。また、データベース管理者に付与される次のロールでも、ディクショナリ・オブジェクトへのアクセスが許可されます。

- SELECT_CATALOG_ROLE

- EXECUTE_CATALOG_ROLE

- DELETE_CATALOG_ROLE

関連項目:

- このパラメータおよび前述のロールの詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

- ロール権限付与の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

10

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM ... DEFERRED

値の範囲

0以上。上限は、オペレーティング・システム依存の最大値

オブジェクト・キャッシュは、クライアント上のメモリー・ブロックで、アプリケーションがすべてのオブジェクトを格納でき、サーバーへラウンド・トリップせずにオブジェクト間でナビゲートできるようにします。OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENTには、セッション・オブジェクト・キャッシュが、最適なキャッシュ・サイズを、最大で何パーセント超過できるかを指定します。最大サイズは、最適サイズに、このパーセントと最適サイズの積を足したサイズです。キャッシュ・サイズがこの最大サイズを超えると、システムは、キャッシュを最適サイズに縮小しようとします。

関連項目:

- オブジェクト・キャッシュについては、「OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE」を参照してください。

- プリコンパイラが使用するオブジェクト・キャッシュについては、『Oracle Database概要』、『Pro*C/C++プログラマーズ・ガイド』および『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』を参照してください。

OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

102400 (100K)

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM ... DEFERRED

値の範囲

10KB以上。上限は、オペレーティング・システム依存の最大値

オブジェクト・キャッシュは、クライアント上のメモリー・ブロックで、アプリケーションがすべてのオブジェクトを格納でき、サーバーへラウンド・トリップせずにオブジェクト間でナビゲートできるようにします。OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZEには、キャッシュ・サイズが最大サイズを超えた場合に、セッション・オブジェクト・キャッシュが縮小されるサイズ(バイト)を指定します。

関連項目:
プリコンパイラが使用するオブジェクト・キャッシュについては、『Oracle Database概要』、『Pro*C/C++プログラマーズ・ガイド』および『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』を参照してください。

OLAP_PAGE_POOL_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

OLAP_PAGE_POOL_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM ... DEFERRED

値の範囲

0から2GB

OLAP_PAGE_POOL_SIZEには、OLAPページ・プールのサイズ(バイト)を指定します。

関連項目:
OLAPページ・プールの詳細は、『Oracle OLAPユーザーズ・ガイド』を参照してください。

OPEN_CURSORS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

50

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から65535

基本/基本以外

基本

OPEN_CURSORSには、1つのセッションで同時にオープンできるカーソル(プライベートSQL領域へのハンドル)の最大数を指定します。このパラメータを使用して、1つのセッションでカーソルをオープンしすぎないようにできます。

OPEN_CURSORSには、アプリケーションでオープン・カーソルが不足しないように十分な値を設定してください。この数は、アプリケーションによって異なります。OPEN_CURSORSに指定する値が実際に必要な数より大きくても、セッションでオープンするカーソル数が指定した値よりも小さければ、余分なオーバーヘッドはありません。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

OPEN_LINKS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

4

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0から255

OPEN_LINKSには、1つのセッションでのリモート・データベースに対する同時オープン接続の最大数を指定します。これらの接続には、それぞれ別のプロセスを使用する外部プロシージャやカートリッジだけでなく、データベース・リンクも含まれます。

次の対象ごとに、1つのオープン・リンクがカウントされます。

- パブリックまたはプライベート・データベース・リンクを参照するユーザー

- 外部プロシージャまたは接続カートリッジ(最初の実行時)

セッションが終了すると、どちらのタイプの接続もクローズされます。ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK文を発行して、明示的にデータベース・リンク接続をクローズすることもできます。

このパラメータは、セッション中に予測される外部プロシージャおよびカートリッジ接続に、一般的な分散トランザクションを参照するデータベースの数(複数データベースを参照する単一のSQL文)を加えるために設定する必要があり、これによって、すべてのデータベースをオープンにして文を実行できます。たとえば、問合せでデータベースA、BおよびCが交互にアクセスされるときに、OPEN_LINKSが2に設定されていると、一方の接続が切断されてもう一方の接続が確立されるまで待機することになります。多数の様々なデータベースに繰り返しアクセスする場合は、値を大きくしてください。

このパラメータは、分散トランザクションに使用される接続のみを対象とします。アプリケーション接続として指定したリモート・データベースに対する直接接続は対象としません。

OPEN_LINKSを0に設定すると、分散トランザクションは実行できません。

関連項目:
データベース・インスタンスに対して、グローバルにオープン接続を設定する方法については、「OPEN_LINKS_PER_INSTANCE」を参照してください。

OPEN_LINKS_PER_INSTANCE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

4

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0から4294967295 (4GB - 1)

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

OPEN_LINKS_PER_INSTANCEには、データベース・インスタンスごとのグローバルに移行可能なオープン接続の最大数を指定します。XAトランザクションでは、移行可能なオープン接続が使用されるので、トランザクションがコミットされると、接続がキャッシュされます。接続を作成したユーザーがそのトランザクションを所有している場合にかぎり、その接続を別のトランザクションでも使用できます。

OPEN_LINKS_PER_INSTANCEは、OPEN_LINKSとは異なり、セッションからの接続数を示します。OPEN_LINKSパラメータは、XAアプリケーションでは使用できません。

関連項目:
「OPEN_LINKS」

OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINESでは、反復可能なSQL文の自動認識、およびそのような文のSQLプラン・ベースラインの生成を使用可能または使用禁止にします。

OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEが10.0.0以上に設定されている場合は2
OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEが9.2.0に設定されている場合は1

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEが9.0.1以下に設定されている場合は0

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

0から11

基本/基本以外

基本以外

OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLINGでは、データベースで動的統計を収集するタイミングと、統計の収集にオプティマイザが使用するサンプル・サイズの両方が制御されます。

注意:
Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)より前のリリースでは、動的統計は動的サンプリングと呼ばれていました。

このパラメータを11に設定すると、オプティマイザは動的統計を使用してすべてのSQL演算子に対するカーディナリティの見積りを検証し、見積りの検証に費やす内部的な時間制限を決定します。

OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLINGの値が11に設定されると、OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEの設定はOPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLINGの設定に影響を与えません。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE = { 8.0.0 | 8.0.3 | 8.0.4 | 8.0.5 | 8.0.6 | 8.0.7 | 8.1.0 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 9.0.0 | 9.0.1 | 9.2.0 | 9.2.0.8 | 10.1.0 | 10.1.0.3 | 10.1.0.4 | 10.1.0.5 | 10.2.0.1 | 10.2.0.2 | 10.2.0.3 | 10.2.0.4 | 10.2.0.5 | 11.1.0.6 | 11.1.0.7 | 11.2.0.1 }

デフォルト値

11.2.0.1

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEは、Oracleのリリース番号に基づいて一連のオプティマイザ機能を使用可能にするためのアンブレラ・パラメータとして機能します。

たとえば、リリース10.1のオプティマイザの動作を保ったまま、データベースをリリース10.1からリリース11.1にアップグレードする必要がある場合は、このパラメータを10.1.0に設定します。後でこのパラメータを11.1.0.6に設定し、リリース11.1までに導入された拡張を試行できます。

表1-3に、OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEパラメータをリリース9.0または9.2に設定した場合に使用可能になるオプティマイザ機能を示します。

表1-4に、OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEパラメータをリリース10.1または10.2に設定した場合に使用可能になるオプティマイザ機能を示します。

表1-5に、OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEパラメータをリリース11.1に設定した場合に使用可能になるオプティマイザ機能を示します。

関連項目:
オプティマイザの詳細と次の表に示す機能については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

表1-3 Oracle9iリリースのオプティマイザ機能

機能

9.0.0

9.0.1

9.2.0

高速全索引スキャン

X

X

X

Bツリー索引のみを持つ表に対するビットマップ・アクセス・パスの検討

X

X

X

複合ビューのマージ

X

X

X

ユーザー定義バインド変数でのピーク設定

X

X

X

索引結合

X

X

X

表1-4 Oracle Database 10gリリースのオプティマイザ機能

機能

10.1.0

10.1.0.3

10.1.0.4

10.1.0.5

10.2.0.1

10.2.0.2

高速全索引スキャン

X

X

X

X

X

X

Bツリー索引のみを持つ表に対するビットマップ・アクセス・パスの検討

X

X

X

X

X

X

複合ビューのマージ

X

X

X

X

X

X

ユーザー定義バインド変数でのピーク設定

X

X

X

X

X

X

索引結合

X

X

X

X

X

X

動的サンプリング

X

X

X

X

X

X

クエリー・リライト有効

X

X

X

X

X

X

スキップ使用不可索引

X

X

X

X

X

X

作成の一部としての自動計算索引統計情報

X

X

X

X

X

X

コストベースの問合せ変換

X

X

X

X

X

X

複数のMVおよび実表によるリライト許可

X

X

表1-5 Oracle Database 11gリリースのオプティマイザ機能

機能

11.1.0.6

拡張されたバインド照合

X

拡張統計を使用した選択性の推定

X

完全な外部結合を行うためのネイティブ実装の使用

X

結合フィルタを使用したパーティション・プルーニング

X

配置別グループによる最適化

X

NULL対応のアンチ結合

X

OPTIMIZER_INDEX_CACHING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

0から100

OPTIMIZER_INDEX_CACHINGを設定すると、ネステッド・ループ結合およびINリスト・イテレータを支援するように、コストベースの最適化動作を調整できます。

索引が内部表にアクセスするために使用される、INリスト・イテレータを使用する索引の実行、またはネステッド・ループ結合の実行のコストは、バッファ・キャッシュ内の索引のキャッシュに大きく依存しています。キャッシュの量は、オプティマイザが予想できないシステムでの負荷および異なるユーザーのブロック・アクセス・パターンなどの要因に依存します。

ユーザーは、このパラメータに、キャッシュ内にあると仮定される索引ブロックの割合を示す0から100の値を設定して、ネステッド・ループ結合およびINリスト・イテレータをキャッシュする索引に関するオプティマイザの想定値を変更できます。このパラメータを高い値に設定するほど、オプティマイザに対するネステッド・ループ結合およびINリスト・イテレータのコストが低くなります。結果として、ハッシュまたはソート・マージ結合ではなくネステッド・ループ結合が選択され、他の索引または全表スキャンではなくINリスト・イテレータを使用する索引が選択されることがよくあります。このパラメータのデフォルトは0で、デフォルトのオプティマイザ動作を提供します。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

100

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

1から10000

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJを指定すると、オプティマイザがアクセス・パスを選択するときに、索引を使用する傾向の強さを調整できます。つまり、オプティマイザが全表スキャンよりも索引アクセス・パスを選択する傾向を、強めたり弱めたりすることができます。

このパラメータのデフォルトは100パーセントで、その場合、オプティマイザは索引アクセス・パスを通常コストで評価します。その他の値にすると、オプティマイザはアクセス・パスを通常コストのその割合で評価します。たとえば、50に設定すると、索引アクセス・パスのコストは通常の半分で見積もられます。

注意:
この調整は、ドメイン索引に対するユーザー定義コスト機能には適用されません。

関連項目:
このパラメータの設定および「OPTIMIZER_INDEX_CACHING」との関連については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

OPTIMIZER_MODE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

OPTIMIZER_MODE =
{ first_rows_[1 | 10 | 100 | 1000] | first_rows | all_rows }

デフォルト値

all_rows

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

OPTIMIZER_MODEは、インスタンスの最適化方法を選択するためのデフォルトの動作を確立します。

値:

- first_rows_n
オプティマイザは、コストベースの方法を使用して、最短の応答時間で最初のn行(n=1、10、100、1000)を戻すために最適化します。

- first_rows
オプティマイザは、コストと発見的方法を組み合せて使用し、最初の数行を迅速に配信するための最適な計画を判断します。

- all_rows
オプティマイザは、セッション内のすべてのSQL文に対してコストベース方法を使用し、最高のスループット(リソース使用量を最小限に抑えて、文全体を実行すること)を得るために最適化します。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- オプティマイザの詳細は、『Oracle Database概要』および『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGINGでは、ビューのマージによってビュー作成者のセキュリティ意図が侵害されないことを確認するためのチェックを実行せずに、オプティマイザでビューのマージを使用して問合せのパフォーマンスを向上させることができます。

値:

- false
ビューのマージおよび述語の移動を妨げる可能性があるセキュリティ・チェックは実行されません。

- true
ビューのマージおよび述語の移動によってビュー作成者のセキュリティ意図が侵害されないことを確認するために、チェックが実行されます。

特定の問合せに対してクエリー・リライトを利用するには、OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGINGパラメータを使用禁止にする必要があります。

OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXESでは、不可視の索引を使用可能または使用禁止にします。

値:

- true
不可視の索引は、表示される(通常の)索引として処理されます。

- false
不可視の索引は、オプティマイザによる検討対象とはなりませんが、引き続きDML操作で維持されます。

OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICSには、SQL文をコンパイルするときにオプティマイザが保留中の統計を使用するかどうかを指定します。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINESでは、SQL Management Baseに保存されているSQLプラン・ベースラインを使用可能または使用禁止にします。使用可能な場合は、オプティマイザはコンパイル対象のSQL文のSQLプラン・ベースラインを検索します。SQLプラン・ベースラインがSQL Management Baseにある場合、オプティマイザは各ベースラインのプランを見積もり、コストが最も低いプランを取り出します。

OS_AUTHENT_PREFIX

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

OS_AUTHENT_PREFIX = authentication_prefix

デフォルト値

OPS$

変更の可/不可

変更不可

OS_AUTHENT_PREFIXには、サーバーに接続しようとするユーザーの認証に使用される接頭辞を指定します。Oracleでは、このパラメータの値をユーザーのオペレーティング・システム・アカウント名の前に連結します。接続リクエストが発行されると、Oracleでは接頭辞の付いたユーザー名をデータベース内のOracleユーザー名と比較します。

このパラメータのデフォルト値は、旧バージョンとの下位互換性を保つため、OPS$です。ただし、この接頭辞の値を「""」(NULL文字列)に設定でき、それによって、接頭辞はオペレーティング・システム・アカウント名に追加されなくなります。

注意:
OS_AUTHENT_PREFIXパラメータのテキストは、一部のオペレーティング・システムでは大/小文字が区別されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

- デフォルト値については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

OS_ROLES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

OS_ROLESは、Oracleまたはオペレーティング・システムのどちらが、各ユーザー名のロールを識別および管理するかを判断します。

値:

- TRUE
オペレーティング・システムによって、すべてのデータベース・ユーザー名に対するロール付与が完全に管理されます。ユーザーがセッションを作成しようとすると、ユーザー名のセキュリティ・ドメインは、オペレーティング・システムによって識別されたロールを使用して初期化されます。ユーザーは、その後、MAX_ENABLED_ROLESパラメータで指定したロールと同数の、オペレーティング・システムによって識別されたロールを使用可能にできます。

オペレーティング・システムによって付与されたロールの取消しは無視され、以前に付与されたロールもすべて無視されます。

- FALSE
Oracleによって、ロールが識別および管理されます。

関連項目:

- ロールおよびこのパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』および『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

- 「REMOTE_OS_ROLES」

PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USERをtrueに設定すると、パラレル実行を使用するマルチユーザー環境での、パフォーマンス向上を目的とした適応アルゴリズムが使用可能になります。問合せ起動時のシステム・ロードに基づき、アルゴリズムでは、要求された並列度が自動的に減少します。有効な並列度は、デフォルトの並列度、または表またはヒントから得られる並列度を減少要因で割った値に基づきます。

アルゴリズムは、システムが単一ユーザー環境において最適なパフォーマンスを得るためにチューニングされていることを前提としています。

表およびヒントはデフォルトの並列度を使用します。

関連項目:

オプティマイザ・ヒントの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照

PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

注意:
PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGをtrueに設定した場合、パラレル実行を制御するパラメータのデフォルト値が判断されます。このパラメータの設定に加えて、システムのターゲット表にPARALLEL句を指定する必要があります。その後、すべての連続するパラレル操作が自動的にチューニングされます。

以前のリリースでパラレル実行を使用し、今回からPARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGを使用可能にする場合は、共有プールから割り当てられるメモリー量を、そのプールで必要とされるメモリー量の減少に応じて減らす必要があります。このメモリーは、ラージ・プールから割り当てられ、LARGE_POOL_SIZEが指定されていない場合、自動的に算出されるようになります。

自動チューニングの一部として、PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USERパラメータが使用可能になります。指定した場合、すべてのシステム提供のデフォルトをオーバーライドできます。

PARALLEL_DEGREE_LIMIT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PARALLEL_DEGREE_LIMIT = { CPU | IO | integer }

デフォルト値

CPU

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

自動並列度によって、文をパラレル実行するかどうか、および文で使用する並列度が自動的に判定されます。オプティマイザは、文のリソース要求に基づいて文の並列度を自動的に判断します。ただし、オプティマイザは使用する並列度を制限して、パラレル・サーバー・プロセスによってシステムでフラッドが生じないようにします。この制限はPARALLEL_DEGREE_LIMITによって実施されます。

値:

- CPU
最大並列度は、システムのCPU数によって制限されます。この制限を計算する式は、PARALLEL_THREADS_PER_CPU×CPU_COUNT×使用可能なインスタンス数です(使用可能なインスタンスとは、デフォルトでは、クラスタでオープンされているすべてのインスタンスですが、PARALLEL_INSTANCE_GROUPまたはサービス仕様を使用して制約することができます)。これがデフォルトです。

- IO
オプティマイザが使用可能な最大並列度は、システムのI/O容量によって制限されます。この値は、総システム・スループットを1プロセス当たりの最大I/O帯域幅で割って算出されます。IO設定を使用するには、システムでDBMS_RESOURCE_MANAGER.CALIBRATE_IOプロシージャを実行する必要があります。このプロシージャは、総システム・スループットと1プロセス当たりの最大I/O帯域幅を計算します。

- integer
このパラメータの数値は、自動並列度がアクティブな場合にオプティマイザがSQL文に対して選択可能な最大並列度を示します。自動並列度は、PARALLEL_DEGREE_POLICYがAUTOまたはLIMITEDに設定されている場合のみ有効になります。

関連項目:

- 自動並列度の詳細は、『Oracle Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGER.CALIBRATE_IOプロシージャの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

PARALLEL_DEGREE_POLICY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PARALLEL_DEGREE_POLICY = { MANUAL | LIMITED | AUTO }

デフォルト値

MANUAL

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

PARALLEL_DEGREE_POLICYは、自動並列度、文のキューイング、インメモリー・パラレル実行を使用可能にするかどうかを指定します。

値:

注意:
自動並列度は、SQL文レベルでPARALLELヒントが使用されると、PARALLEL_DEGREE_POLICYの値にかかわらず有効になります。

- MANUAL
自動並列度、文のキューイング、インメモリー・パラレル実行を使用禁止にします。これによって、パラレル実行の動作をOracle Database 11g リリース2(11.2)以下の動作に戻します。これがデフォルトです。

- LIMITED
一部の文に対して自動並列度を使用可能にしますが、文のキューイングおよびインメモリー・パラレル実行は使用禁止になります。自動並列度は、PARALLEL句を使用しているDEFAULTの並列度で明示的に修飾されている表または索引にアクセスする文に対してのみ適用されます。DEFAULTの並列度で修飾されている表または索引にアクセスしない文は、MANUAL動作のままになります。

- AUTO
自動並列度、文のキューイング、インメモリー・パラレル実行を使用可能にします。

関連項目:

- PARALLELヒントの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

- 自動並列度、文のキューイングおよびインメモリー・パラレル実行の詳細は、『Oracle Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド』を参照してください。

PARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

最小値: 2148
最大値: 65536。ただし、一部のオペレーティング・システムではこれよりも小さい値になる場合がある。

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

PARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZEには、パラレル実行(以前は、パラレル問合せ、PDML、パラレル・リカバリまたはレプリケーションと呼ばれていた操作)に使用されるメッセージのサイズを指定します。

大部分のプラットフォームでのデフォルト値は次のとおりです。

- 16384バイト(COMPATIBLEに11.2.0以上が設定されている場合)

- 4096バイト(COMPATIBLEの値が11.2.0未満で、PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGにtrueが設定されている場合)

- 2148バイト(COMPATIBLEの値が11.2.0未満で、PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGにfalseが設定されている場合)

ほとんどのアプリケーションでは、デフォルト値で十分です。値が大きいほど、共有プールの必要量も大きくなります。値が大きいほど、パフォーマンスを向上させるために多くのメモリーが必要になります。したがって、レプリケーションでは、サイズを増やしても有益ではありません。

注意:
PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGをTRUEに設定すると、メッセージ・バッファはラージ・プールの外に割り当てられます。この場合、デフォルトは高くなります。PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGパラメータは非推奨になりました。

PARALLEL_FORCE_LOCAL

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

PARALLEL_FORCE_LOCALは、Oracle RAC環境でのパラレル実行を制御します。デフォルトでは、SQL文を実行するために選択されたパラレル・サーバー・プロセスは、クラスタ内の任意またはすべてのOracle RACノードで動作できます。PARALLEL_FORCE_LOCALにtrueを設定すると、パラレル・サーバー・プロセスの動作は制限され、問合せコーディネータが存在する同じOracle RACノード(SQL文が実行されたノード)でのみ動作可能になります。

PARALLEL_INSTANCE_GROUP

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PARALLEL_INSTANCE_GROUP = service_name | group_name

デフォルト値

デフォルト値はなし。パラレル実行は、現在アクティブであるすべてのインスタンスで使用可能。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

すべてのアクティブ・インスタンスのINSTANCE_GROUPSパラメータに指定されたすべてのサービス名またはグループ名。

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

PARALLEL_INSTANCE_GROUPは、パラレル・モードでのみ指定できるOracle RACのパラメータです。サービスまたはINSTANCE_GROUPSパラメータとともに使用すると、インスタンスの制限数にパラレル問合せを制限できます。INSTANCE_GROUPSパラメータは非推奨になりました。

このパラメータは、パラレル実行プロセスの生成に使用されるパラレル・インスタンス・グループを識別します。サービスとともに使用すると、パラレル操作では、サービスで定義されたインスタンスに対してのみ、パラレル実行プロセスが生成されます。INSTANCE_GROUPSとともに使用すると、パラレル操作では、INSTANCE_GROUPSパラメータで一致するグループが指定されているインスタンスに対してのみ、パラレル実行プロセスが生成されます。

PARALLEL_INSTANCE_GROUPに割り当てられた値が、存在しないサービスまたはグループの名前の場合、操作はシリアルに実行されます。並列度は使用されません。

関連項目:
Real Application Clusters環境でのパラレル問合せ実行の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

PARALLEL_IO_CAP_ENABLED

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

注意:
PARALLEL_IO_CAP_ENABLEDパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。かわりにPARALLEL_DEGREE_LIMITパラメータ(値にIOを設定)を使用してください。

PARALLEL_IO_CAP_ENABLEDには、デフォルトの並列度について、I/Oシステムがサポートできる値を超えないように上限を設定するかどうかを指定します。この新しい値は、リソース・マネージャのI/O測定パッケージの結果に基づいて計算されます。

PARALLEL_IO_CAP_ENABLEDがtrueに設定され、さらにデータベースのI/O容量がキャリブレートされている場合、I/O容量が使用可能なCPUの数のサポート範囲を超えるとOracleがデフォルトの並列度を小さくします。I/O容量をキャリブレートするには、DBMS_RESOURCE_MANAGER.CALIBRATE_IOプロシージャを使用して、システムのI/O容量を測定します。次に、システムのI/O容量を超えないように並列度が計算されます。

関連項目:
パラレル実行のパラメータの初期化およびチューニングについては、『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

PARALLEL_MAX_SERVERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

PARALLEL_THREADS_PER_CPU * CPU_COUNT * concurrent_parallel_users * 5

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から3600

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

注意:
このパラメータは、Real Application Clusters環境の他、排他モードでのパラレル実行に適用されます。

PARALLEL_MAX_SERVERSには、インスタンスに関するパラレル実行プロセスおよびパラレル・リカバリ・プロセスの最大数を指定します。需要が増加するにつれて、インスタンスの起動時に作成された数からこの値までプロセス数が増加します。

インスタンス上のデフォルトの並列度で実行されている同時並列ユーザーの数は、そのインスタンスのメモリー初期化パラメータ設定によって異なります。たとえば、MEMORY_TARGETまたはSGA_TARGET初期化パラメータが設定されている場合、concurrent_parallel_usersの数は4です。MEMORY_TARGETまたはSGA_TARGETのいずれも設定されていない場合は、PGA_AGGREGATE_TARGETが確認されます。値がPGA_AGGREGATE_TARGETに設定されている場合、concurrent_parallel_usersは2です。値がPGA_AGGREGATE_TARGETに設定されていない場合、concurrent_parallel_usersは1です。

このパラメータに指定した値が小さすぎると、問合せによっては、問合せ処理時にパラレル実行プロセスを使用できない場合があります。設定した値が大きすぎると、使用がピークに達したときにメモリー・リソース不足が発生し、パフォーマンスが低下する可能性があります。

注意:
データベース・システムでは、特定の数のプロセスが常に予約されています。
PARALLEL_MAX_SERVERS初期化パラメータのデフォルト値は、次の値の小さい方に設定されます。

- 上の表を使用して決定したPARALLEL_MAX_SERVERSのデフォルト値

- PROCESSES初期化パラメータから予約プロセスの数を差し引いた値

PARALLEL_MAX_SERVERSパラメータが上の表より小さい値に設定されている場合は、小さい方のデフォルト値によって、データベースはサービス・プロセスを起動でき、ユーザー・プロセスがデータベースに接続できます。

関連項目:
パラレル実行のチューニングの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

PARALLEL_MIN_PERCENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

0から100

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

PARALLEL_MIN_PERCENTを使用すると、パラレル実行に必要なパラレル実行プロセスの要求の数について最小割合を指定できます。このパラメータは、パラレル文のキューイングが有効になっていない場合(PARALLEL_DEGREE_POLICYがmanualまたはlimitedに設定されている場合)のパラレル操作の動作を制御します。操作が常にパラレル実行サーバーの最小割合を取得することを確認し、そうでない場合はエラーを出力します。このパラメータを設定すると、十分なリソースを利用できない場合には、パラレル操作が実行されないようになります。デフォルト値0は、プロセスの最小の割合が設定されていないことを意味します。

次の設定例を考えてみます。

PARALLEL_MIN_PERCENT = 50
PARALLEL_MIN_SERVERS = 5
PARALLEL_MAX_SERVERS = 10

10のパラレル実行プロセスのうち、8つがビジーな場合、2つのプロセスのみが使用可能です。この場合、並列度8で問合せを要求すると、最小値50%は当てはまりません。

このパラメータは、PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USERとともに使用できます。マルチユーザー環境では、個々のユーザーまたはアプリケーションは、十分なリソースがシステム上で使用可能になり、許容できる並列度が戻されるまで、PARALLEL_MIN_PERCENTを最小値に設定できます。

関連項目:

- パラレル実行のチューニングの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 「PARALLEL_DEGREE_POLICY」、「PARALLEL_MAX_SERVERS」、「PARALLEL_MIN_SERVERS」および「PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER」

PARALLEL_MIN_SERVERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0からPARALLEL_MAX_SERVERSの値

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

注意:
このパラメータは、Real Application Clusters環境の他、排他モードでのパラレル実行に適用されます。

PARALLEL_MIN_SERVERSには、インスタンスに対するパラレル実行プロセスの最小数を指定します。この値は、インスタンスの起動時に作成されるパラレル実行プロセスの数です。

注意:
PROCESSES初期化パラメータが、上の表のPARALLEL_MIN_SERVERSに記述されているデフォルト値より小さい値に設定されている場合、データベースによってPARALLEL_MIN_SERVERSのデフォルト値が、表のデフォルト値より小さい値に設定されます。小さい方のデフォルト値によって、データベースはサービス・プロセスを起動でき、ユーザー・プロセスがデータベースに接続できます。

関連項目:
パラレル実行のチューニングの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD = { AUTO | integer }

デフォルト値

AUTO

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLDには、文が自動並列度の対象とみなされるまでの最小実行時間を指定します。デフォルトでは、この値は10秒です。自動並列度は、PARALLEL_DEGREE_POLICYがAUTOまたはLIMITEDに設定されている場合のみ有効になります。

関連項目:
自動並列度の詳細は、『Oracle Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド』を参照してください。

PARALLEL_SERVERS_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

PARALLEL_THREADS_PER_CPU * CPU_COUNT * concurrent_parallel_users * 2

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0からPARALLEL_MAX_SERVERS

基本/基本以外

基本以外

PARALLEL_SERVERS_TARGETは、文のキューイングが使用されるまで、パラレル文を実行できるパラレル・サーバー・プロセスの数を指定します。PARALLEL_DEGREE_POLICYパラメータにAUTOを設定すると、必要なパラレル・サーバー・プロセスを使用できない場合、パラレル実行を必要とするSQL文がキューに入れられます。システムでアクティブなパラレル・サーバー・プロセスの数がPARALLEL_SERVERS_TARGETの値以上になると、文のキューイングが開始されます。

各パラレル文に必要なパラレル・サーバー・リソースをすべて確保するとともに、パラレル・サーバー・プロセスによるシステムのオーバーロードを回避するため、デフォルトでは、PARALLEL_SERVERS_TARGETは、システムで許容されるパラレル・サーバー・プロセスの最大数(PARALLEL_MAX_SERVERS)未満に設定されます。

インスタンス上のデフォルトの並列度で実行されている同時並列ユーザーの数は、そのインスタンスのメモリー初期化パラメータ設定によって異なります。たとえば、MEMORY_TARGETまたはSGA_TARGET初期化パラメータが設定されている場合、concurrent_parallel_usersの数は4です。MEMORY_TARGETまたはSGA_TARGETのいずれも設定されていない場合は、PGA_AGGREGATE_TARGETが確認されます。値がPGA_AGGREGATE_TARGETに設定されている場合、concurrent_parallel_usersは2です。値がPGA_AGGREGATE_TARGETに設定されていない場合、concurrent_parallel_usersは1です。

ただし、文のキューイングがアクティブになっている場合でも、すべてのシリアル(非パラレル)文はただちに実行されます。

関連項目:

- "PARALLEL_DEGREE_POLICY"

- 「PARALLEL_MAX_SERVERS」

- 「MEMORY_TARGET」

- 「SGA_TARGET」

- 「PGA_AGGREGATE_TARGET」

PARALLEL_THREADS_PER_CPU

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

オペレーティング・システム依存で、通常は2

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0 (ゼロ)以外の任意の数値

注意:
このパラメータは、Real Application Clusters環境の他、排他モードでのパラレル実行に適用されます。

PARALLEL_THREADS_PER_CPUには、インスタンスのデフォルト並列度を指定し、パラレル適応およびロード・バランシング・アルゴリズムを判断します。このパラメータには、パラレル実行中にCPUが処理できるパラレル実行プロセスまたはスレッドの数を記述します。

デフォルトはプラットフォームに依存し、ほとんどの場合はデフォルトを適用できます。代理パラレル問合せを実行するときにマシンがオーバーロードしている場合は、このパラメータ値を減らす必要があります。システムがI/Oバウンドの場合、この値を増やす必要があります。

関連項目:
パラレル実行のチューニングの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

PERMIT_92_WRAP_FORMAT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数のインスタンスでは必ず同じ値を使用

PERMIT_92_WRAP_FORMATにtrue (デフォルト)を設定すると、Oracle Databaseリリース9.2でラップしたバージョンのPL/SQLソース・テキストを、Oracle Databaseリリース10.2および11.2で使用できるようになります。

ラップ・ファイルは、Oracle Databaseリリース10以上のPL/SQLラッパー・ユーティリティを使用して作成することをお薦めします。

関連項目:
PL/SQLソース・テキストのラッピングの詳細は、『Oracle Database PL/SQL言語リファレンス』を参照してください。

PGA_AGGREGATE_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

PGA_AGGREGATE_TARGET = integer [K | M | G]

デフォルト値

10MB、またはSGAサイズの20%のいずれか大きい方

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: 10MB
最大値: 4096GB - 1

基本/基本以外

基本

PGA_AGGREGATE_TARGETには、インスタンスに接続されたすべてのサーバー・プロセスが使用できるターゲット集計PGAメモリーを指定します。

PGA_AGGREGATE_TARGETを0以外の値に設定すると、WORKAREA_SIZE_POLICYパラメータがAUTOに自動的に設定されます。つまり、メモリー集中型のSQL演算子(ソート、グループ化、ハッシュ結合、ビットマップ・マージ、ビットマップ作成など)が使用するSQL作業領域のサイズが自動的に設定されます。特に指定しないかぎり、SGAの20%または10MBのいずれか大きい方に設定されるため、このパラメータについては、0以外の値がデフォルトです。

PGA_AGGREGATE_TARGETを0に設定すると、WORKAREA_SIZE_POLICYパラメータはMANUALに自動的に設定されます。つまり、SQL作業領域のサイズは*_AREA_SIZEパラメータを使用して設定されます。

Oracleは、作業領域の最適サイズをプライベート・メモリーに適合させることによって、プライベート・メモリー量をこのパラメータで指定したターゲット以下に抑えようとします。このパラメータの値を大きくすると、作業領域に割り当てたメモリーを間接的に増やしたことになります。この結果、より多くのメモリー集中型の処理がメモリー内で実行され、ディスクで行われる処理は少なくなります。

自動メモリー管理が有効で(MEMORY_TARGETが正の値に設定され)、PGA_AGGREGATE_TARGETも正の値に設定されている場合、PGA_AGGREGATE_TARGETの値がインスタンスPGAのサイズの最小値として動作します。

関連項目:

- 「WORKAREA_SIZE_POLICY」

- 「MEMORY_TARGET」

- 「SGA_TARGET」

- PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの設定およびチューニングの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

PLSCOPE_SETTINGS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PLSCOPE_SETTINGS = IDENTIFIERS:{ NONE | ALL }

デフォルト値

IDENTIFIERS:NONE

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

PLSCOPE_SETTINGSは、コンパイル時間の収集、クロス・リファレンスおよびPL/SQLソース・コードの識別子データの保存を制御します。

値:

- IDENTIFIERS:NONE
識別子データの収集を無効にします。これがデフォルトです。

- IDENTIFIERS:ALL
全ソース・コードの識別子データの収集を有効にします。

PLSCOPE_SETTINGSは、セッション、システムまたはライブラリ別のユニット(ALTER COMPILE)ベースで設定できます。すべてのライブラリ・ユニットのPLSCOPE_SETTINGSの現行設定は、*_PLSQL_OBJECT_SETTINGSビューに問い合せることによって取得できます。このパラメータを設定することによって収集されたすべての識別子データには、*_IDENTIFIERSビューを使用してアクセスできます。

関連項目:

- 「ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGS」、「DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGS」および「USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS」

- 「ALL_IDENTIFIERS」、「DBA_IDENTIFIERS」および「USER_IDENTIFIERS」

PLSQL_CCFLAGS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PLSQL_CCFLAGS = '<v1>:<c1>,<v2>:<c2>,...,<vn>:<cn>'

デフォルト値

空の文字列

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

内部構文を満たす任意の文字列リテラル

例

ALTER SESSION SET PLSQL_CCFLAGS = 'DeBug:TruE';
ALTER SESSION SET PLSQL_CCFLAGS = 'debug:TRUE';

PLSQL_CCFLAGSは、PL/SQLプログラマが各PL/SQLライブラリ・ユニットの条件付きコンパイルを個別に制御できるメカニズムを提供します。

値:

- <vi>の形式は、引用符で囲まないPL/SQL識別子です。制限はなく、予約語やキーワードも可能です。このテキストでは大/小文字は区別されません。それぞれがフラグまたはフラグ名として認識されます。各<vi>は、文字列内で複数回使用可能で、それぞれに異なるフラグ値を持つことができ、様々な種類のフラグ値を使用できます。

- <ci>は、PL/SQLブール・リテラル、PLS_INTEGERリテラル、リテラルNULLのいずれかです。このテキストでは大/小文字は区別されません。それぞれがフラグ値として認識され、フラグ名に対応しています。

PLSQL_CCFLAGSに対して、許容される任意の値を定義できます。ただし、デバッグまたはトレース・コードの条件付きコンパイルを制御するためにこのパラメータを使用することをお薦めします。フラグ名の値には、次の識別子を使用しないことをお薦めします。

- Oracleパラメータの名前(NLS_LENGTH_SEMANTICSなど)

- 次の接頭辞を持つ識別子: PLS_、PLSQL_、PLSCC_、ORA_、ORACLE_、DBMS_、SYS_

PLSQL_CODE_TYPE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PLSQL_CODE_TYPE = { INTERPRETED | NATIVE }

デフォルト値

INTERPRETED

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

PLSQL_CODE_TYPEには、PL/SQLライブラリ・ユニットのコンパイル・モードを指定します。

値:

- INTERPRETED
PL/SQLライブラリ・ユニットは、PL/SQLバイトコード形式にコンパイルされます。PL/SQLモジュールは、PL/SQLインタプリタ・エンジンによって実行されます。

- NATIVE
PL/SQLライブラリ・ユニット(最上位の無名PL/SQLブロックは例外)は、システム(マシン)固有のコードにコンパイルされます。このモジュールはシステム固有に実行され、このときインタプリタ・オーバーヘッドは発生しません。

このパラメータ値を変更しても、コンパイル済のPL/SQLライブラリ・ユニットには影響しません。このパラメータの値は、各ライブラリ・ユニットを使用して永続的に格納されます。

PL/SQLライブラリ・ユニットがシステム固有にコンパイルされている場合、その後行われるライブラリ・ユニットの自動再コンパイルは、必ずシステム固有に行われます。

PLSQL_DEBUG

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

注意:
PLSQL_DEBUGパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

PLSQL_DEBUGには、PL/SQLライブラリ・ユニットをデバッグできるようにコンパイルするかどうかを指定します。

値:

- true
PL/SQLライブラリ・ユニットは、デバッグできるようにコンパイルされます。

- false
PL/SQLライブラリ・ユニットは、通常の実行ができるようにコンパイルされます。

PLSQL_DEBUGがtrueに設定されている場合、PL/SQLライブラリ・ユニットはデバッグを可能にするために、常にINTERPRETEDとしてコンパイルされます。

このパラメータ値を変更しても、コンパイル済のPL/SQLライブラリ・ユニットには影響しません。このパラメータの値は、各ライブラリ・ユニットを使用して永続的に格納されます。

PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

2

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

0から3

PLSQL_OPTIMIZE_LEVELには、PL/SQLライブラリ・ユニットのコンパイルで使用される最適化レベルを指定します。このパラメータの設定が高いほど、コンパイラがPL/SQLライブラリ・ユニットを最適化する傾向が強くなります。

値:

- 0
Oracle9iおよびそれ以前のリリースの評価順序を保持し、それらの副次作用、例外およびパッケージ初期化のパターンも保持します。また、BINARY_INTEGERおよびPLS_INTEGERの新しいセマンティクスIDを削除し、整数表現を評価するためのルールを以前のルールに戻します。コードの実行は、Oracle9iと比較して多少高速化されますが、レベル0を使用すると、Oracle Database 10gで得られるPL/SQLのパフォーマンス・メリットの大半が失われます。

- 1
PL/SQLプログラムに幅広い最適化(不要な計算や例外の削除など)を適用しますが、元のソース順序からのソース・コードの移動は、通常実行しません。

- 2
レベル1より幅広い最新の最適化手法を適用します。これには、ソース・コードを元の位置から比較的遠くまで移動する変更も含まれる場合があります。

- 3
レベル2より幅広い最適化手法を適用すると、特に要求していない手法が自動的に含まれます。

通常、このパラメータを2に設定すると、パフォーマンスが向上します。ただし、コンパイラが特定のソース・モジュールに対して低速で実行されている場合、または最適化がなんらかの理由で不要な場合(急いで手直しを行っている場合など)は、このパラメータを1に設定することで、コンパイル時のリソース使用量を抑えながら、ほぼ同様のコンパイル・パフォーマンスを得ることができます。

このパラメータの値は、ライブラリ・ユニットを使用して永続的に格納されます。

PLSQL_V2_COMPATIBILITY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

注意:
PLSQL_V2_COMPATIBILITYパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

PL/SQLバージョン2により、バージョン8で禁止されている異常動作が使用できるようになります。下位互換性のためにその動作を保持する場合は、PLSQL_V2_COMPATIBILITYをtrueに設定します。falseに設定すると、PL/SQLバージョン8の動作は施行されますが、バージョン2の動作は実行されません。

関連項目:
PL/SQLバージョン2とバージョン8の違いの説明、およびこのパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database PL/SQL言語リファレンス』を参照してください。

PLSQL_WARNINGS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

PLSQL_WARNINGS = 'value_clause' [, 'value_clause' ] ...

value_clause::=
{ ENABLE | DISABLE | ERROR }:

{ ALL

| SEVERE

| INFORMATIONAL

| PERFORMANCE

| { integer

| (integer [, integer ] ...)

}

}

デフォルト値

'DISABLE:ALL'

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

例

PLSQL_WARNINGS = 'ENABLE:SEVERE', 'DISABLE:INFORMATIONAL';
PLSQL_WARNINGS = 'DISABLE:ALL';
PLSQL_WARNINGS = 'DISABLE:5000', 'ENABLE:5001', 'ERROR:5002';
PLSQL_WARNINGS = 'ENABLE:(5000,5001,5002)', 'DISABLE:(6000,6001)';

PLSQL_WARNINGSでは、PL/SQLコンパイラによる警告メッセージのレポートを使用可能または使用禁止にし、エラーとして表示する警告メッセージを指定します。

value_clause

それぞれの値の句を引用符で囲み、カンマで区切ることで、複数の句を指定できます。それぞれの句は、修飾子、コロン(:)および対象指定修飾子で構成されます。

修飾子

- ENABLE
1つまたは一連の特定の警告を使用可能にします。

- DISABLE
1つまたは一連の特定の警告を使用禁止にします。

- ERROR
1つまたは一連の特定の警告をエラーとして扱います。

対象指定修飾子

- ALL
修飾子をすべての警告メッセージに適用します。

- SEVERE
修飾子を、SEVEREカテゴリ内の警告メッセージにのみ適用します。

- INFORMATIONAL
修飾子を、INFORMATIONALカテゴリ内の警告メッセージにのみ適用します。

- PERFORMANCE
修飾子を、PERFORMANCEカテゴリ内の警告メッセージにのみ適用します。

PRE_PAGE_SGA

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

PRE_PAGE_SGAは、インスタンスの起動時にSGA全体がメモリーに読み込まれるかどうかを判断します。オペレーティング・システムのページ表エントリは、SGAのページごとに事前作成されます。この設定によって、インスタンスの起動に必要な時間が長くなる場合がありますが、Oracleのパフォーマンスが最高になるまでの時間が短縮されます。

注意:
この設定によって、SGAがメモリーに最初に読み込まれた後に、オペレーティング・システムによるSGAのページングまたはスワッピングが不可能になることはありません。

起動するすべてのプロセスがSGAのすべてのページにアクセスする必要があるため、PRE_PAGE_SGAを指定すると、プロセスの起動にかかる時間が長くなる可能性があります。この方法のコストは固定ですが、プロセスが起動されるたびに、20,000ページにアクセスする必要がある場合もあります。この方法は、一部のアプリケーションには有効ですが、すべてのアプリケーションに有効というわけではありません。たとえば、ログオンおよびログオフを繰り返して、プロセスを頻繁に作成および破棄すると、著しいオーバーヘッドが発生する場合があります。

PRE_PAGE_SGAのメリットは、ページ・サイズによって異なります。たとえば、SGAのサイズが80MBで、ページ・サイズが4KBである場合、SGAをリフレッシュするには20,000ページにアクセスする必要があります(80000/4=20000)。

システムで4MBのページ・サイズを設定できる場合、SGAのリフレッシュに必要なアクセス先は、20ページになります(80000/4000=20)。ページ・サイズは、オペレーティング・システムに依存しており、通常、変更できません。ただし、一部のオペレーティング・システムには、共有メモリーを特別に実装しており、これを使用してページ・サイズを変更できます。

PROCESSES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

100

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

6以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

PROCESSESには、Oracleに同時に接続できるオペレーティング・システムのユーザー・プロセスの最大数を指定します。この値は、ロック、ジョブ・キュー・プロセス、パラレル実行プロセスなどのすべてのバックグラウンド・プロセスを考慮して設定する必要があります。

SESSIONSおよびTRANSACTIONSパラメータのデフォルト値は、このパラメータから導出されます。そのため、PROCESSESの値を変更する場合、導出されたこのパラメータ値を調整するかどうか評価する必要があります。

関連項目:

- 排他モードでのこのパラメータの設定については、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- Oracle RAC環境でのこのパラメータの設定の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

- 値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

QUERY_REWRITE_ENABLED

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

QUERY_REWRITE_ENABLED = { false | true | force }

デフォルト値

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEが10.0.0以上に設定されている場合はtrue
OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEが9.2.0以下に設定されている場合はfalse

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

QUERY_REWRITE_ENABLEDを使用すると、データベースへのクエリー・リライトを、グローバルに使用可能または使用禁止にすることができます。

値:

- false
リライトは使用されません。

- true
リライトを行う場合と行わない場合の問合せのコストが見積もられ、低コストの方法が選択されます。

- force
常にリライトが使用され、事前にコストは評価されません。forceを使用するのは、クエリー・リライトに常にメリットがある場合と、コンパイル時間を短縮することが重要な場合です。

特定のマテリアライズド・ビューに対してクエリー・リライトを利用するには、そのマテリアライズド・ビューに対してクエリー・リライトを使用可能にし、さらにコストベース最適化を使用可能にする必要があります。

関連項目:

- マテリアライズド・ビューのクエリー・リライトについては、『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

- コストベース最適化の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』および「OPTIMIZER_MODE」を参照してください。

QUERY_REWRITE_INTEGRITY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

QUERY_REWRITE_INTEGRITY = { enforced | trusted | stale_tolerated }

デフォルト値

enforced

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

QUERY_REWRITE_INTEGRITYは、クエリー・リライトを施行する程度を判断します。最も安全なレベルでは、施行しないリレーションシップに依存するクエリー・リライト変換は使用されません。

QUERY_REWRITE_INTEGRITYは、マテリアライズド・ビューおよびNOVALIDATE状態の外部キー制約に関連しています。

値:

- enforced
一貫性および整合性が施行され保証されます。

- trusted
宣言されたリレーションシップを使用してリライトできるようになりますが、Oracleによって施行はされません。

- stale_tolerated
施行されないリレーションシップを使用して、リライトできるようになります。マテリアライズド・ビューは、基礎となるディテール・データと矛盾する場合でもリライトできます。

外部キー制約がNOVALIDATE状態の場合、QUERY_REWRITE_INTEGRITY=enforcedのときには結合の絞込みは実行されません。これは、オプティマイザがRELYを信頼しないので、RELY NOVALIDATE状態の外部キー制約ではない結合を使用する問合せは、解析および実行に時間がかかる可能性があることを意味します。

関連項目:

- マテリアライズド・ビューに対するクエリー・リライトの使用と、QUERY_REWRITE_INTEGRITYオプション・パラメータの使用の詳細は、『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

- マテリアライズド・ビューのリフレッシュ・ストラテジの詳細は、『Oracle Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド』を参照してください。

RDBMS_SERVER_DN

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

X.500識別名

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

X.500識別名形式の値すべて

RDBMS_SERVER_DNには、Oracleサーバーの識別名(DN)を指定します。エンタープライズ・ディレクトリ・サービスからエンタープライズ・ロールを取り出すために使用されます。

エンタープライズ・ユーザーおよび権限管理用のディレクトリではなく、SSL認証のみを使用する場合は、このパラメータを設定しないでください。

関連項目:
エンタープライズ・ロールおよびエンタープライズ・ディレクトリ・サービスの詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

READ_ONLY_OPEN_DELAYED

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

READ_ONLY_OPEN_DELAYEDは、読取り専用表領域内のデータ・ファイルがアクセスされる場合を判断します。

値:

- true
データ・ファイルは、そこに格納されているデータの読取りが初めて試行される場合にかぎり、アクセスされます。

- false
データ・ファイルは、データベースのオープン時にアクセスされます。

このパラメータは、大規模なデータベースの重要な部分が読取り専用の表領域に格納されている場合、そのデータベースに対する特定の操作(主に、データベースのオープン)を高速化するために使用します。特に、読取り専用データの一部が低速アクセスのデバイスや階層型の記憶域に格納されているデータベースの場合、このパラメータをtrueに設定することを検討します。

関連項目:
読取り専用表領域のデータ・ファイルの遅延アクセスの結果については、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

RECOVERY_PARALLELISM

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

システム依存のパラレル・リカバリ

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

システム依存。上限はPARALLEL_MAX_SERVERS初期化パラメータの設定。

RECOVERY_PARALLELISMには、インスタンス・リカバリまたはクラッシュ・リカバリに関与するプロセスの数を指定します。クラッシュ・リカバリおよびインスタンス・リカバリを強制的にシリアル実行するには、RECOVERY_PARALLELISMパラメータに0または1を設定します。0または1を設定した場合は、複数のCPUを搭載したシステムでのインスタンス・リカバリおよびクラッシュ・リカバリのパラレル実行が使用禁止になります。データベース・インスタンス/リカバリの開始時に選択された並列度がアラート・ログに示されます。

関連項目:

- 排他モードでのこのパラメータの設定については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- Oracle RAC環境でのこのパラメータの設定の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

RECYCLEBIN

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

RECYCLEBIN = { on | off }

デフォルト値

on

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM ... DEFERRED

基本/基本以外

基本以外

RECYCLEBINは、フラッシュバック・ドロップ機能がオンかオフかを制御するために使用します。このパラメータをoffに設定すると、削除された表はごみ箱に入りません。このパラメータをonに設定すると、削除された表はごみ箱に入り、リカバリが可能です。

REDO_TRANSPORT_USER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

REDO_TRANSPORT_USER = user_name

デフォルト値

デフォルト値はありません。

値の範囲

SYSDBAまたはSYSOPER権限を付与されているユーザーの名前と一致する任意の文字列

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

すべてのインスタンスに同じ値を使用する必要がある。

REDO_TRANSPORT_USERには、リモート・ログイン・パスワード・ファイルがREDO転送認証に使用される場合に使用されるパスワード・ベリファイアを所有するユーザーの名前を指定します。このユーザーはSYSDBAまたはSYSOPER権限を持っており、さらに、REDO転送セッションを開始するデータベースとそのターゲットとなるデータベースにおいて、同一のパスワードを持っている必要があります。

このパラメータの値では大文字と小文字が区別されるので、V$PWFILE_USERSビューの行のUSERNAME列の値と完全に一致する必要があります。その行のSYSDBAまたはSYSOPER列の値もTRUEである必要があります。

このパラメータが指定されていない場合、REDO転送認証に対してリモート・ログイン・パスワード・ファイルが使用されるときに、SYSユーザーのパスワード・ベリファイアが使用されます。

REMOTE_DEPENDENCIES_MODE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

REMOTE_DEPENDENCIES_MODE = {TIMESTAMP | SIGNATURE}

デフォルト値

TIMESTAMP

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

REMOTE_DEPENDENCIES_MODEには、リモートのPL/SQLストアド・プロシージャに対する依存性の処理方法を指定します。

値:

- TIMESTAMP
プロシージャを実行しているクライアントは、サーバー側のプロシージャに記録されたタイムスタンプと、ローカル・プロシージャの現行のタイムスタンプを比較し、一致した場合にのみ、そのプロシージャを実行します。

- SIGNATURE
署名が安全であると考えられるかぎり、そのプロシージャを実行できます。この設定によって、クライアントのPL/SQLアプリケーションを再コンパイルしないで実行できます。

関連項目:
このパラメータの設定の結果については、『Oracle Databaseアドバンスト・アプリケーション開発者ガイド』を参照してください。

REMOTE_LISTENER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

REMOTE_LISTENER = network_name

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本

REMOTE_LISTENERには、Oracle Netリモート・リスナー(このインスタンスと異なるマシン上で実行中のリスナー)のアドレスまたはアドレス・リストを解決するネットワーク名を指定します。アドレスまたはアドレス・リストは、TNSNAMES.ORAファイルまたはご使用のシステム用に構成されている他のアドレス・リポジトリで指定されます。

関連項目:

- インスタンス、リスナー・プロセスおよびディスパッチャ・プロセスの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- システムのプロトコルに対するネットワーク・アドレスの指定方法の詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』およびオペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE = { shared | exclusive | none }

デフォルト値

exclusive

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILEには、Oracleがパスワード・ファイルを確認するかどうかを指定します。

値:

- shared
1つ以上のデータベースが、パスワード・ファイルを使用できます。パスワード・ファイルには、SYSおよびSYS以外のユーザーを含めることができます。

- exclusive
1つのデータベースのみがパスワード・ファイルを使用できます。パスワード・ファイルには、SYSおよびSYS以外のユーザーを含めることができます。

- none
パスワード・ファイルは無視されます。そのため、特権ユーザーは、オペレーティング・システムによって認証される必要があります。

注意:

- REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILEをexclusiveまたはsharedに設定するときにパスワード・ファイルが存在していない場合、動作はREMOTE_LOGIN_PASSWORDFILEをnoneに設定したときと同じになります。

- REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILEをnoneからexclusiveまたはsharedに変更する場合は、パスワード・ファイルがディクショナリ・パスワードと同期されていることを確認してください。詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

REMOTE_OS_AUTHENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

REMOTE_OS_AUTHENTには、OS_AUTHENT_PREFIXパラメータ値でリモート・クライアントが認証されるかどうかを指定します。

注意:
REMOTE_OS_AUTHENTパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

- 「OS_AUTHENT_PREFIX」

REMOTE_OS_ROLES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

REMOTE_OS_ROLESには、オペレーティング・システム・ロールがリモート・クライアントに与えられるかどうかを指定します。デフォルト値falseでは、Oracleによって、リモート・クライアントに対するロールが識別および管理されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- 「OS_ROLES」

REPLICATION_DEPENDENCY_TRACKING

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

REPLICATION_DEPENDENCY_TRACKINGにより、データベースへの読取り/書込み操作に対する依存性追跡を使用可能または使用禁止にできます。依存性追跡は、レプリケート環境でパラレルに変更を伝播するときに重要になります。

値:

- TRUE
依存性追跡を使用可能にします。

- FALSE
データベースに対する読取り/書込み操作の実行速度が速くなります。ただし、パラレルで変更を伝播するOracleに依存性情報が提供されなくなります。

注意:
この値を指定する場合は、レプリケートした表に対してアプリケーションが読取り/書込み操作を絶対に行わないことを確認してください。

関連項目:
パラレル伝播の依存性追跡の詳細は、『Oracle Databaseアドバンスト・レプリケーション』を参照してください。

RESOURCE_LIMIT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

RESOURCE_LIMITは、リソース制限がデータベース・プロファイルで施行されるかどうかを判断します。

値:

- TRUE
リソース制限の施行を使用可能にします。

- FALSE
リソース制限の施行を使用禁止にします。

関連項目:
プロファイルのリソース制限の設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』および『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

オペレーティング・システムによってレポートされる論理CPUの数

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0以上で、上限はオペレーティング・システム固有

基本/基本以外

基本以外

注意:
RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATIONパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATIONには、リソース・マネージャが利用するCPUの数を指定します。リソース・マネージャは、システムのCPUがそのデータベースのセッションでどのように利用されるかを制御します。

リソース・マネージャは、DBAによって構成および有効化されたリソース・プランに基づいて、CPU上のデータベース・セッションをスケジュールします。通常、すべてのCPUを利用し続けるのに十分なデータベース・セッションがスケジュールされます。ただし、使用例によっては、DBAがCPUのサブセットを利用し続けるのに十分なデータベース・セッションだけをスケジュールする場合もあります。

RESOURCE_MANAGER_PLAN

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

RESOURCE_MANAGER_PLAN = plan_name

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

有効な任意の文字列

RESOURCE_MANAGER_PLANには、インスタンスに使用するトップレベルのリソース・プランを指定します。リソース・マネージャは、このトップレベルのプランをすべての子孫(サブプラン、ディレクティブおよびコンシューマ・グループ)にロードします。このパラメータを指定しない場合、リソース・マネージャはデフォルトでオフです。

リソース・マネージャをオンにしたり(オフの状態であった場合)、リソース・マネージャまたはカレント・プランをオフにする(オンの状態であった場合)には、ALTER SYSTEM文を使用して、このパラメータの設定を変更できます。データ・ディクショナリの中に存在しないプランを指定すると、エラー・メッセージが戻されます。

関連項目:

- リソース・プランの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGERおよびDBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVSパッケージの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

- 既存のリソース・プランの詳細は、「DBA_RSRC_PLANS」、「DBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVES」および第I部の様々なV$RSRC_*動的パフォーマンス・ビューを参照してください。

RESULT_CACHE_MAX_RESULT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

5%

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から100

基本/基本以外

基本以外

RESULT_CACHE_MAX_RESULTには、各結果で使用できるRESULT_CACHE_MAX_SIZEの割合を指定します。

RESULT_CACHE_MAX_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

RESULT_CACHE_MAX_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

SHARED_POOL_SIZE、SGA_TARGETおよびMEMORY_TARGETの値から導出される

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

このパラメータについては、すべてのインスタンスで0に設定して結果キャッシュを無効にするか、またはすべてのインスタンスで0以外の値を使用する必要がある。一部のインスタンスで結果キャッシュを無効にすると、誤った結果になる場合があります。

RESULT_CACHE_MAX_SIZEには、Result Cacheが使用できるSGAメモリーの最大量(バイト)を指定します。このパラメータの値が0より大きい場合は、32KBの次の倍数に切り上げられます。このパラメータの値が0の場合、この機能は無効になります。

RESULT_CACHE_MODE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

RESULT_CACHE_MODE = { MANUAL | FORCE }

デフォルト値

MANUAL

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

RESULT_CACHE_MODEには、ResultCache演算子が問合せの実行計画に接続されるタイミングを指定します。

値:

- MANUAL
ResultCache演算子は、問合せに注釈(ヒント)を付ける場合にのみ追加されます。

- FORCE
ResultCache演算子は、SELECT文のルートに追加されます(このように行うことが有効な場合)。

注意:
FORCEモードでは、データベースおよびクライアントがすべての問合せをキャッシュしようとして、パフォーマンスおよびラッチの著しいオーバーヘッドが生じるため、お薦めできません。さらに、確定的でないPL/SQLファンクションを呼び出す問合せもキャッシュされるため、そのように対象範囲が広い場合の結果キャッシュは、大幅に結果を変える原因になる可能性があります。

FORCE設定では、文にNO_RESULT_CACHEヒントが含まれている場合、このヒントはパラメータ設定より優先されます。

関連項目:
NO_RESULT_CACHEヒントの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

0以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本以外

RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATIONには、リモート・オブジェクトを使用する結果が有効なまま維持される時間(分)を指定します。このパラメータを0に設定すると、リモート・オブジェクトを使用する結果はキャッシュされません。このパラメータを0以外の値に設定すると、古い回答を生成できます(結果で使用されているリモート表がリモート・データベースで変更された場合など)。

RESUMABLE_TIMEOUT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0(秒)

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

0から2^31 - 1 (秒)

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

RESUMABLE_TIMEOUTでは、再開可能文を使用可能または使用禁止にし、システム・レベルでの再開可能タイムアウトを指定します。

関連項目:
再開可能領域割当て、修正可能な条件および再開可能にできる文の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

ROLLBACK_SEGMENTS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

ROLLBACK_SEGMENTS =
(segment_name [, segment_name] ... )

デフォルト値

このパラメータを指定しない場合、UNDO_MANAGEMENT初期化パラメータがAUTOに設定されていないと、インスタンスでは、パブリック・ロールバック・セグメントがデフォルトで使用される。その場合は、ROLLBACK_SEGMENTSパラメータは無視され、自動UNDO管理が使用される。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

DBA_ROLLBACK_SEGSに示されたすべてのロールバック・セグメント名(SYSTEMを除く)

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

ROLLBACK_SEGMENTSには、インスタンスに割り当てる1つ以上のロールバック・セグメントの名前を指定します。このパラメータが設定されると、ロールバック・セグメント数がインスタンスに必要な最小数(TRANSACTIONS / TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENTから算出)を超えていても、インスタンスは、このパラメータで指定されたロールバック・セグメントをすべて取得します。

このパラメータ値を動的に変更することはできませんが、値を変更して、インスタンスを再起動することはできます。このパラメータは、通常、プライベート・ロールバック・セグメントを指定しますが、パブリック・ロールバック・セグメントがまだ使用されていない場合は、パブリック・ロールバック・セグメントも指定できます。

名前、セグメントID番号およびデータベースの各ロールバック・セグメントの状態を検索するには、データ・ディクショナリ・ビューDBA_ROLLBACK_SEGSを問い合せてください。

UNDO_MANAGEMENTがAUTOに設定されている場合、ROLLBACK_SEGMENTSは無視されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- Oracle RAC環境でのこのパラメータの設定の詳細は、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

- 「DBA_ROLLBACK_SEGS」

SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

SEC_CASE_SENSITIVE_LOGONでは、データベースにおけるパスワードの大/小文字の区別を有効または無効にします。

値:

- true
データベースのログオン・パスワードで大文字と小文字が区別されます。

- false
データベースのログオン・パスワードで大文字と小文字が区別されません。

SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

10

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1以上。このコンテキストでは、「より大きい」は1より大きい任意の整数を意味し、文字列「より大きい」を意味するものではない。

基本/基本以外

基本以外

SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTSには、サーバー・プロセスに接続するクライアントによる認証試行数を指定します。失敗した試行数が指定した数に達すると、サーバー・プロセスによって接続が自動的に切断されます。

SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION = { CONTINUE | (DELAY,integer) | (DROP,integer) }

デフォルト値

CONTINUE

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTIONには、悪意を持つ可能性があるクライアントから不正なパケットを受信したときにサーバー・プロセスを引き続き実行するかどうかを指定します。

値:

- CONTINUE
サーバー・プロセスは引き続き実行されます。悪意を持つクライアントが不正なパケットを継続的に送信する場合、データベース・サーバーはサービス妨害(DoS)攻撃を受ける可能性があります。

- (DELAY,integer)
サーバー・プロセスが同じクライアント接続からの次の要求を受け入れる前に、そのクライアントでinteger秒の遅延が発生します。悪意を持つクライアントはサーバー・リソースを過剰に消費できなくなる一方、正当なクライアントでパフォーマンスが低下しますが、引き続き機能します。

- (DROP,integer)
サーバーは、受信した不正なパケットの累積数がinteger個になると、クライアント接続を強制終了します。サーバーは、クライアントを犠牲にしてサーバーを保護します(たとえば、クライアントのトランザクションが消失する可能性があります)。クライアントは、再接続して同じ操作を行う必要がある場合があります。

SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION = { NONE | TRACE | LOG | ALERT }

デフォルト値

TRACE

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTIONには、悪意を持つ可能性があるクライアントから不正なパケットを受信したときに、データベースが行うアクションを指定します。

値:

- NONE
データベース・サーバーでは不正なパケットが無視され、トレース・ファイルやログ・メッセージが生成されません。

- TRACE
不正なパケットを受信すると、詳細なトレース・ファイルが生成されます。このトレース・ファイルは、クライアント/サーバー通信のすべての問題のデバッグを行うときに使用されます。

- LOG
アラート・ログ・ファイルおよびサーバー・トレース・ファイルに最低限のログ・メッセージが表示されます。最小容量のディスク領域が使用されます。

- ALERT
アラート・メッセージがDBAまたは監視コンソールに送信されます。

SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

基本/基本以外

基本以外

SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNERには、サーバーが非認証のクライアントに詳細なデータベース・ソフトウェア情報を戻すかどうかを指定します。

値:

- true
クライアントに詳細なデータベース・バージョン情報を戻します。

- false
クライアントに一般的なバージョン文字列を戻します。

関連項目:
データベース・バージョン・バナーの表示制御の詳細は、『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』および『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。

SERIAL_REUSE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SERIAL_REUSE = { disable | all | select | dml | plsql | force }

デフォルト値

disable

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

注意:
SERIAL_REUSEパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

SERIAL_REUSEには、メモリー・シリアル再利用機能を使用するカーソルの種類を指定します。この機能は、SGA内のプライベート・カーソル・メモリーを割り当て、同じカーソルを実行するセッションによってそのメモリーが(同時ではなく、シリアルに)再利用できるようになります。

値:

- disable
すべてのタイプのSQL文に対してオプションを使用禁止にします。この値を指定すると、このリストに示した他の値がすべて無効になります。

- all
DMLおよびSELECT文の両方に対応するオプションを使用可能にします。select、dmlおよびplsqlをすべて指定した場合と同じです。

- select
SELECT文に対応するオプションを使用可能にします。

- dml
DML文に対応するオプションを使用可能にします。

- plsql
現在無効(ただし、PL/SQLパッケージはPL/SQLプラグマを使用したメモリー・シリアル再利用オプションをサポートします)。

注意:
CURSOR_SPACE_FOR_TIMEをtrueに設定すると、SERIAL_REUSEの値は無視され、disableを設定した場合と同様に処理されます。

関連項目:
「CURSOR_SPACE_FOR_TIME」

SERVICE_NAMES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SERVICE_NAMES =
db_service_name [, db_service_name [ ... ] ]

デフォルト値

DB_UNIQUE_NAME.DB_DOMAIN(定義されている場合)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

ASCII文字列、またはカンマで区切られた文字列名のリスト

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

Oracle RAC環境の場合は、SERVICE_NAMESパラメータを設定しないこと。かわりに、Oracle Enterprise Managerを使用してサービスを定義し、サーバー制御ユーティリティ(SRVCTL)を使用してこれらのサービスを管理する。

SERVICE_NAMESには、クライアントがインスタンスに接続するための名前を1つ以上指定します。インスタンスはそのサービス名をリスナーに登録します。クライアントがサービスをリクエストすると、リスナーはリクエストされたサービスを提供するインスタンスを決定し、クライアントを適切なインスタンスにルーティングします。

同じデータベースの異なる使用を区別するために、複数サービス名を指定できます。たとえば、次のように使用します。

SERVICE_NAMES = sales.acme.com, widgetsales.acme.com

サービス名は、レプリケーションの使用を介して2つの異なるデータベースから使用可能な1つのサービスを識別するために使用できます。

このパラメータにドメインを付けて名前を修飾しない場合、DB_DOMAINパラメータの値で修飾されます。DB_DOMAINが指定されていない場合は、未修飾のSERVICE_NAMESの値にドメインは適用されません。

関連項目:

- このパラメータと設定の詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』を参照してください。

- Oracle RAC環境におけるサービスの定義と管理については、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

- 「DB_DOMAIN」

SESSION_CACHED_CURSORS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

50

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

0以上で、上限はオペレーティング・システム依存

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

SESSION_CACHED_CURSORSを使用すると、キャッシュするセッション・カーソル数を指定できます。(再帰SQLを含む)同じSQL文またはPL/SQL文に対して解析コールを繰り返し行うと、その文のセッション・カーソルをセッション・カーソル・キャッシュに移動できるようになります。新規のエントリのために領域を空ける必要がある場合、Oracleは、最近使用されたアルゴリズムを使用して、セッション・カーソル・キャッシュ内のエントリを削除します。

関連項目:
このパラメータの設定および使用法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

SESSION_MAX_OPEN_FILES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

10

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1から50またはオペレーティング・システムのレベルで定義されたMAX_OPEN_FILES値(いずれか小さい方)

SESSION_MAX_OPEN_FILESには、すべてのセッションでオープンできるBFILEの最大数を指定します。ここで設定された数に達すると、その後はDBMS_LOB.FILEOPEN()またはOCILobFileOpen()を使用してセッションでさらにファイルをオープンしようとしても失敗します。このパラメータの最大値は、基礎となるオペレーティング・システムで定義されている同等のパラメータに依存します。

関連項目:

- 一般的なラージ・オブジェクト(LOB)および特定のBFILEの詳細は、『Oracle Database SecureFilesおよびラージ・オブジェクト開発者ガイド』を参照してください。

- DBMS_LOB.FILEOPEN()プロシージャの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

- OCILobFileOpen()プロシージャの詳細は、『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』を参照してください。

SESSIONS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

次の値が導出される: (1.5 × PROCESSES) + 22

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1から2^16 (1から65536)

基本/基本以外

基本

SESSIONSには、システムに作成できるセッションの最大数を指定します。すべてのログインにはセッションが必要なため、このパラメータにはシステムでの同時ユーザーの最大数を実際的な値で指定します。このパラメータには、同時ユーザーの推定最大値に、バックグラウンド・プロセスの数を加えて、さらに再帰セッションの約10%を加えた値を常に明示的に設定しておく必要があります。

このパラメータのデフォルト値は、最小値として使用されます。1からデフォルトまでの値はエラーにはなりませんが、それらの値は無視され、かわりにデフォルトが使用されます。

ENQUEUE_RESOURCESおよびTRANSACTIONSパラメータのデフォルト値は、SESSIONSから導出されます。そのため、SESSIONSの値を増加する場合、ENQUEUE_RESOURCESおよびTRANSACTIONSの値も調整するかどうかを考慮する必要があります。(ENQUEUE_RESOURCESは、Oracle Database 10gリリース2 (10.2)で廃止されています。)

共有サーバー環境では、PROCESSESの値をきわめて少なくできます。そのため、SESSIONSの値を1.1×接続数の合計程度に調整することをお薦めします。

関連項目:

- メモリー構造体およびプロセスの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

SGA_MAX_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

SGA_MAX_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

起動時のSGAサイズは、SGA内の個々のプール(バッファ・キャッシュ、共有プール、ラージ・プールなど)のサイズによって異なる。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0以上で、上限はオペレーティング・システム依存

SGA_MAX_SIZEには、インスタンスの存続期間を通してのSGAの最大サイズを指定します。

64ビット・プラットフォームおよびWindows以外の32ビット・プラットフォームで、MEMORY_TARGETまたはMEMORY_MAX_TARGETを指定すると、SGA_MAX_SIZEのデフォルト値は2つのパラメータのうち、大きい方の値に設定されます。これによって、SGAの拡大に対してより大きなアドレス領域が確保されます。

Windows 32ビット・プラットフォームでは、SGA_MAX_SIZEのデフォルト値は、次の値のうち最も大きい値です。

- MEMORY_TARGETが指定されている場合、その60%

- MEMORY_MAX_TARGETが指定されている場合、その60%

- 利用可能な合計仮想アドレス領域の25%

SGA_TARGET

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

SGA_TARGET = integer [K | M | G]

デフォルト値

0 (SGA自動チューニングは、DEFERREDモードの自動チューニング要求では使用禁止、IMMEDIATEモードの自動チューニング要求では使用可能である。)

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

64MB以上。上限は、オペレーティング・システム依存

基本/基本以外

基本

SGA_TARGETには、すべてのSGAコンポーネントの合計サイズを指定します。SGA_TARGETが指定されている場合、次のメモリー・プールのサイズが自動的に設定されます。

- バッファ・キャッシュ(DB_CACHE_SIZE)

- 共有プール(SHARED_POOL_SIZE)

- ラージ・プール(LARGE_POOL_SIZE)

- Javaプール(JAVA_POOL_SIZE)

- Streamsプール(STREAMS_POOL_SIZE)

これらの自動チューニングされたメモリー・プールがゼロ以外の値に設定されている場合、その値は自動共有メモリー管理で最小レベルとして使用されます。アプリケーション・コンポーネントが正しく機能するために、一定容量以上のメモリーを必要とする場合は、その値を設定します。

次のプールはサイズが手動で設定され、自動共有メモリー管理の影響を受けません。

- ログ・バッファ

- KEEP、RECYCLEなどの他のバッファ・キャッシュ、および他のブロック・サイズ

- 固定SGAおよび他の内部割当て

これらのプールに割り当てられたメモリーは、自動共有メモリー管理で、自動的にチューニングするメモリー・プールの値を計算する際に、SGA_TARGETに使用可能な総量から差し引かれます。

デフォルト値のフィールドでは、ORA-04031エラーを避けるためにIMMEDIATEモードの自動チューニング要求が必要です。DEFERREDモードおよびIMMEDIATEモードは、V$MEMORY_RESIZE_OPSビューのOPER_MODE列に反映されます。

自動メモリー管理が有効で(MEMORY_TARGETが正の値に設定され)、SGA_TARGETも正の値に設定されている場合、SGA_TARGETの値がSGAのサイズの最小値として動作します。

関連項目:

- 「DB_CACHE_SIZE」

- 「SHARED_POOL_SIZE」

- 「LARGE_POOL_SIZE」

- 「JAVA_POOL_SIZE」

- 「STREAMS_POOL_SIZE」

- 「V$MEMORY_RESIZE_OPS」

- 「MEMORY_TARGET」

- 「PGA_AGGREGATE_TARGET」

- 自動SGA管理の詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- SGAの管理の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

SHADOW_CORE_DUMP

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SHADOW_CORE_DUMP = {partial | full | none}

デフォルト値

partial

変更の可/不可

変更不可

SHADOW_CORE_DUMPには、フォアグラウンド(クライアント)プロセスのコア・ファイルにSGAを含めるかどうかを指定します。

値:

- partial
コア・ダンプにはSGAが含まれません。

- full
コア・ダンプにSGAが含まれます。

- none
フォアグラウンド・プロセスのコア・ファイルは生成されません。

関連項目:
「BACKGROUND_CORE_DUMP」

SHARED_MEMORY_ADDRESS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

SHARED_MEMORY_ADDRESSおよびHI_SHARED_MEMORY_ADDRESSには、システム・グローバル領域(SGA)の実行時の開始アドレスを指定します。これらのパラメータは、リンク時のSGAの開始アドレスを指定する多くのプラットフォームでは無視されます。

このパラメータは、32ビット・プラットフォーム上のアドレス全体および64ビット・プラットフォーム上の64ビット・アドレスの下位32ビットを指定するために使用します。HI_SHARED_MEMORY_ADDRESSは、64ビット・プラットフォーム上の64ビット・アドレスの上位32ビットを指定するために使用します。これらのパラメータがどちらも0または指定されていない場合は、デフォルトにより、SGAアドレスはプラットフォーム固有の位置になります。

関連項目:
「HI_SHARED_MEMORY_ADDRESS」

SHARED_POOL_RESERVED_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

SHARED_POOL_RESERVED_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

SHARED_POOL_SIZEの値の5%

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

最小値: 5000
最大値: SHARED_POOL_SIZEの値の半分

SHARED_POOL_RESERVED_SIZEには、大きな共有プール・メモリー領域の要求が連続したときのために確保する共有プール領域(バイト)を指定します。

このパラメータを使用すると、プールの断片化が発生したときに、Oracleが現在の要求に応じるために未使用のプール空き領域を探して解放することによって起こる、共有プールでのパフォーマンスの低下を回避できます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 「SHARED_POOL_SIZE」

SHARED_POOL_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

SHARED_POOL_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

SGA_TARGETが設定されている場合: パラメータが指定されていない場合のデフォルト値は0(Oracle Databaseによって内部で決定される)。このパラメータを指定すると、そのユーザー指定値はメモリー・プールの最小値を示します。
SGA_TARGETが設定されていない場合(32ビットのプラットフォーム): 64MB(近似のグラニュル・サイズに切上げ)。

SGA_TARGETが設定されていない場合(64ビットのプラットフォーム): 128MB(近似のグラニュル・サイズに切上げ)。

ASMを使用してデータベース・インスタンスを処理するときの考慮事項については、「SHARED_POOL_SIZEと自動ストレージ管理」を参照。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: グラニュル・サイズ
最大値: オペレーティング・システム依存

SHARED_POOL_SIZEには、共有プールのサイズ(バイト)を指定します。共有プールには、共有カーソル、ストアド・プロシージャ、制御構造およびその他の構造が含まれます。PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGをfalseに設定している場合、共有プールからパラレル実行メッセージ・バッファが割り当てられます。値を大きくするほど、マルチユーザー・システムでのパフォーマンスが改善されます。この値を小さくすると、使用するメモリー量は減ります。

共有プールの使用率は、ビューV$SGASTATを問い合せることにより監視できます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- パラレル実行メッセージ・バッファの詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

- 「PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING」 および「V$SGASTAT」

SHARED_POOL_SIZEと自動ストレージ管理

ASMを使用するデータベース・インスタンスでは、エクステント・マップを格納するために追加メモリーが必要です。一般的なガイドラインとして、次の問合せの値を集計して、すでにASM上にあるか、これからASMに格納される、現行のデータベース記憶域サイズを取得できます。次に、使用されている(またはこれから使用される)冗長タイプを判断し、集計した値を入力として使用して、SHARED_POOL_SIZEの値を計算します。

SELECT SUM(BYTES)/(1024*1024*1024) FROM V$DATAFILE;
SELECT SUM(BYTES)/(1024*1024*1024) FROM V$LOGFILE a, V$LOG b
WHERE a.group#=b.group#;
SELECT SUM(BYTES)/(1024*1024*1024) FROM V$TEMPFILE WHERE
status='ONLINE';

また、次のガイドラインに注意してください。

- 外部冗長性を使用するディスク・グループの場合:
(100GBの領域ごとに1MBの追加共有プールが必要)+ 2MB

- 通常の冗長性を使用するディスク・グループの場合:
(50GBの領域ごとに1MBの追加共有プールが必要)+ 4MB

- 高冗長性を使用するディスク・グループの場合:
(33GBの領域ごとに1MBの追加共有プールが必要)+ 6MB

SHARED_SERVER_SESSIONS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

SHARED_SERVER_SESSIONSを指定する場合、その値はSESSIONS未満である必要がある。SHARED_SERVER_SESSIONSが指定されていない場合、使用可能なセッション・スロットがあれば、共有サーバー・セッションを作成できる。

SHARED_SERVER_SESSIONSには、使用可能な共有サーバー・セッションの合計数を指定します。このパラメータを設定すると、専用サーバーのユーザー・セッションを確保することが可能になります。

関連項目:
セッションの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

SHARED_SERVERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0(共有サーバーがオンでないことを示す)
共有サーバー・アーキテクチャを使用している場合、またはディスパッチャの合計数が1以上になるようにDISPATCHERSパラメータが設定されている場合は1

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

このパラメータの値は、MAX_SHARED_SERVERS未満である必要がある。MAX_SHARED_SERVERS以上の場合は、サーバーの数は自動チューニングされず、SHARED_SERVERSで指定されたままの数になる。

基本/基本以外

基本

SHARED_SERVERSには、インスタンスの起動時に作成するサーバー・プロセスの数を指定します。システム負荷が減少する場合は、このサーバーの最小値が保持されます。そのため、SHARED_SERVERSをシステムの起動時にあまり高く設定しないように注意してください。

関連項目:

- 「DISPATCHERS」

- 「MAX_SHARED_SERVERS」

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

SKIP_UNUSABLE_INDEXES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

SKIP_UNUSABLE_INDEXESでは、使用不可能な索引または索引パーティションを持つ表の使用およびレポートを、使用可能または使用禁止にします。使用不可能な索引の使用を強制するヒントをSQL文で使用している場合、このヒントは、SKIP_UNUSABLE_INDEXESなどの初期化パラメータの設定より優先されます。オプティマイザが使用不可能な索引を選択した場合は、エラーORA-01502が返されます。(ヒントの使用方法の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。)

値:

- true
UNUSABLEとマークされている索引および索引パーティションのエラー・レポートを使用禁止にします。この設定を使用すると、使用できない索引または索引パーティションを使用する表で、すべての操作(挿入、削除、更新および選択)を実行できます。

注意:
表に一意制約を施行する索引が使用されている場合、その表に対する挿入および更新操作を許可すると、制約違反になることがあります。したがって、この設定は、一意である使用不可能な索引に対するエラー・レポートは使用禁止にしません。

- false
UNUSABLEとマークされている索引のエラー・レポートを使用可能にします。この設定では、使用不可能な索引または索引パーティションのある表に対する挿入、削除および更新が禁止されます。

関連項目:
ヒントの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

SMTP_OUT_SERVER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SMTP_OUT_SERVER = server_clause [, server_clause ] ...

server_clause::=
host_name[:port]

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

SMTP_OUT_SERVERには、UTL_MAILが電子メールを配信する宛先となるSMTPホストおよびポートを指定します。カンマで区切ることで、複数のサーバーを指定できます。

リスト内の最初のサーバーが使用できない場合、UTL_MAILは2番目のサーバーから順次使用します。

SMTP_OUT_SERVERが指定されていない場合は、SMTPサーバー名のデフォルト値はDB_DOMAIN、ポート番号のデフォルト値は25、SMTPドメインのデフォルト値はDB_DOMAINの接尾辞になります。

関連項目:
UTL_MAILパッケージの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

SORT_AREA_RETAINED_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

SORT_AREA_SIZEから導出される。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM ... DEFERRED

値の範囲

2個のデータベース・ブロックに相当する値からSORT_AREA_SIZEの値まで。

注意:
インスタンスが共有サーバーのオプションで構成されていないかぎり、SORT_AREA_RETAINED_SIZEパラメータを使用することはお薦めしません。かわりに、PGA_AGGREGATE_TARGETを設定して、SQL作業領域の自動サイズ指定を使用可能にすることをお薦めします。SORT_AREA_RETAINED_SIZEは、下位互換性を保つために残されます。

SORT_AREA_RETAINED_SIZEには、ソート完了後にそのまま保持されるユーザー・グローバル領域(UGA)メモリーの最大量(バイト)を指定します。確保されたメモリー・サイズにより、メモリー内のソート領域の保持に使用される読取りバッファのサイズが制御されます。このメモリーは、最後の行がソート領域から取り出されると解放され、オペレーティング・システムではなく、UGAに戻されます。

各問合せ用に複数のソート領域をこのサイズで割り当てる場合があります。通常、複雑な問合せの場合でも、同時に行うソートは1つまたは2つのみです。ただし、場合によっては、さらに同時ソートが要求された場合、各ソートがそれぞれのメモリー領域を保持します。共有サーバーを使用する場合、値がSORT_AREA_RETAINED_SIZEに達するまで、割当てはSGAに対して行われます。SORT_AREA_RETAINED_SIZEおよびSORT_AREA_SIZEの差分は、PGAに割り当てられます。

注意:
V$PARAMETER動的パフォーマンス・ビューに反映されるデフォルト値は0です。ただし、明示的にこのパラメータを設定していない場合、実際にはSORT_AREA_SIZEパラメータ値が使用されます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 「SORT_AREA_SIZE」

SORT_AREA_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

65536

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM ... DEFERRED

値の範囲

最小値: 6個のデータベース・ブロックに相当する値
最大値: オペレーティング・システム依存

注意:
インスタンスが共有サーバーのオプションで構成されていないかぎり、SORT_AREA_SIZEパラメータを使用することはお薦めしません。かわりに、PGA_AGGREGATE_TARGETを設定して、SQL作業領域の自動サイズ指定を使用可能にすることをお薦めします。SORT_AREA_SIZEは、下位互換性を保つために残されます。

SORT_AREA_SIZEには、ソートに使用するメモリーの最大量をバイトで指定します。ソート完了後、行が戻される前に、ソート用に割り当てられたすべてのメモリー(SORT_AREA_RETAINED_SIZEパラメータの指定量を除く)が解放されます。最後の行が戻されると、残りのメモリーが解放されます。

SORT_AREA_SIZEのサイズを増加させると、大きいソートの効率が上がります。

問合せの各ソートは、SORT_AREA_SIZEによって指定された量までメモリーを消費でき、問合せには複数のソートがある場合があります。また、問合せがパラレルに実行される場合、各PQスレーブは実行するソートごとに、SORT_AREA_SIZEによって指定された量までメモリーを消費できます。

SORT_AREA_SIZEは、ビットマップ索引に対する挿入および更新にも使用されます。この値を正しく設定すると、セグメント内で2つ以上の行が変更される場合でも、各DML操作に対して、ビットマップ・セグメントの変更が1回で済みます。

SORT_AREA_SIZEの値が大きいほど、メモリー内で実行できるソートの数が多くなります。ソートを完了させるために、与えられたメモリー以上の領域が必要な場合、ディスク上の一時セグメントは、ソートの中間結果を保持するために使用されます。

ほとんどのOLTP操作の場合、デフォルト値で十分です。意思決定支援システム、バッチ・ジョブまたは大規模なCREATE INDEX操作では、このパラメータの調整が必要となる場合があります。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- ソート領域などの論理格納構造については、『Oracle Database概要』を参照してください。

- システムのデフォルト値については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

- 「SORT_AREA_RETAINED_SIZE」

SPFILE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SPFILE = spfile_name

デフォルト値

$ORACLE_HOME/dbs/spfile.ora

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

任意の有効なSPFILE

Oracle RAC

複数インスタンスには同じ値を指定する必要がある。

このパラメータには、使用中の現行のサーバー・パラメータ・ファイル(SPFILE)名を指定します。このパラメータは、クライアント側のPFILEで定義し、使用するサーバー・パラメータ・ファイル名を指定できます。

デフォルトのサーバー・パラメータ・ファイルがサーバーによって使用される場合、SPFILEの値は、サーバーによって内部で設定されます。

SPFILEはORACLE_HOME/dbsディレクトリに存在します。ただし、SPFILEを初期化パラメータ・ファイルに指定しておけば、マシン上のどの場所に置いてもかまいません。

関連項目:
サーバー・パラメータ・ファイル作成の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

SQL_TRACE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

SQL_TRACEの値によって、SQLトレース機能が使用禁止または使用可能になります。このパラメータをtrueに設定すると、パフォーマンスを改善するためのチューニングについての情報が提供されます。

注意:
この初期化パラメータを使用してインスタンス全体に対してSQLトレース機能を使用可能にすると、パフォーマンスに大きく影響する可能性があります。ALTER SESSION文を使用して、特定のセッションに対してこの機能を使用可能にしてください。本番環境全体で機能を使用可能にする必要がある場合、次のようにして、パフォーマンスの影響を最小にすることができます。

- CPU容量のアイドル状態を25%以上に維持する。

- USER_DUMP_DEST位置に適切なディスク領域を維持する。

- 十分なディスクにディスク領域をストライプ化する。

関連項目:
パフォーマンス診断ツールの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

注意:
SQL_TRACEパラメータは非推奨です。かわりに、DBMS_MONITORおよびDBMS_SESSIONパッケージを使用することをお薦めします。SQL_TRACEは、下位互換性のためにのみ残されています。

SQL92_SECURITY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

SQL標準では、セキュリティ管理者には次の権限が必要であると定めています: WHERE句またはSET句により表列値を参照するUPDATE文またはDELETE文の実行において、表に対するSELECT権限の所持を実行ユーザーに要求する権限。SQL92_SECURITYには、ユーザーが、UPDATEまたはDELETE文などを実行するために、SELECTオブジェクト権限が付与されるべきかどうかを指定します。

値:

- true
DELETE文またはUPDATE文のWHERE句内で列を参照する場合、UPDATE文のSET句の割当ての右辺で列を参照する場合は、ユーザーはその列に対するSELECT権限を所有する必要があります。

- false
DELETE文のターゲット表のDELETE権限を持つユーザーは、ターゲット表の任意の列をWHERE句で参照できます。UPDATE文のターゲット表に対してUPDATE権限を持つユーザーは、WHERE句で、またはUPDATE文のSET句の任意の割当ての右辺で、ターゲットの任意の列を参照できます。

SQLTUNE_CATEGORY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

SQLTUNE_CATEGORY = category_name

デフォルト値

DEFAULT

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

SQLTUNE_CATEGORYには、SQLコンパイル中にSQLプロファイルの参照を修飾するためにセッションで使用されるカテゴリ名を指定します。

関連項目:
DBMS_SQLTUNEパッケージの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

STANDBY_ARCHIVE_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

STANDBY_ARCHIVE_DEST = filespec

デフォルト値

オペレーティング・システム固有

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

RAW以外の有効なパス名またはデバイス名

注意:
STANDBY_ARCHIVE_DESTパラメータは非推奨です。これは、下位互換性のためにのみ残されています。

STANDBY_ARCHIVE_DESTは、プライマリ・データベースから受信したアーカイブ・ログを格納する、スタンバイ・データベース上の場所を指定するために使用できます。現在は、適切な場所が自動的に選択されるため、このパラメータを設定する必要はありません。

関連項目:
詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

STANDBY_FILE_MANAGEMENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

STANDBY_FILE_MANAGEMENT = {MANUAL | AUTO}

デフォルト値

MANUAL

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

STANDBY_FILE_MANAGEMENTを使用して、スタンバイ・ファイルの自動管理を使用可能または使用禁止にします。スタンバイ・ファイルの自動管理が使用可能になっている場合は、プライマリ・データベース上で行われたオペレーティング・システム・ファイルの追加と削除が、スタンバイ・データベースにレプリケートされます。STANDBY_FILE_MANAGEMENTは、フィジカル・スタンバイ・データベースに対してのみ適用されます。

値:

- MANUAL
スタンバイ・ファイルの自動管理を使用禁止にします。

- AUTO
スタンバイ・ファイルの自動管理を使用可能にします。

STANDBY_FILE_MANAGEMENTをAUTOに設定すると、スタンバイ・データベース上にファイルが自動的に作成され、場合によっては既存のファイルが上書きされます。STANDBY_FILE_MANAGEMENTとDB_FILE_NAME_CONVERTを設定する場合は、既存のスタンバイ・ファイルが意図せずに上書きされないように注意してください。

スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースと同じシステム上にある場合は、プライマリ・システムとスタンバイ・システムが同じファイルを指していないことを確認してください。

関連項目:
このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

STAR_TRANSFORMATION_ENABLED

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

STAR_TRANSFORMATION_ENABLED = { FALSE | TRUE | TEMP_DISABLE }

デフォルト値

FALSE

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本

STAR_TRANSFORMATION_ENABLEDによって、コストベースの問合せ変換を、スター・クエリーに適用するかどうかが判別されます。

値:

- FALSE
変換は適用されません。

- TRUE
オプティマイザは、コストベースの問合せ変換をスター・クエリーで実行すると判断します。

- TEMP_DISABLE
オプティマイザは、コストベースの問合せ変換をスター・クエリーで実行すると判断します。ただし、スター変換では一時表を使用しません。

関連項目:

- スター・クエリーの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- スター・クエリーを使用可能にする方法については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

STATISTICS_LEVEL

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

STATISTICS_LEVEL = {ALL | TYPICAL | BASIC}

デフォルト値

TYPICAL

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

STATISTICS_LEVELには、データベースおよびオペレーティング・システムの統計の収集レベルを指定します。Oracle Databaseでは、自動管理に関する意思決定などの様々な目的に対して、これらの統計が収集されます。

デフォルト設定のTYPICALでは、データベースの自動管理機能で必要とされるすべての主要統計が収集され、全体的なパフォーマンスが最適化されます。このデフォルト値は、ほとんどの環境に適しています。

STATISTICS_LEVELパラメータにALLを設定すると、TYPICAL設定を使用して収集される統計よりも多くの統計がさらに収集されます。追加される統計は、時刻に関連するOS統計と計画実行統計です。

STATISTICS_LEVELパラメータをBASICに設定すると、Oracle Database機能で必要とされる、次のような多くの重要な統計が収集されません。

- 自動ワークロード・リポジトリ(AWR)・スナップショット

- 自動データベース診断モニター(ADDM)

- サーバー生成の全アラート

- 自動SGAメモリー管理

- 自動オプティマイザ統計収集

- オブジェクト・レベルの統計

- エンドツーエンドのアプリケーション・トレース(V$CLIENT_STATS)

- データベースの時間配分統計(V$SESS_TIME_MODELおよびV$SYS_TIME_MODEL)

- サービス・レベルの統計

- バッファ・キャッシュ・アドバイザ

- MTTRアドバイザ

- 共有プール・サイジング・アドバイザ

- セグメント・レベルの統計

- PGAターゲット・アドバイザ

- 時刻に関連する統計

- 統計の監視

注意:
これらの重要な機能は使用禁止にしないでください。

STATISTICS_LEVELパラメータがALTER SYSTEMによって変更されると、すべてのアドバイザまたは統計が、STATISTICS_LEVELの新しい値に応じて動的にオンまたはオフになります。ALTER SESSIONによって変更された場合、次のアドバイザまたは統計は、ローカル・セッションでのみオンまたはオフになります。システム全体での状態は変更されません。

- 時刻に関連する統計

- 時刻に関連するOS統計

- 計画実行統計

V$STATISTICS_LEVELビューは、STATISTICS_LEVELパラメータによって制御される統計またはアドバイザの状態に関する情報を表示します。「V$STATISTICS_LEVEL」を参照してください。

STREAMS_POOL_SIZE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

大整数

構文

STREAMS_POOL_SIZE = integer [K | M | G]

デフォルト値

0

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

最小値: 0(ゼロより大きい値は近似のグラニュル・サイズに切上げ)
最大値: オペレーティング・システム依存

SGA_TARGET初期化パラメータに0以外の値を設定すると、Oracleの自動共有メモリー管理機能によってStreamsプールのサイズが管理されます。STREAMS_POOL_SIZE初期化パラメータにも0以外の値を設定した場合、この値は、Streamsプールの最小値として自動共有メモリー管理によって使用されます。

STREAMS_POOL_SIZE初期化パラメータに0以外の値を設定し、SGA_TARGETパラメータに0(ゼロ)を設定した場合、StreamsプールのサイズはSTREAMS_POOL_SIZEパラメータによって設定された値(バイト)です。

STREAMS_POOL_SIZEおよびSGA_TARGET初期化パラメータの両方に0(ゼロ)を設定した場合、デフォルトでは、データベースで最初にStreamsを使用する際に、共有プールの10%に等しい量のメモリーがバッファ・キャッシュからStreamsプールに送信されます。

関連項目:
『Oracle Streamsレプリケーション管理者ガイド』

TAPE_ASYNCH_IO

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

TAPE_ASYNCH_IOは、シーケンシャル・デバイスへのI/O(たとえば、テープとの間で行うOracleデータのバックアップまたはリストア)が非同期かどうか、つまり、パラレル・サーバー・プロセスで、表スキャン中に、CPU処理とI/O要求をオーバーラップできるかどうかを制御します。プラットフォームがシーケンシャル・デバイスへの非同期I/Oをサポートしている場合は、このパラメータをデフォルト値のままにしておくことをお薦めします。ただし、非同期I/Oの実装が安定していない場合は、TAPE_ASYNCH_IOをfalseに設定することで、非同期I/Oを使用禁止にできます。プラットフォームがシーケンシャル・デバイスへの非同期I/Oをサポートしていない場合、このパラメータは無効です。

関連項目:
非同期I/Oおよびこのパラメータの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

THREAD

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

0

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

0から使用可能スレッドの最大数

Oracle RAC

このパラメータを指定する場合、複数インスタンスには、異なる値を指定する必要がある。

THREADについては、INSTANCE_NAMEおよびINSTANCE_NUMBERパラメータがその役割を引き継いでいます。このパラメータは、Oracle Databaseの将来のリリースでは廃止される予定です。

関連項目:
「INSTANCE_NAME」および「INSTANCE_NUMBER」

TIMED_OS_STATISTICS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

STATISTICS_LEVELがALLに設定されている場合は60
STATISTICS_LEVELがBASICまたはTYPICALに設定されている場合は0

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

無制限

TIMED_OS_STATISTICSには、クライアントからサーバーへの要求が発生したとき、または要求が完了したときに、オペレーティング・システムの統計情報を収集する間隔(秒単位)を指定します。

- 専用サーバーでは、ユーザー・ログイン時、およびOCIを介してOracle Serverにリモート・プロシージャ・コール・メッセージとして後続のクライアントを起動するごとの、オペレーティング・システムの統計情報が収集されます。

- 共有サーバーでは、クライアントのOracleへのコールが処理された場合の統計情報が収集されます。

0は、オペレーティング・システム統計情報が収集されないことを指定します。統計情報を収集するには、アプリケーションとサイトの必要性に応じた値を設定します。

注意:
オペレーティング・システムの統計収集には、非常にコストがかかります。このパラメータを初期化パラメータ・ファイルではなくALTER SYSTEM文に設定し、統計情報の収集が完了したら、すぐに値を0にリセットすることをお薦めします。

TIMED_STATISTICS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

STATISTICS_LEVELがTYPICALまたはALLに設定されている場合はTRUEです。
STATISTICS_LEVELがBASICに設定されている場合はFALSEです。

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

TIMED_STATISTICSには、時刻に関連する統計情報を収集するかどうかを指定します。

値:

- true
統計情報はトレース・ファイルに収集および格納されるか、またはV$SESSTATSおよびV$SYSSTATS動的パフォーマンス・ビューに表示されます。

- false
時刻に関連するすべての統計情報の値は、0に設定されます。この設定により、オペレーティング・システムからの時刻要求のオーバーヘッドを回避することができます。

11.1.0.7.0以上では、STATISTICS_LEVELの値がTYPICALまたはALLに設定されていると、TIMED_STATISTICSパラメータの値をfalseに設定できません。

タイマー・アクセスが非常に高速なシステムでは、このパラメータをfalseに設定していても、タイミングが使用可能になることがあります。このようなシステムでは、このパラメータにtrueを設定すると、長時間実行する操作の時間に関する統計情報がより正確になります。

関連項目:

- このパラメータの設定および一般的なパフォーマンス診断ツールの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- このパラメータの設定に依存する統計情報については、付録E「統計情報の説明」を参照してください。

TRACE_ENABLED

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

true

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

true | false

Oracle RAC

デフォルト値はTRUEです。複数インスタンスには同じ値を指定することを推奨。

TRACE_ENABLEDは、Oracleの実行履歴またはコード・パスのトレースを制御します。Oracleサポート・サービスでは、この情報をデバッグに利用しています。

TRACE_ENABLEDがtrueに設定されていると、エラーが発生した場合、情報は特定ファイルに記録されます。

1つのインスタンスのみが終了した場合でも、この情報は、すべてのインスタンスについて記録されます。これによって、クラスタ全体の診断結果が保存されます。

この処理によって発生するオーバーヘッドが過剰になることはありませんが、TRACE_ENABLEDをfalseに設定することによって、パフォーマンスを改善できます。たとえば、この設定によって、ハイエンドのベンチマーク要件を満たすことができます。ただし、このパラメータをfalseに設定したままにしておくと、貴重な診断結果の情報を失う場合があります。このため、不明なインスタンス障害の発生時に、システムの問題をトレースし、診断にかかる工数を抑えることができるように、常にTRACE_ENABLEDをtrueに設定しておいてください。

TRACEFILE_IDENTIFIER

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

TRACEFILE_IDENTIFIER = "traceid"

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

ALTER SESSION

値の範囲

ご使用のプラットフォーム上で、ファイル名に使用される可能性があるすべての文字

TRACEFILE_IDENTIFIERには、Oracle Traceのファイル名となるユーザー定義の識別子を指定します。このようなユーザー定義の識別子を使用すると、単純に名前からトレース・ファイルを識別できるため、ファイルをオープンしたり内容を確認する必要はありません。

このパラメータが動的に変更されるたびに、次のトレース・ダンプが、名前に新しいパラメータの値が埋め込まれたトレース・ファイルに書き込まれます。トレース・ファイルの連続性に関する情報は、新旧両方のトレース・ファイルに自動的に追加され、これらのトレース・ファイルが同一プロセスのものであることが示されます。

このパラメータは、フォアグラウンド・プロセスのトレース・ファイル名を変更する場合にのみ使用できます。バックグラウンド・プロセスのトレース・ファイル名は、通常の形式で付けられたまま残ります。フォアグラウンド・プロセスに関しては、V$PROCESSビューのTRACEID列に、TRACEFILE_IDENTIFIERパラメータの現在の値が含まれます。このパラメータ値が設定されると、トレース・ファイル名の形式は、次のようになります。

sid_ora_pid_traceid.trc

この例では、sidはOracleインスタンスID、pidはプロセスID、traceidはTRACEFILE_IDENTIFIERパラメータの値を示します。

関連項目:
このパラメータは、すべてのオペレーティング・システムでサポートされているわけではありません。詳細は、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

TRANSACTIONS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

次の値が導出される: (1.1 × SESSIONS)

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

4から2^32

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

TRANSACTIONSは、UNDO_MANAGEMENT = MANUALの場合にオンラインにするロールバック・セグメントの数を指定します。同時トランザクションの最大数は、現在、UNDO表領域のサイズ(UNDO_MANAGEMENT = AUTO)またはオンライン・ロールバック・セグメントの数(UNDO_MANAGEMENT = MANUAL)により制限されています。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- ロールバック・セグメントの数とこのパラメータの関連については、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

5

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

1以上で、上限はオペレーティング・システム依存

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を指定可能。

TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENTには、各ロールバック・セグメントを処理する同時トランザクションの数を指定します。起動時に取得されるロールバック・セグメントの最小数は、TRANSACTIONSをこのパラメータの値で割った数です。たとえば、TRANSACTIONSが101でこのパラメータが10の場合、取得されるロールバック・セグメントの最小数は101/10となり、11に切り上げられます。

ロールバック・セグメントをROLLBACK_SEGMENTSパラメータに指定すると、より多くのロールバック・セグメントを取得できます。

関連項目:

- このパラメータの設定の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- ロールバック・セグメントを取得する方法については、『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』を参照してください。

- このパラメータの値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

UNDO_MANAGEMENT

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

UNDO_MANAGEMENT = {MANUAL | AUTO}

デフォルト値

AUTO

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、同じ値を指定する必要がある。

UNDO_MANAGEMENTには、システムが使用する必要があるUNDO領域管理モードを指定します。AUTOに設定すると、インスタンスは、自動UNDO管理モードで起動します。手動UNDO管理モードの場合、UNDO領域はロールバック・セグメントとして外部的に割り当てられます。

UNDO_RETENTION

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

整数

デフォルト値

900

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

0から2^31 - 1

Oracle RAC

複数インスタンスには同じ値を指定することを推奨。

UNDO_RETENTIONには、UNDO保存の下限値(秒)を指定します。AUTOEXTEND UNDO表領域の場合、UNDOは、このパラメータに指定した時間以上に保存され、問合せに対するUNDO要件にあわせてUNDO保存期間が自動的にチューニングされます。固定サイズのUNDO表領域の場合、UNDO表領域のサイズおよび使用履歴に基づいて、可能な最長のUNDO保存期間に自動的にチューニングされ、保存保証が使用可能でない場合、UNDO_RETENTIONは無視されます。

このパラメータの設定では、システムのフラッシュバック要件を考慮する必要があります。UNDO保存の自動チューニングは、LOBに対してサポートされていません。LOB列のRETENTION値は、UNDO_RETENTIONパラメータの値に設定されます。

UNDO_RETENTIONパラメータは、現行のUNDO表領域に十分な領域がある場合にのみ有効です。アクティブ・トランザクションにUNDO領域が必要で、UNDO表領域に空きがない場合、期限切れ前のUNDO領域を再利用して、システムが起動します。この操作により、一部の問合せが正常に実行されず、「スナップショットが古すぎます」というメッセージが表示される場合があります。

現行のUNDO表領域に対してUNDOがOracle Databaseで保存される時間は、V$UNDOSTAT動的パフォーマンス・ビューのTUNED_UNDORETENTION列に問い合せて取得できます。

関連項目:

- UNDO表領域の作成方法の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

- UNDOデータの管理の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

UNDO_TABLESPACE

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

UNDO_TABLESPACE = undoname

デフォルト値

データベース内の最初に使用可能なUNDO表領域

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

既存の有効なUNDO表領域名

基本/基本以外

基本

Oracle RAC

設定する場合は、各インスタンスに一意の値を指定する必要がある。

UNDO_TABLESPACEには、インスタンスの起動時に使用するUNDO表領域を指定します。インスタンスが手動UNDO管理モードのときにこのパラメータを指定すると、エラーが発生して起動できません。

UNDO_TABLESPACEパラメータを省略した場合、データベースで最初に使用可能なUNDO表領域が選択されます。使用可能なUNDO表領域がない場合、インスタンスはUNDO表領域を使用せずに起動します。この場合、ユーザー・トランザクションは、SYSTEMロールバック・セグメントを使用して実行されます。通常、このモードでは実行しないでください。

インスタンスの実行中に、1つのUNDO表領域を別のUNDO表領域と置き換えることができます。

注意:
Oracle Data Guard構成のプライマリ・データベースでこのパラメータを更新する場合、構成内のすべてのフィジカル・スタンバイ・データベースのパラメータも更新する必要があります。これにより、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースになったときに、UNDO表領域を確実に見つけられるようになります。

関連項目:
『Oracle Database SQL言語リファレンス』

USE_INDIRECT_DATA_BUFFERS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

ブール

デフォルト値

false

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

true | false

USE_INDIRECT_DATA_BUFFERSは、システム・グローバル領域(SGA)のメモリーの使用方法を制御します。これは、4GBより大きい物理メモリーをサポート可能な32ビット・プラットフォームの拡張バッファ・キャッシュ機構を使用可能または使用禁止にします。この大容量の物理メモリーをサポートしていないプラットフォームでは、このパラメータは無視されます。

関連項目:

- 「LOCK_SGA」、「SHARED_MEMORY_ADDRESS」および 「HI_SHARED_MEMORY_ADDRESS」(SGAのメモリー使用方法を制御する他のパラメータ)を参照してください。

- SGAの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

USE_LARGE_PAGES

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

USE_LARGE_PAGES = { TRUE | FALSE | ONLY }

デフォルト値

TRUE

変更の可/不可

変更不可

基本/基本以外

基本以外

Oracle RAC

複数インスタンスには、異なる値を使用可能

USE_LARGE_PAGESは、データベースでのSGAメモリーのラージ・ページの使用を管理するために使用されます。このパラメータは、プロセス専用メモリーの割当てには影響しません。このパラメータはLinuxオペレーティング・システムのみに適用されます。

値:

- TRUE
システムでラージ・ページが構成されている場合にインスタンスでラージ・ページを使用できることを指定します。

Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.2)では、システムで構成されているラージ・ページが不足する場合、通常サイズのページを使用してSGAメモリーが割り当てられます。その結果、空きラージ・ページが使用されず、Oracleプロセス用にSGAを物理ページにマッピングするためのページ表を作成するために、オペレーティング・システムによって大量のメモリーが割り当てられる場合があります。これによって、ORA-04030エラーとインスタンスにおける大幅なパフォーマンスの低下が発生する場合があります。

Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.3)では、Oracleによって可能なかぎり多くのSGAがラージ・ページに割り当てられ、不足した場合は通常サイズのページを使用してSGAの残りが割り当てられます。その結果、インスタンスでSGA用に追加の共有メモリー・セグメントが作成される場合がありますが、SGAの合計サイズには変わりはありません。このサポートされている混在ページ・モード割当てでは、通常サイズのページに切り替わる前に、データベースで利用可能なラージ・ページがすべて使用されます。

- FALSE
インスタンスでラージ・ページを使用しないように指定します。インスタンスにおける大幅なパフォーマンスの低下が発生する場合があるため、この設定は非推奨です。

- ONLY
SGAメモリー全体でラージ・ページを使用できない場合はインスタンスが起動しないように指定します。

注意:
この初期化パラメータは、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.2)以上で使用できます。

関連項目:

- HugePagesの概要およびHugePagesの構成の詳細は、『Oracle Database管理者リファレンスfor Linux and UNIX-Based Operating Systems』を参照してください。

USER_DUMP_DEST

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

USER_DUMP_DEST = { pathname | directory }

デフォルト値

オペレーティング・システム依存

変更の可/不可

ALTER SYSTEM

値の範囲

有効なローカル・パス、ディレクトリまたはディスク

USER_DUMP_DESTには、ユーザー・プロセスのかわりに、サーバーがデバッグ・トレース・ファイルを書き込むディレクトリのパス名を指定します。

たとえば、このディレクトリを次のように設定できます。

- MS-DOSの場合: C:\ORACLE\UTRC

- UNIXの場合: /oracle/utrc

- VMSの場合: DISK$UR3:[ORACLE.UTRC]

注意:
このパラメータは、Oracle Database 11gリリース1 (11.1)に導入された診断機能インフラストラクチャによって無視され、DIAGNOSTIC_DEST初期化パラメータによって制御される場所にトレース・ファイルおよびコア・ファイルが配置されます。

関連項目:

- トレース・ファイルの使用方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 値の範囲については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

UTL_FILE_DIR

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

UTL_FILE_DIR = pathname

デフォルト値

デフォルト値はありません。

変更の可/不可

変更不可

値の範囲

有効なディレクトリ・パス

UTL_FILE_DIRにより、PL/SQLによるファイルI/Oに使用するディレクトリを1つ以上指定できます。複数のディレクトリを指定する場合、初期化パラメータ・ファイルの別々の行で各ディレクトリに対するUTL_FILE_DIRパラメータを繰り返す必要があります。

このパラメータで指定したすべてのファイルは、すべてのユーザーが読取りまたは書込みできます。そのため、このパラメータで指定されたディレクトリ内の情報は、すべてのPL/SQLユーザーの信頼性が確認されている必要があります。

注意:
複数の値をリストする場合、このパラメータのすべてのエントリは、パラメータ・ファイルの連続する行に指定する必要があります。他のパラメータでエントリを分離してしまうと、(連続する行の)最終行のみが読み込まれます。

WORKAREA_SIZE_POLICY

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

WORKAREA_SIZE_POLICY = {AUTO | MANUAL}

デフォルト値

AUTO

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

WORKAREA_SIZE_POLICYには、作業領域のサイズ指定方法を指定します。このパラメータは、作業領域のチューニング時に使用するモードを制御します。

値:

- AUTO
メモリー集中型演算子に使用される作業領域のサイズは、自動的に指定されます。このサイズは、システムが使用するPGAメモリー、PGA_AGGREGATE_TARGETに設定されたターゲットPGAメモリー、および各演算子の要件に基づいて指定されます。

- MANUAL
操作に対応する*_AREA_SIZEパラメータ(たとえば、ソートの場合はSORT_AREA_SIZE)の値に基づいて、作業領域のサイズを手動で指定します。MANUALを指定すると、パフォーマンスが十分に最適化されず、PGAメモリーが効率的に使用されない場合があります。

XML_DB_EVENTS

プロパティ

説明

パラメータ・タイプ

文字列

構文

XML_DB_EVENTS = { enable | disable }

デフォルト値

enable

変更の可/不可

ALTER SESSION、ALTER SYSTEM

基本/基本以外

基本以外

XML_DB_EVENTSでは、XML DB Eventsを使用可能または使用禁止にします。

ALTER SESSION文を使用してこのパラメータを変更した場合、現行のセッションにのみ影響します。XDBADMINロールを持つユーザーのみが、セッションでこのパラメータを変更できます。

ALTER SYSTEM文を使用してこのパラメータを変更すると、システム全体でこのパラメータが変更されますが、この変更が行われた後に開始された新しいセッションのみがこの変更を受け入れます。現在実行中のセッションに新しい変更を適用するには、そのセッションを再起動する必要があります。システム全体の変更を行うには、ユーザーはALTER SYSTEM権限を持っている必要があります。

第II部

静的データ・ディクショナリ・ビュー

この部では、データ・ディクショナリ表およびデータ・ディクショナリ・ビューについて説明します。これらの表およびビューは、データ・ディクショナリが変更された場合(たとえば、新しく表が作成されたり、ユーザーに新しい権限が付与された場合など)のみ変更されるため、静的と呼ばれます。この部では、次の内容について説明します。

- 第2章「静的データ・ディクショナリ・ビュー: ALL_ALL_TABLESからALL_OUTLINES」

- 第3章「静的データ・ディクショナリ・ビュー: ALL_PART_COL_STATISTICSからDATABASE_PROPERTIES」

- 第4章「静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_2PC_NEIGHBORSからDBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICE」

- 第5章「静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_HIST_LATCHからDBA_STORED_SETTINGS」

- 第6章「静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_STREAMS_ADD_COLUMNからXS_SESSION_ROLES」

注意:
Oracleでは、実行中のデータベース・アクティビティを監視する表もメンテナンスされます。これらの動的パフォーマンス表については、第II部「動的パフォーマンス・ビュー」を参照してください。

2 静的データ・ディクショナリ・ビュー: ALL_ALL_TABLESからALL_OUTLINES

この章では、静的データ・ディクショナリ・ビューの前半をアルファベット順に説明します。後半の静的データ・ディクショナリ・ビューも第3章から第6章でアルファベット順に説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 静的データ・ディクショナリ・ビュー

- 静的データ・ディクショナリ・ビューの説明

静的データ・ディクショナリ・ビュー

データ・ディクショナリ表には、直接アクセスできませんが、データ・ディクショナリ・ビューからはアクセスできます。使用可能なデータ・ディクショナリ・ビューをリストするには、ビューDICTIONARYを検索してください。

多くのデータ・ディクショナリ表には、3つの対応するビューがあります。

- ALL_ビューは、現行のユーザーがアクセスできる情報をすべて表示します。それらの情報には、現行のユーザーのスキーマの情報、および現行のユーザーが権限またはロールの付与によって、他のスキーマのオブジェクトへのアクセス権を持つ場合、それらのオブジェクトの情報も含まれます。

- DBA_ビューは、データベース全体に関連する情報をすべて表示します。DBA_ビューは、管理者のみが使用します。これらのビューには、SELECT ANY DICTIONARY権限を持つユーザー以外はアクセスできません。この権限は、システムが初めてインストールされるときに、DBAロールに割り当てられます。

- USER_ビューは、現行のユーザーのスキーマの情報をすべて表示します。これらのビューに問い合せるには、特別な権限は必要ありません。

単一のデータ・ディクショナリ表に対応するALL_、DBA_、USER_ビューの列は、通常はほとんど同じです。そのため、これらのビューについては、この章でアルファベット順で最初に出てきた箇所でのみ詳しく説明し、その他の箇所ではリストしますが、詳しくは説明しません。

Oracle Replicationビュー

Oracle Replicationを使用している場合にのみ、多くのデータ・ディクショナリ・ビューが関連します。表2-1に、これらのビューを示します。

表2-1 Oracle Replicationのデータ・ディクショナリ・ビュー

ALL_ビュー

DBA_ビュー

USER_ビュー

ALL_REPCAT

DBA_REPCAT

USER_REPCAT

DBA_REPCAT_EXCEPTIONS

ALL_REPCAT_REFRESH_TEMPLATES

DBA_REPCAT_REFRESH_TEMPLATES

USER_REPCAT_REFRESH_TEMPLATES

ALL_REPCAT_TEMPLATE_OBJECTS

DBA_REPCAT_TEMPLATE_OBJECTS

USER_REPCAT_TEMPLATE_OBJECTS

ALL_REPCAT_TEMPLATE_PARMS

DBA_REPCAT_TEMPLATE_PARMS

USER_REPCAT_TEMPLATE_PARMS

ALL_REPCAT_TEMPLATE_SITES

DBA_REPCAT_TEMPLATE_SITES

USER_REPCAT_TEMPLATE_SITES

ALL_REPCAT_USER_AUTHORIZATIONS

DBA_REPCAT_USER_AUTHORIZATIONS

USER_REPCAT_USER_AUTHORIZATIONS

ALL_REPCAT_USER_PARM_VALUES

DBA_REPCAT_USER_PARM_VALUES

USER_REPCAT_USER_PARM_VALUES

ALL_REPCATLOG

DBA_REPCATLOG

USER_REPCATLOG

ALL_REPCOLUMN

DBA_REPCOLUMN

USER_REPCOLUMN

ALL_REPCOLUMN_GROUP

DBA_REPCOLUMN_GROUP

USER_REPCOLUMN_GROUP

ALL_REPCONFLICT

DBA_REPCONFLICT

USER_REPCONFLICT

ALL_REPDDL

DBA_REPDDL

USER_REPDDL

DBA_REPEXTENSIONS

ALL_REPFLAVOR_COLUMNS

DBA_REPFLAVOR_COLUMNS

USER_REPFLAVOR_COLUMNS

ALL_REPFLAVOR_OBJECTS

DBA_REPFLAVOR_OBJECTS

USER_REPFLAVOR_OBJECTS

ALL_REPFLAVORS

DBA_REPFLAVORS

USER_REPFLAVORS

ALL_REPGENERATED

DBA_REPGENERATED

USER_REPGENERATED

ALL_REPGENOBJECTS

DBA_REPGENOBJECTS

USER_REPGENOBJECTS

ALL_REPGROUP

DBA_REPGROUP

USER_REPGROUP

ALL_REPGROUP_PRIVILEGES

DBA_REPGROUP_PRIVILEGES

USER_REPGROUP_PRIVILEGES

ALL_REPGROUPED_COLUMN

DBA_REPGROUPED_COLUMN

USER_REPGROUPED_COLUMN

ALL_REPKEY_COLUMNS

DBA_REPKEY_COLUMNS

USER_REPKEY_COLUMNS

ALL_REPOBJECT

DBA_REPOBJECT

USER_REPOBJECT

ALL_REPPARAMETER_COLUMN

DBA_REPPARAMETER_COLUMN

USER_REPPARAMETER_COLUMN

ALL_REPPRIORITY

DBA_REPPRIORITY

USER_REPPRIORITY

ALL_REPPRIORITY_GROUP

DBA_REPPRIORITY_GROUP

USER_REPPRIORITY_GROUP

ALL_REPPROP

DBA_REPPROP

USER_REPPROP

ALL_REPRESOL_STATS_CONTROL

DBA_REPRESOL_STATS_CONTROL

USER_REPRESOL_STATS_CONTROL

ALL_REPRESOLUTION

DBA_REPRESOLUTION

USER_REPRESOLUTION

ALL_REPRESOLUTION_METHOD

DBA_REPRESOLUTION_METHOD

USER_REPRESOLUTION_METHOD

ALL_REPRESOLUTION_STATISTICS

DBA_REPRESOLUTION_STATISTICS

USER_REPRESOLUTION_STATISTICS

ALL_REPSCHEMA

DBA_REPSCHEMA

USER_REPSCHEMA

ALL_REPSITES

DBA_REPSITES

USER_REPSITES

DBA_REPSITES_NEW

次のビューも、Oracle Replicationのデータ・ディクショナリ・ビューです。

DEFCALL
DEFCALLDEST
DEFDEFAULTDEST
DEFERRCOUNT
DEFERROR
DEFLOB
DEFPROPAGATOR
DEFSCHEDULE
DEFTRAN
DEFTRANDEST

関連項目:
これらのビューの詳細は、『Oracle Databaseアドバンスト・レプリケーション・マネージメントAPIリファレンス』を参照してください。

Oracle Workspace Managerビュー

Oracle Workspace Managerを使用している場合にのみ、多くのデータ・ディクショナリ・ビューが関連します。表2-2に、これらのビューを示します。

表2-2 Oracle Workspace Managerデータ・ディクショナリ・ビュー

ALL_ビュー

DBA_ビュー

USER_ビュー

ALL_MP_GRAPH_WORKSPACES

USER_MP_GRAPH_WORKSPACES

ALL_MP_PARENT_WORKSPACES

USER_MP_PARENT_WORKSPACES

ALL_REMOVED_WORKSPACES

USER_REMOVED_WORKSPACES

ALL_VERSION_HVIEW

ALL_WM_CONS_COLUMNS

USER_WM_CONS_COLUMNS

ALL_WM_CONSTRAINTS

USER_WM_CONSTRAINTS

ALL_WM_IND_COLUMNS

USER_WM_IND_COLUMNS

ALL_WM_IND_EXPRESSIONS

USER_WM_IND_EXPRESSIONS

ALL_WM_LOCKED_TABLES

USER_WM_LOCKED_TABLES

ALL_WM_MODIFIED_TABLES

USER_WM_MODIFIED_TABLES

USER_WM_PRIVS

ALL_WM_RIC_INFO

USER_WM_RIC_INFO

DBA_WM_SYS_PRIVS

ALL_WM_TAB_TRIGGERS

USER_WM_TAB_TRIGGERS

ALL_WM_VERSIONED_TABLES

USER_WM_VERSIONED_TABLES

ALL_WM_VT_ERRORS

DBA_WM_VT_ERRORS

USER_WM_VT_ERRORS

ALL_WORKSPACE_PRIVS

USER_WORKSPACE_PRIVS

ALL_WORKSPACE_SAVEPOINTS

USER_WORKSPACE_SAVEPOINTS

DBA_WORKSPACE_SESSIONS

ALL_WORKSPACES

DBA_WORKSPACES

USER_WORKSPACES

次のビューも、Oracle Workspace Managerデータ・ディクショナリ・ビューです。

ROLE_WM_PRIVS
WM_COMPRESS_BATCH_SIZES
WM_COMPRESSIBLE_TABLES
WM_EVENTS_INFO
WM_INSTALLATION
WM_REPLICATION_INFO

関連項目:
これらのビューの詳細は、『Oracle Database Workspace Manager開発者ガイド』を参照してください。

リカバリ・カタログ・ビュー

次のデータ・ディクショナリ・ビューは、Recovery Managerで使用するためにオプションのリカバリ・カタログ(バックアップに関する情報を持つスキーマを含む)を作成した場合にのみ使用可能です。

RC_ARCHIVED_LOG
RC_BACKUP_ARCHIVELOG_DETAILS
RC_BACKUP_ARCHIVELOG_SUMMARY
RC_BACKUP_CONTROLFILE
RC_BACKUP_CONTROLFILE_DETAILS
RC_BACKUP_CONTROLFILE_SUMMARY
RC_BACKUP_COPY_DETAILS
RC_BACKUP_COPY_SUMMARY
RC_BACKUP_CORRUPTION
RC_BACKUP_DATAFILE
RC_BACKUP_DATAFILE_DETAILS
RC_BACKUP_DATAFILE_SUMMARY
RC_BACKUP_FILES
RC_BACKUP_PIECE
RC_BACKUP_PIECE_DETAILS
RC_BACKUP_REDOLOG
RC_BACKUP_SET
RC_BACKUP_SET_DETAILS
RC_BACKUP_SET_SUMMARY
RC_BACKUP_SPFILE
RC_BACKUP_SPFILE_DETAILS
RC_BACKUP_SPFILE_SUMMARY
RC_CHECKPOINT
RC_CONTROLFILE_COPY
RC_COPY_CORRUPTION
RC_DATABASE
RC_DATABASE_BLOCK_CORRUPTION
RC_DATABASE_INCARNATION
RC_DATAFILE
RC_DATAFILE_COPY
RC_LOG_HISTORY
RC_OFFLINE_RANGE
RC_PROXY_ARCHIVEDLOG
RC_PROXY_ARCHIVELOG_DETAILS
RC_PROXY_ARCHIVELOG_SUMMARY
RC_PROXY_CONTROLFILE
RC_PROXY_COPY_DETAILS
RC_PROXY_COPY_SUMMARY
RC_PROXY_DATAFILE
RC_REDO_LOG
RC_REDO_THREAD
RC_RESTORE_POINT
RC_RESYNC
RC_RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
RC_RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILS
RC_RMAN_BACKUP_TYPE
RC_RMAN_CONFIGURATION
RC_RMAN_OUTPUT
RC_RMAN_STATUS
RC_SITE
RC_STORED_SCRIPT
RC_STORED_SCRIPT_LINE
RC_TABLESPACE
RC_TEMPFILE
RC_UNUSABLE_BACKUPFILE_DETAILS

関連項目:
これらのビューの詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・リファレンス』を参照してください。

静的データ・ディクショナリ・ビューの説明

次に、静的データ・ディクショナリ・ビューをアルファベット順に説明します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の静的データ・ディクショナリ・ビューのページに移動します。

ALL_ALL_TABLES

ALL_ALL_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト表およびリレーショナル表を示します。

関連ビュー

- DBA_ALL_TABLESは、データベース内のすべてのオブジェクト表およびリレーショナル表を示します。

- USER_ALL_TABLESは、現行のユーザーが所有するオブジェクト表およびリレーショナル表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表が設定されている表領域の名前。パーティション表、一時表および索引構成表の場合は、NULL。

CLUSTER_NAME

VARCHAR2(30)

表が属するクラスタがある場合、その名前

IOT_NAME

VARCHAR2(30)

オーバーフロー・エントリまたはマッピング表エントリが属する索引構成表がある場合、その名前。IOT_TYPE列がNULLでない場合、この列には実表の名前が含まれる。

STATUS

VARCHAR2(8)

以前のDROP TABLE操作が失敗している場合、表が使用不可能(UNUSABLE)か、使用可能(VALID)か

PCT_FREE

NUMBER

ブロック内の空き領域の最小割合。パーティション表の場合NULL。

PCT_USED

NUMBER

ブロック内の使用済領域の最小割合。パーティション表の場合NULL。

INI_TRANS

NUMBER

トランザクションの初期数。パーティション表の場合NULL。

MAX_TRANS

NUMBER

トランザクションの最大数。パーティション表の場合NULL。

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのサイズ(バイト)。パーティション表の場合NULL。

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのサイズ(バイト)。パーティション表の場合NULL。

MIN_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数。パーティション表の場合NULL。

MAX_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数。パーティション表の場合NULL。

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合。パーティション表の場合NULL。

FREELISTS

NUMBER

セグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数。パーティション表の場合NULL。

FREELIST_GROUPS

NUMBER

セグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

LOGGING

VARCHAR2(3)

表への変更がロギングされるかどうか

- YES

- NO

BACKED_UP

VARCHAR2(1)

前回の変更以降に表がバックアップされているかどうか(Y | N)

NUM_ROWS

NUMBER

表内の行数

BLOCKS

NUMBER

表内の使用されたブロック数

EMPTY_BLOCKS

NUMBER

表内の空(未使用)のブロック数

AVG_SPACE

NUMBER

表内の平均使用可能空き領域

CHAIN_CNT

NUMBER

あるデータ・ブロックから別のデータ・ブロックに連鎖されるか、新しいブロックに移行され、リンクに古いROWIDを保存しておく必要がある表内の行数。この列は、表を分析した場合のみ更新される。

AVG_ROW_LEN

NUMBER

行オーバーヘッドを含む行の平均の長さ

AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS

NUMBER

空きリストのすべてのブロックの平均的な空き領域

NUM_FREELIST_BLOCKS

NUMBER

空きリストのブロック数

DEGREE

VARCHAR2(10)

表をスキャンするための1インスタンス当たりのスレッド数またはDEFAULT

INSTANCES

VARCHAR2(10)

表がいくつかのインスタンスにまたがってスキャンされる場合のインスタンスの数またはDEFAULT

CACHE

VARCHAR2(5)

表がバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか(Y | N)

TABLE_LOCK

VARCHAR2(8)

表ロックが使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

SAMPLE_SIZE

NUMBER

表の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

表が分析された最新の日付

PARTITIONED

VARCHAR2(3)

表がパーティション化されているかどうか(YES | NO)

IOT_TYPE

VARCHAR2(12)

索引構成表の場合、IOT_TYPEはIOT、IOT_OVERFLOWまたはIOT_MAPPING。索引構成表でない場合、IOT_TYPEはNULL。

OBJECT_ID_TYPE

VARCHAR2(16)

オブジェクトID(OID)がUSER-DEFINEDかSYSTEM GENERATEDであるか

TABLE_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクト表の場合、作成されるどの型の表の所有者であるか

TABLE_TYPE

VARCHAR2(30)

オブジェクト表の場合、表の型

TEMPORARY

VARCHAR2(1)

一時表かどうか(Y | N)

SECONDARY

VARCHAR2(1)

表が、ドメイン索引の目次を含めるためにOracleデータ・カートリッジのODCIIndexCreateメソッドによって作成されたセカンダリ・オブジェクトかどうか(Y | N)

NESTED

VARCHAR2(3)

表が、ネストした表であるかどうか(YES | NO)

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

ROW_MOVEMENT

VARCHAR2(8)

パーティション表の場合、行の移動が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション表の場合、表全体の統計情報(グローバル統計)が正確か(YES)、または、統計情報が収集されたものではなく、基礎となるパーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定される必要があるものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

DURATION

VARCHAR2(15)

一時表の存続期間を示す。
SYS$SESSION -セッション中は、行が保持される。

SYS$TRANSACTION - COMMIT後に、行が削除される。

NULL - 永続表。

SKIP_CORRUPT

VARCHAR2(8)

Oracle Databaseが表および索引のスキャン中に破損マークのブロックを無視するか(ENABLED)、エラーとするか(DISABLED)。この機能を使用可能にするには、DBMS_REPAIR.skip_corrupt_blocksプロシージャを実行する。

MONITORING

VARCHAR2(3)

表にMONITORING属性が設定されているかどうか(YES | NO)

CLUSTER_OWNER

VARCHAR2(30)

表が属するクラスタがある場合、その所有者

DEPENDENCIES

VARCHAR2(8)

行レベルでの依存性の追跡が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

表圧縮が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか。パーティション表の場合NULL。

COMPRESS_FOR

VARCHAR2(12)

デフォルトで圧縮する操作の種類:

- BASIC

- OLTP

- QUERY LOW脚注 1

- QUERY HIGH脚注 1

- ARCHIVE LOW脚注 1

- ARCHIVE HIGH脚注 1

- NULL

DROPPED

VARCHAR2(3)

表が削除されてごみ箱にあるかないか(YES | NO)。パーティション表の場合NULL。

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

表セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)

脚注 1 ハイブリッド列圧縮はOracle DatabaseのEnterprise Editionの機能であり、基礎となるストレージ・システムによって異なります。詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

関連項目:

- 「DBA_ALL_TABLES」

- 「USER_ALL_TABLES」

ALL_APPLY

ALL_APPLYは、現行のユーザーがアクセスできるキューからメッセージをデキューする適用プロセスの情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLYは、データベース内のすべての適用プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

適用プロセスの名前

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

適用プロセスがデキューされるキューの名前

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

適用プロセスがデキューされるキューの所有者

APPLY_CAPTURED

VARCHAR2(3)

適用プロセスで取得されたメッセージを適用するのか(YES)、ユーザーによりエンキューされたメッセージを適用するのか(NO)

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスでフィルタ処理に使用される正のルール・セットの名前

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

適用プロセスでフィルタ処理に使用される正のルール・セットの所有者

APPLY_USER

VARCHAR2(30)

メッセージを適用するユーザー

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

APPLY_TAG

RAW(2000)

適用プロセスによる変更時に生成されるREDOログ・レコードに関連付けられているタグ

DDL_HANDLER

VARCHAR2(98)

DDLの論理変更レコードを処理するためのユーザー指定のDDLハンドラの名前

PRECOMMIT_HANDLER

VARCHAR2(98)

ユーザー指定のプリコミット・ハンドラの名前

MESSAGE_HANDLER

VARCHAR2(98)

論理変更レコード以外のデキューされたメッセージを処理するユーザー指定プロシージャの名前

STATUS

VARCHAR2(8)

適用プロセスのステータス:

- DISABLED

- ENABLED

- ABORTED

MAX_APPLIED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

forceパラメータをfalseに設定したDBMS_APPLY_ADM.STOP_APPLYプロシージャを使用して適用プロセスを最後に停止したときの、適用プロセスの最高水位標に対応するシステム変更番号(SCN)。適用プロセスの最高水位標とは、それを超えて適用されたメッセージがないSCNである。

NEGATIVE_RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスでフィルタ処理に使用される負のルール・セットの名前

NEGATIVE_RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

適用プロセスでフィルタ処理に使用される負のルール・セットの所有者

STATUS_CHANGE_TIME

DATE

適用プロセスのSTATUSが変更された時刻

ERROR_NUMBER

NUMBER

適用プロセスが異常終了した場合のエラー番号

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

適用プロセスが異常終了した場合のエラー・メッセージ

MESSAGE_DELIVERY_MODE

VARCHAR2(10)

予約済

PURPOSE脚注 1

VARCHAR2(19)

適用プロセスの用途:

- Streams: Oracle Streams構成の適用プロセス

- XStream Streams: DBMS_XSTREAM_ADM.ENABLE_GG_XSTREAM_FOR_STREAMSプロシージャによってXStream機能が有効にされたOracle Streams構成の適用プロセス。

- XStream Out: XStream Out構成のXStreamアウトバウンド・サーバー

- XStream In: XStream In構成のXStreamインバウンド・サーバー

- AUDIT VAULT: 監査ボールト構成の適用プロセス

- CHANGE DATA CAPTURE: チェンジ・データ・キャプチャ構成の適用プロセス

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
「DBA_APPLY」

ALL_APPLY_CHANGE_HANDLERS

ALL_APPLY_CHANGE_HANDLERSは、現行のユーザーがアクセスできる表の変更ハンドラに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_CHANGE_HANDLERSは、データベース内のすべての表の変更ハンドラに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CHANGE_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

変更表の所有者

CHANGE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

変更表の名前

SOURCE_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

ソース表の所有者

SOURCE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

ソース表の名前

HANDLER_NAME

VARCHAR2(30)

文ベースの変更ハンドラの名前

CAPTURE_VALUES

VARCHAR2(3)

古い値(OLD)、新規の値(NEW)またはその両方の値(*)を取得するかどうか

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

OPERATION_NAME

VARCHAR2(10)

DMLハンドラが設定されているDML操作の名前

- DEFAULT

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

- LOB_UPDATE

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)

変更ハンドラの作成時刻

MODIFICATION_TIME

TIMESTAMP(6)

変更ハンドラの変更時刻

関連項目:
「DBA_APPLY_CHANGE_HANDLERS」

ALL_APPLY_CONFLICT_COLUMNS

ALL_APPLY_CONFLICT_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできる表の競合ハンドラに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNSは、データベースのすべての表の競合ハンドラに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

更新の競合ハンドラが定義されているオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

更新の競合ハンドラが定義されているオブジェクト名

METHOD_NAME

VARCHAR2(92)

競合の解決に使用された更新の競合ハンドラの名前

RESOLUTION_COLUMN

VARCHAR2(4000)

競合の解決に使用された列の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

更新の競合ハンドラの列リストに含まれる列の名前

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

関連項目:
「DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNS」

ALL_APPLY_DML_HANDLERS

ALL_APPLY_DML_HANDLERSは、現行のユーザーがアクセスできる表のDMLハンドラに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_DML_HANDLERSは、データベース内のすべての表のDMLハンドラに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

DMLハンドラが指定されているオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

DMLハンドラが指定されているオブジェクト名

OPERATION_NAME

VARCHAR2(13)

DMLハンドラが使用されるDML操作名

- DEFAULT

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

- LOB_UPDATE

- ASSEMBLE_LOBS

USER_PROCEDURE

VARCHAR2(98)

オブジェクトのOPERATION_NAME列にDML操作を含む行の論理変更レコードを処理するユーザーが指定したDMLハンドラの名前

ERROR_HANDLER

VARCHAR2(1)

DMLハンドラで適用エラーとなる関連行の論理変更レコードのみが処理されるか(Y)、すべての関連行の論理変更レコードが処理されるか(N)

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

指定したオブジェクトの適用プロセスの名前

ASSEMBLE_LOBS

VARCHAR2(1)

LOBアセンブリはハンドラが処理した論理変更レコード(LCR)のLOB列で使用されるかどうか(YES | NO)
LOBアセンブリは、1つの行変更によって生成されたLOB列の複数のLCRを、1つの行LCRにまとめてハンドラに渡します。

SET_BY脚注 1

VARCHAR2(10)

ハンドラを設定するエンティティ。可能な値は、次のとおり。

- GOLDENGATE

- USER

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:
「DBA_APPLY_DML_HANDLERS」

ALL_APPLY_ENQUEUE

ALL_APPLY_ENQUEUEは、宛先キューが存在し、現行のユーザーがアクセスできる場合のルールに対するエンキューの適用アクションに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_ENQUEUEは、データベース内のすべてのルールのエンキューの適用アクションに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

DESTINATION_QUEUE_NAME

VARCHAR2(4000)

ルールを満たすイベントがエンキューされるキューの名前

関連項目:
「DBA_APPLY_ENQUEUE」

ALL_APPLY_ERROR

ALL_APPLY_ERRORは、現行のユーザーがアクセスできるキューからメッセージをデキューする適用プロセスにより生成されたエラー・トランザクションの情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_ERRORは、データベース内のすべての適用プロセスにより生成されたエラー・トランザクションに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_ERRORの列と同じです。

USER_APPLY_ERRORは、現行のユーザーが参照できる適用プロセスにより生成されたエラー・トランザクションに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_ERRORの列と同じです。

列

データ型

NULL

説明

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

トランザクションを処理したローカル・データベースの適用プロセスの名前

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

トランザクションがデキューされたローカル・データベースのキューの名前

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

トランザクションがデキューされたローカル・データベースのキューの所有者

LOCAL_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(22)

エラー・トランザクションのローカル・トランザクションID

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

トランザクションが開始されたデータベース

SOURCE_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

ソース・データベース側の元のトランザクションID

SOURCE_COMMIT_SCN

NUMBER

ソース・データベース側のトランザクションの元のコミット・システム変更番号(SCN)

MESSAGE_NUMBER

NUMBER

エラーが発生したトランザクション内のメッセージのID

ERROR_NUMBER

NUMBER

トランザクションで発生したエラーのエラー番号

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

トランザクションで発生したエラーのエラー・メッセージ

RECIPIENT_ID

NUMBER

トランザクションを適用した元のユーザーのユーザーID

RECIPIENT_NAME

VARCHAR2(30)

トランザクションを適用した元のユーザーの名前

MESSAGE_COUNT

NUMBER

エラー・トランザクション内のメッセージの合計数

ERROR_CREATION_TIME

DATE

エラーが作成された時刻

SOURCE_COMMIT_POSITION

RAW(64)

トランザクションの元のコミットの位置

ERROR_TYPE脚注 1

VARCHAR2(23)

適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできる場合はNULL。ERROR_TYPEがNULLの場合は、『Oracle Streams概要および管理』の指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。
適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできない場合はEAGER ERROR。このエラー・タイプは、通常、適用プロセスが大きなトランザクションにLCRを適用していたことを意味します。ERROR_TYPEがEAGER ERRORの場合は、Oracle Database XStreamについてのマニュアルの指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。

ERROR_POSITION脚注 2

RAW(64)

適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできる場合はNULL。ERROR_TYPEがNULLの場合は、『Oracle Streams概要および管理』の指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。
適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできない場合はEAGER ERROR。このエラー・タイプは、通常、適用プロセスが大きなトランザクションにLCRを適用していたことを意味します。ERROR_TYPEがEAGER ERRORの場合は、Oracle Database XStreamについてのマニュアルの指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。

RECORD LCRは、単一のLCRが、ユーザー指定のエラー処理構成の要求に応じて記録されたことを示す。

RECORD TXN NO LCRSは、識別されたトランザクションでエラーが発生し、トランザクションIDのみがユーザー指定のエラー処理構成の要求に応じて記録されることを示す。

RECORD TXN WITH LCRSは、識別されたトランザクションでエラーが発生したことを示す。トランザクション全体がユーザー指定のエラー処理構成の要求に応じて記録される。

UNHANDLED ERRORS NO LCRは、識別されたトランザクションでエラーが発生し、このハンドラにエラー処理が指定されていないことを示す。このトランザクションについて、LCRは記録されない。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:

- 「DBA_APPLY_ERROR」

- 「USER_APPLY_ERROR」

ALL_APPLY_ERROR_MESSAGES

ALL_APPLY_ERROR_MESSAGESは、現行のユーザーがアクセスできるキューからメッセージをデキューする適用プロセスにより生成されたエラー・トランザクションの個別のメッセージに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_ERROR_MESSAGESは、データベース内のすべての適用プロセスにより生成されたすべてのエラー・トランザクションの個別のメッセージに関する情報を示します。

注意:
メモリーからハード・ディスクに収容されたメッセージは、このビューには表示されません。

列

データ型

NULL

説明

MESSAGE_ID

RAW(16)

エラー・キューに格納されているメッセージの一意の識別子

LOCAL_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(22)

エラー・トランザクションのローカル・トランザクションID

TRANSACTION_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

エラーを発行したメッセージのメッセージ番号。メッセージ番号は、1から始まる、トランザクションのメッセージの順序番号である。

ERROR_NUMBER

NUMBER

トランザクションで発生したエラーのエラー番号。エラー番号は、エラーが発生したLCRに対してのみ移入される。このフィールドは、トランザクションのその他のLCRではNULLになる。

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

トランザクションで発生したエラーのエラー・メッセージ。エラー・メッセージは、エラーが発生したLCRに対してのみ移入される。このフィールドは、トランザクションのその他のLCRではNULLになる。

SOURCE_OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

ソース・データベースでのオブジェクトの所有者

SOURCE_OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

ソース・データベースでのオブジェクトの名前

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

ターゲット表の所有者。この所有者は、適用処理で可能なユーザー定義の変換により、SOURCE_OBJECT_OWNERとは異なる場合がある。

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

ターゲット表のオブジェクト名。このオブジェクト名は、適用処理で可能なユーザー定義の変換により、SOURCE_OBJECT_NAMEとは異なる場合がある。

PRIMARY_KEY

VARCHAR2(4000)

この列が移入されている場合、ターゲットでのソース・トランザクションの失敗の原因となった表の行の主キー。

POSITION

RAW(64)

LCR位置

OPERATION

VARCHAR2(100)

LCRで表されたDMLまたはDDL操作

MESSAGE

CLOB

LCRの内容。内容には、DML LCR内の新旧の値の列名および値が含まれる。DDL LCRの内容はDDL SQLのテキストである。

関連項目:
「DBA_APPLY_ERROR_MESSAGES」

注意:
ALL_APPLY_ERROR_MESSAGESビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

ALL_APPLY_EXECUTE

ALL_APPLY_EXECUTEは、現行のユーザーが参照できる実行の適用アクションに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_EXECUTEは、データベース内のすべてのルールの実行の適用アクションに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

EXECUTE_EVENT

VARCHAR2(2)

ルールを満たすイベントが実行されるかどうか

関連項目:
「DBA_APPLY_EXECUTE」

ALL_APPLY_KEY_COLUMNS

ALL_APPLY_KEY_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできる表の代替キー列に関する情報を示します。代替キー列を設定するには、DBMS_APPLY_ADM.SET_KEY_COLUMNSプロシージャを使用します。

関連ビュー

DBA_APPLY_KEY_COLUMNSは、データベース内のすべての表の代替キー列に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

代替キー列が設定されているオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

代替キー列が設定されているオブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

代替キー列として指定されている列の列名

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

関連項目:
「DBA_APPLY_KEY_COLUMNS」

ALL_APPLY_PARAMETERS

ALL_APPLY_PARAMETERSは、現行のユーザーがアクセスできるキューからイベントをデキューする適用プロセスのパラメータに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_APPLY_PARAMETERSは、データベース内のすべての適用プロセスのパラメータに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

適用プロセスの名前

PARAMETER

VARCHAR2(128)

NOT NULL

パラメータ名

VALUE

VARCHAR2(4000)

パラメータ値

SET_BY_USER

VARCHAR2(3)

パラメータ値がユーザーによって設定されたのか(YES)、ユーザーによって設定されていないのか(NO)。NOの場合、パラメータはデフォルト値に設定される。YESの場合、パラメータはデフォルト値または他の値に設定できる。

関連項目:
「DBA_APPLY_PARAMETERS」

ALL_APPLY_PROGRESS

ALL_APPLY_PROGRESSは、現行のユーザーがアクセスできるキューからイベントをデキューする適用プロセスの進捗に関する情報を示します。このビューには、取得されたイベントに関する情報のみが含まれます。ユーザーによりエンキューされたイベントに関する情報は含まれません。

関連ビュー

DBA_APPLY_PROGRESSは、データベース内のすべての適用プロセスによる進捗情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

適用プロセスの名前

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

適用プロセスによって適用された変更のソース・データベースのグローバル名

APPLIED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

すべてのトランザクションが限定的に適用された最後のメッセージ番号。この値は、適用プロセスの最低水位標である。つまり、このメッセージ番号以下のコミット・メッセージ番号を持つメッセージは限定的に適用されているが、これより大きいコミット・メッセージ番号を持つ一部のメッセージも適用されている場合がある。

OLDEST_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

現在デキューされ適用されているトランザクションの最も早いメッセージ番号

APPLY_TIME

DATE

APPLIED_MESSAGE_NUMBER列に表示されたメッセージ番号を持つメッセージが適用された時刻

APPLIED_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

APPLIED_MESSAGE_NUMBER列に表示されたメッセージ番号を持つメッセージのソース・データベース内での作成時刻

OLDEST_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

最も古い対象トランザクションID。(長時間実行または大きなトランザクションの検出に有効)

SPILL_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最低水位標の収容。低SCNのすべてのメッセージは適用されるか、またはディスクに収容される(メッセージはStreamsキューからデキューされ、取得によって低SCNのすべての論理変更レコード(LCR)が再送信される必要はない)。収容されたメッセージは適用されていない可能性がある。

関連項目:
「DBA_APPLY_PROGRESS」

ALL_APPLY_TABLE_COLUMNS

ALL_APPLY_TABLE_COLUMNSは、現在のユーザーがアクセスできる表について、Oracle Streamsの適用プロセスが更新および削除の競合を検出しない非キー列に関する情報を示します。

非キー列に対する競合の検出は、DBMS_APPLY_ADM.COMPARE_OLD_VALUESプロシージャで停止できます。

関連ビュー

DBA_APPLY_TABLE_COLUMNSは、データベース内のすべての表について、Oracle Streamsの適用プロセスが更新および削除の競合を検出しない、非キー列に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列の名前

COMPARE_OLD_ON_DELETE

VARCHAR2(3)

削除時に列の古い値を比較するかどうか(YES | NO)

COMPARE_OLD_ON_UPDATE

VARCHAR2(3)

更新時に列の古い値を比較するかどうか(YES | NO)

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

リモート表の場合はリモート・データベースを指すデータベース・リンクの名前

関連項目:
「DBA_APPLY_TABLE_COLUMNS」

ALL_ARGUMENTS

ALL_ARGUMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるファンクションの引数およびプロシージャを示します。

関連ビュー

- DBA_ARGUMENTSは、データベースで使用可能なファンクションの引数およびプロシージャを示します。

- USER_ARGUMENTSは、現行のユーザーが所有するファンクションおよびプロシージャ内の引数を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

プロシージャまたはファンクション名

PACKAGE_NAME

VARCHAR2(30)

パッケージ名

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトのオブジェクト番号

OVERLOAD

VARCHAR2(40)

ソース内でn番目に発生したオーバーロードを表す。あるいはNULL。

SUBPROGRAM_ID

NUMBER

一意のサブプログラム識別子

ARGUMENT_NAME

VARCHAR2(30)

引数がスカラー型の場合、引数名はこの引数の名前。引数名がnullの場合、ファンクションの戻り値を示すために使用される。ファンクションの戻り値または引数がコンポジット型の場合、このビューはコンポジット型の各属性に対して1つの行を持つ。属性がコンポジットの場合は、再帰展開される。
ARGUMENT_NAME、POSITION、SEQUENCEおよびDATA_LEVELの意味は相互の値によって異なる。全体で、タプルとしてフラット化ツリーのノードを表す。

ARGUMENT_NAMEは、次のいずれかを示す。

- 戻り型: ARGUMENT_NAMEがnullで、かつDATA_LEVEL = 0の場合

- 引数リストに表示される引数: ARGUMENT_NAMEがnullでなく、かつDATA_LEVEL = 0の場合

- コンポジット型の属性名: ARGUMENT_NAMEがnullでなく、かつDATA_LEVEL > 0である場合

- コレクション要素型: ARGUMENT_NAMEがnullで、かつDATA_LEVEL > 0である場合

POSITION

NUMBER

NOT NULL

DATA_LEVELが0の場合、この列には引数リスト内でのこの項目の位置、またはファンクションの戻り値の場合は0が保持される。DATA_LEVELが0より大きい場合、この列には、同じDATA_LEVELでのその兄弟に対するこの項目の位置が保持される。このため、参照レコード・フィールドの場合はレコード内のフィールドの索引となる。参照コレクション要素の場合は1(コレクション要素が兄弟関係でないため。)

SEQUENCE

NUMBER

NOT NULL

引数およびその属性のシーケンシャルな順序の定義。引数の順序は1から開始する。最初に戻り型およびその再帰展開(木の先行順巡回)属性が、次にその再帰展開(木の先行順巡回)属性を持つ各引数が続く。

DATA_LEVEL

NUMBER

NOT NULL

コンポジット型の引数のネストの深さ

DATA_TYPE

VARCHAR2(30)

引数のデータ型

DEFAULTED

VARCHAR2(1)

引数がデフォルトであるかどうかを指定する。

DEFAULT_VALUE

LONG

将来の使用のために予約済

DEFAULT_LENGTH

NUMBER

将来の使用のために予約済

IN_OUT

VARCHAR2(9)

引数の方向:

- IN

- OUT

- IN/OUT

DATA_LENGTH

NUMBER

列の長さ(バイト)

DATA_PRECISION

NUMBER

10進数(NUMBER)または2進数(FLOAT)の長さ

DATA_SCALE

NUMBER

数値の小数点以下の桁

RADIX

NUMBER

数値の引数基数

CHARACTER_SET_NAME

VARCHAR2(44)

引数のキャラクタ・セット名

TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

引数の型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

引数の型名。パッケージ・ローカルな型(パッケージ仕様部で宣言された型)の場合、この列はパッケージ名を表示する。

TYPE_SUBNAME

VARCHAR2(30)

パッケージ・ローカルな型の場合のみ関連する。TYPE_NAME列で識別されるパッケージ内で宣言された型名が表示される。

TYPE_LINK

VARCHAR2(128)

TYPE_NAME列で識別されるパッケージがリモート・パッケージの場合、パッケージ・ローカルな型のみに関連する。この列は、リモート・パッケージの参照に使用されるデータベース・リンクを表示する。

PLS_TYPE

VARCHAR2(30)

引数が数値の場合、引数のPL/SQLタイプの名前。そうでない場合、NULL。

CHAR_LENGTH

NUMBER

文字列データ型の文字制限

CHAR_USED

VARCHAR2(1)

バイトの制限(B)または文字制限(C)のどちらが文字列の正式な制限か

関連項目:

- 「DBA_ARGUMENTS」

- 「USER_ARGUMENTS」

- 現行のユーザーがアクセスできるファンクションおよびプロシージャの詳細は、「ALL_PROCEDURES」を参照してください。

ALL_ASSEMBLIES

ALL_ASSEMBLIESは、現行のユーザーがアクセスできるアセンブリに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_ASSEMBLIESは、データベース内のすべてのアセンブリに関する情報を示します。

- USER_ASSEMBLIESは、現行のユーザーが所有するアセンブリに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アセンブリの所有者

ASSEMBLY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アセンブリの名前

FILE_SPEC

VARCHAR2(4000)

アセンブリのオペレーティング・システム・ファイル仕様

SECURITY_LEVEL

VARCHAR2(10)

アセンブリの最高セキュリティ・レベル

IDENTITY

VARCHAR2(4000)

アセンブリのID

STATUS

VARCHAR2(7)

アセンブリの状態

関連項目:

- 「DBA_ASSEMBLIES」

- 「USER_ASSEMBLIES」

ALL_ASSOCIATIONS

ALL_ASSOCIATIONSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクトに対応付けられたユーザー定義の統計情報を示します。

関連ビュー

- DBA_ASSOCIATIONSは、データベース内のユーザー定義の統計情報をすべて示します。

- USER_ASSOCIATIONSは、現行のユーザーが所有するオブジェクトに対応付けられたユーザー定義の統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

対応付けが定義されているオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

対応付けが定義されているオブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

対応付けが定義されているオブジェクトの列名

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(9)

統計情報が対応付けられているオブジェクトの種類: 列、タイプ、パッケージまたはファンクション、索引タイプまたはドメイン索引

STATSTYPE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

統計タイプの所有者

STATSTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

コスト関数、選択関数または統計関数を含む統計タイプ名

DEF_SELECTIVITY

NUMBER

オブジェクトがある場合のデフォルトの選択性

DEF_CPU_COST

NUMBER

オブジェクトがある場合のデフォルトのCPUコスト

DEF_IO_COST

NUMBER

オブジェクトがある場合のデフォルトのI/Oコスト

DEF_NET_COST

NUMBER

オブジェクトがある場合のデフォルトのネットワーキング・コスト

INTERFACE_VERSION

NUMBER

ODCIStatsインタフェースのバージョン番号を識別する。Oracle8i 8.1実装の統計タイプの場合は1、Oracle9i 9.0.0実装の場合は0。

MAINTENANCE_TYPE

VARCHAR2(14)

オブジェクトがシステム管理またはユーザー管理のいずれであるかを指定する。

関連項目:

- 「DBA_ASSOCIATIONS」

- 「USER_ASSOCIATIONS」

ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS

ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーがアクセス可能な変換用の変換関数に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSは、データベース内のすべての変換用の変換関数に関する情報を示します。

- USER_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーが所有する変換用の変換関数に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TRANSFORMATION_ID

NUMBER

NOT NULL

変換の一意の識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換を所有するユーザー

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換名

FROM_TYPE

VARCHAR2(61)

ソース・タイプ名

TO_TYPE

VARCHAR2(91)

ターゲット・タイプ名

ATTRIBUTE

NUMBER

NOT NULL

ターゲット・タイプの属性番号

ATTRIBUTE_TRANSFORMATION

VARCHAR2(4000)

属性の変換関数

関連項目:

- 「DBA_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS」

ALL_AUDIT_POLICIES

ALL_AUDIT_POLICIESは、現行のユーザーがアクセスできる表とビューに対するファイングレイン監査ポリシーを示します。

関連ビュー

- DBA_AUDIT_POLICIESは、データベース内のすべてのファイングレイン監査ポリシーを示します。

- USER_AUDIT_POLICIESは、現行のユーザーが所有する表およびビューに対するファイングレイン監査ポリシーを示します。このビューは、OBJECT_SCHEMA列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_SCHEMA

VARCHAR2(30)

表またはビューの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表またはビューの名前

POLICY_OWNER

VARCHAR2(30)

ポリシーの所有者

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

ポリシー名

POLICY_TEXT

VARCHAR2(4000)

監査条件

POLICY_COLUMN

VARCHAR2(30)

関連列

PF_SCHEMA

VARCHAR2(30)

監査ハンドラ・ファンクションの所有者

PF_PACKAGE

VARCHAR2(30)

監査ハンドラ・ファンクションを含むパッケージの名前

PF_FUNCTION

VARCHAR2(30)

監査ハンドラ・ファンクションの名前

ENABLED

VARCHAR2(3)

ポリシーが使用可能(YES)か使用禁止(NO)か

SEL

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトの問合せに適用される(YES)か適用されない(NO)か

INS

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトのINSERT文に適用される(YES)か適用されない(NO)か

UPD

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトのUPDATE文に適用される(YES)か適用されない(NO)か

DEL

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトのDELETE文に適用される(YES)か適用されない(NO)か

AUDIT_TRAIL

VARCHAR2(12)

この監査ポリシーによって生成された監査レコードが書き込まれる監査証跡:

- DB - 監査レコードはDBA_FGA_AUDIT_TRAIL(ファイングレイン監査証跡)に書き込まれる。

- DB+EXTENDED - 監査レコードはDBA_FGA_AUDIT_TRAIL(ファイングレイン監査証跡)に書き込まれ、このポリシー用にSQL_TEXTおよびSQL_BIND列が移入される。

- XML - 監査レコードはV$XML_AUDIT_TRAIL(XML監査ファイル)に書き込まれる。

- XML+EXTENDED - 監査レコードはV$XML_AUDIT_TRAIL(XML監査ファイル)に書き込まれ、このポリシー用にSQL_TEXTおよびSQL_BIND列が移入される。

POLICY_COLUMN_OPTIONS

VARCHAR2(11)

AUDIT_COLUMNパラメータ(ALL_COLUMNS)のすべての列またはAUDIT_COLUMNパラメータ(ANY_COLUMNS)のいずれかの列がファイングレイン監査をトリガーするか

関連項目:

- 「DBA_AUDIT_POLICIES」

- 「USER_AUDIT_POLICIES」

ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNS

ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできる表とビューに対するファイングレイン監査ポリシー列を示します。

関連ビュー

- DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNSは、データベース内のすべてのファイングレイン監査ポリシー列を示します。

- USER_AUDIT_POLICY_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する表およびビューに対するファイングレイン監査ポリシー列を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_SCHEMA

VARCHAR2(30)

表またはビューの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表またはビューの名前

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

ポリシー名

POLICY_COLUMN

VARCHAR2(30)

ポリシーの関連列

関連項目:

- 「DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNS」

- 「USER_AUDIT_POLICY_COLUMNS」

ALL_AW_PS

ALL_AW_PSは、現行のユーザーがアクセスできる分析作業領域内のページ領域を示します。

関連ビュー

- DBA_AW_PSは、データベース内のすべての分析作業領域内のページ領域を示します。

- USER_AW_PSは、現行のユーザーが所有する分析作業領域内のページ領域を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

分析作業領域の所有者

AW_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

分析作業領域の番号

AW_NAME

VARCHAR2(30)

分析作業領域の名前

PSNUMBER

NUMBER(10)

ページ領域番号

GENERATIONS

NUMBER

ページ領域内でアクティブな世代数

MAXPAGES

NUMBER

ページ領域に割り当てられた最大ページ数

関連項目:

- 「DBA_AW_PS」

- 「USER_AW_PS」

- これらのビューの詳細は、『Oracle OLAPユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ALL_AWS

ALL_AWSは、現行のユーザーがアクセスできる分析作業領域を示します。

関連ビュー

- DBA_AWSは、データベース内のすべての分析作業領域を示します。

- USER_AWSは、現行のユーザーが所有する分析作業領域を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

分析作業領域の所有者

AW_NUMBER

NUMBER

分析作業領域の番号

AW_NAME

VARCHAR2(30)

分析作業領域の名前

AW_VERSION

VARCHAR2(4)

分析作業領域のフォーマット・バージョン:

- 9.1

- 10.1

- 10.2

- 11.1

PAGESPACES

NUMBER

分析作業領域内のページ領域の数

GENERATIONS

NUMBER

分析作業領域内でアクティブな世代数

FROZEN

VARCHAR2(6)

分析作業領域の固定状態:

- Frozen

- NoThaw

関連項目:

- 「DBA_AWS」

- 「USER_AWS」

- これらのビューの詳細は、『Oracle OLAPユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ALL_BASE_TABLE_MVIEWS

ALL_BASE_TABLE_MVIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビュー・ログを使用して、マテリアライズド・ビューを示します。マテリアライズド・ビュー・ログは、マスター、実表またはマスター・マテリアライズド・ビューに対して作成できます。マテリアライズド・ビュー・ログを使用して、1つのマテリアライズド・ビューごとに1行で表示するには、マスター・サイトまたはマスター・マテリアライズド・ビュー・サイトでこのビューを問い合せます。

関連ビュー

- DBA_BASE_TABLE_MVIEWSは、データベース内のマテリアライズド・ビュー・ログを使用して、すべてのマテリアライズド・ビューを示します。

- USER_BASE_TABLE_MVIEWSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビュー・ログを使用して、マテリアライズド・ビューを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マスター表またはマスター・マテリアライズド・ビューが作成されたスキーマ

MASTER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マスター表またはマスター・マテリアライズド・ビューの名前

MVIEW_LAST_REFRESH_TIME

DATE

NOT NULL

マスターに基づくマテリアライズド・ビューが、前回リフレッシュされた日付

MVIEW_ID

NUMBER(38)

マスターに基づくマテリアライズド・ビューの一意の識別子

関連項目:

- 「DBA_BASE_TABLE_MVIEWS」

- 「USER_BASE_TABLE_MVIEWS」

ALL_CAPTURE

ALL_CAPTUREは、取得した変更を現行のユーザーがアクセスできるキューにエンキューする取得プロセスの情報を示します。

関連ビュー

DBA_CAPTUREは、データベース内のすべての取得プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得プロセスの名前

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得された変更のステージングに使用されるキューの名前

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得された変更のステージングに使用されるキューの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

取得プロセスでフィルタ処理に使用される正のルール・セットの名前

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

正のルール・セットの所有者

CAPTURE_USER

VARCHAR2(30)

取得したメッセージをエンキューする現行のユーザー

START_SCN

NUMBER

取得プロセスにより変更の取得が開始されるシステム変更番号(SCN)

STATUS

VARCHAR2(8)

取得プロセスのステータス:

- DISABLED

- ENABLED

- ABORTED

CAPTURED_SCN

NUMBER

前回スキャンされたREDOログ・レコードのシステム変更番号(SCN)

APPLIED_SCN

NUMBER

関連適用プロセスによりデキューされた最新メッセージのシステム変更番号(SCN)。このSCNより小さい番号を持つすべての変更は、この取得プロセスにより取得された変更を適用するすべての適用プロセスによりデキューされる。

USE_DATABASE_LINK

VARCHAR2(3)

ソース・データベース名が、ダウンストリーム・データベースからソース・データベースに接続するためのデータベース・リンクとして使用されるかどうか(YES | NO)。取得プロセスがソース・データベースで作成された場合、この列はNULL。

FIRST_SCN

NUMBER

取得プロセスが再開されるシステム変更番号(SCN)

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

ソース・データベースのグローバル名

SOURCE_DBID

NUMBER

ソース・データベースのデータベースID

SOURCE_RESETLOGS_SCN

NUMBER

ソース・データベースのリセットログのシステム変更番号(SCN)

SOURCE_RESETLOGS_TIME

NUMBER

ソース・データベースのリセットログ時刻

LOGMINER_ID

NUMBER

取得プロセスに関連付けられたLogMinerセッションのセッションID

NEGATIVE_RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

取得プロセスでフィルタ処理に使用されるルール・セットの名前

NEGATIVE_RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

取得プロセスでフィルタ処理に使用される負のルール・セットの所有者

MAX_CHECKPOINT_SCN

NUMBER

取得プロセスにより前回のチェックポイントが取得されたシステム変更番号(SCN)

REQUIRED_CHECKPOINT_SCN

NUMBER

取得プロセスがREDO情報を必要とする最も低いチェックポイントSCN

LOGFILE_ASSIGNMENT

VARCHAR2(8)

取得プロセスのログ・ファイルの割当てタイプ:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

STATUS_CHANGE_TIME

DATE

取得プロセスのSTATUSが変更された時刻

ERROR_NUMBER

NUMBER

取得プロセスが異常終了した場合のエラー番号

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

取得プロセスが異常終了した場合のエラー・メッセージ

VERSION

VARCHAR2(64)

取得プロセスのバージョン番号

CAPTURE_TYPE

VARCHAR2(10)

取得プロセスのタイプ

- DOWNSTREAM

- LOCAL

LAST_ENQUEUED_SCN

NUMBER

最後にエンキューされたシステム変更番号(SCN)

CHECKPOINT_RETENTION_TIME

NUMBER

チェックポイント保存時間
注意: 取得プロセスのチェックポイント保存時間がINFINITEに設定されている場合、この列に表示される値は4294967295。

START_TIME脚注 1

TIMESTAMP(6)

取得プロセスにより変更の取得が開始される時刻

PURPOSE脚注 1

VARCHAR2(19)

取得プロセスの目的:

- Streams: Oracle Streams構成の取得プロセス

- XStream Streams: DBMS_XSTREAM_ADM.ENABLE_GG_XSTREAM_FOR_STREAMSプロシージャによってXStream機能が有効にされたOracle Streams構成の取得プロセス

- XStream Out: XStream Out構成の取得プロセス

- AUDIT VAULT: 監査ボールト構成の取得プロセス

- CHANGE DATA CAPTURE: チェンジ・データ・キャプチャ構成の取得プロセス

CLIENT_NAME脚注 2

VARCHAR2(4000)

取得プロセスのクライアント名。XStream Outのアウトバウンド名であり、GoldenGateの抽出名である。

CLIENT_STATUS脚注 2

VARCHAR2(8)

クライアント・プロセスの状態:

- DISABLED - XStream Outについてはアウトバウンド・サーバーが実行中でない場合、GoldenGateについては取得プロセスが実行中でない場合

- DETACHED - XStream Outについてはアウトバウンド・サーバーが実行中であるもののXStreamクライアント・アプリケーションが接続されていない場合、GoldenGateについては取得プロセスが実行中であるものの抽出プロセスが接続されていない場合

- ATTACHED - XStream Outについてはアウトバウンド・サーバーが実行中でありXStreamクライアント・アプリケーションが接続されている場合、GoldenGateについては取得プロセスが実行中であり抽出プロセスが接続されている場合

- ABORTED - XStream Outについてはアウトバウンド・サーバーがエラーの発生により使用禁止になった場合、GoldenGateについては取得プロセスがエラーの発生により使用禁止になった場合

OLDEST_SCN脚注 2

NUMBER

現在処理中のトランザクションの最も古いSCN

FILTERED_SCN脚注 2

NUMBER

トランザクションで処理された最低水位標のSCN

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:
「DBA_CAPTURE」

ALL_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTES

ALL_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTESは、現行のユーザーがアクセスできる取得プロセスの追加属性に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTESは、データベース内のすべての取得プロセスの追加属性に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得プロセスの名前

ATTRIBUTE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

追加属性の名前

INCLUDE

VARCHAR2(3)

追加属性が含まれているかどうか(YES | NO)

ROW_ATTRIBUTE

VARCHAR2(3)

追加属性が行LCR属性であるかどうか(YES | NO)

DDL_ATTRIBUTE

VARCHAR2(3)

追加属性がDDL LCR属性であるかどうか(YES | NO)

関連項目:
「DBA_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTES」

ALL_CAPTURE_PARAMETERS

ALL_CAPTURE_PARAMETERSは、取得した変更を現行のユーザーがアクセスできるキューにエンキューする取得プロセスのパラメータに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_CAPTURE_PARAMETERSは、データベース内のすべての取得プロセスのパラメータに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得プロセスの名前

PARAMETER

VARCHAR2(128)

NOT NULL

パラメータ名

VALUE

VARCHAR2(4000)

パラメータ値

SET_BY_USER

VARCHAR2(3)

パラメータ値がユーザーによって設定されたのか(YES)、ユーザーによって設定されていないのか(NO)。NOの場合、パラメータはデフォルト値に設定される。YESの場合、パラメータはデフォルト値または他の値に設定できる。

関連項目:
「DBA_CAPTURE_PARAMETERS」

ALL_CAPTURE_PREPARED_DATABASE

ALL_CAPTURE_PREPARED_DATABASEは、ローカル・データベースのインスタンス化の準備が完了した時点に関する情報を示します。ローカル・データベースがインスタンス化用に準備されていない場合、このビューに行は表示されません。

関連ビュー

DBA_CAPTURE_PREPARED_DATABASEは、ローカル・データベースのインスタンス化の準備が完了した時点に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TIMESTAMP

DATE

ローカル・データベースのインスタンス化が可能な状態となった日時

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK

VARCHAR2(8)

データベースレベルの主キー列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI

VARCHAR2(8)

データベースレベルの一意索引列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK

VARCHAR2(8)

データベースレベルの外部キー列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL

VARCHAR2(8)

データベースレベルのすべての列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

関連項目:

- 「DBA_CAPTURE_PREPARED_DATABASE」

- このビューのサプリメンタル・ロギング列に考えられる値の詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMAS

ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMASは、ローカル・データベースで現行のユーザーがアクセスでき、インスタンス化の準備が完了しているスキーマに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_CAPTURE_PREPARED_SCHEMASは、ローカル・データベースでインスタンス化の準備が完了しているすべてのスキーマに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インスタンス化が可能な状態のスキーマの名前

TIMESTAMP

DATE

スキーマのインスタンス化が可能な状態となった日時

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK

VARCHAR2(8)

スキーマレベルの主キー列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI

VARCHAR2(8)

スキーマレベルの一意索引列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK

VARCHAR2(8)

スキーマレベルの外部キー列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL

VARCHAR2(8)

スキーマレベルのすべての列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

関連項目:

- 「DBA_CAPTURE_PREPARED_SCHEMAS」

- このビューのサプリメンタル・ロギング列に考えられる値の詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLES

ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLESは、ローカル・データベースで現行のユーザーがアクセスでき、インスタンス化の準備が完了している表に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_CAPTURE_PREPARED_TABLESは、ローカル・データベースでインスタンス化の準備が完了しているすべての表に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インスタンス化が可能な状態となった表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インスタンス化が可能な状態となった表の名前

SCN

NUMBER

NOT NULL

表をインスタンス化できる最小のシステム変更番号(SCN)

TIMESTAMP

DATE

表のインスタンス化が可能な状態となった日時

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK

VARCHAR2(8)

表レベルの主キー列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI

VARCHAR2(8)

表レベルの一意索引列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK

VARCHAR2(8)

表レベルの外部キー列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL

VARCHAR2(8)

表レベルのすべての列のサプリメンタル・ロギングの状態:

- IMPLICIT

- EXPLICIT

- NO

関連項目:

- 「DBA_CAPTURE_PREPARED_TABLES」

- このビューのサプリメンタル・ロギング列に考えられる値の詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

ALL_CATALOG

ALL_CATALOGは、現行のユーザーがアクセスできるすべての表、クラスタ、ビュー、シノニムおよび順序を示します。

関連ビュー

- DBA_CATALOGは、データベース全体のすべての表、クラスタ、ビュー、シノニムおよび順序を示します。

- USER_CATALOGは、現行のユーザーのスキーマ内の表、クラスタ、ビュー、シノニムおよび順序を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

TABLE、CLUSTER、VIEW、SYNONYM、SEQUENCEまたはUNDEFINEDの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

TABLE、CLUSTER、VIEW、SYNONYM、SEQUENCEまたはUNDEFINEDの名前

TABLE_TYPE

VARCHAR2(11)

TABLE、CLUSTER、VIEW、SYNONYM、SEQUENCEまたはUNDEFINEDのタイプ

ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETS

ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETSは、チェンジ・セットで伝播するチェンジ・データ・キャプチャに関する情報を表示します。

列

データ型

NULL

説明

PROPAGATION_SOURCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更ソースの名前

PROPAGATION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

伝播の名前

STAGING_DATABASE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

伝播用のステージング・データベースの名前

CHANGE_SET_PUBLISHER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

分散チェンジ・セットのパブリッシャ

CHANGE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

分散チェンジ・セットの名前

ALL_CHANGE_PROPAGATIONS

ALL_CHANGE_PROPAGATIONSは、チェンジ・データ・キャプチャ伝播に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

PROPAGATION_SOURCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更ソースの名前

PROPAGATION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

伝播の名前

STAGING_DATABASE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

伝播用のステージング・データベースの名前

DESTINATION_QUEUE_PUBLISHER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

転送先キューの所有者

DESTINATION_QUEUE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先キュー名

ALL_CHANGE_SETS

ALL_CHANGE_SETSは、チェンジ・データ・キャプチャのチェンジ・セットに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更セットの名前

CHANGE_SOURCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

チェンジ・セットが属する変更ソース

BEGIN_DATE

DATE

変更データ獲得の開始点

END_DATE

DATE

変更データ獲得の停止点

BEGIN_SCN

NUMBER

将来の使用のために予約済

END_SCN

NUMBER

将来の使用のために予約済

FRESHNESS_DATE

DATE

将来の使用のために予約済

FRESHNESS_SCN

NUMBER

将来の使用のために予約済

ADVANCE_ENABLED

CHAR(1)

チェンジ・セットが使用可能(Y)または使用禁止(N)か、あるいは取得が使用禁止で適用が使用可能か(C)

IGNORE_DDL

VARCHAR2(1)

将来の使用のために予約済

CREATED

DATE

NOT NULL

チェンジ・セットの作成日

ROLLBACK_SEGMENT_NAME

VARCHAR2(30)

将来の使用のために予約済

ADVANCING

VARCHAR2(1)

NOT NULL

将来の使用のために予約済

PURGING

VARCHAR2(1)

NOT NULL

将来の使用のために予約済

LOWEST_SCN

NUMBER

チェンジ・セットの変更データの最低水位標

TABLESPACE

VARCHAR2(30)

将来の使用のために予約済

CAPTURE_ENABLED

VARCHAR2(1)

チェンジ・セットの取得が使用可能かどうか(Y | N)

STOP_ON_DDL

VARCHAR2(1)

NOT NULL

チェンジ・セットがDDLで停止するかしないか(Y | N)

CAPTURE_ERROR

CHAR(1)

取得エラーが発生したかどうか(Y | N)

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

Streams取得プロセス名

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsキューの名前

QUEUE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsキュー表の名前

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

Streams適用プロセスの名前

SET_DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

チェンジ・セットの説明

PUBLISHER

VARCHAR2(30)

チェンジ・セットのパブリッシャ

LOWEST_TIMESTAMP

DATE

チェンジ・セットの最小SCNを持つレコードのタイムスタンプ

MAP_NAME

VARCHAR2(30)

マッピング表の名前。SCNはタイムスタンプにマッピングされる。

ALL_CHANGE_SOURCES

ALL_CHANGE_SOURCESは、チェンジ・データ・キャプチャの変更ソースに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更ソースの名前

DBID

NUMBER

データベース識別子

LOG_DIRECTORY

VARCHAR2(2000)

ログ・ファイル・ディレクトリの場所

LOGFILE_PATTERN

VARCHAR2(30)

ログ・ファイル名のワイルドカード・パターン

SOURCE_DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

変更ソースの説明

CREATED

DATE

NOT NULL

変更ソースの作成日

SOURCE_TYPE

VARCHAR2(18)

変更ソースの取得モード:

- AUTOLOG

- HOTLOG

- SYNCHRONOUS

- DISTRIBUTED HOTLOG

- AUTOLOG ONLINE

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

ソース・データベースのグローバル名

FIRST_SCN

NUMBER

取得が開始できるLogMinerディクショナリのSCN

PUBLISHER

VARCHAR2(30)

変更ソースのパブリッシャ

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

Streams取得プロセス名

CAPTURE_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

Streams取得キュー名の名前

CAPTURE_QUEUE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

Streams取得表の名前

SOURCE_ENABLED

VARCHAR2(1)

変更ソースが使用可能かどうか(Y | N)

ALL_CHANGE_TABLES

ALL_CHANGE_TABLESは、チェンジ・データ・キャプチャの変更表に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CHANGE_TABLE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更表の所有者

CHANGE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更表の名前

CHANGE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更表が属するチェンジ・セットの名前

SOURCE_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更表のソース表の所有者

SOURCE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更表のソース表の名前

CREATED

DATE

NOT NULL

変更表の作成日

CREATED_SCN

NUMBER

変更表の作成SCN

CAPTURED_VALUES

VARCHAR2(1)

NOT NULL

旧(O)、新(N)または新旧両方(B)の更新値が取得されているかどうか

PUB_ID

NUMBER

NOT NULL

変更表のユーザーに表示される発行ID

ALL_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS

ALL_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSは、現行のユーザーがアクセスできるすべてのハッシュ・クラスタに対するハッシュ関数を示します。

関連ビュー

- DBA_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSは、データベース内のすべてのハッシュ・クラスタに対するハッシュ関数を示します。

- USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSは、現行のユーザーが所有するすべてのハッシュ・クラスタに対するハッシュ関数を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタの所有者

CLUSTER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタ名

HASH_EXPRESSION

LONG

ハッシュ・クラスタのハッシュ関数のテキスト

ALL_CLUSTERS

ALL_CLUSTERSは、現行のユーザーがアクセスできるすべてのクラスタを示します。

関連ビュー

- DBA_CLUSTERSは、データベース内のすべてのクラスタを示します。

- USER_CLUSTERSは、現行のユーザーが所有するすべてのクラスタを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタの所有者

CLUSTER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタ名

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタが設定されている表領域の名前

PCT_FREE

NUMBER

ブロック内の空き領域の最小割合

PCT_USED

NUMBER

ブロック内の使用されている領域の最小割合

KEY_SIZE

NUMBER

クラスタ・キーに、それに対応付けられた行を加えた推定サイズ

INI_TRANS

NUMBER

NOT NULL

トランザクションの初期数

MAX_TRANS

NUMBER

NOT NULL

トランザクションの最大数

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのバイト単位のサイズ

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ

MIN_EXTENTS

NUMBER

NOT NULL

セグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENTS

NUMBER

NOT NULL

セグメント内で使用できるエクステントの最大数

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合

FREELISTS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

AVG_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

表内のブロックの数をクラスタ・キーの数で割った数

CLUSTER_TYPE

VARCHAR2(5)

クラスタのタイプ

- INDEX - B*ツリー索引

- HASH - Hash

FUNCTION

VARCHAR2(15)

ハッシュ・クラスタの場合は、ハッシュ関数

HASHKEYS

NUMBER

ハッシュ・クラスタの場合は、ハッシュ・キー(ハッシュ・バケット)の数

DEGREE

VARCHAR2(10)

クラスタをスキャンするための1インスタンス当たりのスレッド数またはDEFAULT

INSTANCES

VARCHAR2(10)

クラスタがいくつかのインスタンスにまたがってスキャンされる場合のインスタンスの数またはDEFAULT

CACHE

VARCHAR2(5)

クラスタがバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか(Y | N)

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

クラスタ・ブロックに対して使用されるバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

クラスタ・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

クラスタ・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

SINGLE_TABLE

VARCHAR2(5)

単一表のクラスタかどうか(Y | N)

DEPENDENCIES

VARCHAR2(8)

行レベルでの依存性の追跡が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

ALL_COL_COMMENTS

ALL_COL_COMMENTSは、現行のユーザーがアクセスできる表およびビューの列についてのコメントを示します。

関連ビュー

- DBA_COL_COMMENTSは、データベース内のすべての表およびビューについてのコメントを示します。

- USER_COL_COMMENTSは、現行のユーザーが所有する表およびビューの列についてのコメントを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

列についてのコメント

関連項目:

- 「DBA_COL_COMMENTS」

- 「USER_COL_COMMENTS」

ALL_COL_PENDING_STATS

ALL_COL_PENDING_STATSは、現行のユーザーがアクセスできる列の保留中の統計を示します。

関連ビュー

- DBA_COL_PENDING_STATSは、データベース内のすべての列に関する保留中の統計を示します。

- USER_COL_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有する列の保留中の統計を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

列の名前

NUM_DISTINCT

NUMBER

列内で異なる値の数

LOW_VALUE

RAW(32)

列内の下限値

HIGH_VALUE

RAW(32)

列内の上限値

DENSITY

NUMBER

COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能な場合、この列にはヒストグラム内の1つ以下のエンドポイントにわたる値の選択性が示される。複数のエンドポイントにわたる値の選択性は示されない。
COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能ではない場合、この列の値は1/NUM_DISTINCTである。

NUM_NULLS

NUMBER

列内のNULLの数

AVG_COL_LEN

NUMBER

列の平均の長さ(バイト)

SAMPLE_SIZE

NUMBER

列の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

列が分析された最新の日付

関連項目:

- 「DBA_COL_PENDING_STATS」

- 「USER_COL_PENDING_STATS」

ALL_COL_PRIVS

ALL_COL_PRIVSは、次のタイプの権限付与を示します。

- 現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者、権限受領者である列オブジェクトの権限付与

- 使用可能になっているロールまたはPUBLICが権限受領者である列オブジェクトの権限付与

関連ビュー

- DBA_COL_PRIVSは、データベース内の列オブジェクトの権限付与をすべて示します。

- USER_COL_PRIVSは、現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者または権限受領者である列オブジェクトの権限付与を示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

TABLE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトのスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

列についての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:

- 「DBA_COL_PRIVS」

- 「USER_COL_PRIVS」

ALL_COL_PRIVS_MADE

ALL_COL_PRIVS_MADEは、現行のユーザーがオブジェクト所有者または権限付与者である列オブジェクトの権限付与を示します。

関連ビュー

USER_COL_PRIVS_MADEは、現行のユーザーがオブジェクト所有者である列オブジェクトの権限付与を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

列についての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:
「USER_COL_PRIVS_MADE」

ALL_COL_PRIVS_RECD

ALL_COL_PRIVS_RECDは、次のタイプの権限付与を示します。

- 現行のユーザーが権限受領者である列オブジェクトの権限付与

- 使用可能になっているロールまたはPUBLICが権限受領者である列オブジェクトの権限付与

関連ビュー

USER_COL_PRIVS_RECDは、現行のユーザーが権限受領者である列オブジェクトの権限付与を示します。このビューは、GRANTEE列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NUL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

列についての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:
「USER_COL_PRIVS_RECD」

ALL_COLL_TYPES

ALL_COLL_TYPESは、現行のユーザーがアクセスできる名前付きのコレクション型(VARRAYおよびネストした表)の名前をすべて示します。

関連ビュー

- DBA_COLL_TYPESは、データベース内の名前付きのコレクション型をすべて示します。

- USER_COLL_TYPESは、現行のユーザーが所有する名前付きのコレクション型をすべて示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コレクションの所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コレクションの名前

COLL_TYPE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

VARYING ARRAY、ネストした表などのコレクションの説明

UPPER_BOUND

NUMBER

VARRAYの場合のみ、最大サイズ

ELEM_TYPE_MOD

VARCHAR2(7)

要素の型修飾子

ELEM_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

コレクションの基となる型の所有者。この値は、主にユーザー定義型の場合に有効。

ELEM_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

コレクションのベースとなるデータ型またはユーザー定義型の名前

LENGTH

NUMBER

CHAR要素の長さ、またはVARCHAR要素またはVARCHAR2要素の最大長

PRECISION

NUMBER

NUMBER要素またはDECIMAL要素の10進数精度、あるいはFLOAT要素の2進数精度

SCALE

NUMBER

NUMBER要素またはDECIMAL要素の位取り

CHARACTER_SET_NAME

VARCHAR2(44)

キャラクタ・セット名(CHAR_CS | NCHAR_CS)

ELEM_STORAGE

VARCHAR2(7)

廃止された列

NULLS_STORED

VARCHAR2(3)

廃止された列

ALL_CONS_COLUMNS

ALL_CONS_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスでき、また制約に指定されている列を示します。

関連ビュー

- DBA_CONS_COLUMNSは、制約に指定されているデータベース内の列をすべて示します。

- USER_CONS_COLUMNSは、現行のユーザーが所有していて、制約に指定されている列を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

制約定義の所有者

CONSTRAINT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

制約定義の名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

制約定義付きの表名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

制約定義内で指定されたオブジェクト型列の列名または属性名

注意: ユーザー定義REF列に制約を作成すると、REF列を構成する属性に対する制約がシステムによって作成されます。そのため、このビューで表示される列名は、次のような形式で、接頭辞としてREF列名が付いた属性名になります。
"REF_name"."attribute"

POSITION

NUMBER

オブジェクトの定義内の列または属性の元の位置

ALL_CONS_OBJ_COLUMNS

ALL_CONS_OBJ_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできる表にあるオブジェクト列(または属性)またはコレクション要素が制約を受ける型に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_CONS_OBJ_COLUMNSは、データベースのすべての表にあるオブジェクト列(または属性)またはコレクション要素が制約を受けるタイプに関する情報を示します。

- USER_CONS_OBJ_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する表にあるオブジェクト列(または属性)またはコレクション要素が制約を受けるタイプに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト列または属性を含む表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

オブジェクト列または属性の完全修飾名

CONS_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

列(または要素)が制約を受ける型の所有者

CONS_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

列(または要素)が制約を受ける型の名前

CONS_TYPE_ONLY

VARCHAR2(15)

列(または要素)がONLY型に制約されるかどうか(Y | N)

関連項目:

- 「DBA_CONS_OBJ_COLUMNS」

- 「USER_CONS_OBJ_COLUMNS」

ALL_CONSTRAINTS

ALL_CONSTRAINTSは、現行のユーザーがアクセスできる表の制約定義を示します。

関連ビュー

- DBA_CONSTRAINTSは、データベース内の制約定義をすべて示します。

- USER_CONSTRAINTSは、現行のユーザー・スキーマ内の表の制約定義を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

制約定義の所有者

CONSTRAINT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

制約定義の名前

CONSTRAINT_TYPE

VARCHAR2(1)

制約定義のタイプ

- C - 表でのチェック制約

- P - 主キー

- U - 一意のキー

- R - 参照整合性

- V - ビューでのチェック・オプション付き

- O - ビューで読取り専用

- H - ハッシュ式

- F - REF列を含む制約

- S - サプリメンタル・ロギング

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

制約定義付きの表(またはビュー)に対応付けられた名前

SEARCH_CONDITION

LONG

チェック制約に対する検索条件のテキスト。

R_OWNER

VARCHAR2(30)

参照制約で参照される表の所有者

R_CONSTRAINT_NAME

VARCHAR2(30)

参照表の一意制約の定義名

DELETE_RULE

VARCHAR2(9)

参照制約の削除ルール

- CASCADE

- SET NULL

- NO ACTION

STATUS

VARCHAR2(8)

制約の施行状態

- ENABLED

- DISABLED

DEFERRABLE

VARCHAR2(14)

制約が遅延可能か(DEFERRABLE)そうでないか(NOT DEFERRABLE)

DEFERRED

VARCHAR2(9)

制約が初期状態から遅延されていたか(DEFERRED)そうでないか(IMMEDIATE)

VALIDATED

VARCHAR2(13)

STATUS = ENABLEDの場合、可能な値は次のとおり。

- VALIDATED: すべてのデータは制約に従っている(つまり、制約が有効にされたとき、および後続のデータが表に入力されたときに表内の既存のデータが検証されている)

- NOT VALIDATED: 制約に従っていないデータがある可能性がある(つまり、制約が有効にされたときに表内の既存のデータは検証されなかったが、表に入力された後続のデータは検証されている)

STATUS = DISABLEDの場合、可能な値は次のとおり。

- VALIDATED: すべてのデータは制約に従っているが、制約の一意索引は削除されている。この設定は、データ・ウェアハウス環境において有用であるが、いくつかの制限事項がある。この設定の詳細は、『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照。

- NOT VALIDATED: 制約に従っていないデータがある可能性がある

GENERATED

VARCHAR2(14)

制約の名前がユーザーにより生成されたか(USER NAME)システムにより生成されたか(GENERATED NAME)

BAD

VARCHAR2(3)

この制約があいまいな方法で世紀を指定するか(BAD)そうでないか(NULL)。この不明瞭さから生じるエラーを回避するには、TO_DATEファンクションで4桁の年を使用して制約を再度書き込みます。
関連項目: 『Oracle Database SQL言語リファレンス』および『Oracle Databaseアドバンスト・アプリケーション開発者ガイド』でTO_DATE関数を参照。

RELY

VARCHAR2(4)

VALIDATED = NOT VALIDATEDの場合、この列は、クエリー・リライトのときに制約が考慮されるか(RELY)されないか(NULL)を示す。
VALIDATED = VALIDATEDの場合、この列は意味を持たない。

関連項目: 『Oracle Database SQL言語リファレンス』の制約に関する項を参照。

LAST_CHANGE

DATE

制約が最後に使用可能または使用禁止にされた時点

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

索引を所有しているユーザーの名前

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

索引の名前(一意および主キー制約の場合のみ表示)

INVALID

VARCHAR2(7)

制約が無効か(INVALID)そうでないか(NULL)

VIEW_RELATED

VARCHAR2(14)

制約がビューによって異なるか(DEPEND ON VIEW)そうでないか(NULL)

ALL_CONTEXT

ALL_CONTEXTは、属性および値がDBMS_SESSION.SET_CONTEXTプロシージャを使用して指定される、カレント・セッション内のコンテキスト・ネームスペースをすべて示します。このビューは、TYPE列を表示しません。

関連ビュー

DBA_CONTEXTは、DBMS_SESSION.SET_CONTEXTプロシージャを使用して属性が指定されているかどうかにかかわらず、データベースに定義されているコンテキスト・ネームスペースをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

NAMESPACE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンテキスト・ネームスペースの名前

SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このネームスペースを使用して属性を設定できる指定されたパッケージのスキーマ名

PACKAGE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このネームスペースを使用して属性を設定できる指定されたパッケージのパッケージ名

TYPE

VARCHAR2(22)

コンテキストのタイプ:

- ACCESSED LOCALLY

- INITIALIZED EXTERNALLY

- ACCESSED GLOBALLY

- INITIALIZED GLOBALLY

ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITY

ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITYは、現行のユーザーがアクセスできるディメンション、階層およびレベルで参照できるOLAP属性を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_ATTR_VISIBILITYは、データベース内のディメンション、階層およびレベルを表示するOLAP属性をすべて示します。

- USER_CUBE_ATTR_VISIBILITYは、現行のユーザーが所有するディメンション、階層およびレベルで参照できるOLAP属性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

関連項目:

- 「DBA_CUBE_ATTR_VISIBILITY」

- 「USER_CUBE_ATTR_VISIBILITY」

ALL_CUBE_ATTRIBUTES

ALL_CUBE_ATTRIBUTESは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブ・ディメンションの属性を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_ATTRIBUTESは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの属性を示します。

- USER_CUBE_ATTRIBUTESは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの属性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの名前(TIMEなど)

ATTRIBUTE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの属性の名前(LONG_DESCRIPTION、END_DATEなど)

TARGET_DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

属性のターゲット・ディメンションの名前

ATTRIBUTE_ROLE

VARCHAR2(17)

この属性が果たす特別なロール。ロールがない場合はNULL。

- SHORT_DESCRIPTION

- LONG_DESCRIPTION

- DESCRIPTION

- TIME_SPAN

- END_DATE

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語での属性の説明

DATA_TYPE

VARCHAR2(106)

属性のデータ型(VARCHAR2、FLOATなど)

DATA_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

テキスト・データ型の長さ

DATA_PRECISION

NUMBER

数値データ型の精度

DATA_SCALE

NUMBER

数値データ型のスケール

関連項目:

- 「DBA_CUBE_ATTRIBUTES」

- 「USER_CUBE_ATTRIBUTES」

ALL_CUBE_BUILD_PROCESSES

ALL_CUBE_BUILD_PROCESSESは、現行のユーザーがアクセスできるOLAP作成プロセスおよびメンテナンス・スクリプトを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_BUILD_PROCESSESは、データベース内のOLAP作成プロセスおよびメンテナンス・スクリプトをすべて示します。

- USER_CUBE_BUILD_PROCESSESは、現行のユーザーが所有するOLAP作成プロセスおよびメンテナンス・スクリプトを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

作成プロセスの所有者

BUILD_PROCESS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

作成プロセスの名前

BUILD_PROCESS

CLOB

作成プロセスの構文

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語での作成プロセスの説明

関連項目:

- 「DBA_CUBE_BUILD_PROCESSES」

- 「USER_CUBE_BUILD_PROCESSES」

ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブ・ディメンションの算出されたメンバーを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_CALCULATED_MEMBERSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの算出されたメンバーを示します。

- USER_CUBE_CALCULATED_MEMBERSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの算出されたメンバーを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの名前

MEMBER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの算出されたメンバーの名前

IS_CUSTOM_AGGREGATE

VARCHAR2(3)

算出されたメンバーがユーザー定義の集計かどうか(YES | NO)

STORAGE_TYPE

VARCHAR2(10)

算出されたメンバーの記憶域タイプ:

- DYNAMIC - メンバーの値は問合せに対して算出される

- PRECOMPUTE - メンバーの値はデータのメンテナンス中に算出され格納される

EXPRESSION

CLOB

算出されたメンバーの値を生成するために使用される式

関連項目:

- 「DBA_CUBE_CALCULATED_MEMBERS」

- 「USER_CUBE_CALCULATED_MEMBERS」

ALL_CUBE_DIM_LEVELS

ALL_CUBE_DIM_LEVELSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPディメンション・レベルを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_DIM_LEVELSは、データベース内のOLAPディメンション・レベルをすべて示します。

- USER_CUBE_DIM_LEVELSは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンション・レベルを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの名前(CUSTOMERなど)

LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションのレベルの名前(WAREHOUSEなど)

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語でのディメンション・レベルの説明

関連項目:

- 「DBA_CUBE_DIM_LEVELS」

- 「USER_CUBE_DIM_LEVELS」

ALL_CUBE_DIM_MODELS

ALL_CUBE_DIM_MODELSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPディメンションのモデルを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_DIM_MODELSは、データベース内のすべてのOLAPディメンションのモデルを示します。

- USER_CUBE_DIM_MODELSは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンションのモデルを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの名前

MODEL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションのモデルの名前

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語でのモデルの説明

関連項目:

- 「DBA_CUBE_DIM_MODELS」

- 「USER_CUBE_DIM_MODELS」

ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル・ビューの列を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル・ビューの列を示します。

- USER_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル・ビューの列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

キューブ・ディメンションの名前(PRODUCTなど)

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

ディメンションのビューの名前(PRODUCT_VIEWなど)

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

ビューの列の名前(LONG_DESCRIPTION、WAREHOUSE_IDなど)

COLUMN_TYPE

VARCHAR2(11)

列の型:

- KEY - ディメンション・ビューのキー(ディメンション値)

- LEVEL_NAME - ビューの行に対応するレベルの名前がある場合は、そのレベル名

- DIM_ORDER - 結果を順序付けできる列が存在する場合は、その列

- MEMBER_TYPE

- ATTRIBUTE - ディメンションが所有する属性

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

列に示されるレベルまたは属性の名前(LONG_DESCRIPTION、WAREHOUSE_IDなど)

関連項目:

- 「DBA_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS」

- 「USER_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS」

ALL_CUBE_DIM_VIEWS

ALL_CUBE_DIM_VIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPディメンションのリレーショナル・ビューを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_DIM_VIEWSは、データベース内のすべてのOLAPディメンションのリレーショナル・ビューを示します。

- USER_CUBE_DIM_VIEWSは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンションのリレーショナル・ビューを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの名前(PRODUCTなど)

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションのビューの名前(PRODUCT_VIEWなど)

関連項目:

- 「DBA_CUBE_DIM_VIEWS」

- 「USER_CUBE_DIM_VIEWS」

ALL_CUBE_DIMENSIONALITY

ALL_CUBE_DIMENSIONALITYは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブのディメンション順序を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_DIMENSIONALITYは、データベース内のすべてのOLAPキューブのディメンション順序を示します。

- USER_CUBE_DIMENSIONALITYは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのディメンション順序を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの所有者

CUBE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの名前(UNITS_CUBEなど)

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブのディメンションの名前(PRODUCTなど)

ORDER_NUM

NUMBER

NOT NULL

キューブのディメンションの順序番号

IS_SPARSE

NUMBER

ディメンションがキューブ内でスパースかどうか(1 | 0)

ET_ATTR_PREFIX

VARCHAR2(200)

一意性を確保するためにマテリアライズド・ビューの列名に追加する接頭辞を指定します。キューブ内のいずれの次元にもET_ATTR_PREFIXを指定しなかった場合は、デフォルトでD1_、D2_などのパターンになります。

関連項目:

- 「DBA_CUBE_DIMENSIONALITY」

- 「USER_CUBE_DIMENSIONALITY」

ALL_CUBE_DIMENSIONS

ALL_CUBE_DIMENSIONSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブ・ディメンションを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_DIMENSIONSは、データベース内のOLAPキューブ・ディメンションをすべて示します。

- USER_CUBE_DIMENSIONSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの名前(TIMEなど)

DIMENSION_TYPE

VARCHAR2(17)

OLAPキューブ・ディメンションのタイプ:

- STANDARD

- TIME

AW_NAME

VARCHAR2(30)

キューブ・ディメンションを格納する分析作業領域の名前(GLOBALなど)

DEFAULT_HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

キューブ・ディメンションのデフォルト階層の名前(FISCALなど)

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語でのキューブ・ディメンションの説明

関連項目:

- 「DBA_CUBE_DIMENSIONS」

- 「USER_CUBE_DIMENSIONS」

ALL_CUBE_HIER_LEVELS

ALL_CUBE_HIER_LEVELSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブ・ディメンションの階層レベルを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_HIER_LEVELSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの階層レベルを示します。

- USER_CUBE_HIER_LEVELSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの階層レベルを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの名前(TIMEなど)

HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの階層の名前(CALENDARなど)

LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション・レベルの名前(MONTHなど)

ORDER_NUM

NUMBER

NOT NULL

階層内のレベルの順序番号。0がトップ・レベル。

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語でのレベルの説明

関連項目:

- 「DBA_CUBE_HIER_LEVELS」

- 「USER_CUBE_HIER_LEVELS」

ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル階層ビューの列を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル階層ビューの列を示します。

- USER_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル階層ビューの列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

キューブ・ディメンションの名前(TIMEなど)

HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

キューブ・ディメンションの階層の名前(CALENDARなど)

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

階層のビューの名前(TIME_CALENDAR_VIEWなど)

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

ビューの列の名前(CALENDAR_QUARTER、PARENTなど)

COLUMN_TYPE

VARCHAR2(11)

列の型:

- KEY - 階層ビューのキー(階層値)

- PARENT - ビューにおける現行の行の親のディメンション値(親がない場合はNULL)

- LEVEL_NAME - ビューの行に対応するレベルの名前がある場合は、そのレベル名

- DEPTH - ビューにおける現行の行の階層ツリーの深さ

- HIER_ORDER - 結果を順序付けできる列が存在する場合は、その列

- MEMBER_TYPE

- ATTRIBUTE - 階層が所有する属性

- LEVEL - 階層を含むレベル列のいずれか

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

ディメンションのレベルまたは属性の名前

関連項目:

- 「DBA_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS」

- 「USER_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS」

ALL_CUBE_HIER_VIEWS

ALL_CUBE_HIER_VIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブ・ディメンションの階層を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_HIER_VIEWSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの階層を示します。

- USER_CUBE_HIER_VIEWSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの階層を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの名前(TIMEなど)

HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ・ディメンションの階層の名前(CALENDARなど)

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

階層のビューの名前(TIME_CALENDAR_VIEWなど)

関連項目:

- 「DBA_CUBE_HIER_VIEWS」

- 「USER_CUBE_HIER_VIEWS」

ALL_CUBE_HIERARCHIES

ALL_CUBE_HIERARCHIESは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPディメンション階層を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_HIERARCHIESは、データベース内のOLAPディメンション階層をすべて示します。

- USER_CUBE_HIERARCHIESは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンション階層を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの名前(TIMEなど)

HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの階層の名前(CALENDARなど)

HIERARCHY_TYPE

VARCHAR2(5)

階層のタイプ:

- LEVEL

- VALUE

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語での階層の説明

IS_RAGGED

NUMBER

後続のビルドで不規則階層が許可されるかどうか。マテリアライズド・ビューで使用可能なユーザー・ディメンションと、時間ディメンションは0に設定されている。このため、ビルドでデータがチェックされ、不規則階層が検出された場合は失敗となる。ユーザー・ディメンションが1に設定されている場合、ビルドで不規則階層のチェックは行われない。

IS_SKIP_LEVEL

NUMBER

後続のビルドでスキップレベル階層が許可されるかどうか。マテリアライズド・ビューで使用可能なユーザー・ディメンションと、時間ディメンションは0に設定されている。このため、ビルドでデータがチェックされ、スキップレベル階層が検出された場合は失敗となる。ユーザー・ディメンションが1に設定されている場合、ビルドでスキップレベル階層のチェックは行われない。

関連項目:

- 「DBA_CUBE_HIERARCHIES」

- 「USER_CUBE_HIERARCHIES」

ALL_CUBE_MEASURES

ALL_CUBE_MEASURESは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブのメジャーを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_MEASURESは、データベース内のすべてのOLAPキューブのメジャーを示します。

- USER_CUBE_MEASURESは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのメジャーを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの所有者

CUBE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの名前(UNITS_CUBEなど)

MEASURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ内のメジャーの名前(SALESなど)

OVERRIDE_SOLVE_SPEC

CLOB

メジャーの一貫性のある解決を指定するための、キューブの内容をオーバーライドする構文テキスト

MEASURE_TYPE

VARCHAR2(7)

OLAPメジャーのタイプ:

- BASE - 基本メジャーがデータを格納する

- DERIVED - 導出されたメジャーが基本メジャーからデータを算出する(算出されたメジャーとも呼ばれる)

EXPRESSION

CLOB

メジャーの値を示す式

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語でのメジャーの説明

DATA_TYPE

VARCHAR2(106)

メジャーのデータ型(NUMBERなど)

DATA_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

文字データ型の長さ

DATA_PRECISION

NUMBER

数値データ型の精度

DATA_SCALE

NUMBER

数値データ型のスケール

関連項目:

- 「DBA_CUBE_MEASURES」

- 「USER_CUBE_MEASURES」

ALL_CUBE_VIEW_COLUMNS

ALL_CUBE_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブのリレーショナル・ビューの列を示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_VIEW_COLUMNSは、データベース内のすべてのOLAPキューブのリレーショナル・ビューの列を示します。

- USER_CUBE_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのリレーショナル・ビューの列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

キューブの所有者

CUBE_NAME

VARCHAR2(30)

キューブの名前(UNITS_CUBEなど)

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

キューブのビューの名前(PRODUCT_VIEWなど)

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

ビューの列の名前(DIM_KEY、LEVEL_NAMEなど)

COLUMN_TYPE

VARCHAR2(7)

列の型:

- MEASURE

- KEY

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

列に示されるメジャーまたはディメンションの名前

関連項目:

- 「DBA_CUBE_VIEW_COLUMNS」

- 「USER_CUBE_VIEW_COLUMNS」

ALL_CUBE_VIEWS

ALL_CUBE_VIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブのリレーショナル・ビューを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBE_VIEWSは、データベース内のすべてのOLAPキューブのリレーショナル・ビューを示します。

- USER_CUBE_VIEWSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのリレーショナル・ビューを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの所有者

CUBE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの名前(UNITS_CUBEなど)

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブのビューの名前(UNITS_CUBE_VIEWなど)

関連項目:

- 「DBA_CUBE_VIEWS」

- 「USER_CUBE_VIEWS」

ALL_CUBES

ALL_CUBESは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPキューブを示します。

関連ビュー

- DBA_CUBESは、データベース内のOLAPキューブをすべて示します。

- USER_CUBESは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

キューブの所有者

CUBE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの名前(UNITS_CUBEなど)

AW_NAME

VARCHAR2(30)

キューブを格納する分析作業領域の名前(GLOBALなど)

CONSISTENT_SOLVE_SPEC

CLOB

キューブのデフォルトの集計ルール

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語でのキューブの説明

SPARSE_TYPE

VARCHAR2(200)

OLAPキューブのスパーシティのタイプを示すテキスト値

PRECOMPUTE_CONDITION

CLOB

OLAPキューブの予備計算の条件を示す条件構文

PRECOMPUTE_PERCENT

NUMBER

データのメンテナンス中に算出され格納された集計データ値の割合。キューブがパーティション化されている場合、この割合は最下位パーティション用となります。

PRECOMPUTE_PERCENT_TOP

NUMBER

データのメンテナンス中に算出され格納された、最上位パーティション内の集計データ値の割合。

PARTITION_DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

キューブのパーティション化に使用するディメンションの名前(TIMEなど)

PARTITION_HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

キューブのパーティション化に使用するディメンション階層の名前(CALENDARなど)

PARTITION_LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

キューブのパーティション化に使用するレベルの名前(QUARTERなど)

関連項目:

- 「DBA_CUBES」

- 「USER_CUBES」

ALL_DB_LINKS

ALL_DB_LINKSは、現行のユーザーがアクセスできるデータベース・リンクを示します。

関連ビュー

- DBA_DB_LINKSは、データベース内のデータベース・リンクをすべて示します。

- USER_DB_LINKSは、現行のユーザーが所有するデータベース・リンクを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

データベース・リンクの所有者

DB_LINK

VARCHAR2(128)

NOT NULL

データベース・リンク名

USERNAME

VARCHAR2(30)

ログイン時のユーザー名

HOST

VARCHAR2(2000)

Oracle Net接続文字列

CREATED

DATE

NOT NULL

データベース・リンクの作成時刻

関連項目:

- 「DBA_DB_LINKS」

- 「USER_DB_LINKS」

ALL_DEF_AUDIT_OPTS

ALL_DEF_AUDIT_OPTSは、オブジェクトが作成されるときに適用されるデフォルトのオブジェクト監査オプションを含みます。各列の出力形式は、次のいずれかです。

- -/-: デフォルトの監査なし

- S/-: 成功した場合の監査

- -/S: 成功しなかった場合の監査

列

データ型

NULL

説明

ALT

VARCHAR2(3)

ALTER WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

AUD

VARCHAR2(3)

AUDIT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

COM

VARCHAR2(3)

COMMENT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

DEL

VARCHAR2(3)

DELETE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

GRA

VARCHAR2(3)

GRANT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

IND

VARCHAR2(3)

INDEX WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

INS

VARCHAR2(3)

INSERT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

LOC

VARCHAR2(3)

LOCK WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

REN

VARCHAR2(3)

RENAME WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

SEL

VARCHAR2(3)

SELECT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

UPD

VARCHAR2(3)

UPDATE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

REF

CHAR(3)

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は常に-/-

EXE

VARCHAR2(3)

EXECUTE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

FBK

VARCHAR2(3)

FLASHBACK WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

REA

VARCHAR2(3)

READ WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

ALL_DEPENDENCIES

ALL_DEPENDENCIESは、データベース・リンクを使用しないで作成されたビューの依存性を含め、現行のユーザーがアクセスできるプロシージャ、パッケージ、ファンクション、パッケージ本体およびトリガー間の依存性を示します。このビューは、SCHEMAID列を表示しません。

関連ビュー

- DBA_DEPENDENCIESは、データベース内のオブジェクト間の依存性をすべて示します。このビューは、SCHEMAID列を表示しません。

- USER_DEPENDENCIESは、現行のユーザーのスキーマ内のオブジェクト間の依存性をすべて示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(17)

オブジェクトのタイプ

REFERENCED_OWNER

VARCHAR2(30)

参照されるオブジェクトの所有者(リモート・オブジェクトの場合はリモートの所有者)

REFERENCED_NAME

VARCHAR2(64)

参照されるオブジェクトの名前

REFERENCED_TYPE

VARCHAR2(17)

参照されるオブジェクトの型

REFERENCED_LINK_NAME

VARCHAR2(128)

親オブジェクトへのリンク名(リモートの場合)

SCHEMAID

NUMBER

カレント・スキーマのID

DEPENDENCY_TYPE

VARCHAR2(4)

依存性がREF依存性であるか(REF)、そうでないか(HARD)

ALL_DEQUEUE_QUEUES

ALL_DEQUEUE_QUEUESは、現行のユーザーにデキュー権限があるキューをすべて示します。ユーザーにDEQUEUE ANY QUEUE、MANAGE ANY QUEUEなどのアドバンスト・キューイング・システム権限がある場合、このビューには、データベース内のすべてのキューが表示されます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

QUEUE_TABLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キュー・データがある表の名前

QID

NUMBER

NOT NULL

キューのオブジェクト番号

QUEUE_TYPE

VARCHAR2(20)

キューのタイプ

- EXCEPTION_QUEUE

- NORMAL_QUEUE

MAX_RETRIES

NUMBER

キューからデキューする場合の再試行の最大数

RETRY_DELAY

NUMBER

再試行間の時間間隔

ENQUEUE_ENABLED

VARCHAR2(7)

キューがエンキューに使用可能かどうか(YES | NO)

DEQUEUE_ENABLED

VARCHAR2(7)

キューがデキューに使用可能かどうか(YES | NO)

RETENTION

VARCHAR2(40)

処理されたメッセージがキューに保持される時間間隔、またはFOREVER

USER_COMMENT

VARCHAR2(50)

ユーザー指定のコメント

NETWORK_NAME

VARCHAR2(512)

キュー・サービスのネットワーク名

ALL_DIM_ATTRIBUTES

ALL_DIM_ATTRIBUTESは、ディメンション・レベルと機能的に依存している列との関係を示します。レベル列および依存列は同じ表内にある必要があります。

関連ビュー

- DBA_DIM_ATTRIBUTESは、データベース内のそのようなディメンション関係をすべて示します。

- USER_DIM_ATTRIBUTESは、現行のユーザーのスキーマ内のそのようなディメンション属性をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション名

ATTRIBUTE_NAME

VARCHAR2(30)

属性の名前

LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

階層レベル名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

依存列名

INFERRED

CHAR(1)

この属性が結合キーの仕様から推定されるかどうか(Y | N)

ALL_DIM_CHILD_OF

ALL_DIM_CHILD_OFは、現行のユーザーがアクセスできるディメンション内のレベルの組合せの1とnの階層関係を示します。

関連ビュー

- DBA_DIM_CHILD_OFは、データベース内の階層関係をすべて示します。

- USER_DIM_CHILD_OFは、現行のユーザー・スキーマ内の階層属性をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション名

HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

階層名

POSITION

NUMBER

NOT NULL

この階層内の階層位置、最も詳細な位置1

CHILD_LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

1 : n関係の子サイド

JOIN_KEY_ID

VARCHAR2(40)

NULLでない場合、子は親と結合する

PARENT_LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

CHILD_LEVEL_NAMEに対して1 : n関係の親サイド

ALL_DIM_HIERARCHIES

ALL_DIM_HIERARCHIESは、現行のユーザーがアクセスできるディメンション階層を示します。

関連ビュー

- DBA_DIM_HIERARCHIESは、データベース内のそのような階層をすべて示します。

- USER_DIM_HIERARCHIESは、現行のユーザーが所有するそのような階層をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション名

HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

階層名

ALL_DIM_JOIN_KEY

ALL_DIM_JOIN_KEYは、現行のユーザーがアクセスできる2つのディメンション表の結合を示します。結合は、常に、親ディメンション・レベル列と子列の間で指定されています。

関連ビュー

- DBA_DIM_JOIN_KEYは、データベース内のそのような結合をすべて示します。

- USER_DIM_JOIN_KEYは、現行のユーザーが所有するそのような結合をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション名

DIM_KEY_ID

NUMBER

NOT NULL

結合キーID(ディメンション内で一意)

LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

階層レベル名

KEY_POSITION

NUMBER

NOT NULL

レベル内のキー列の順序を示す位置

HIERARCHY_NAME

VARCHAR2(30)

階層名

CHILD_JOIN_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合列表の所有者

CHILD_JOIN_TABLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合列表名

CHILD_JOIN_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合列名

CHILD_LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

結合キーの子階層レベルの名前

ALL_DIM_LEVEL_KEY

ALL_DIM_LEVEL_KEYは、現行のユーザーがアクセスできるディメンション・レベルの列を示します。レベル内の列の位置は、KEY_POSITIONで指定します。

関連ビュー

- DBA_DIM_LEVEL_KEYは、データベース内のディメンション・レベルの列をすべて示します。

- USER_DIM_LEVEL_KEYは、現行のユーザーが所有するディメンション・レベルの列をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション名

LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

階層レベル名

KEY_POSITION

NUMBER

NOT NULL

レベル内のキー列の順序を示す位置

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キー列の名前

ALL_DIM_LEVELS

ALL_DIM_LEVELSは、現行のユーザーがアクセスできるディメンション・レベルを示します。すべてのディメンション・レベルの列は、同じリレーションから取り出す必要があります。

関連ビュー

- DBA_DIM_LEVELSは、データベース内のディメンション・レベルをすべて示します。

- USER_DIM_LEVELSは、現行のユーザーが所有するすべてのディメンション・レベルを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション名

LEVEL_NAME

VARCHAR2(30)

ディメンション内で一意

NUM_COLUMNS

NUMBER

レベル定義内の列数

DETAILOBJ_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このレベルのキーの発生元となるオブジェクトの所有者

DETAILOBJ_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このレベルのキーの発生元となる表の名前

SKIP_WHEN_NULL

VARCHAR2(1)

レベルがSKIP WHEN NULL句で宣言されているか(Y)、されていないか(N)

ALL_DIMENSIONS

ALL_DIMENSIONSは、現行のユーザーがアクセスできるディメンション・オブジェクトを示します。

関連ビュー

- DBA_DIMENSIONSは、データベース内のディメンションをすべて示します。

- USER_DIMENSIONSは、現行のユーザー・スキーマ内のディメンションをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンションの所有者

DIMENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション名

INVALID

VARCHAR2(1)

無効なディメンションかどうか(Y | N)

COMPILE_STATE

VARCHAR2(13)

ディメンションのコンパイル・ステータス:

- INVALID

- NEEDS_COMPILE

- ERROR

REVISION

NUMBER

ディメンション・リビジョン・レベル

ALL_DIRECTORIES

ALL_DIRECTORIESは、現行のユーザーがアクセスできる、ディレクトリをすべて示します。

関連ビュー

DBA_DIRECTORIESは、データベース内のディレクトリをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディレクトリの所有者(常にSYS)

DIRECTORY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディレクトリ名

DIRECTORY_PATH

VARCHAR2(4000)

ディレクトリのオペレーティング・システム・パス名

ALL_EDITION_COMMENTS

ALL_EDITION_COMMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるエディションについてのコメントを示します。

関連ビュー

DBA_EDITION_COMMENTSは、データベース内のすべてのエディションについてのコメントを示します。

列

データ型

NULL

説明

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディションの名前。

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

エディションのコメント

関連項目:
「DBA_EDITION_COMMENTS」

ALL_EDITIONING_VIEW_COLS

ALL_EDITIONING_VIEW_COLSは、現行のユーザーがアクセスできるエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。

関連ビュー

- DBA_EDITIONING_VIEW_COLSは、データベース内のすべてのエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。

- USER_EDITIONING_VIEW_COLSは、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの名前

VIEW_COLUMN_ID

NUMBER

NOT NULL

エディショニング・ビュー内の列番号

VIEW_COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビュー内の列の名前

TABLE_COLUMN_ID

NUMBER

NOT NULL

エディショニング・ビューの列がマップされる表列の列番号

TABLE_COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの列がマップされる表列の名前

関連項目:

- 「DBA_EDITIONING_VIEW_COLS」

- 「USER_EDITIONING_VIEW_COLS」

ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AE

ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーがアクセスできるエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。

関連ビュー

- DBA_EDITIONING_VIEW_COLS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のすべてのエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。

- USER_EDITIONING_VIEW_COLS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの名前

VIEW_COLUMN_ID

NUMBER

NOT NULL

エディショニング・ビュー内の列番号

VIEW_COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビュー内の列の名前

TABLE_COLUMN_ID

NUMBER

NOT NULL

エディショニング・ビューの列がマップされる表列の列番号

TABLE_COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの列がマップされる表列の名前

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

エディショニング・ビューが定義されているアプリケーション・エディションの名前

関連項目:

- 「DBA_EDITIONING_VIEW_COLS_AE」

- 「USER_EDITIONING_VIEW_COLS_AE」

ALL_EDITIONING_VIEWS

ALL_EDITIONING_VIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるエディショニング・ビューを示します。

関連ビュー

- DBA_EDITIONING_VIEWSは、データベース内のエディショニング・ビューをすべて示します。

- USER_EDITIONING_VIEWSは、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの実表の名前

関連項目:

- 「DBA_EDITIONING_VIEWS」

- 「USER_EDITIONING_VIEWS」

ALL_EDITIONING_VIEWS_AE

ALL_EDITIONING_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーがアクセスできるエディショニング・ビューを示します。

関連ビュー

- DBA_EDITIONING_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のエディショニング・ビューをすべて示します。

- USER_EDITIONING_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディショニング・ビューの実表の名前

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

エディショニング・ビューが定義されているアプリケーション・エディションの名前

関連項目:

- 「DBA_EDITIONING_VIEWS_AE」

- 「USER_EDITIONING_VIEWS_AE」

ALL_EDITIONS

ALL_EDITIONSは、現行のユーザーがアクセスできるエディションを示します。

関連ビュー

DBA_EDITIONSは、データベース内のエディションをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エディションの名前。

PARENT_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

このエディションの親エディションの名前

USABLE

VARCHAR2(3)

エディションが使用可能かどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_EDITIONS」

- エディションの詳細は、『Oracle Databaseアドバンスト・アプリケーション開発者ガイド』を参照してください。

ALL_ENCRYPTED_COLUMNS

ALL_ENCRYPTED_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできる表内にある暗号化列の暗号化アルゴリズム情報を示します。

関連ビュー

- DBA_ENCRYPTED_COLUMNSは、データベース内にあるすべての暗号化列の暗号化アルゴリズム情報を示します。

- USER_ENCRYPTED_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する表内にある暗号化列の暗号化アルゴリズム情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

ENCRYPTION_ALG

VARCHAR2(29)

この列にあるデータの機密性の保護に使用する暗号化アルゴリズム:

- 3キー・モードのTriple DES(168ビット・キー)

- AES(128ビット・キー)

- AES(192ビット・キー)

- AES(256ビット・キー)

SALT

VARCHAR2(3)

列がSALTを使用して暗号化されているかどうか(YES | NO)

INTEGRITY_ALG

VARCHAR2(12)

列で使用する整合性アルゴリズム:

- SHA-1

- NOMAC

ALL_ERRORS

ALL_ERRORSは、現行のユーザーがアクセスできるストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。

関連ビュー

- DBA_ERRORSは、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトの現状のエラーを示します。

- USER_ERRORSは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ:

- VIEW

- PROCEDURE

- FUNCTION

- PACKAGE

- PACKAGE BODY

- TRIGGER

- TYPE

- TYPE BODY

- LIBRARY

- JAVA SOURCE

- JAVA CLASS

- DIMENSION

SEQUENCE

NUMBER

NOT NULL

順序指定のための順序番号

LINE

NUMBER

NOT NULL

エラーが発生した行の番号

POSITION

NUMBER

NOT NULL

エラーが発生した行の位置

TEXT

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

エラーのテキスト

ATTRIBUTE

VARCHAR2(9)

エラーがエラー(ERROR)か警告(WARNING)か

MESSAGE_NUMBER

NUMBER

エラー番号(接頭辞なし)

関連項目:

- 「DBA_ERRORS」

- 「USER_ERRORS」

ALL_ERRORS_AE

ALL_ERRORS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーがアクセスできるストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。

関連ビュー

- DBA_ERRORS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。

- USER_ERRORS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ:

- TYPE

- TYPE BODY

- VIEW

- PROCEDURE

- FUNCTION

- PACKAGE

- PACKAGE BODY

- TRIGGER

- JAVA SOURCE

- JAVA CLASS

SEQUENCE

NUMBER

NOT NULL

順序指定のための順序番号

LINE

NUMBER

NOT NULL

このエラーが発生した行の番号

POSITION

NUMBER

NOT NULL

このエラーが発生した行の位置

TEXT

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

エラーのテキスト

ATTRIBUTE

VARCHAR2(9)

エラーがエラー(ERROR)か警告(WARNING)か

MESSAGE_NUMBER

NUMBER

エラー番号(接頭辞なし)

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトが実在するエディションの名前

関連項目:

- 「DBA_ERRORS_AE」

- 「USER_ERRORS_AE」

ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLES

ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできる、ルール評価コンテキスト内の表を示します。

関連ビュー

- DBA_EVALUATION_CONTEXT_TABLESは、データベース内のすべてのルール評価コンテキスト内の表を示します。

- USER_EVALUATION_CONTEXT_TABLESは、現行のユーザーが所有するルール評価コンテキスト内の表を示します。このビューは、EVALUATION_CONTEXT_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

EVALUATION_CONTEXT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

評価コンテキストの所有者

EVALUATION_CONTEXT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

評価コンテキストの名前

TABLE_ALIAS

VARCHAR2(30)

評価コンテキスト内の表の別名

TABLE_NAME

VARCHAR2(4000)

表の別名が参照する表の名前

関連項目:

- 「DBA_EVALUATION_CONTEXT_TABLES」

- 「USER_EVALUATION_CONTEXT_TABLES」

ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARS

ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARSは、現行のユーザーがアクセスできる、ルール評価コンテキスト内の変数を示します。

関連ビュー

- DBA_EVALUATION_CONTEXT_VARSは、データベース内のすべてのルール評価コンテキスト内の変数を示します。

- USER_EVALUATION_CONTEXT_VARSは、現行のユーザーが所有するルール評価コンテキスト内の変数を示します。このビューは、EVALUATION_CONTEXT_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

EVALUATION_CONTEXT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

評価コンテキストの所有者

EVALUATION_CONTEXT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

評価コンテキストの名前

VARIABLE_NAME

VARCHAR2(30)

評価コンテキスト内の変数の名前

VARIABLE_TYPE

VARCHAR2(4000)

変数のデータ型

VARIABLE_VALUE_FUNCTION

VARCHAR2(4000)

変数の値の取得に使用される関数(暗黙的でない変数の場合はNULL)

VARIABLE_METHOD_FUNCTION

VARCHAR2(228)

変数でのメソッド・コールの結果を取得するために使用される関数。変数でメソッドをコールする単純なルールが多数ある場合は、この種の関数を使用すると評価をスピードアップできる。

関連項目:

- 「DBA_EVALUATION_CONTEXT_VARS」

- 「USER_EVALUATION_CONTEXT_VARS」

ALL_EVALUATION_CONTEXTS

ALL_EVALUATION_CONTEXTSは、現行のユーザーがアクセスできるルール評価コンテキストを示します。

関連ビュー

- DBA_EVALUATION_CONTEXTSは、データベース内のすべてのルール評価コンテキストを示します。

- USER_EVALUATION_CONTEXTSは、現行のユーザーが所有するルール評価コンテキストを示します。このビューは、EVALUATION_CONTEXT_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

EVALUATION_CONTEXT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

評価コンテキストの所有者

EVALUATION_CONTEXT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

評価コンテキストの名前

EVALUATION_FUNCTION

VARCHAR2(4000)

評価コンテキストに関連する評価ファンクション(ある場合)。

EVALUATION_CONTEXT_COMMENT

VARCHAR2(4000)

存在する場合は、評価コンテキストとともに指定されたコメント

関連項目:

- 「DBA_EVALUATION_CONTEXTS」

- 「USER_EVALUATION_CONTEXTS」

ALL_EXTERNAL_LOCATIONS

ALL_EXTERNAL_LOCATIONSは、現行のユーザーがアクセスできる外部表の位置(データ・ソース)を示します。

関連ビュー

- DBA_EXTERNAL_LOCATIONSは、データベース内のすべての外部表の位置(データ・ソース)を示します。

- USER_EXTERNAL_LOCATIONSは、現行のユーザーが所有する外部表の位置(データ・ソース)を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

外部表の位置の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

対応する外部表の名前

LOCATION

VARCHAR2(4000)

外部表の位置を示す句

DIRECTORY_OWNER

CHAR(3)

外部表の位置を含むディレクトリの所有者

DIRECTORY_NAME

VARCHAR2(30)

外部表の位置を含むディレクトリの名前

関連項目:

- 「DBA_EXTERNAL_LOCATIONS」

- 「USER_EXTERNAL_LOCATIONS」

ALL_EXTERNAL_TABLES

ALL_EXTERNAL_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできる外部表を示します。

関連ビュー

- DBA_EXTERNAL_TABLESは、データベース内の外部表をすべて示します。

- USER_EXTERNAL_TABLESは、現行のユーザーが所有する外部表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

外部表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

外部表の名前

TYPE_OWNER

CHAR(3)

外部表アクセス・ドライバの実装タイプの所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

外部表アクセス・ドライバの実装タイプの名前

DEFAULT_DIRECTORY_OWNER

CHAR(3)

外部表のデフォルト・ディレクトリの所有者

DEFAULT_DIRECTORY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

外部表のデフォルト・ディレクトリの名前

REJECT_LIMIT

VARCHAR2(40)

外部表の拒否制限、またはUNLIMITED

ACCESS_TYPE

VARCHAR2(7)

外部表のアクセス・パラメータのタイプ:

- BLOB

- CLOB

ACCESS_PARAMETERS

CLOB

外部表のアクセス・パラメータ

PROPERTY

VARCHAR2(10)

外部表のプロパティ:

- REFERENCED - 参照される列

- ALL - すべての列

関連項目:

- 「DBA_EXTERNAL_TABLES」

- 「USER_EXTERNAL_TABLES」

ALL_FILE_GROUP_EXPORT_INFO

ALL_FILE_GROUP_EXPORT_INFOは、現行のユーザーがアクセスできる各バージョンのエクスポート関連情報を示します。このビューには、有効なデータ・ポンプ・ダンプ・ファイルをサポートするバージョンの情報があるのみです。

関連ビュー

- DBA_FILE_GROUP_EXPORT_INFOは、有効なデータ・ポンプ・ダンプ・ファイルがあるデータベース内の各バージョンのエクスポート関連情報を示します。

- USER_FILE_GROUP_EXPORT_INFOは、現行のユーザーが所有するすべてのファイル・グループのエクスポート関連情報を示します。このビューは、FILE_GROUP_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

FILE_GROUP_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループの所有者

FILE_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループ名

VERSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザーが指定したバージョンの名前

VERSION

NUMBER

NOT NULL

内部バージョン番号

EXPORT_VERSION

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エクスポートされたオブジェクトのバージョン

PLATFORM_NAME

VARCHAR2(101)

NOT NULL

エクスポートを実行したプラットフォーム

EXPORT_TIME

DATE

NOT NULL

エクスポート・ジョブを実行した時刻

EXPORT_SCN

NUMBER

エクスポート・ジョブのSCN

SOURCE_GLOBAL_NAME

VARCHAR2(128)

エクスポート・データベースのグローバル名

ALL_FILE_GROUP_FILES

ALL_FILE_GROUP_FILESは、現行のユーザーがアクセスできる各バージョンのファイル・グループのファイル・セットを示します。

関連ビュー

- DBA_FILE_GROUP_FILESは、データベースの各バージョンのグループに対するファイル・セットを示します。

- USER_FILE_GROUP_FILESは、現行のユーザーが所有する各バージョンのグループのファイル・セットを示します。このビューは、FILE_GROUP_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

FILE_GROUP_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループの所有者

FILE_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループ名

VERSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイルが属するバージョンの名前

VERSION

NUMBER

NOT NULL

ファイルが属するファイル・グループ・バージョンの内部バージョン番号

FILE_NAME

VARCHAR2(512)

NOT NULL

ファイル名

FILE_DIRECTORY

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイルが格納されるディレクトリのディレクトリ・オブジェクト

FILE_TYPE

VARCHAR2(32)

ユーザー指定のファイル・タイプ

FILE_SIZE

NUMBER

ファイルのサイズ

FILE_BLOCK_SIZE

NUMBER

ファイルのブロック・サイズ

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

ファイル・グループに関するコメント

ALL_FILE_GROUP_TABLES

ALL_FILE_GROUP_TABLESは、ファイル・セットを使用してインポートできる現行のユーザーがアクセスできる表に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_FILE_GROUP_TABLESは、ファイル・セットを使用してインポートできるデータベースにあるすべての表に関する情報を示します。

- USER_FILE_GROUP_TABLESは、ファイル・セットを使用してインポートできる現行のユーザーが所有する表に関する情報を示します。このビューは、FILE_GROUP_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

FILE_GROUP_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループの所有者

FILE_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループ名

VERSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表を含むファイル・グループのバージョン

VERSION

NUMBER

NOT NULL

内部バージョン番号

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表が属するスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表が属する表領域の名前

SCN

NUMBER

表がエクスポートされた時点のSCN(Streams準備済表にのみ使用可)

ALL_FILE_GROUP_TABLESPACES

ALL_FILE_GROUP_TABLESPACESは、現行のユーザーがアクセス可能なファイル・グループに存在するトランスポータブル表領域(部分的あるいは全体的に)の情報を示します(ファイル・グループにダンプ・ファイルが含まれる場合)。

関連ビュー

- DBA_FILE_GROUP_TABLESPACESは、データベースのすべてのファイル・グループのトランスポータブル表領域(部分的あるいは全体的に)に関する情報を示します(ファイル・グループにダンプ・ファイルが含まれる場合)。

- USER_FILE_GROUP_TABLESPACESは、現行のユーザーが所有するファイル・グループのトランスポータブル表領域(部分的あるいは全体的に)の情報を示します(ファイル・グループにダンプ・ファイルが含まれる場合)。このビューは、FILE_GROUP_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

FILE_GROUP_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループの所有者

FILE_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループ名

VERSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域を含むファイル・グループのバージョン

VERSION

NUMBER

NOT NULL

内部バージョン番号

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域の名前

ALL_FILE_GROUP_VERSIONS

ALL_FILE_GROUP_VERSIONSは、現行のユーザーがアクセスできるファイル・グループのトップレベルのバージョン情報を示します。

関連ビュー

- DBA_FILE_GROUP_VERSIONSは、データベースのすべてのファイル・グループに対するトップレベルのバージョン情報を表示します。

- USER_FILE_GROUP_VERSIONSは、現行のユーザーが所有するすべてのファイル・グループのトップレベルのバージョン情報を示します。このビューは、FILE_GROUP_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

FILE_GROUP_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループの所有者

FILE_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループ名

VERSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザーが指定したバージョンの名前

VERSION

NUMBER

NOT NULL

内部バージョン番号

CREATOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

そのバージョンを作成したユーザー

CREATED

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

NOT NULL

そのバージョンが作成された時刻

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

ファイル・グループに関するコメント

DEFAULT_DIRECTORY

VARCHAR2(30)

このバージョンでのデフォルト・ディレクトリ・オブジェクト(指定されている場合)

ALL_FILE_GROUPS

ALL_FILE_GROUPSは、現行のユーザーがアクセスできるファイル・グループのトップレベルのメタデータを示します。

関連ビュー

- DBA_FILE_GROUPSは、データベース内のすべてのファイル・グループのトップレベルのメタデータを示します。

- USER_FILE_GROUPSは、現行のユーザーが所有するファイル・グループのトップレベルのメタデータを示します。このビューは、FILE_GROUP_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

FILE_GROUP_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループの所有者

FILE_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル・グループ名

KEEP_FILES

VARCHAR2(1)

NOT NULL

バージョンが消去されたときにファイルを削除するかどうかを表すYまたはNの値

MIN_VERSIONS

NUMBER

NOT NULL

この条件に違反する場合は、オートパージによってバージョンを削除しない

MAX_VERSIONS

NUMBER

NOT NULL

この条件に違反する場合、オートパージによって最も古いバージョンを削除する

RETENTION_DAYS

NUMBER

NOT NULL

削除してもMIN_VERSIONSに違反しない場合、オートパージによってこのバージョンより古いバージョンを削除する

CREATED

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

NOT NULL

ファイル・グループが作成された時刻

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

ファイル・グループに関するコメント

DEFAULT_DIRECTORY

VARCHAR2(30)

デフォルト・ディレクトリ・オブジェクトの名前

ALL_GG_INBOUND_PROGRESS

ALL_GG_INBOUND_PROGRESSは、現行のユーザーがアクセスできるGoldenGateインバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。

関連ビュー

DBA_GG_INBOUND_PROGRESSは、データベース内のすべてのGoldenGateインバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SERVER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インバウンド・サーバー名

PROCESSED_LOW_POSITION

VARCHAR2(4000)

処理された下位トランザクションの位置

APPLIED_LOW_POSITION

VARCHAR2(4000)

この値より下位のコミット位置のすべてのメッセージが適用されています。
GoldenGateの適用の進捗状況を表示するには、この列を使用する必要があります。この列には、Oracleソース・データベースのOracle SCN数値がテキスト形式で保持されます。Oracle以外のソース・データベースの場合、この列には、そのソース・データベースの適用最低ポジションがGoldenGate CSNテキスト形式で保持されます。

APPLIED_HIGH_POSITION

VARCHAR2(4000)

適用されたトランザクションの最上位のコミット位置

SPILL_POSITION

VARCHAR2(4000)

現在適用されているトランザクションの最低水位標の収容の位置

OLDEST_POSITION

VARCHAR2(4000)

現在適用されているトランザクションの最も古い位置

APPLIED_LOW_SCN

NUMBER

NOT NULL

この番号以下のすべてのSCNが正常に適用されています。ソース・データベースがOracleでない可能性があるため、この列はGoldenGateレプリケーションに適用されません。

APPLIED_TIME

DATE

APPLIED_MESSAGE_NUMBERメッセージが適用された時刻

APPLIED_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

APPLIED_MESSAGE_NUMBERメッセージが作成された時刻

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

トランザクションが開始されたデータベース

LOGBSN

VARCHAR2(4000)

GoldenGate証跡ファイルのLog BSNの値。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
「DBA_GG_INBOUND_PROGRESS」

ALL_GOLDENGATE_INBOUND

ALL_GOLDENGATE_INBOUNDは、現行のユーザーがアクセスできるGoldenGateインバウンド・サーバーに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_GOLDENGATE_INBOUNDは、データベース内のすべてのGoldenGateインバウンド・サーバーに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

REPLICAT_NAME

VARCHAR2(4000)

GoldenGateを使用してGGSCIから作成されたレプリケーション・グループの名前

SERVER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インバウンド・サーバー名

APPLY_USER

VARCHAR2(30)

インバウンド・サーバーに接続し、メッセージを適用できるユーザーの名前

USER_COMMENT

VARCHAR2(4000)

ユーザー・コメント

CREATE_DATE

TIMESTAMP(6)

インバウンド・サーバーが作成された日付

STATUS

VARCHAR2(8)

インバウンド・サーバーの状態:

- DISABLED - インバウンド・サーバーは実行されていない。

- DETACHED - インバウンド・サーバーは実行されているが、GoldenGateクライアント・アプリケーションがそれに接続されていない。

- ATTACHED - インバウンド・サーバーが実行されており、GoldenGateクライアント・アプリケーションがそれに接続されている。

- ABORTED - インバウンド・サーバーにエラーが発生したため使用不可になった。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
「DBA_GOLDENGATE_INBOUND」

ALL_HISTOGRAMS

ALL_HISTOGRAMSは、ALL_TAB_HISTOGRAMSのシノニムです。

関連項目:
「ALL_TAB_HISTOGRAMS」

ALL_IDENTIFIERS

ALL_IDENTIFIERSは、現行のユーザーがアクセスできるストアド・オブジェクトの識別子に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_IDENTIFIERSは、データベースに格納されているすべてのオブジェクトの識別子に関する情報を示します。

- USER_IDENTIFIERSは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクト内の識別子に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

識別子の所有者

NAME

VARCHAR2(30)

識別子の名前

SIGNATURE

VARCHAR2(32)

識別子のシグネチャ

TYPE

VARCHAR2(18)

識別子のタイプ

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

識別子アクションが発生したオブジェクトの名前

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(13)

識別子アクションが発生したオブジェクトの型

USAGE

VARCHAR2(11)

識別子の使用のタイプ:

- DECLARATION

- DEFINITION

- CALL

- REFERENCE

- ASSIGNMENT

USAGE_ID

NUMBER

オブジェクト内で使用される識別子に対する一意のキー

LINE

NUMBER

識別子アクションの行番号

COL

NUMBER

識別子アクションの列番号

USAGE_CONTEXT_ID

NUMBER

識別子の使用のコンテキストUSAGE_ID

関連項目:

- 「DBA_IDENTIFIERS」

- 「USER_IDENTIFIERS」

ALL_IND_COLUMNS

ALL_IND_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるすべての表上の索引の列をすべて示します。

関連ビュー

- DBA_IND_COLUMNSは、データベース内のすべての表の索引の列をすべて示します。

- USER_IND_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する索引の列、および現行のユーザーが所有する表の索引の列を示します。このビューは、INDEX_OWNERおよびTABLE_OWNER列を表示しません。

注意:
結合索引の場合、このビューのTABLE_NAME列およびTABLE_OWNER列は、*_INDEXES(などの類似した)データ・ディクショナリ・ビューにあるTABLE_NAME列およびTABLE_OWNER列と一致しない場合があります。

列

データ型

NULL

説明

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の名前

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表またはクラスタの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表名またはクラスタ名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列の名前、またはオブジェクト型列の属性

注意: ユーザー定義のREF列に索引を作成すると、REF列を構成する属性に索引が作成されます。そのため、このビューで表示される列名は、次のような形式で、接頭辞としてREF列名が付いた属性名になります。
"REF_name"."attribute"

COLUMN_POSITION

NUMBER

NOT NULL

索引内の列または属性の位置

COLUMN_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

索引付きの列の長さ

CHAR_LENGTH

NUMBER

列のコード・ポイントの最大長

DESCEND

VARCHAR2(4)

列が降順にソートされているか(DESC)昇順にソートされているか(ASC)

ALL_IND_EXPRESSIONS

ALL_IND_EXPRESSIONSは、現行のユーザーがアクセスできる表のファンクション索引の式を示します。

関連ビュー

- DBA_IND_EXPRESSIONSは、データベース内のすべてのファンクション索引の式を示します。

- USER_IND_EXPRESSIONSは、現行のユーザーが所有する表のファンクション索引の式を示します。このビューは、INDEX_OWNERおよびTABLE_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の名前

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表またはクラスタの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表名またはクラスタ名

COLUMN_EXPRESSION

LONG

列を定義するファンクション索引の式

COLUMN_POSITION

NUMBER

NOT NULL

索引内の列または属性の位置

ALL_IND_PARTITIONS

ALL_IND_PARTITIONSは、現行のユーザーがアクセス可能な各索引パーティションについて、パーティション・レベル・パーティション化情報、パーティションの記憶域パラメータおよびDBMS_STATSパッケージによって生成された様々なパーティション統計を示します。

関連ビュー

- DBA_IND_PARTITIONSは、データベース内の索引パーティションをすべて示します。

- USER_IND_PARTITIONSは、現行のユーザーが所有する索引パーティションを示します。このビューは、INDEX_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

索引の名前

COMPOSITE

VARCHAR2(3)

パーティションがコンポジット・パーティション表のローカル索引に属するかどうか(YES | NO)

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_COUNT

NUMBER

コンポジット・パーティション表のローカル索引場合、パーティション内のサブパーティション数

HIGH_VALUE

LONG

パーティションの境界値

HIGH_VALUE_LENGTH

NUMBER

パーティションの境界値の長さ

PARTITION_POSITION

NUMBER

索引内のパーティションの位置

STATUS

VARCHAR2(8)

索引パーティションが使用可能(USABLE)か使用禁止(UNUSABLE)か

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

パーティションが設定されている表領域の名前

PCT_FREE

NUMBER

ブロック内の空き領域の最小割合

INI_TRANS

NUMBER

トランザクションの初期数

MAX_TRANS

NUMBER

トランザクションの最大数

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのバイト単位のサイズ

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ

MIN_EXTENT

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENT

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数

MAX_SIZE

NUMBER

セグメント内で使用できるブロックの最大数

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合

FREELISTS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリスト・グループの数

LOGGING

VARCHAR2(7)

索引への変更がロギングされるかどうか

- NONE - 指定しない
関連項目: *_IND_SUBPARTITIONSビュー

- YES

- NO

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

パーティション索引のキー圧縮が使用可能または使用禁止のどちらであるか。非パーティション索引の場合NULL。

- NONE - 指定しない
関連項目: *_IND_SUBPARTITIONSビュー

- ENABLED

- DISABLED

BLEVEL

NUMBER

B*ツリー・レベル(ルート・ブロックからリーフ・ブロックまでの索引の深さ)。深さ0は、ルート・ブロックとリーフ・ブロックが同じレベルであることを意味します。

LEAF_BLOCKS

NUMBER

索引パーティション内のリーフ・ブロック数

DISTINCT_KEYS

NUMBER

索引パーティション内の固有のキーの数

AVG_LEAF_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

リーフ・ブロックの平均数。これらのブロックには、最も近い整数に端数処理された索引内の個別の各値が表示されます。UNIQUE制約とPRIMARY KEY制約が実施されている索引の場合、この値は常に1になります。

AVG_DATA_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

表内のデータ・ブロックの平均数で、これらのブロックは、最も近い整数に端数処理された索引内の明確な値によって指し示されます。この統計はデータ・ブロックの平均数で、これらのブロックには、索引付けされた列に対する指定値が格納された行が含まれています。

CLUSTERING_FACTOR

NUMBER

表内の行数を索引の値に基づいて示します。

- 値がブロック数に近い場合、表は高い秩序度を持つ。この場合、1つのリーフ・ブロック内の索引エントリは、同じデータ・ブロック内の行を指す。

- 値が行数に近い場合、表はランダム。この場合、同じリーフ・ブロック内の索引エントリが同じデータ・ブロック内の行を指す可能性はほとんどない。

NUM_ROWS

NUMBER

戻される行の数

SAMPLE_SIZE

NUMBER

このパーティションの分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

このパーティションが分析された最新の日付

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

このパーティションが使用するデフォルトのバッファ・プール

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティション・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティション・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

PCT_DIRECT_ACCESS

NUMBER

索引構成表上の2次索引である場合、VALIDであると推測される行の割合

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション全体を収集したパーティションの統計情報なのか(YES)、基礎となるサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

DOMIDX_OPSTATUS

VARCHAR2(6)

ドメイン索引の操作のステータス:

- NULL - 索引はドメイン索引ではない

- VALID - エラーが発生せずに、操作が実行された

- FAILED - エラーが発生し、操作が異常終了した

PARAMETERS

VARCHAR2(1000)

ドメイン索引の場合、パラメータ文字列

INTERVAL

VARCHAR2(3)

パーティションが時間隔パーティション表の時間隔セクションに存在するか(YES)、範囲セクションに存在するか(NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

索引パーティション・セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)。N/Aは、索引がサブパーティション化され、パーティション・レベルでセグメントが存在していないことを示す。

ALL_IND_PENDING_STATS

ALL_IND_PENDING_STATSは、現行のユーザーがアクセスできる表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。

関連ビュー

- DBA_IND_PENDING_STATSは、データベース内のすべての表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。

- USER_IND_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有する表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

索引の所有者の名前

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

索引名

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者名

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

BLEVEL

NUMBER

索引内のレベルの数

LEAF_BLOCKS

NUMBER

索引内のリーフ・ブロックの数

DISTINCT_KEYS

NUMBER

索引内の固有のキーの数

AVG_LEAF_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

各キーに対するリーフ・ブロックの平均数

AVG_DATA_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

各キーに対するデータ・ブロックの平均数

CLUSTERING_FACTOR

NUMBER

クラスタ化係数

NUM_ROWS

NUMBER

索引内の行数

SAMPLE_SIZE

NUMBER

サンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

前回の分析の時間

ALL_IND_STATISTICS

ALL_IND_STATISTICSは、現行のユーザーがアクセスできる表の索引についてのオプティマイザ統計情報を示します。

関連ビュー

- DBA_IND_STATISTICSは、データベース内のすべての索引についてのオプティマイザ統計情報を示します。

- USER_IND_STATISTICSは、現行のユーザーが所有する表の索引についてのオプティマイザ統計情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

索引の名前

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

索引付きオブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

索引付きオブジェクトの名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

PARTITION_POSITION

NUMBER

索引内のパーティションの位置

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

SUBPARTITION_POSITION

NUMBER

パーティション内のサブパーティション位置

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ:

- INDEX

- PARTITION

- SUBPARTITION

BLEVEL

NUMBER

Bツリー・レベル

LEAF_BLOCKS

NUMBER

索引内のリーフ・ブロックの数

DISTINCT_KEYS

NUMBER

索引内の固有のキーの数

AVG_LEAF_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

各キーに対するリーフ・ブロックの平均数

AVG_DATA_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

各キーに対するデータ・ブロックの平均数

CLUSTERING_FACTOR

NUMBER

表内の行数を索引の値に基づいて示します。

- 値がブロック数に近い場合、表は高い秩序度を持つ。この場合、1つのリーフ・ブロック内の索引エントリは、同じデータ・ブロック内の行を指す。

- 値が行数に近い場合、表はランダム。この場合、同じリーフ・ブロック内の索引エントリが同じデータ・ブロック内の行を指す可能性はほとんどない。

NUM_ROWS

NUMBER

索引内の行数

AVG_CACHED_BLOCKS

NUMBER

バッファ・キャッシュ内のブロックの平均数

AVG_CACHE_HIT_RATIO

NUMBER

オブジェクトの平均キャッシュ・ヒット率

SAMPLE_SIZE

NUMBER

索引の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

索引が分析された最近の日付

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、基礎となるパーティションをマージせずに、ユーザーによって計算されたか(YES)されていないか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

STATTYPE_LOCKED

VARCHAR2(5)

統計ロックのタイプ

STALE_STATS

VARCHAR2(3)

オブジェクトの統計が失効しているかどうか

関連項目:

- 「DBA_IND_STATISTICS」

- 「USER_IND_STATISTICS」

ALL_IND_SUBPARTITIONS

ALL_IND_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーがアクセス可能な各索引サブパーティションについて、パーティション・レベル・パーティション化情報、サブパーティションの記憶域パラメータおよびDBMS_STATSパッケージを使用して生成された様々なパーティション統計を示します。

関連ビュー

- DBA_IND_SUBPARTITIONSは、データベース内の索引サブパーティションをすべて示します。

- USER_IND_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーが所有する索引サブパーティションを示します。このビューは、INDEX_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

HIGH_VALUE

LONG

サブパーティションの境界値

HIGH_VALUE_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

サブパーティションの境界値の長さ

SUBPARTITION_POSITION

NUMBER

パーティション内のサブパーティション位置

STATUS

VARCHAR2(8)

索引パーティションが使用可能(USABLE)か使用禁止(UNUSABLE)か

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティションが設定されている表領域の名前

PCT_FREE

NUMBER

NOT NULL

ブロック内の空き領域の最小割合

INI_TRANS

NUMBER

NOT NULL

トランザクションの初期数

MAX_TRANS

NUMBER

NOT NULL

トランザクションの最大数

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのバイト単位のサイズ

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ

MIN_EXTENT

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENT

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数

MAX_SIZE

NUMBER

セグメント内で使用できるブロックの最大数

PCT_INCREASE

NUMBER

NOT NULL

エクステント・サイズの増加の割合

FREELISTS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリスト・グループの数

LOGGING

VARCHAR2(3)

索引への変更がロギングされるかどうか

- YES

- NO

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

サブパーティションが圧縮されているか(ENABLED)そうでないか(DISABLED)

BLEVEL

NUMBER

Bツリー・レベル(ルート・ブロックからリーフ・ブロックまでの索引の深さ)。深さ0は、ルート・ブロックとリーフ・ブロックが同じレベルであることを意味します。

LEAF_BLOCKS

NUMBER

索引内のリーフ・ブロックの数

DISTINCT_KEYS

NUMBER

索引パーティション内の固有のキーの数

AVG_LEAF_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

リーフ・ブロックの平均数。これらのブロックには、最も近い整数に端数処理された索引内の個別の各値が表示されます。UNIQUE制約とPRIMARY KEY制約が実施されている索引の場合、この値は常に1になります。

AVG_DATA_BLOCKS_PER_KEY

NUMBER

表内のデータ・ブロックの平均数で、これらのブロックは、最も近い整数に端数処理された索引内の明確な値によって指し示されます。この統計はデータ・ブロックの平均数で、これらのブロックには、索引付けされた列に対する指定値が格納された行が含まれています。

CLUSTERING_FACTOR

NUMBER

表内の行数を索引の値に基づいて示します。

- 値がブロック数に近い場合、表は高い秩序度を持つ。この場合、1つのリーフ・ブロック内の索引エントリは、同じデータ・ブロック内の行を指す。

- 値が行数に近い場合、表はランダム。この場合、同じリーフ・ブロック内の索引エントリが同じデータ・ブロック内の行を指す可能性はほとんどない。

NUM_ROWS

NUMBER

この索引サブパーティション内の行数

SAMPLE_SIZE

NUMBER

このサブパーティションの分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

このパーティションが分析された最新の日付

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

サブパーティション用のバッファ・プール

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

サブパーティション・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

サブパーティション・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

表全体を分析して収集されたサブパーティション統計の列統計情報なのか(YES)、パーティションおよびサブパーティションを収集した統計情報から推定されたものなのか(NO)

INTERVAL

VARCHAR2(3)

パーティションが時間隔パーティション表の時間隔セクションに存在するか(YES)、範囲セクションに存在するか(NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

索引サブパーティション・セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)。N/Aは、この索引がサブパーティション化されていないことを示す。

ALL_INDEXES

ALL_INDEXESは、現行のユーザーがアクセスできる表の索引を示します。このビューおよび関連ビューDBA_INDEXESおよびUSER_INDEXESの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

関連ビュー

- DBA_INDEXESは、データベース内の索引をすべて示します。

- USER_INDEXESは、現行のユーザーが所有する索引を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

注意:
アスタリスクが付いた列名は、DBMS_STATSパッケージを使用して索引の統計情報を収集した場合にかぎり、移入されます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の名前

INDEX_TYPE

VARCHAR2(27)

索引のタイプ:

- LOB

- NORMAL

- NORMAL/REV

- BITMAP

- FUNCTION-BASED NORMAL

- FUNCTION-BASED NORMAL/REV

- FUNCTION-BASED BITMAP

- CLUSTER

- IOT - TOP

- DOMAIN

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引付きオブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引付きオブジェクトの名前

TABLE_TYPE

CHAR(5)

索引付きオブジェクトの型:

- NEXT OBJECT

- INDEX

- TABLE

- CLUSTER

- VIEW

- SYNONYM

- SEQUENCE

UNIQUENESS

VARCHAR2(9)

索引が一意か(UNIQUE)一意でないか(NONUNIQUE)

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

索引圧縮が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらなのか

PREFIX_LENGTH

NUMBER

圧縮キーの接頭辞内の列数

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

索引が設定されている表領域の名前

INI_TRANS

NUMBER

トランザクションの初期数

MAX_TRANS

NUMBER

トランザクションの最大数

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのサイズ

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのサイズ

MIN_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合

PCT_THRESHOLD

NUMBER

1索引エントリ当たりの許容ブロック領域のしきい値(パーセント)

INCLUDE_COLUMN

NUMBER

索引編成表の主キー(非オーバーフロー)索引に含まれる最終列の列ID。この列は、*_TAB_COLUMNSビューのCOLUMN_ID列をマップする。

FREELISTS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

PCT_FREE

NUMBER

ブロック内の空き領域の最小割合

LOGGING

VARCHAR2(3)

索引への変更がロギングされるかどうか

- YES

- NO

BLEVEL*

NUMBER

B*ツリー・レベル(ルート・ブロックからリーフ・ブロックまでの索引の深さ)。深さ0は、ルート・ブロックとリーフ・ブロックが同じレベルであることを意味します。

LEAF_BLOCKS*

NUMBER

索引内のリーフ・ブロックの数

DISTINCT_KEYS*

NUMBER

明確に索引付けされた値の数。一意制約および主キー制約を施行する索引の場合、この値は表の行数(*_TABLES.NUM_ROWS)と同じ。

AVG_LEAF_BLOCKS_PER_KEY*

NUMBER

リーフ・ブロックの平均数。これらのブロックには、最も近い整数に端数処理された索引内の個別の各値が表示されます。UNIQUE制約とPRIMARY KEY制約が実施されている索引の場合、この値は常に1になります。

AVG_DATA_BLOCKS_PER_KEY*

NUMBER

表内のデータ・ブロックの平均数で、これらのブロックは、最も近い整数に端数処理された索引内の明確な値によって指し示されます。この統計はデータ・ブロックの平均数で、これらのブロックには、索引付けされた列に対する指定値が格納された行が含まれています。

CLUSTERING_FACTOR*

NUMBER

表内の行数を索引の値に基づいて示します。

- 値がブロック数に近い場合、表は高い秩序度を持つ。この場合、1つのリーフ・ブロック内の索引エントリは、同じデータ・ブロック内の行を指す。

- 値が行数に近い場合、表はランダム。この場合、同じリーフ・ブロック内の索引エントリが同じデータ・ブロック内の行を指す可能性はほとんどない。

ビットマップ索引の場合、この列は適用されず、使用されない。

STATUS

VARCHAR2(8)

非索引パーティションが、VALIDかUNUSABLEか

NUM_ROWS

NUMBER

索引内の行数

SAMPLE_SIZE

NUMBER

索引の分析に使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

この索引が分析された最新の日付

DEGREE

VARCHAR2(40)

索引をスキャンするための1インスタンス当たりのスレッド数またはDEFAULT

INSTANCES

VARCHAR2(40)

索引がいくつかのインスタンスにまたがってスキャンされる場合のインスタンスの数またはDEFAULT

PARTITIONED

VARCHAR2(3)

索引がパーティション化されているかどうか(YES | NO)

TEMPORARY

VARCHAR2(1)

索引が一時表にあるかどうか(Y | N)

GENERATED

VARCHAR2(1)

索引名がシステムによって生成されたか(Y)、されなかったか(N)

SECONDARY

VARCHAR2(1)

索引が、Oracleデータ・カートリッジのODCIIndexCreateメソッドによって作成されたセカンダリ・オブジェクトであるか(Y)、そうでないか(N)

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

索引ブロックに対して使用されるバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

索引ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

索引ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

DURATION

VARCHAR2(15)

一時表の存続期間を示す。

- SYS$SESSION -セッション中は、行が保持される。

- SYS$TRANSACTION - COMMIT後に、行が削除される。

NNUL - 永続表

PCT_DIRECT_ACCESS

NUMBER

索引構成表の2次索引である場合、VALIDであると推測される行の割合

ITYP_OWNER

VARCHAR2(30)

ドメイン索引の場合、索引タイプの所有者

ITYP_NAME

VARCHAR2(30)

ドメイン索引の場合、索引タイプの名前

PARAMETERS

VARCHAR2(1000)

ドメイン索引の場合、パラメータ文字列

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション索引の場合、索引全体を分析して収集された統計情報なのか(YES)、基礎となる索引パーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

DOMIDX_STATUS

VARCHAR2(12)

ドメイン索引のステータス:

- NULL - 索引はドメイン索引ではない

- VALID - 索引は有効なドメイン索引

- IDXTYP_INVLD -ドメイン索引の索引タイプは無効

DOMIDX_OPSTATUS

VARCHAR2(6)

ドメイン索引の操作のステータス:

- NULL - 索引はドメイン索引ではない

- VALID - エラーが発生せずに、操作が実行された

- FAILED - エラーが発生し、操作が異常終了した

FUNCIDX_STATUS

VARCHAR2(8)

機能ベース索引のステータス:

- NULL - 索引はファンクション索引ではない

- ENABLED - ファンクション索引は使用可能

- DISABLED - ファンクション索引は使用禁止

JOIN_INDEX

VARCHAR2(3)

索引が結合索引かどうか(YES | NO)

IOT_REDUNDANT_PKEY_ELIM

VARCHAR2(3)

冗長主キー列が索引構成表の2次索引から削除されているかどうか(YES | NO)

DROPPED

VARCHAR2(3)

索引が削除されてごみ箱にあるかないか(YES | NO)。パーティション表の場合NULL。

VISIBILITY

VARCHAR2(10)

索引がオプティマイザにVISIBLEかINVISIBLEか

DOMIDX_MANAGEMENT

VARCHAR2(14)

これがドメイン索引の場合、システム管理(SYSTEM_MANAGED)かユーザー管理(USER_MANAGED)か

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

索引セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)

ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPES

ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPESは、現行のユーザーがアクセスできる索引タイプで指定された配列タイプに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_INDEXTYPE_ARRAYTYPESは、データベース内のすべての索引タイプで指定された配列タイプに関する情報を示します。

- USER_INDEXTYPE_ARRAYTYPESは、現行のユーザーが所有する索引タイプで指定された配列タイプに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプの所有者

INDEXTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプ名

BASE_TYPE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

ベース型スキーマの名前

BASE_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

ベース型の名前

BASE_TYPE

VARCHAR2(30)

ベース型のデータ型

ARRAY_TYPE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

配列タイプ・スキーマの名前

ARRAY_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

配列タイプの名前

関連項目:

- 「DBA_INDEXTYPE_ARRAYTYPES」

- 「USER_INDEXTYPE_ARRAYTYPES」

ALL_INDEXTYPE_COMMENTS

ALL_INDEXTYPE_COMMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるユーザー定義の索引タイプに関するコメントを示します。

関連ビュー

- DBA_INDEXTYPE_COMMENTSは、データベース内のユーザー定義のすべての索引タイプに関するコメントを示します。

- USER_INDEXTYPE_COMMENTSは、現行のユーザーが所有するユーザー定義の索引タイプに関するコメントを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザー定義の索引タイプの所有者

INDEXTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザー定義の索引タイプの名前

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

ユーザー定義の索引タイプに関するコメント

関連項目:

- 「DBA_INDEXTYPE_COMMENTS」

- 「USER_INDEXTYPE_COMMENTS」

ALL_INDEXTYPE_OPERATORS

ALL_INDEXTYPE_OPERATORSは、現行のユーザーがアクセスできる索引タイプでサポートされている演算子をすべて示します。

関連ビュー

- DBA_INDEXTYPE_OPERATORSは、データベース内の索引タイプでサポートされている演算子をすべて示します。

- USER_INDEXTYPE_OPERATORSは、現行のユーザーが所有する索引タイプでサポートされている演算子をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプの所有者

INDEXTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプ名

OPERATOR_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

演算子スキーマ名

OPERATOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプが定義される演算子の名前

BINDING#

NUMBER

NOT NULL

演算子に関連するバインディング数

関連項目:

- 「DBA_INDEXTYPE_OPERATORS」

- 「USER_INDEXTYPE_OPERATORS」

ALL_INDEXTYPES

ALL_INDEXTYPESは、現行のユーザーがアクセスできる索引タイプに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_INDEXTYPESは、データベース内のすべての索引タイプに関する情報を示します。

- USER_INDEXTYPESは、現行のユーザーが所有する索引タイプに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプの所有者

INDEXTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプ名

IMPLEMENTATION_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプを実装するスキーマの名前(索引タイプ演算子を含む)

IMPLEMENTATION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引タイプを実装するタイプの名前

INTERFACE_VERSION

NUMBER

索引タイプ・インタフェースのバージョン

IMPLEMENTATION_VERSION

NUMBER

NOT NULL

索引タイプ実装のバージョン

NUMBER_OF_OPERATORS

NUMBER

索引タイプに関連する演算子の数

PARTITIONING

VARCHAR2(10)

索引タイプでサポートされるローカル・パーティションの種類:

- NONE - ローカル・ドメイン索引をサポートしない索引タイプ

- RANGE - レンジ・パーティション化されたローカル・ユーザー管理のドメイン索引のサポートが可能な索引タイプ

- LOCAL - ローカル・システム管理のドメイン索引(レンジ・パーティションとリスト・パーティションの両方)のサポートが可能な索引タイプ

ARRAY_DML

VARCHAR2(3)

索引タイプが配列DMLをサポートしているかどうか(YES | NO)

MAINTENANCE_TYPE

VARCHAR2(14)

索引タイプがシステム管理(SYSTEM_MANAGED)かユーザー管理(USER_MANAGED)か

関連項目:

- 「DBA_INDEXTYPES」

- 「USER_INDEXTYPES」

ALL_INTERNAL_TRIGGERS

ALL_INTERNAL_TRIGGERSは、現行のユーザーがアクセスできる表の内部トリガーを示します。内部トリガーは、特定のフラグが表に設定されている場合に実行されるコードの内部ピースです。このビューは、OWNER_NAME列を表示しません。

関連ビュー

- DBA_INTERNAL_TRIGGERSは、データベース内のすべての表の内部トリガーを示します。

- USER_INTERNAL_TRIGGERSは、現行のユーザーが所有する表の内部トリガーをすべて示します。このビューは、OWNER_NAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

トリガーが定義される表の名前

OWNER_NAME

VARCHAR2(30)

表の所有者

INTERNAL_TRIGGER_TYPE

VARCHAR2(19)

表の内部トリガーのタイプ

ALL_JAVA_ARGUMENTS

ALL_JAVA_ARGUMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるストアドJavaクラスに関する引数情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_ARGUMENTSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスに関する引数情報を示します。

- USER_JAVA_ARGUMENTSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスに関する引数情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

METHOD_INDEX

NUMBER

引数のホスティング・メソッドの索引

METHOD_NAME

VARCHAR2(4000)

引数のホスティング・メソッドの名前

ARGUMENT_POSITION

NUMBER

0から始まる引数の位置

ARRAY_DEPTH

NUMBER

引数の型の配列の深さ

BASE_TYPE

VARCHAR2(7)

引数の型のベース型:

- int

- long

- float

- double

- boolean

- byte

- char

- short

- class

ARGUMENT_CLASS

VARCHAR2(4000)

ベース型がclassの場合の、引数の実際のクラス名

関連項目:

- 「DBA_JAVA_ARGUMENTS」

- 「USER_JAVA_ARGUMENTS」

ALL_JAVA_CLASSES

ALL_JAVA_CLASSESは、現行のユーザーがアクセスできるストアドJavaクラスに関するクラス・レベル情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_CLASSESは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスに関するクラス・レベル情報を示します。

- USER_JAVA_CLASSESは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスに関するクラス・レベル情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

MAJOR

NUMBER

JVM仕様に定義されているJavaクラスのバージョン番号

MINOR

NUMBER

JVM仕様に定義されているJavaクラスのリリース番号

KIND

VARCHAR2(9)

ストアド・オブジェクトがJavaクラスか(CLASS)Javaインタフェースか(INTERFACE)

ACCESSIBILITY

VARCHAR2(6)

Javaクラスのアクセス可能性

IS_INNER

VARCHAR2(3)

このJavaクラスがインナー・クラスかどうか(YES | NO)

IS_ABSTRACT

VARCHAR2(3)

このJavaクラスが抽象クラスかどうか(YES | NO)

IS_FINAL

VARCHAR2(3)

このJavaクラスが最終クラスかどうか(YES | NO)

IS_DEBUG

VARCHAR2(3)

このJavaクラスにデバッグ情報が含まれているかどうか(YES | NO)

SOURCE

VARCHAR2(4000)

Javaクラスのソース指定

SUPER

VARCHAR2(4000)

このJavaクラスのスーパー・クラス

OUTER

VARCHAR2(4000)

このJavaクラスがインナー・クラスの場合のアウター・クラス

関連項目:

- 「DBA_JAVA_CLASSES」

- 「USER_JAVA_CLASSES」

ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONS

ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONSは、現行のユーザーがアクセスできるシステム固有のコンパイラ・オプションに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_COMPILER_OPTIONSは、データベース内のすべてのシステム固有のコンパイラについての情報を示します。

- USER_JAVA_COMPILER_OPTIONSは、現行のユーザーが所有するシステム固有のコンパイラ・オプションに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

システム固有のコンパイラ・オプションの所有者

OPTION_NAME

VARCHAR2(64)

システム固有のコンパイラ・オプションの名前

VALUE

VARCHAR2(4000)

システム固有のコンパイラ・オプションの値

関連項目:

- 「DBA_JAVA_COMPILER_OPTIONS」

- 「USER_JAVA_COMPILER_OPTIONS」

ALL_JAVA_DERIVATIONS

ALL_JAVA_DERIVATIONSは、Javaソース・オブジェクト、導出されるJavaクラス・オブジェクトおよび現行のユーザーがアクセスできるJavaクラスのJavaリソース・オブジェクトに関するマッピング情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_DERIVATIONSは、Javaソース・オブジェクト、導出されるJavaクラス・オブジェクトおよびデータベース内のすべてのJavaクラスのJavaリソース・オブジェクトに関するマッピング情報を示します。

- USER_JAVA_DERIVATIONSは、Javaソース・オブジェクト、導出されるJavaクラス・オブジェクト、および現行のユーザーが所有するJavaクラスのJavaリソース・オブジェクトに関するマッピング情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaソース・オブジェクトの所有者

SOURCE_NAME

VARCHAR2(4000)

Javaソース・オブジェクトの名前

CLASS_INDEX

NUMBER

導出されるJavaクラス・オブジェクトの索引

CLASS_NAME

VARCHAR2(4000)

導出されるJavaクラス・オブジェクトの名前

関連項目:

- 「DBA_JAVA_DERIVATIONS」

- 「USER_JAVA_DERIVATIONS」

ALL_JAVA_FIELDS

ALL_JAVA_FIELDSは、現行のユーザーがアクセスできるストアドJavaクラスのフィールド情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_FIELDSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスのフィールド情報を示します。

- USER_JAVA_FIELDSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスのフィールド情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

FIELD_INDEX

NUMBER

フィールドの索引

FIELD_NAME

VARCHAR2(4000)

FIELD_INDEX列で識別されるフィールドの名前

ACCESSIBILITY

VARCHAR2(9)

フィールドのアクセス可能性:

- PUBLIC

- PRIVATE

- PROTECTED

IS_STATIC

VARCHAR2(3)

このフィールドが静的フィールドかどうか(YES | NO)

IS_FINAL

VARCHAR2(3)

このフィールドが最終フィールドかどうか(YES | NO)

IS_VOLATILE

VARCHAR2(3)

このフィールドが揮発性かどうか(YES | NO)

IS_TRANSIENT

VARCHAR2(3)

このフィールドが一時フィールドかどうか(YES | NO)

ARRAY_DEPTH

NUMBER

フィールドの型の配列の深さ

BASE_TYPE

VARCHAR2(7)

フィールドの型のベース型:

- int

- long

- float

- double

- boolean

- byte

- char

- short

- class

FIELD_CLASS

VARCHAR2(4000)

ベース型がclassの場合の、ベース・オブジェクトの実際のクラス名

関連項目:

- 「DBA_JAVA_FIELDS」

- 「USER_JAVA_FIELDS」

ALL_JAVA_IMPLEMENTS

ALL_JAVA_IMPLEMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるストアドJavaクラスで実装されるインタフェースを示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_IMPLEMENTSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスで実装されるインタフェースを示します。

- USER_JAVA_IMPLEMENTSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスで実装されるインタフェースを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

INTERFACE_INDEX

NUMBER

Javaクラスで実装されるインタフェースの索引

INTERFACE_NAME

VARCHAR2(4000)

INTERFACE_INDEX列で識別されるインタフェースの名前

関連項目:

- 「DBA_JAVA_IMPLEMENTS」

- 「USER_JAVA_IMPLEMENTS」

ALL_JAVA_INNERS

ALL_JAVA_INNERSは、現行のユーザーがアクセスできるストアドJavaクラスが参照するインナー・クラスの情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_INNERSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスが参照するインナー・クラスの情報を示します。

- USER_JAVA_INNERSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスが参照するインナー・クラスの情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

INNER_INDEX

NUMBER

参照されるインナー・クラスの索引

SIMPLE_NAME

VARCHAR2(4000)

参照されるインナー・クラスの単純名

FULL_NAME

VARCHAR2(4000)

参照されるインナー・クラスのフルネーム

ACCESSIBILITY

VARCHAR2(9)

参照されるインナー・クラスのアクセス可能性:

- PUBLIC

- PRIVATE

- PROTECTED

IS_STATIC

VARCHAR2(3)

参照されるインナー・クラスがソース・ファイル内で静的として宣言されているかどうか(YES | NO)

IS_FINAL

VARCHAR2(3)

参照されるインナー・クラスがソース・ファイル内で最終として宣言されているかどうか(YES | NO)

IS_ABSTRACT

VARCHAR2(3)

参照されるインナー・クラスがソース・ファイル内で抽象として宣言されているかどうか(YES | NO)

IS_INTERFACE

VARCHAR2(3)

参照されるインナー・クラスがソース・ファイル内で宣言されているインタフェースかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_JAVA_INNERS」

- 「USER_JAVA_INNERS」

ALL_JAVA_LAYOUTS

ALL_JAVA_LAYOUTSは、現行のユーザーがアクセスできるストアドJavaクラスに関するクラス・レイアウト情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_LAYOUTSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスに関するクラス・レイアウト情報を示します。

- USER_JAVA_LAYOUTSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスに関するクラス・レイアウト情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

INTERFACES

NUMBER

このJavaクラスで実装されるインタフェースの数

INNER_CLASSES

NUMBER

このJavaクラスに含まれるインナー・クラスの数

FIELDS

NUMBER

このJavaクラスに含まれる、ローカルに宣言されたフィールドの数

STATIC_FIELDS

NUMBER

このJavaクラスに含まれる、ローカルに宣言された静的フィールドの数

METHODS

NUMBER

このJavaクラスに含まれる、ローカルに宣言されたメソッドの数

STATIC_METHODS

NUMBER

このJavaクラスに含まれる、ローカルに宣言された静的メソッドの数

NATIVE_METHODS

NUMBER

このJavaクラスに含まれる、ローカルに宣言されたネイティブ・メソッドの数

関連項目:

- 「DBA_JAVA_LAYOUTS」

- 「USER_JAVA_LAYOUTS」

ALL_JAVA_METHODS

ALL_JAVA_METHODSは、現行のユーザーがアクセスできるストアドJavaクラスのメソッド情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_METHODSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスのメソッド情報を示します。

- USER_JAVA_METHODSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスのメソッド情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

METHOD_INDEX

NUMBER

メソッドの索引

METHOD_NAME

VARCHAR2(4000)

METHOD_INDEX列で識別されるメソッドの名前

ACCESSIBILITY

VARCHAR2(9)

メソッドのアクセス可能性:

- PUBLIC

- PRIVATE

- PROTECTED

IS_STATIC

VARCHAR2(3)

このメソッドが静的メソッドかどうか(YES | NO)

IS_FINAL

VARCHAR2(3)

このメソッドが最終メソッドかどうか(YES | NO)

IS_SYNCHRONIZED

VARCHAR2(3)

このメソッドが同期化されたメソッドかどうか(YES | NO)

IS_NATIVE

VARCHAR2(3)

このメソッドがネイティブ・メソッドかどうか(YES | NO)

IS_ABSTRACT

VARCHAR2(3)

このメソッドが抽象メソッドかどうか(YES | NO)

IS_STRICT

VARCHAR2(3)

このメソッドが厳密メソッドかどうか(YES | NO)

ARGUMENTS

NUMBER

メソッドの引数の数

THROWS

NUMBER

メソッドがスローした例外の数

ARRAY_DEPTH

NUMBER

メソッドの戻り型の配列の深さ

BASE_TYPE

VARCHAR2(7)

メソッドの戻り型のベース型:

- int

- long

- float

- double

- boolean

- byte

- char

- short

- class

- void

RETURN_CLASS

VARCHAR2(4000)

ベース型がclassの場合の、戻り値の実際のクラス名

IS_COMPILED

VARCHAR2(3)

Javaメソッドが、JITコンパイラによりネイティブにコンパイルされているかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_JAVA_METHODS」

- 「USER_JAVA_METHODS」

ALL_JAVA_NCOMPS

ALL_JAVA_NCOMPSは、現行のユーザーがアクセスできるJavaクラスのncomp関連情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_NCOMPSは、データベース内のすべてのJavaクラスのncomp関連情報を示します。

- USER_JAVA_NCOMPSは、現行のユーザーが所有するJavaクラスのncomp関連情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラス・オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラス・オブジェクトの名前

SOURCE

VARCHAR2(4000)

この行に表示されるncompのソース

INITIALIZER

VARCHAR2(4000)

この行に表示されるncompの初期化機能

LIBRARYFILE

VARCHAR2(4000)

この行に表示されるncompライブラリ・ファイル

LIBRARY

VARCHAR2(4000)

この行に表示されるncompのライブラリ

関連項目:

- 「DBA_JAVA_NCOMPS」

- 「USER_JAVA_NCOMPS」

ALL_JAVA_RESOLVERS

ALL_JAVA_RESOLVERSは、現行のユーザーがアクセスできるJavaクラスのリゾルバ情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_RESOLVERSは、データベース内のすべてのJavaクラスのリゾルバ情報を示します。

- USER_JAVA_RESOLVERSは、現行のユーザーが所有するJavaクラスのリゾルバ情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラス・オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラス・オブジェクトの名前

TERM_INDEX

NUMBER

この行のリゾルバの項の索引

PATTERN

VARCHAR2(4000)

TERM_INDEX列で識別されたリゾルバの項のリゾルバ・パターン

SCHEMA

VARCHAR2(64)

TERM_INDEX列で識別されたリゾルバの項のリゾルバ・スキーマ

関連項目:

- 「DBA_JAVA_RESOLVERS」

- 「USER_JAVA_RESOLVERS」

ALL_JAVA_THROWS

ALL_JAVA_THROWSは、現行のユーザーがアクセスできるJavaクラスのメソッドからスローされた例外に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_JAVA_THROWSは、データベース内のすべてのJavaクラスのメソッドからスローされた例外に関する情報を示します。

- USER_JAVA_THROWSは、現行のユーザーが所有するJavaクラスのメソッドからスローされた例外に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Javaクラスの所有者

NAME

VARCHAR2(4000)

Javaクラスの名前

METHOD_INDEX

NUMBER

例外をスローしているメソッドの索引

METHOD_NAME

VARCHAR2(4000)

例外をスローしているメソッドの名前

EXCEPTION_INDEX

NUMBER

例外の索引

EXCEPTION_CLASS

VARCHAR2(4000)

例外のクラス

関連項目:

- 「DBA_JAVA_THROWS」

- 「USER_JAVA_THROWS」

ALL_JOBS

ALL_JOBSは、USER_JOBSのシノニムです。

関連項目:
「USER_JOBS」

ALL_JOIN_IND_COLUMNS

ALL_JOIN_IND_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるビットマップ結合索引の結合条件を示します。ビットマップ結合索引は、関連する親表の列を含む索引キーを持つ、子表に作成された索引です。ここでは、すべての表が結合条件に基づいて接続されています。結合条件ごとに1行で表示されます。

関連ビュー

- DBA_JOIN_IND_COLUMNSは、データベース内の結合条件をすべて示します。

- USER_JOIN_IND_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する結合条件を示します。このビューは、INDEX_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ビットマップ結合索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ビットマップ結合索引の名前

INNER_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファクト表の所有者

INNER_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファクト表の名前

INNER_TABLE_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファクト表の結合列名

OUTER_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション表の所有者

OUTER_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション表の名前

OUTER_TABLE_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディメンション表の結合列名

ALL_LIBRARIES

ALL_LIBRARIESは、現行のユーザーがアクセスできるライブラリを示します。

関連ビュー

- DBA_LIBRARIESは、データベース内のライブラリをすべて示します。

- USER_LIBRARIESは、現行のユーザーが所有するライブラリを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ライブラリの所有者

LIBRARY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ライブラリ名

FILE_SPEC

VARCHAR2(2000)

オペレーティング・システム・ファイル上のライブラリ名

DYNAMIC

VARCHAR2(1)

ライブラリが動的にロード可能かどうか(Y | N)

STATUS

VARCHAR2(7)

ライブラリのステータス:

- N/A

- VALID

- INVALID

関連項目:

- 「DBA_LIBRARIES」

- 「USER_LIBRARIES」

ALL_LOB_PARTITIONS

ALL_LOB_PARTITIONSは、現行のユーザーがアクセスできる表に設定されているLOBパーティションを示します。

関連ビュー

- DBA_LOB_PARTITIONSは、データベース内のLOBパーティションをすべて示します。

- USER_LOB_PARTITIONSは、現行のユーザーが所有するLOBパーティションを示します。このビューは、TABLE_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

LOB列名

LOB_NAME

VARCHAR2(30)

パーティションLOB項目名

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

表パーティション名

LOB_PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

LOBデータ・パーティション名

LOB_INDPART_NAME

VARCHAR2(30)

対応するLOB索引パーティション名

PARTITION_POSITION

NUMBER

LOB項目内のLOBデータ・パーティションの位置

COMPOSITE

VARCHAR2(3)

パーティションがコンポジットかどうか(YES | NO)

CHUNK

NUMBER

LOBデータ・パーティションのCHUNK属性の値

PCTVERSION

NUMBER

LOBデータ・パーティションのPCTVERSION属性の値

CACHE

VARCHAR2(10)

LOBデータがバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか、またその方法:

- YES - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置される

- NO - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置されないか、またはバッファ・キャッシュに入れられ、LRUリストの最後に最低使用頻度として追加される

- CACHEREADS - LOBデータは、読取り操作時のみバッファ・キャッシュに配置されるが、書込み操作時には配置されない

IN_ROW

VARCHAR2(3)

STORAGE IN ROW属性がLOBデータ・パーティションに設定されているかどうか(YES | NO)

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

LOBデータ・パーティションが設定されている表領域の名前

INITIAL_EXTENT

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションの初期エクステントのバイト単位のサイズまたはDEFAULT

NEXT_EXTENT

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションのセカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズまたはDEFAULT

MIN_EXTENTS

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションのセグメント内で使用できるエクステントの最小数またはDEFAULT

MAX_EXTENTS

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションのセグメント内で使用できるエクステントの最大数またはDEFAULT

MAX_SIZE

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションのセグメント内で使用できるブロックの最大数またはDEFAULT

RETENTION

VARCHAR2(7)

保存オプション。
SecureFilesセグメントの場合に可能な値:

- NONE

- AUTO

- MIN

- MAX

- DEFAULT

- INVALID

BasicFilesセグメントの可能な値:脚注 1

- YES

- NO

MINRETENTION

VARCHAR2(40)

SecureFilesセグメント用の最小保存期間またはDEFAULT

PCT_INCREASE

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションのエクステント・サイズの増加の割合またはDEFAULT

FREELISTS

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションのセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数またはDEFAULT

FREELIST_GROUPS

VARCHAR2(40)

LOBデータ・パーティションのセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数またはDEFAULT

LOGGING

VARCHAR2(7)

LOBへの変更がロギングされるかどうか

- NONE - 指定しない
関連項目: *_LOB_SUBPARTITIONSビュー

- YES

- NO

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

LOBパーティション・ブロック用のバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティション・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティション・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

ENCRYPT

VARCHAR2(4)

LOBが暗号化されているかどうか。
SecureFilesの場合に可能な値:

- YES

- NO

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

COMPRESSION

VARCHAR2(6)

このLOBに対して使用されている圧縮のレベル。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOW

- MEDIUM

- HIGH

- NO - 圧縮がオフ

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

DEDUPLICATION

VARCHAR2(15)

このLOBに対して使用されている複製解除の種類。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOB - 非複製

- NO - 複製を保持

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

SECUREFILE

VARCHAR2(3)

LOBがSecureFilesであるかどうか(YES | NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

LOBパーティション・セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)。N/Aは、LOBがサブパーティション化され、パーティション・レベルでセグメントが存在していないことを示す。

脚注 1 BasicFilesセグメント用にリストされている値は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からサポートされるようになりました。以前のリリースでは、BasicFilesセグメントのこの列の値はNULLです。

ALL_LOB_SUBPARTITIONS

ALL_LOB_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーがアクセスできるLOBデータ・サブパーティションのパーティション・レベルの属性を示します。

関連ビュー

- DBA_LOB_SUBPARTITIONSは、データベース内のすべてのLOBデータ・サブパーティションのパーティション・レベルの属性を示します。

- USER_LOB_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーが所有するLOBサブパーティションを示します。このビューは、TABLE_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

LOB列名

LOB_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティションLOB項目名

LOB_PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

LOBデータ・サブパーティションが属するLOBデータ・パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

LOBサブパーティションが対応する表サブパーティション名

LOB_SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

LOBサブパーティション名

LOB_INDSUBPART_NAME

VARCHAR2(30)

対応するLOB索引サブパーティション名

SUBPARTITION_POSITION

NUMBER

LOB項目内のLOBデータ・パーティションの位置

CHUNK

NUMBER

LOBデータ・パーティションのCHUNK属性の値

PCTVERSION

NUMBER

NOT NULL

LOBデータ・パーティションのPCTVERSION属性の値

CACHE

VARCHAR2(10)

LOBデータがバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか、またその方法:

- YES - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置される

- NO - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置されないか、またはバッファ・キャッシュに入れられ、LRUリストの最後に最低使用頻度として追加される

- CACHEREADS - LOBデータは、読取り操作時のみバッファ・キャッシュに配置されるが、書込み操作時には配置されない

IN_ROW

VARCHAR2(3)

STORAGE IN ROW属性がLOBデータ・パーティションに設定されているかどうか(YES | NO)

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

LOBデータ・パーティションが設定されている表領域の名前

INITIAL_EXTENT

NUMBER

LOBデータ・パーティションの初期エクステントのバイト単位のサイズ

NEXT_EXTENT

NUMBER

LOBデータ・パーティションのセカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ

MIN_EXTENTS

NUMBER

NOT NULL

LOBデータ・パーティションのセグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENTS

NUMBER

NOT NULL

LOBデータ・パーティションのセグメント内で使用できるエクステントの最大数

MAX_SIZE

NUMBER

LOBデータ・パーティションのセグメント内で使用できるブロックの最大数

RETENTION

VARCHAR2(7)

保存オプション。
SecureFilesセグメントの場合に可能な値:

- NONE

- AUTO

- MIN

- MAX

- DEFAULT

- INVALID

BasicFilesセグメントの可能な値:脚注 1

- YES

- NO

MINRETENTION

NUMBER

SecureFilesセグメント用の最小保存期間

PCT_INCREASE

NUMBER

LOBデータ・パーティションのエクステント・サイズの増加の割合

FREELISTS

NUMBER

LOBデータ・パーティションのセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

LOBデータ・パーティションのセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

LOGGING

VARCHAR2(3)

LOBへの変更がロギングされるかどうか

- YES

- NO

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

LOBデータ・パーティション・ブロックに使用されるバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

サブパーティション・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

サブパーティション・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

ENCRYPT

VARCHAR2(4)

LOBが暗号化されているかどうか。
SecureFilesの場合に可能な値:

- YES

- NO

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

COMPRESSION

VARCHAR2(6)

このLOBに対して使用されている圧縮のレベル。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOW

- MEDIUM

- HIGH

- NO - 圧縮がオフ

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

DEDUPLICATION

VARCHAR2(15)

このLOBに対して使用されている複製解除の種類。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOB - 非複製

- NO - 複製を保持

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

SECUREFILE

VARCHAR2(3)

LOBがSecureFilesであるかどうか(YES | NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

LOBサブパーティション・セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)。N/Aは、LOBがサブパーティション化されていないことを示す。

脚注 1 BasicFilesセグメント用にリストされている値は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からサポートされるようになりました。以前のリリースでは、BasicFilesセグメントのこの列の値はNULLです。

ALL_LOB_TEMPLATES

ALL_LOB_TEMPLATESは、現行のユーザーがアクセスできるLOBサブパーティション・テンプレートを示します。

関連ビュー

- DBA_LOB_TEMPLATESは、データベース内のLOBサブパーティション・テンプレートをすべて示します。

- USER_LOB_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するLOBサブパーティション・テンプレートを示します。このビューは、USER_NAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

USER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

LOB_COL_NAME

VARCHAR2(4000)

LOB列名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(34)

NOT NULL

サブパーティション名

LOB_SEGMENT_NAME

VARCHAR2(34)

NOT NULL

LOBセグメントの名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティションの表領域名

関連項目:

- 「DBA_LOB_TEMPLATES」

- 「USER_LOB_TEMPLATES」

ALL_LOBS

ALL_LOBSは、現行のユーザーがアクセスできる表に設定されているラージ・オブジェクト(LOB)を示します。LOBには、バイナリ・ラージ・オブジェクト(BLOB)およびキャラクタ・ラージ・オブジェクト(CLOB)があります。バイナリ・ファイル(BFILE)はデータベース外に格納されるため、このビューまたは関連ビューでは表示されません。

関連ビュー

- DBA_LOBSは、データベース内のLOBをすべて示します。

- USER_LOBSは、現行のユーザーが所有するLOBを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

LOBを持つオブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

LOBを持つオブジェクトの名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

LOB列またはLOB属性の名前

SEGMENT_NAME

VARCHAR2(30)

LOBセグメントの名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

LOBセグメントが設定されている表領域の名前

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

LOB索引名

CHUNK

NUMBER

割当てまたは操作の単位としてのLOBチャンク・サイズ(バイト)

PCTVERSION

NUMBER

バージョニングに使用されるLOB領域の最大割合

RETENTION

NUMBER

LOB領域のバージョニングの最大継続時間

FREEPOOLS

NUMBER

このLOBセグメントの空きプールの数

CACHE

VARCHAR2(10)

LOBデータがバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか、またその方法:

- YES - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置される

- NO - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置されないか、またはバッファ・キャッシュに入れられ、LRUリストの最後に最低使用頻度として追加される

- CACHEREADS - LOBデータは、読取り操作時のみバッファ・キャッシュに配置されるが、書込み操作時には配置されない

LOGGING

VARCHAR2(7)

LOBへの変更がロギングされるかどうか

- NONE - 指定しない
関連項目: *_LOB_SUBPARTITIONSビュー

- YES

- NO

ENCRYPT

VARCHAR2(4)

LOBが暗号化されているかどうか。
SecureFilesの場合に可能な値:

- YES

- NO

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

COMPRESSION

VARCHAR2(6)

このLOBに対して使用されている圧縮のレベル。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOW

- MEDIUM

- HIGH

- NO - 圧縮がオフ

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

DEDUPLICATION

VARCHAR2(15)

このLOBに対して使用されている複製解除の種類。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOB - 非複製

- NO - 複製を保持

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

IN_ROW

VARCHAR2(3)

ベース行のインラインにLOBの一部が格納されているかどうか(YES | NO)。パーティション・オブジェクトの場合は、*_LOB_PARTITIONSおよび*_PART_LOBSのビューを参照。

FORMAT

VARCHAR2(15)

LOBのストレージ形式がプラットフォームのエンディアンに依存するかどうか:

- NOT APPLICABLE

- ENDIAN SPECIFIC

- ENDIAN NEUTRAL

PARTITIONED

VARCHAR2(3)

LOB列がパーティション表に依存するかどうか(YES | NO)

SECUREFILE

VARCHAR2(3)

LOBがSecureFilesであるかどうか(YES | NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

LOBセグメントが作成されているかどうか(YES | NO)

RETENTION_TYPE脚注 1

VARCHAR2(7)

このLOBに対して使用されている保存のタイプ。
SecureFilesの場合に可能な値:

- NONE

- AUTO

- MIN

- MAX

- DEFAULT

- INVALID

BasicFilesの場合に可能な値:

- YES

- NO

RETENTION_VALUE脚注 1

NUMBER

最小の保存時間(秒)。この列は、RETENTION_TYPEをMINに設定しているSecureFilesでのみ意味を持つ。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

ALL_LOG_GROUP_COLUMNS

ALL_LOG_GROUP_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスでき、ログ・グループに指定されている列を示します。

関連ビュー

- DBA_LOG_GROUP_COLUMNSは、ログ・グループに指定されているデータベース内の列をすべて示します。

- USER_LOG_GROUP_COLUMNSは、現行のユーザーが所有していて、ログ・グループに指定されている列を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ログ・グループ定義の所有者

LOG_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ログ・グループ定義の名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ログ・グループが定義される表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

ログ・グループ定義内で指定されたオブジェクト型列の列名または属性名

POSITION

NUMBER

オブジェクトの定義内の列または属性の元の位置

LOGGING_PROPERTY

VARCHAR2(6)

列または属性が補助としてロギングされるかどうか(LOG|NO LOG)

ALL_LOG_GROUPS

ALL_LOG_GROUPSは、現行のユーザーがアクセスできる表のログ・グループ定義を示します。

関連ビュー

- DBA_LOG_GROUPSは、データベース内のすべての表のログ・グループ定義を示します。

- USER_LOG_GROUPSは、現行のユーザーが所有する表のログ・グループ定義を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ログ・グループ定義の所有者

LOG_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ログ・グループ定義の名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ログ・グループが定義される表の名前

LOG_GROUP_TYPE

VARCHAR2(19)

ログ・グループのタイプ:

- PRIMARY KEY LOGGING

- UNIQUE KEY LOGGING

- FOREIGN KEY LOGGING

- ALL COLUMN LOGGING

- USER LOG GROUP

ALWAYS

VARCHAR2(11)

Yは、行が更新されるたびにログ・グループがログされることを示す。Nは、メンバー列が更新されるたびにログ・グループがログされることを示す。

GENERATED

VARCHAR2(14)

補助ログ・グループの名前がシステムにより生成されたかどうか(GENERATED NAME | USER NAME)

ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPメジャー・フォルダの内容を示します。

関連ビュー

- DBA_MEASURE_FOLDER_CONTENTSは、データベース内のすべてのOLAPメジャー・フォルダの内容を示します。

- USER_MEASURE_FOLDER_CONTENTSは、現行のユーザーが所有するOLAPメジャー・フォルダの内容を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メジャー・フォルダの所有者

MEASURE_FOLDER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メジャー・フォルダの名前

CUBE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブの所有者

CUBE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メジャー・フォルダに含まれるキューブの名前

MEASURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューブ内のメジャーの名前

ORDER_NUM

NUMBER

NOT NULL

フォルダ内のメジャーの順序番号

関連項目:

- 「DBA_MEASURE_FOLDER_CONTENTS」

- 「USER_MEASURE_FOLDER_CONTENTS」

ALL_MEASURE_FOLDERS

ALL_MEASURE_FOLDERSは、現行のユーザーがアクセスできるOLAPメジャー・フォルダを示します。

関連ビュー

- DBA_MEASURE_FOLDERSは、データベース内のOLAPメジャー・フォルダをすべて示します。

- USER_MEASURE_FOLDERSは、現行のユーザーが所有するOLAPメジャー・フォルダを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メジャー・フォルダの所有者

MEASURE_FOLDER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メジャー・フォルダの名前

DESCRIPTION

NVARCHAR2(300)

セッション言語でのメジャー・フォルダの説明

関連項目:

- 「DBA_MEASURE_FOLDERS」

- 「USER_MEASURE_FOLDERS」

ALL_METHOD_PARAMS

ALL_METHOD_PARAMSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト型のメソッド・パラメータを示します。

関連ビュー

- DBA_METHOD_PARAMSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のメソッド・パラメータを示します。

- USER_METHOD_PARAMSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のメソッド・パラメータを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の名前

METHOD_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メソッドの名前

METHOD_NO

NUMBER

NOT NULL

オーバーロードされたメソッドの場合、同じ名前のメソッドからこのメソッドを識別する番号。この番号をオブジェクトIDと混同しないこと。

PARAM_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パラメータ名

PARAM_NO

NUMBER

NOT NULL

パラメータ番号(位置)

PARAM_MODE

VARCHAR2(6)

パラメータのモード(IN、OUT、IN OUT)

PARAM_TYPE_MOD

VARCHAR2(7)

このパラメータが別のオブジェクトのREFであるかどうか

PARAM_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

パラメータの型所有者

PARAM_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

パラメータの型名

CHARACTER_SET_NAME

VARCHAR2(44)

キャラクタ・セットまたはメソッドが固定長キャラクタ・セット(CHAR_CS)、固定長各国語キャラクタ・セット(NCHAR_CS)、またはユーザーに指定された特定のキャラクタ・セットのいずれであるか

関連項目:

- 「DBA_METHOD_PARAMS」

- 「USER_METHOD_PARAMS」

ALL_METHOD_RESULTS

ALL_METHOD_RESULTSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト型のメソッドの結果を示します。

関連ビュー

- DBA_METHOD_RESULTSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のメソッドの結果を示します。

- USER_METHOD_RESULTSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のメソッドの結果を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の名前

METHOD_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メソッドの名前

METHOD_NO

NUMBER

NOT NULL

オーバーロードされたメソッドの場合、同じ名前のメソッドからこのメソッドを識別する番号。この番号をオブジェクトIDと混同しないこと。

RESULT_TYPE_MOD

VARCHAR2(7)

NOT NULL

この結果が別のオブジェクトのREFであるかどうか

RESULT_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

結果の型所有者

RESULT_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

結果の型名

CHARACTER_SET_NAME

VARCHAR2(44)

キャラクタ・セットまたはメソッドが固定長キャラクタ・セット(CHAR_CS)、固定長各国語キャラクタ・セット(NCHAR_CS)、またはユーザーに指定された特定のキャラクタ・セットのいずれであるか

関連項目:

- 「DBA_METHOD_RESULTS」

- 「USER_METHOD_RESULTS」

ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTESは、現行のユーザーがアクセスできるマイニング・モデルの属性を示します。

データの列に対応する属性はモデルの作成に使用されます。同じ名前およびデータ型を持つ列は、モデルが適用されるすべてのデータ・セットで使用可能である必要があります。

関連ビュー

- DBA_MINING_MODEL_ATTRIBUTESは、データベース内のすべてのマイニング・モデルの属性を示します。

- USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTESは、現行のユーザーが所有するマイニング・モデルの属性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの所有者

MODEL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの名前

ATTRIBUTE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

属性の名前

ATTRIBUTE_TYPE

VARCHAR2(11)

属性の論理型。型はモデルの作成または適用プロセス時に識別される:

- NUMERICAL - 数値データ

- CATEGORICAL - 文字データ

DATA_TYPE

VARCHAR2(12)

属性のデータ型:

- VARCHAR2

- NUMBER

- FLOAT

- CHAR

- NESTED TABLE

DATA_LENGTH

NUMBER

データ型の長さ

DATA_PRECISION

NUMBER

固定小数点数の精度。精度は小数点以下の有効数字の合計数であり、データ型NUMBER (p,s)のpとして表される。

DATA_SCALE

NUMBER

固定小数点数のスケール。スケールは小数点から最小有効数までの数字の個数であり、データ型NUMBER (p,s)のsとして表される。

USAGE_TYPE

VARCHAR2(8)

属性がモデルの構成に使用されたか(ACTIVE使用されていないかINACTIVE)。一部の属性は、変換またはアルゴリズムの処理によって除外される場合がある。*_MINING_MODEL_ATTRIBUTESビューは、モデルで使用される属性のリストのみを示す。このため、この列の値は常にACTIVEになる。

TARGET

VARCHAR2(3)

属性が予測モデルのターゲットになるかどうか(YESまたはNO)を表す。ターゲットは、モデルの適用時に生成される結果を示す。

関連項目:

- 「DBA_MINING_MODEL_ATTRIBUTES」

- 「USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTES」

- モデル属性の詳細は、『Oracle Data Mining概要』を参照してください。

ALL_MINING_MODEL_SETTINGS

ALL_MINING_MODEL_SETTINGSは、現行のユーザーがアクセスできるマイニング・モデルの設定を示します。

モデル設定は、モデル作成プロセスの入力として使用する設定表で指定できます。モデルに関連付けられた設定はアルゴリズム依存です。設定値は、モデル作成プロセスへの入力として指定できます。値を指定しない場合は、デフォルト値が使用されます。

関連ビュー

- DBA_MINING_MODEL_SETTINGSは、データベース内のマイニング・モデル設定をすべて示します。

- USER_MINING_MODEL_SETTINGSは、現行のユーザーが所有するマイニング・モデル設定を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの所有者

MODEL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの名前

SETTING_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

設定の名前

SETTING_VALUE

VARCHAR2(4000)

設定の値

SETTING_TYPE

VARCHAR2(7)

モデルでデフォルト値(DEFAULT)またはユーザー指定値(INPUT)のいずれが使用されるか。

関連項目:

- 「DBA_MINING_MODEL_SETTINGS」

- 「USER_MINING_MODEL_SETTINGS」

- モデル設定の説明については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』および『Oracle Data Miningアプリケーション開発者ガイド』を参照してください。

ALL_MINING_MODELS

ALL_MINING_MODELSは、現行のユーザーがアクセスできるマイニング・モデルを示します。

関連ビュー

- DBA_MINING_MODELSは、データベース内のすべてのマイニング・モデルを示します。

- USER_MINING_MODELSは、現行のユーザーが所有するマイニング・モデルを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの所有者

MODEL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの名前

MINING_FUNCTION

VARCHAR2(30)

マイニング・モデルの関数。この関数はこのモデルで解決可能な問題のクラスを識別する。マイニング関数は、モデルを構築するときに指定する:

- CLASSIFICATION

- REGRESSION

- CLUSTERING

- FEATURE_EXTRACTION

- ASSOCIATION_RULES

- ATTRIBUTE_IMPORTANCE

ALGORITHM

VARCHAR2(30)

モデルで使用されるアルゴリズム。各マイニング関数にはデフォルトのアルゴリズムがある。デフォルトはモデル設定でオーバーライドできる(*_MINING_MODEL_SETTINGSを参照):

- NAIVE_BAYES

- ADAPTIVE_BAYES_NETWORK

- DECISION_TREE

- SUPPORT_VECTOR_MACHINES

- KMEANS

- O_CLUSTER

- NONNEGATIVE_MATRIX_FACTOR

- GENERALIZED_LINEAR_MODEL

- APRIORI_ASSOCIATION_RULES

- MINIMUM_DESCRIPTION_LENGTH

CREATION_DATE

DATE

NOT NULL

モデルが作成された日付

BUILD_DURATION

NUMBER

モデル作成プロセスの時間(秒)

MODEL_SIZE

NUMBER

モデルのサイズ(MB)

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

SQL COMMENT文でモデルに適用されるコメント

関連項目:

- 「DBA_MINING_MODELS」

- 「USER_MINING_MODELS」

- マイニング・モデル・スキーマ・オブジェクトの詳細は、『Oracle Data Mining管理者ガイド』を参照してください。

- データ・マイニングの詳細は、『Oracle Data Mining概要』を参照してください。

ALL_MVIEW_AGGREGATES

ALL_MVIEW_AGGREGATESは、現行のユーザーがアクセスできる集計マテリアライズド・ビューのSELECT構文のリストに表示されるグループ関数(集計処理)を示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_AGGREGATESは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューに対して定義される、このようなグループ関数をすべて示します。

- USER_MVIEW_AGGREGATESは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューに対して定義されるそのようなグループ関数をすべて示します。

注意:
3つのビューすべては、リモート表を参照するマテリアライズド・ビュー、およびSYSDATEやUSERのような非静的な値の参照を含むマテリアライズド・ビューを除外します。また、これらのビューは、Oracle8iより前にスナップショットとして作成され、クエリー・リライトを使用できるように変更されていないマテリアライズド・ビューも除外します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

POSITION_IN_SELECT

NUMBER

NOT NULL

SELECT構文のリスト内のこの集計操作の順序を示す位置。SELECT構文のリスト内の非集計操作要素の位置については、「ALL_MVIEW_KEYS」を参照。

CONTAINER_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンテナ表内のこの列の名前

AGG_FUNCTION

VARCHAR2(8)

集計操作関数

DISTINCTFLAG

VARCHAR2(1)

この集計操作がDISTINCTであるかどうか(Y | N)

MEASURE

LONG

集計操作関数を除く、測度のSQLテキスト。COUNT(*)の*と同等。

ALL_MVIEW_ANALYSIS

ALL_MVIEW_ANALYSISは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューを示します。アプリケーションによる分析用の追加情報を提供します。クエリー・リライトがサポートされないマテリアライズド・ビュー(リモート・マスター表または非決定的な関数を持つマテリアライズド・ビューなど)の場合は、最小限の情報が表示されます。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_ANALYSISは、データベース内のそのようなマテリアライズド・ビューをすべて示します。

- USER_MVIEW_ANALYSISは、現行のユーザーが所有するそのようなマテリアライズド・ビューをすべて示します。

注意:
これらのビューのすべての情報は、ALL_MVIEWSおよびその関連ビューにも表示されます。この情報は、これらのビューではなく、ALL_MVIEWSを参照することをお薦めします。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

MVIEW_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンテナ表の所有者(次の列を参照)

CONTAINER_NAME

VARCHAR2(30)

マテリアライズド・ビューのデータが保持される内部コンテナ名。通常は、MVIEW_NAMEと同じ。Oracle8iより前に作成されたマテリアライズド・ビューには、Oracle Databaseによって6バイトの接頭辞SNAP$_が連結される。MVIEW_NAMEが20バイト以上ある場合、19バイトまでに切り捨てられ、一意のCONTAINER_NAMEを生成するために、接尾辞として4バイトの順序番号が追加される。

LAST_REFRESH_SCN

NUMBER

前回のリフレッシュ操作のシステム変更番号(SCN)

LAST_REFRESH_DATE

DATE

前回のリフレッシュのSYSDATE

REFRESH_METHOD

VARCHAR2(8)

デフォルトのリフレッシュ方法:

- FORCE

- FAST

- COMPLETE

- NEVER

SUMMARY

VARCHAR2(1)

このマテリアライズド・ビューがGROUP BY句または集計操作を含むかどうか(Y | N)

FULLREFRESHTIM

NUMBER

完全リフレッシュに対して、秒単位の近似リフレッシュ時間(SUMMARY = Yの場合のみに定義される)

INCREFRESHTIM

NUMBER

高速リフレッシュに対して、秒単位の近似リフレッシュ時間(SUMMARY = Yの場合のみに定義される)

CONTAINS_VIEWS

VARCHAR2(1)

このマテリアライズド・ビューがその定義内にビューを含むかどうか(Y | N)

UNUSABLE

VARCHAR2(1)

このマテリアライズド・ビューがUNUSABLE(一貫データ)であるかないか(Y | N)。システム障害が完全リフレッシュ中に発生した場合、マテリアライズド・ビューはUNUSABLEになる。

RESTRICTED_SYNTAX

VARCHAR2(1)

このマテリアライズド・ビューが、定義問合せにクエリー・リライトの使用を制限されるかどうか(Y | N)。より詳細な情報は、*_MVIEWSビューのREWRITE_CAPABILITY列によって提供される。

INC_REFRESHABLE

VARCHAR2(1)

このマテリアライズド・ビューが高速リフレッシュされたかどうか(Y | N)

KNOWN_STALE

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューに含まれるデータが、前回の正常なリフレッシュ以降に更新されているため、前回のマスター表データと一貫性がとれていないことがわかっているかどうか(Y | N)

INVALID

VARCHAR2(1)

このマテリアライズド・ビューが無効な状態(一貫性がとれていないメタデータ)であるかどうか(Y | N)

REWRITE_ENABLED

VARCHAR2(1)

このマテリアライズド・ビューが、現在、クエリー・リライトに対して使用可能であるかどうか(Y | N)

QUERY_LEN

NUMBER

問合せフィールドの長さ(バイト)

QUERY

LONG

マテリアライズド・ビュー定義のSELECT式

REVISION

NUMBER

NOT NULL

予約済

ALL_MVIEW_COMMENTS

ALL_MVIEW_COMMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューについてのコメントを示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_COMMENTSは、データベース内のマテリアライズド・ビューについてのコメントを示します。

- USER_MVIEW_COMMENTSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビューについてのコメントを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

マテリアライズド・ビューについてのコメント

関連項目:

- 「DBA_MVIEW_COMMENTS」

- 「USER_MVIEW_COMMENTS」

ALL_MVIEW_DETAIL_PARTITION

ALL_MVIEW_DETAIL_PARTITIONは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・パーティションに関するフレッシュネス情報を示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_DETAIL_PARTITIONは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・パーティションに関するフレッシュネス情報を示します。

- USER_MVIEW_DETAIL_PARTITIONは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・パーティションに関するフレッシュネス情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

DETAILOBJ_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクトの所有者

DETAILOBJ_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクト名

DETAIL_PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

ディテール・オブジェクトのパーティション名

DETAIL_PARTITION_POSITION

NUMBER

ディテール・オブジェクト・パーティションの位置

FRESHNESS

CHAR(5)

フレッシュネスの状態(FRESH、STALE、UNKNOWN、NAなど)

ALL_MVIEW_DETAIL_RELATIONS

ALL_MVIEW_DETAIL_RELATIONSは、名前付きの詳細な関係を示します。この関係は、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューを定義する副問合せのFROMリストで指定されるか、そのFROMリストにあるビューを介して間接的に参照されます。マテリアライズド・ビュー定義のインライン・ビューは、このビューまたは関連ビューで示されません。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_DETAIL_RELATIONSは、データベース内すべてのマテリアライズド・ビューに対して定義されるそのような関係を示します。

- USER_MVIEW_DETAIL_RELATIONSは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューに対して定義されるそのような関係を示します。

注意:
3つのすべてのビューは、リモート表を参照するマテリアライズド・ビュー、およびSYSDATEやUSERのような非静的な値を参照するマテリアライズド・ビューを除外します。また、これらのビューは、Oracle8iより前にスナップショットとして作成され、クエリー・リライトを使用できるように変更されていないマテリアライズド・ビューも除外します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

DETAILOBJ_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクトの所有者

DETAILOBJ_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクトの名前(表またはビューの名前)

DETAILOBJ_TYPE

VARCHAR2(9)

ディテール・オブジェクト型

- TABLE

- VIEW

- SNAPSHOT

- CONTAINER

- UNDEFINED

DETAILOBJ_ALIAS

VARCHAR2(30)

元表との関係の暗黙的な別名または明示的な別名

DETAILOBJ_PCT

VARCHAR2(1)

ディテール・オブジェクトPCTがサポートされているかどうか(Y | N)

NUM_FRESH_PCT_PARTITIONS

NUMBER

最新PCTパーティションの数

NUM_STALE_PCT_PARTITIONS

NUMBER

失効PCTパーティションの数

ALL_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

ALL_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・サブパーティションに関するフレッシュネス情報を示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・サブパーティションに関するフレッシュネス情報を示します。

- USER_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・サブパーティションに関するフレッシュネス情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

DETAILOBJ_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクトの所有者

DETAILOBJ_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクト名

DETAIL_PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

ディテール・オブジェクトのパーティション名

DETAIL_SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

ディテール・オブジェクトのサブパーティション名

DETAIL_SUBPARTITION_POSITION

NUMBER

ディテール・オブジェクト・サブパーティションの位置

FRESHNESS

CHAR(5)

フレッシュネスの状態(FRESH、STALE、UNKNOWN、NAなど)

ALL_MVIEW_JOINS

ALL_MVIEW_JOINSは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューを定義する副問合せのWHERE句内の2つの列の結合を示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_JOINSは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューのそのような結合をすべて示します。

- USER_MVIEW_JOINSは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューのそのような結合を示します。

注意:
3つのすべてのビューは、リモート表を参照するマテリアライズド・ビュー、およびSYSDATEやUSERのような非静的な値を参照するマテリアライズド・ビューを除外します。また、これらのビューは、Oracle8iより前にスナップショットとして作成され、クエリー・リライトを使用できるように変更されていないマテリアライズド・ビューも除外します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

DETAILOBJ1_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合内の最初のオブジェクトの所有者脚注 1

DETAILOBJ1_RELATION

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合内の最初のオブジェクトの名前脚注 1

DETAILOBJ1_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合内の最初のオブジェクトの結合列脚注 1

OPERATOR

CHAR(1)

結合演算子脚注 1

OPERATOR_TYPE

VARCHAR2(1)

結合が内部結合であるか(I)、DETAILOBJ1表が外部結合の左側であるか(L)脚注 1

DETAILOBJ2_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合内の2番目のオブジェクトの所有者脚注 1

DETAILOBJ2_RELATION

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合内の2番目のオブジェクトの名前脚注 1

DETAILOBJ2_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

結合内の2番目のオブジェクトの結合列脚注 1

脚注 1 これらの行は、マテリアライズド結合ビューおよび元表を集計したマテリアライズド・ビューのみに関連します。これらは、マテリアライズド・ビュー内の結合に関する2つのディテール・オブジェクトを示します。

ALL_MVIEW_KEYS

ALL_MVIEW_KEYSは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューのベースとなるSELECT構文のリスト内の列または式を示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_KEYSは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューのそのような列および式を示します。

- USER_MVIEW_KEYSは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューのそのような列および式を示します。

注意:
3つのすべてのビューは、リモート表を参照するマテリアライズド・ビュー、およびSYSDATEやUSERのような非静的な値を参照するマテリアライズド・ビューを除外します。また、これらのビューは、Oracle8iより前にスナップショットとして作成され、クエリー・リライトを使用できるように変更されていないマテリアライズド・ビューも除外します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

POSITION_IN_SELECT

NUMBER

NOT NULL

SELECT構文のリスト内のこのキーの順序を示す位置

CONTAINER_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンテナ表内の列名

DETAILOBJ_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクトの所有者

DETAILOBJ_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディテール・オブジェクトの名前(たとえば、表またはビューの名前)

DETAILOBJ_ALIAS

VARCHAR2(30)

元表との関係の暗黙的な別名または明示的な別名

DETAILOBJ_TYPE

VARCHAR2(5)

ディテール・オブジェクト型

- TABLE

- VIEW

DETAILOBJ_COLUMN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

元表との関係列の名前

ALL_MVIEW_LOGS

ALL_MVIEW_LOGSは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビュー・ログをすべて示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_LOGSは、データベース内のマテリアライズド・ビュー・ログをすべて示します。

- USER_MVIEW_LOGSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビュー・ログをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

LOG_OWNER

VARCHAR2(30)

マテリアライズド・ビュー・ログの所有者

MASTER

VARCHAR2(30)

変更がロギングされるマスター表またはマスター・マテリアライズド・ビューの名前

LOG_TABLE

VARCHAR2(30)

マスター表またはマスター・マテリアライズド・ビューへの変更が記録される表の名前

LOG_TRIGGER

VARCHAR2(30)

Oracle8i以上では廃止。NULLが設定される。以前は、このパラメータをログに行を挿入したマスターのAFTER行トリガーとして使用。

ROWIDS

VARCHAR2(3)

ROWID情報を記録するかどうか(YES | NO)

PRIMARY_KEY

VARCHAR2(3)

主キー情報を記録するかどうか(YES | NO)

OBJECT_ID

VARCHAR2(3)

オブジェクト表にオブジェクト識別子情報を記録するかどうか(YES | NO)

FILTER_COLUMNS

VARCHAR2(3)

フィルタ列情報を記録するかどうか(YES | NO)

SEQUENCE

VARCHAR2(3)

追加の順序付け情報を提供する順序値を記録するかどうか(YES | NO)

INCLUDE_NEW_VALUES

VARCHAR2(3)

新旧両方の値を記録する(YES)か、古い値を記録して新しい値は記録しない(NO)か

PURGE_ASYNCHRONOUS

VARCHAR2(3)

マテリアライズド・ビュー・ログが非同期的に消去されるかどうか(YES | NO)

PURGE_DEFERRED

VARCHAR2(3)

マテリアライズド・ビュー・ログが遅延方式で消去されるかどうか(YES | NO)

PURGE_START

DATE

遅延消去の場合、消去が開始された日付

PURGE_INTERVAL

VARCHAR2(200)

遅延消去の場合、消去の間隔

LAST_PURGE_DATE

DATE

前回の消去が実行された日付

LAST_PURGE_STATUS

NUMBER

前回の消去の状態(エラー・コード、または正常終了を示す0)

NUM_ROWS_PURGED

NUMBER

前回の消去で消去された行数

COMMIT_SCN_BASED

VARCHAR2(3)

マテリアライズド・ビュー・ログがコミットSCNベースかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_MVIEW_LOGS」

- 「USER_MVIEW_LOGS」

ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES

ALL_MVIEW_REFRESH_TIMESは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューのリフレッシュ時刻を示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEW_REFRESH_TIMESは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューのリフレッシュ時刻を示します。

- USER_MVIEW_REFRESH_TIMESは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビューのリフレッシュ時刻を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

MASTER_OWNER

VARCHAR2(30)

マスター表の所有者

MASTER

VARCHAR2(30)

マスター表の名前

LAST_REFRESH

DATE

最新のリフレッシュ時のマスター・サイトのSYSDATE

関連項目:

- 「DBA_MVIEW_REFRESH_TIMES」

- 「USER_MVIEW_REFRESH_TIMES」

ALL_MVIEWS

ALL_MVIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるマテリアライズド・ビューをすべて示します。

関連ビュー

- DBA_MVIEWSは、データベース内のマテリアライズド・ビューをすべて示します。

- USER_MVIEWSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビューをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューが作成されたスキーマ

MVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

CONTAINER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューのデータが保持されるコンテナ名。通常は、MVIEW_NAMEと同じ。Oracle8iより前に作成されたマテリアライズド・ビューには、Oracle Databaseによって6バイトの接頭辞SNAP$_が連結される。MVIEW_NAMEが20バイト以上ある場合、19バイトまでに切り捨てられ、一意のCONTAINER_NAMEを生成するために、接尾辞として4バイトの順序番号が追加される場合がある。

QUERY

LONG

マテリアライズド・ビューを定義する問合せ

QUERY_LEN

NUMBER(38)

定義問合せの長さ(バイト)

UPDATABLE

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューが更新可能かどうか(Y | N)

UPDATE_LOG

VARCHAR2(30)

更新可能なマテリアライズド・ビューの場合、更新ログのファイル名

MASTER_ROLLBACK_SEG

VARCHAR2(30)

マスター・サイト用のロールバック・セグメントまたはマスター・マテリアライズド・ビュー・サイト

MASTER_LINK

VARCHAR2(128)

マスター・サイト用のデータベース・リンクまたはマスター・マテリアライズド・ビュー・サイト

REWRITE_ENABLED

VARCHAR2(1)

リライトが使用可能かどうか(Y | N)

REWRITE_CAPABILITY

VARCHAR2(9)

マテリアライズド・ビューがリライトできるかどうかを示す。リライトできる場合、どのルールに従うかを示す。

- NONE- リライト禁止または防止のため、マテリアライズド・ビューをリライトに使用することはできない。

- TEXTMATCH- マテリアライズド・ビューの定義問合せに、クエリー・リライトの使用の制限が含まれる。

- GENERAL- マテリアライズド・ビューの定義問合せに、クエリー・リライトの使用の制限が含まれない。したがって、Oracle Databaseは、サポートされるすべてのリライト・ルールを適用できる。

REFRESH_MODE

VARCHAR2(6)

マテリアライズド・ビューのリフレッシュ・モード:

- DEMAND- 適切なリフレッシュ・プロシージャがコールされた場合、このマテリアライズド・ビューはリフレッシュされる。

- COMMIT- マテリアライズド・ビューのマスターの1つのトランザクションがコミットする場合、このマテリアライズド・ビューはリフレッシュされる。

- NEVER- このマテリアライズド・ビューはリフレッシュされない。

REFRESH_METHOD

VARCHAR2(8)

マテリアライズド・ビューのリフレッシュに使用されるデフォルトのメソッド(APIを介してオーバーライド可能):

- COMPLETE - マテリアライズド・ビューは、マスターから完全にリフレッシュされる。

- FORCE - 可能な場合、高速リフレッシュが実行され、そうでない場合、完全リフレッシュが実行される。

- FAST - 前回のリフレッシュ以降のマスター内の変更に対応する変更を適用する、増分リフレッシュが実行される。

- NEVER - このマテリアライズド・ビューはリフレッシュしないことがユーザーによって指定された。

BUILD_MODE

VARCHAR2(9)

マテリアライズド・ビューが作成されるとき、どのように移入されたかを示す。

- IMMEDIATE- 作成時にマスターから移入された。

- DEFERRED- 作成時には移入されなかった。ユーザーによって、後で明示的に移入される必要がある。

- PREBUILT- 作成時に既存表を用いて移入された。この事前作成表の内容とマテリアライズド・ビューのマスターとの関係について、Oracle Databaseは認識しない。

FAST_REFRESHABLE

VARCHAR2(18)

マテリアライズド・ビューが増分(高速)リフレッシュできるかどうかを示す。この値は、マテリアライズド・ビューの定義問合せに基づいて、静的に計算される。

- NO- 複雑なため、マテリアライズド・ビューを高速リフレッシュできない。

- DML- 高速リフレッシュは、DML操作に対してのみサポートされる。

- DIRLOAD_DML- 高速リフレッシュは、ダイレクト・ロードおよびDML操作に対してサポートされる。

- DIRLOAD_LIMITEDDML- 高速リフレッシュは、ダイレクト・ロードおよびDML操作のサブセットに対してサポートされる。

LAST_REFRESH_TYPE

VARCHAR2(8)

最新のリフレッシュに使用されるメソッド:

- COMPLETE- 最新のリフレッシュが完了した。

- FAST- 最新のリフレッシュは高速(増分)だった。

- NA- マテリアライズド・ビューは、まだリフレッシュされていない(たとえば、DEFERREDで作成された場合)。

LAST_REFRESH_DATE

DATE

マテリアライズド・ビューがリフレッシュされた最新の日付(まだ移入されていない場合は空白)

STALENESS

VARCHAR2(19)

マテリアライズド・ビューの内容とマテリアライズド・ビューのマスターの内容の関係:

- FRESH- マテリアライズド・ビューは、マスターの現在の状態の読取り一貫性ビューとなる。

- STALE- マスターが1つ以上変更されているため、マテリアライズド・ビューは古くなっている。マテリアライズド・ビューがSTALEになる前にFRESHだった場合、マスターの以前の状態の読取り一貫性ビューとなる。

- NEEDS_COMPILE- マテリアライズド・ビューが依存するオブジェクトが変更されている。このマテリアライズド・ビューの妥当性チェックおよび内容の陳腐化の計算には、ALTER MATERIALIZED VIEW...COMPILE文が必要。

- UNUSABLE- マテリアライズド・ビューは、ある時点からマスターの読取り一貫性ビューではない。

- UNKNOWN- マテリアライズド・ビューが、ある時点からマスターの読取り一貫性ビューであるかないかをOracle Databaseは認識しない(マテリアライズド・ビューが事前作成表に作成された場合)。

- UNDEFINED- マテリアライズド・ビューは、リモート・マスターを所有する。このようなマテリアライズド・ビューに、陳腐化の概念は定義されない。

AFTER_FAST_REFRESH

VARCHAR2(19)

高速リフレッシュがこのマテリアライズド・ビューに適用された場合に発生する陳腐化の値を示す。その値は、高速リフレッシュがこのマテリアライズド・ビューに適用できない場合に使用されるNA値をSTALENESS列に加えた値と同じ。

UNKNOWN_PREBUILT

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューが事前作成ビューかどうか(Y | N)

UNKNOWN_PLSQL_FUNC

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューにPL/SQLファンクションが含まれているかどうか(Y | N)

UNKNOWN_EXTERNAL_TABLE

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューに外部表が含まれているかどうか(Y | N)

UNKNOWN_CONSIDER_FRESH

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューが最新とみなされるかどうか(Y | N)

UNKNOWN_IMPORT

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューがインポートされるかどうか(Y | N)

UNKNOWN_TRUSTED_FD

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューが、リフレッシュに信頼性がある制約を使用するかどうか(Y | N)

COMPILE_STATE

VARCHAR2(19)

依存するオブジェクトについてのマテリアライズド・ビューの妥当性:

- VALID- マテリアライズド・ビューはエラーなしで妥当性チェックされ、依存するオブジェクトは、前回の妥当性チェック以降は変更されていない。

- NEEDS_COMPILE- マテリアライズド・ビューが依存するオブジェクトが変更されている。このマテリアライズド・ビューの妥当性チェックには、ALTER MATERIALIZED VIEW...COMPILE文が必要。

- ERROR- マテリアライズド・ビューは、1つ以上のエラーを伴って妥当性チェックされた。

USE_NO_INDEX

VARCHAR2(1)

マテリアライズド・ビューの作成にUSING NO INDEX句が使用されたか(Y)、デフォルト索引が使用されたか(N)。USING NO INDEX句は、デフォルト索引の作成を抑止する。

STALE_SINCE

DATE

マテリアライズド・ビューが失効した時刻

NUM_PCT_TABLES

NUMBER

PCT詳細表の数

NUM_FRESH_PCT_REGIONS

NUMBER

最新PCTパーティション・リージョンの数

NUM_STALE_PCT_REGIONS

NUMBER

失効PCTパーティション・リージョンの数

関連項目:

- 「DBA_MVIEWS」

- 「USER_MVIEWS」

- レプリケーションをサポートするマテリアライズド・ビューの詳細は、『Oracle Databaseアドバンスト・レプリケーション』を参照してください。

- データ・ウェアハウスをサポートするマテリアライズド・ビューの詳細は、『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

ALL_NESTED_TABLE_COLS

ALL_NESTED_TABLE_COLSは、現行のユーザーがアクセスできるネストした表の列を示します。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

関連ビュー

- DBA_NESTED_TABLE_COLSは、データベース内のすべてのネストした表の列を示します。

- USER_NESTED_TABLE_COLSは、現行のユーザーが所有するネストした表の列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ネストした表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ネストした表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列名

DATA_TYPE

VARCHAR2(106)

列のデータ型

DATA_TYPE_MOD

VARCHAR2(3)

列のデータ型修飾子

DATA_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

列のデータ型の所有者

DATA_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

列の長さ(バイト)

DATA_PRECISION

NUMBER

NUMBERデータ型の場合は10進精度。FLOATデータ型の場合は2進精度。その他のデータ型の場合はNULL。

DATA_SCALE

NUMBER

数値の小数点以下の桁

NULLABLE

VARCHAR2(1)

列にNULLを指定できるかどうかを示す。列にNOT NULL制約がある場合、または列が主キーの一部である場合、値はN。

COLUMN_ID

NUMBER

作成された列の順序番号

DEFAULT_LENGTH

NUMBER

列のデフォルト値の長さ

DATA_DEFAULT

LONG

列のデフォルト値

NUM_DISTINCT

NUMBER

列内で異なる値の数脚注 1

LOW_VALUE

RAW(32)

列内の下限値脚注 1

HIGH_VALUE

RAW(32)

列内の上限値脚注 1

DENSITY

NUMBER

COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能な場合、この列にはヒストグラム内の1つ以下のエンドポイントにわたる値の選択性が示される。複数のエンドポイントにわたる値の選択性は示されない。
COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能ではない場合、この列の値は1/NUM_DISTINCTである。脚注 1

NUM_NULLS

NUMBER

列内のNULLの数

NUM_BUCKETS

NUMBER

列のヒストグラム内のバケット数
注意: ヒストグラム内のバケット数は、SQL文ANALYZEのSIZEパラメータに指定されます。ただし、サンプル内の行数より多いバケットを持つヒストグラムは作成されません。また、サンプルに繰返しが非常に多い値が含まれる場合、指定された数のバケットは作成されますが、この列で指定した値は、内部圧縮アルゴリズムのために小さくなる場合があります。

LAST_ANALYZED

DATE

この列が分析された最新の日付

SAMPLE_SIZE

NUMBER

この列の分析で使用されたサンプル・サイズ

CHARACTER_SET_NAME

VARCHAR2(44)

キャラクタ・セットの名前

- CHAR_CS

- NCHAR_CS

CHAR_COL_DECL_LENGTH

NUMBER

キャラクタ・タイプ列の宣言の長さ

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション表の場合、表全体を収集した列統計情報なのか(YES)、基礎となるパーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

AVG_COL_LEN

NUMBER

列の平均の長さ(バイト)

CHAR_LENGTH

NUMBER

列の長さが文字単位で表示されます。この値は、次のデータ型のみに適用される。

- CHAR

- VARCHAR2

- NCHAR

- NVARCHAR2

CHAR_USED

VARCHAR2(1)

列がバイトの長さセマンティクス(B)を使用するか、文字の長さセマンティクス(C)を使用するか、またはデータ型が次のいずれでもない(NULL)ことを示す

- CHAR

- VARCHAR2

- NCHAR

- NVARCHAR2

V80_FMT_IMAGE

VARCHAR2(3)

列データがリリース8.0のイメージ形式であるかどうか(YES | NO)

DATA_UPGRADED

VARCHAR2(3)

列データが最新のタイプ・バージョン形式にアップグレードされたかどうか(YES | NO)

HIDDEN_COLUMN

VARCHAR2(3)

列が非表示列であるかどうか(YES | NO)

VIRTUAL_COLUMN

VARCHAR2(3)

列が仮想列であるかどうか(YES | NO)

SEGMENT_COLUMN_ID

NUMBER

セグメント内の列の順序番号

INTERNAL_COLUMN_ID

NUMBER

NOT NULL

列の内部順序番号

HISTOGRAM

VARCHAR2(15)

ヒストグラムの有無およびタイプ:

- NONE

- FREQUENCY

- HEIGHT BALANCED

QUALIFIED_COL_NAME

VARCHAR2(4000)

修飾列名

脚注 1 これらの列は、Oracle7との下位互換性用。この情報は、現在は{TAB|PART}_COL_STATISTICSビュー内にある。

ALL_NESTED_TABLES

ALL_NESTED_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできる表内のネストした表を示します。

関連ビュー

- DBA_NESTED_TABLESは、データベース内のネストした表をすべて示します。

- USER_NESTED_TABLESは、現行のユーザーが所有するネストした表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ネストした表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

ネストした表の名前

TABLE_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

ネストした表の型の所有者

TABLE_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

ネストした表の型の名前

PARENT_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

ネストした表を含む親である表の名前

PARENT_TABLE_COLUMN

VARCHAR2(4000)

ネストした表に一致する親である表の列名

STORAGE_SPEC

VARCHAR2(30)

ネストした表の記憶域がUSER_SPECIFIEDまたはDEFAULTのどちらであるか

RETURN_TYPE

VARCHAR2(20)

VARRAY列の戻り型(LOCATOR | VALUE)

ELEMENT_SUBSTITUTABLE

VARCHAR2(25)

ネストした表の要素が代入可能かどうか(Y | N)

ALL_OBJ_COLATTRS

ALL_OBJ_COLATTRSは、現行のユーザーがアクセスできる表に含まれるオブジェクト列と属性を示します。

関連ビュー

- DBA_OBJ_COLATTRSは、データベース内のすべての表に含まれるオブジェクト列と属性を示します。

- USER_OBJ_COLATTRSは、現行のユーザーが所有する表に含まれるオブジェクト列と属性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト列または属性を含む表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

オブジェクト列または属性の完全修飾名

SUBSTITUTABLE

VARCHAR2(15)

列が代入可能かどうか(Y | N)

関連項目:

- 「DBA_OBJ_COLATTRS」

- 「USER_OBJ_COLATTRS」

ALL_OBJECT_TABLES

ALL_OBJECT_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト表を示します。

関連ビュー

- DBA_OBJECT_TABLESは、データベース内のオブジェクト表をすべて示します。

- USER_OBJECT_TABLESは、現行のユーザーが所有するオブジェクト表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表が設定されている表領域の名前。パーティション表、一時表および索引構成表の場合は、NULL。

CLUSTER_NAME

VARCHAR2(30)

表が属するクラスタがある場合、その名前

IOT_NAME

VARCHAR2(30)

オーバーフロー・エントリまたはマッピング表エントリが属する索引構成表がある場合、その名前。IOT_TYPE列がNULLでない場合、この列には実表の名前が含まれる。

STATUS

VARCHAR2(8)

以前のDROP TABLE操作が失敗している場合、表が使用不可能(UNUSABLE)か、使用可能(VALID)か

PCT_FREE

NUMBER

ブロック内の空き領域の最小割合。パーティション表の場合NULL。

PCT_USED

NUMBER

ブロック内の使用済領域の最小割合。パーティション表の場合NULL。

INI_TRANS

NUMBER

トランザクションの初期数。パーティション表の場合NULL。

MAX_TRANS

NUMBER

トランザクションの最大数。パーティション表の場合NULL。

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのサイズ(バイト)。パーティション表の場合NULL。

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのサイズ(バイト)。パーティション表の場合NULL。

MIN_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数。パーティション表の場合NULL。

MAX_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数。パーティション表の場合NULL。

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合。パーティション表の場合NULL。

FREELISTS

NUMBER

セグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数。パーティション表の場合NULL。

FREELIST_GROUPS

NUMBER

セグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数。パーティション表の場合NULL。

LOGGING

VARCHAR2(3)

表への変更がロギングされるかどうか

- YES

- NO

BACKED_UP

VARCHAR2(1)

前回の変更以降に表がバックアップされているかどうか(Y | N)

NUM_ROWS

NUMBER

表内の行数

BLOCKS

NUMBER

表内の使用されたブロック数

EMPTY_BLOCKS

NUMBER

表内の空(未使用)のブロック数

AVG_SPACE

NUMBER

表内の平均使用可能空き領域

CHAIN_CNT

NUMBER

表内の連鎖行数

AVG_ROW_LEN

NUMBER

行オーバーヘッドを含む行の平均の長さ

AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS

NUMBER

空きリストのすべてのブロックの平均的な空き領域

NUM_FREELIST_BLOCKS

NUMBER

空きリストのブロック数

DEGREE

VARCHAR2(10)

表をスキャンするための1インスタンス当たりのパラレル実行プロセス数またはDEFAULT

INSTANCES

VARCHAR2(10)

表がいくつかのインスタンスにまたがってスキャンされる場合のインスタンスの数またはDEFAULT

CACHE

VARCHAR2(5)

表がバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか(Y | N)

TABLE_LOCK

VARCHAR2(8)

表ロックが使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

SAMPLE_SIZE

NUMBER

この表の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

この表が分析された最新の日付

PARTITIONED

VARCHAR2(3)

表がパーティション化されているかどうか(YES | NO)

IOT_TYPE

VARCHAR2(12)

索引構成表の場合、IOT_TYPEはIOT、IOT_OVERFLOWまたはIOT_MAPPING。索引構成表でない場合、IOT_TYPEはNULL。

OBJECT_ID_TYPE

VARCHAR2(16)

オブジェクトID(OID)がUSER-DEFINEDかSYSTEM GENERATEDであるか

TABLE_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

表の型所有者

TABLE_TYPE

VARCHAR2(30)

表の型

TEMPORARY

VARCHAR2(1)

一時表かどうか(Y | N)

SECONDARY

VARCHAR2(1)

オブジェクト表が、Oracleデータ・カートリッジのODCIIndexCreateメソッドによって作成されたセカンダリ・オブジェクトであるかどうか(Y | N)

NESTED

VARCHAR2(3)

表が、ネストした表であるかどうか(YES | NO)

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

ROW_MOVEMENT

VARCHAR2(8)

パーティション行の移動が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション表の場合、表全体の統計情報(グローバル統計)が正確か(YES)、または、統計情報が収集されたものではなく、基礎となるパーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定される必要があるものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

DURATION

VARCHAR2(15)

一時表の存続期間を示す。

- SYS$SESSION -セッション中は、行が保持される。

- SYS$TRANSACTION - COMMIT後に、行が削除される。

NULL - 永続表。

SKIP_CORRUPT

VARCHAR2(8)

Oracle Databaseが表および索引のスキャン中に破損マークのブロックを無視するか(ENABLED)、エラーとするか(DISABLED)。この機能を使用可能にするには、DBMS_REPAIR.SKIP_CORRUPT_BLOCKSプロシージャを実行する。

MONITORING

VARCHAR2(3)

表にMONITORING属性が設定されているかどうか(YES | NO)

CLUSTER_OWNER

VARCHAR2(30)

表が属するクラスタがある場合、その所有者

DEPENDENCIES

VARCHAR2(8)

行レベルでの依存性の追跡が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

表圧縮が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか。パーティション表の場合NULL。

COMPRESS_FOR

VARCHAR2(12)

デフォルトで圧縮する操作の種類:

- BASIC

- OLTP

- QUERY LOW脚注 1

- QUERY HIGH脚注 1

- ARCHIVE LOW脚注 1

- ARCHIVE HIGH脚注 1

- NULL

DROPPED

VARCHAR2(3)

表が削除されてごみ箱にあるかないか(YES | NO)。パーティション表の場合NULL。

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

表セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)

脚注 1 ハイブリッド列圧縮はOracle DatabaseのEnterprise Editionの機能であり、基礎となるストレージ・システムによって異なります。詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

関連項目:

- 「DBA_OBJECT_TABLES」

- 「USER_OBJECT_TABLES」

ALL_OBJECTS

ALL_OBJECTSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクトをすべて示します。

関連ビュー

- DBA_OBJECTSは、データベース内のオブジェクトをすべて示します。

- USER_OBJECTSは、現行のユーザーが所有するオブジェクトをすべて示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

SUBOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

サブオブジェクトの名前(たとえは、パーティション)

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトのディクショナリ・オブジェクト番号

DATA_OBJECT_ID

NUMBER

オブジェクトを含むセグメントのディクショナリ・オブジェクト番号

注意: OBJECT_IDおよびDATA_OBJECT_IDはデータ・ディクショナリ・メタデータを表示します。これらの番号を、システム内のオブジェクト表の行オブジェクトに割り当てられる16バイトの一意なオブジェクト識別子(オブジェクトID)と混同しないでください。

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(19)

オブジェクトのタイプ(たとえば、TABLE、INDEX)

CREATED

DATE

NOT NULL

オブジェクトの作成についてのタイムスタンプ

LAST_DDL_TIME

DATE

NOT NULL

DDL文(権限付与および取消しを含む)による、オブジェクトおよび依存オブジェクトの前回の変更についてのタイムスタンプ

TIMESTAMP

VARCHAR2(19)

オブジェクトの作成についてのタイムスタンプ(文字データ)

STATUS

VARCHAR2(7)

オブジェクトの状態:

- VALID

- INVALID

- N/A

TEMPORARY

VARCHAR2(1)

一時オブジェクトかどうか(カレント・セッション内で見ることのできるデータは、そのセッション内でオブジェクトに配置されたデータに限られるか)(Y | N)

GENERATED

VARCHAR2(1)

このオブジェクトの名前がシステムによって生成されたかどうか(Y | N)

SECONDARY

VARCHAR2(1)

Oracleデータ・カートリッジのODCIIndexCreateメソッドによって作成されたセカンダリ・オブジェクトかどうか(Y | N)

NAMESPACE

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトのネームスペース

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトが実在するエディションの名前

ALL_OBJECTS_AE

ALL_OBJECTS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクトを示します。削除されたオブジェクトは、OBJECT_TYPE = NON-EXISTENTとしてこのビューに表示されます。

関連ビュー

- DBA_OBJECTS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のオブジェクトをすべて示します。

- USER_OBJECTS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するオブジェクトを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

SUBOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

サブオブジェクトの名前(たとえは、パーティション)

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトのディクショナリ・オブジェクト番号

DATA_OBJECT_ID

NUMBER

オブジェクトを含むセグメントのディクショナリ・オブジェクト番号

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(19)

オブジェクトのタイプ

CREATED

DATE

NOT NULL

オブジェクトの作成についてのタイムスタンプ

LAST_DDL_TIME

DATE

NOT NULL

DDL文(権限付与および取消しを含む)による、オブジェクトおよび依存オブジェクトの前回の変更についてのタイムスタンプ

TIMESTAMP

VARCHAR2(19)

オブジェクトの作成についてのタイムスタンプ(文字データ)

STATUS

VARCHAR2(7)

オブジェクトの状態:

- VALID

- INVALID

- N/A

TEMPORARY

VARCHAR2(1)

一時オブジェクトかどうか(カレント・セッション内で見ることのできるデータは、そのセッション内でオブジェクトに配置されたデータに限られるか)(Y | N)

GENERATED

VARCHAR2(1)

このオブジェクトの名前がシステムによって生成されたかどうか(Y | N)

SECONDARY

VARCHAR2(1)

Oracleデータ・カートリッジのODCIIndexCreateメソッドによって作成されたセカンダリ・オブジェクトかどうか(Y | N)

NAMESPACE

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトのネームスペース

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトが実在するエディションの名前

関連項目:

- 「DBA_OBJECTS_AE」

- 「USER_OBJECTS_AE」

ALL_OPANCILLARY

ALL_OPANCILLARYは、演算子バインディングが別の(主)演算子にとって補助的である演算子を示します。

関連ビュー

- DBA_OPANCILLARYは、データベース内すべての演算子についてのそのような情報を示します。

- USER_OPANCILLARYは、現行のユーザーが所有する演算子についてのそのような情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

補助演算子の所有者

OPERATOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

補助演算子の名前

BINDING#

NUMBER

NOT NULL

補助演算子のバインディング数

PRIMOP_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

主演算子の所有者

PRIMOP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

主演算子の名前

PRIMOP_BIND#

NUMBER

NOT NULL

主演算子のバインディング数

ALL_OPARGUMENTS

ALL_OPARGUMENTSは、現行のユーザーがアクセスできる各演算子バインディングの引数を示します。

関連ビュー

- DBA_OPARGUMENTSは、データベース内のすべての演算子バインディングの引数を示します。

- USER_OPARGUMENTSは、現行のユーザーが所有する演算子バインディングすべての引数を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

演算子引数の所有者

OPERATOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

演算子引数の名前

BINDING#

NUMBER

NOT NULL

演算子引数のバインディング数

POSITION

NUMBER

NOT NULL

演算子引数の位置(1、2、3、...)

ARGUMENT_TYPE

VARCHAR2(61)

演算子引数のデータ型

ALL_OPBINDINGS

ALL_OPBINDINGSは、現行のユーザーがアクセスできる演算子のバインディング関数およびメソッドを示します。

関連ビュー

- DBA_OPBINDINGSは、データベース内のすべての演算子のバインディング関数およびメソッドを示します。

- USER_OPBINDINGSは、現行のユーザーが所有する演算子のバインディング関数およびメソッドを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

演算子の所有者

OPERATOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

演算子名

BINDING#

NUMBER

NOT NULL

演算子のバインディング数

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(92)

ユーザー指定のバインディング関数名またはメソッド名

RETURN_SCHEMA

VARCHAR2(30)

バインディングの戻り型がオブジェクト型である場合、その戻り型のスキーマ名

RETURN_TYPE

VARCHAR2(30)

戻り型の名前

IMPLEMENTATION_TYPE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

演算子がWITH INDEX CONTEXTまたはSCAN CONTEXTで作成された場合、この列は、スキャン・コンテキストとして、演算子のファンクションを実装するときに使用される、実装タイプのスキーマを表示する(この構文を用いないで作成された演算子の場合、NULL)
関連項目: 『Oracle Database SQL言語リファレンス』のCREATE OPERATOR文に関する項を参照。

IMPLEMENTATION_TYPE

VARCHAR2(30)

演算子がWITH INDEX CONTEXTまたはSCAN CONTEXTで作成された場合、この列は、スキャン・コンテキストとして、演算子のファンクションを実装するときに使用される、実装タイプの名前を表示する(この構文を用いないで作成された演算子の場合、NULL)
関連項目: 『Oracle Database SQL言語リファレンス』のCREATE OPERATOR文に関する項を参照。

PROPERTY

VARCHAR2(43)

演算子バインディングのプロパティ:

- WITH INDEX CONTEXT

- COMPUTE ANCILLARY DATA

- ANCILLARY TO

- WITH COLUMN CONTEXT

- WITH INDEX, COLUMN CONTEXT

- COMPUTE ANCILLARY DATA, WITH COLUMN CONTEXT

関連項目:

- 「DBA_OPBINDINGS」

- 「USER_OPBINDINGS」

ALL_OPERATOR_COMMENTS

ALL_OPERATOR_COMMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるユーザー定義の演算子に関するコメントを示します。

関連ビュー

- DBA_OPERATOR_COMMENTSは、データベース内のユーザー定義のすべての演算子に関するコメントを示します。

- USER_OPERATOR_COMMENTSは、現行のユーザーが所有するユーザー定義の演算子に関するコメントを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザー定義演算子の所有者

OPERATOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザー定義演算子の名前

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

ユーザー定義演算子に関するコメント

関連項目:

- 「DBA_OPERATOR_COMMENTS」

- 「USER_OPERATOR_COMMENTS」

ALL_OPERATORS

ALL_OPERATORSは、現行のユーザーがアクセスできる演算子を示します。

関連ビュー

- DBA_OPERATORSは、データベース内の演算子をすべて示します。

- USER_OPERATORSは、現行のユーザーが所有する演算子を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

演算子の所有者

OPERATOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

演算子名

NUMBER_OF_BINDS

NUMBER

NOT NULL

演算子に関連するバインディングの数

関連項目:

- 「DBA_OPERATORS」

- 「USER_OPERATORS」

ALL_OUTLINE_HINTS

ALL_OUTLINE_HINTSは、USER_OUTLINE_HINTSのシノニムです。

関連項目:
「USER_OUTLINE_HINTS」

ALL_OUTLINES

ALL_OUTLINESは、USER_OUTLINESのシノニムです。

関連項目:
「USER_OUTLINES」

3 静的データ・ディクショナリ・ビュー: ALL_PART_COL_STATISTICSからDATABASE_PROPERTIES

この章では、静的データ・ディクショナリ・ビューのALL_PART_COL_STATISTICSからDATABASE_PROPERTIESについて説明します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の静的データ・ディクショナリ・ビューのページに移動します。

ALL_PART_COL_STATISTICS

ALL_PART_COL_STATISTICSは、現行のユーザーがアクセスできる表パーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。

関連ビュー

- DBA_PART_COL_STATISTICSは、データベース内すべての表パーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。

- USER_PART_COL_STATISTICSは、現行のユーザーが所有する表パーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティション表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

表パーティション名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列の名前

NUM_DISTINCT

NUMBER

列内で異なる値の数

LOW_VALUE

RAW(32)

列内の下限値

HIGH_VALUE

RAW(32)

列内の上限値

DENSITY

NUMBER

COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能な場合、この列にはヒストグラム内の1つ以下のエンドポイントにわたる値の選択性が示される。複数のエンドポイントにわたる値の選択性は示されない。
COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能ではない場合、この列の値は1/NUM_DISTINCTである。

NUM_NULLS

NUMBER

列内のNULLの数

NUM_BUCKETS

NUMBER

列のヒストグラム内のバケット数

SAMPLE_SIZE

NUMBER

列の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

列が分析された最新の日付

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション全体を収集した列統計情報なのか(YES)、基礎となるサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

AVG_COL_LEN

NUMBER

列の平均の長さ(バイト)

HISTOGRAM

VARCHAR2(15)

ヒストグラムの有無およびタイプ:

- NONE

- FREQUENCY

- HEIGHT BALANCED

関連項目:

- 「DBA_PART_COL_STATISTICS」

- 「USER_PART_COL_STATISTICS」

ALL_PART_HISTOGRAMS

ALL_PART_HISTOGRAMSは、現行のユーザーがアクセスできる表パーティションのヒストグラムのヒストグラム・データ(ヒストグラムごとのエンドポイント)を示します。

関連ビュー

- DBA_PART_HISTOGRAMSは、データベース内にあるすべての表パーティションのヒストグラムのヒストグラム・データを示します。

- USER_PART_HISTOGRAMSは、現行のユーザーが所有する表パーティションのヒストグラムのヒストグラム・データを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

注意:
これらのビューは、DBMS_STATSパッケージを使用して索引の統計情報を収集した場合にかぎり、移入されます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

表パーティション名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列の名前

BUCKET_NUMBER

NUMBER

ヒストグラムのバケット数

ENDPOINT_VALUE

NUMBER

バケット用に正規化されたエンドポイント値

ENDPOINT_ACTUAL_VALUE

VARCHAR2(1000)

バケットのエンドポイントの実際の(正規化されていない)文字列値

関連項目:

- 「DBA_PART_HISTOGRAMS」

- 「USER_PART_HISTOGRAMS」

ALL_PART_INDEXES

ALL_PART_INDEXESは、現行のユーザーがアクセスできるパーティション索引のオブジェクト・レベルのパーティション化情報を示します。

関連ビュー

- DBA_PART_INDEXESは、データベース内のすべてのパーティション索引に対するオブジェクト・レベルのパーティション化情報を示します。

- USER_PART_INDEXESは、現行のユーザーが所有するパーティション索引のオブジェクト・レベル・パーティション化情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティション索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティション索引の名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティション表の名前

PARTITIONING_TYPE

VARCHAR2(9)

パーティション化の方法:

- NONE - 指定しない
関連項目: *_INDEXESビュー

- RANGE

- HASH

- SYSTEM

- LIST

- REFERENCE

SUBPARTITIONING_TYPE

VARCHAR2(9)

コンポジット・パーティション化の方法:

- NONE - 指定しない
関連項目: *_INDEXESビュー

- RANGE

- HASH

- SYSTEM

- LIST

- REFERENCE

PARTITION_COUNT

NUMBER

NOT NULL

索引のパーティション数

DEF_SUBPARTITION_COUNT

NUMBER

コンポジット・パーティション索引の場合、サブパーティションのデフォルト数(指定された場合)

PARTITIONING_KEY_COUNT

NUMBER

NOT NULL

パーティション化キー内の列数

SUBPARTITIONING_KEY_COUNT

NUMBER

コンポジット・パーティション索引の場合、サブパーティション化キー内の列数

LOCALITY

VARCHAR2(6)

パーティション索引がローカルか(LOCAL)グローバルか(GLOBAL)

ALIGNMENT

VARCHAR2(12)

パーティション索引が接頭辞を持つか(PREFIXED)接頭辞を持たないか(NON_PREFIXED)

DEF_TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加または分割時に使用されるデフォルトの表領域

DEF_PCT_FREE

NUMBER

NOT NULL

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのPCTFREE値

DEF_INI_TRANS

NUMBER

NOT NULL

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのINITRANS値

DEF_MAX_TRANS

NUMBER

NOT NULL

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMAXTRANS値

DEF_INITIAL_EXTENT

VARCHAR2(40)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのINITIAL値(Oracleブロック単位)。INITIAL値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_NEXT_EXTENT

VARCHAR2(40)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのNEXT値(Oracleブロック単位)。NEXT値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MIN_EXTENTS

VARCHAR2(40)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMINEXTENTS。MINEXTENTS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MAX_EXTENTS

VARCHAR2(40)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMAXEXTENTS。MAXEXTENTS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MAX_SIZE

VARCHAR2(40)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMAXSIZE。MAXSIZE値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_PCT_INCREASE

VARCHAR2(40)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのPCTINCREASE。PCTINCREASE値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_FREELISTS

NUMBER

NOT NULL

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのFREELISTS値

DEF_FREELIST_GROUPS

NUMBER

NOT NULL

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのFREELIST GROUPS値

DEF_LOGGING

VARCHAR2(7)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのLOGGING属性

- NONE - 指定しない
関連項目: *_INDEXESビュー

- YES

- NO

DEF_BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのバッファ・プール

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

DEF_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

DEF_CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

ローカル索引の場合、表パーティションの追加時に使用されるデフォルトのセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

DEF_PARAMETERS

VARCHAR2(1000)

ドメイン索引のデフォルトのパラメータ文字列

INTERVAL

VARCHAR2(1000)

間隔値の文字列

関連項目:

- 「DBA_PART_INDEXES」

- 「USER_PART_INDEXES」

ALL_PART_KEY_COLUMNS

ALL_PART_KEY_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるパーティション・オブジェクトのパーティション化キー列を示します。

関連ビュー

- DBA_PART_KEY_COLUMNSは、データベース内のすべてのパーティション・オブジェクトに対するパーティション化キー列を示します。

- USER_PART_KEY_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するパーティション・オブジェクトのパーティション化キー列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

パーティション表または索引の所有者

NAME

VARCHAR2(30)

パーティション表または索引の名前

OBJECT_TYPE

CHAR(5)

オブジェクト型:

- TABLE

- INDEX

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列の名前

COLUMN_POSITION

NUMBER

パーティション・キー内の列の位置

関連項目:

- 「DBA_PART_KEY_COLUMNS」

- 「USER_PART_KEY_COLUMNS」

ALL_PART_LOBS

ALL_PART_LOBSは、現行のユーザーがアクセスできるパーティションLOBについて、LOBデータ・パーティションのデフォルト属性を含む、表レベルの情報を示します。

関連ビュー

- DBA_PART_LOBSは、データベース内のすべてのパーティションLOBについて、表レベルの情報を示します。

- USER_PART_LOBSは、現行のユーザーが所有するLOBパーティションについて、表レベルの情報を示します。このビューは、TABLE_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

LOBを含むパーティション表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

LOBを含むパーティション表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

LOB列名

LOB_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティションLOB名

LOB_INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パーティションLOB索引名

DEF_CHUNK

NUMBER

NOT NULL

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのCHUNK値

DEF_PCTVERSION

NUMBER

NOT NULL

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのPCTVERSION値

DEF_CACHE

VARCHAR2(10)

LOBデータが、バッファ・キャッシュにデフォルトでキャッシュされるかどうか、またその方法:

- YES - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置される

- NO - LOBデータがバッファ・キャッシュに配置されないか、またはバッファ・キャッシュに入れられ、LRUリストの最後に最低使用頻度として追加される

- CACHEREADS - LOBデータは、読取り操作時のみバッファ・キャッシュに配置されるが、書込み操作時には配置されない

DEF_IN_ROW

VARCHAR2(3)

4000バイトより小さいLOBデータがデフォルトでインライン(行内)に格納されるかどうか、つまり、LOB列が作成または前回変更されたときに、ENABLE STORAGE IN ROWが指定されたかどうか(YES | NO)

DEF_TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルト表領域

DEF_INITIAL_EXTENT

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのINITIALのデフォルト値。INITIAL値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_NEXT_EXTENT

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのNEXTのデフォルト値。NEXT値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MIN_EXTENTS

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのMINEXTENTSのデフォルト値。MINEXTENTS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MAX_EXTENTS

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのMAXEXTENTSのデフォルト値。MAXEXTENTS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MAX_SIZE

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのMAXSIZEのデフォルト値。MAXSIZE値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_RETENTION

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのRETENTION値。
SecureFilesの場合に可能な値:

- NONE

- AUTO

- MIN

- MAX

- DEFAULT

- INVALID

BasicFilesの場合に可能な値:脚注 1

- YES

- NO

DEF_MINRET

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのRETENTION MINのデフォルト値。RETENTION MIN値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_PCT_INCREASE

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのPCTINCREASEのデフォルト値。PCTINCREASE値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_FREELISTS

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのFREELISTSのデフォルト値。FREELISTS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_FREELIST_GROUPS

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのFREELIST GROUPSのデフォルト値。FREELIST GROUPS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_LOGGING

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのLOGGING属性:

- NONE - 指定しない
関連項目: *_LOBSビューおよび *_LOB_PARTITIONSビュー

- YES

- NO

DEF_BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

DEF_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

DEF_CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

DEF_ENCRYPT

VARCHAR2(4)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのENCRYPT値。
SecureFilesの場合に可能な値:

- YES

- NO

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

DEF_COMPRESS

VARCHAR2(6)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのCOMPRESS値。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOW

- MEDIUM

- HIGH

- NO - 圧縮がオフ

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

DEF_DEDUPLICATE

VARCHAR2(15)

パーティションの追加時に使用されるLOBデータ・パーティションのデフォルトのDEDUPLICATE値。
SecureFilesの場合に可能な値:

- LOB - 非複製

- NO - 複製を保持

BasicFilesの場合に可能な値:

- NONE - 適用できない

DEF_SECUREFILE

VARCHAR2(3)

LOBがSecureFilesであるかどうか(YES | NO)

脚注 1 BasicFiles用にリストされている値は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からサポートされるようになりました。以前のリリースでは、BasicFilesのこの列の値はNULLです。

関連項目:

- 「DBA_PART_LOBS」

- 「USER_PART_LOBS」

ALL_PART_TABLES

ALL_PART_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできるパーティション表のオブジェクト・レベル・パーティション化情報を示します。

関連ビュー

- DBA_PART_TABLESは、データベース内のすべてのパーティション表に対するオブジェクト・レベルのパーティション化情報を示します。

- USER_PART_TABLESは、現行のユーザーが所有するパーティション表のオブジェクト・レベルのパーティション化情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

パーティション表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション表の名前

PARTITIONING_TYPE

VARCHAR2(9)

パーティション化の方法:

- UNKNOWN - 指定しない
関連項目: *_TABLESビュー

- RANGE

- HASH

- SYSTEM

- LIST

- REFERENCE

SUBPARTITIONING_TYPE

VARCHAR2(9)

コンポジット・パーティション化の方法:

- NONE - サブパーティション化しない
関連項目: *_TABLESビュー

- RANGE

- HASH

- SYSTEM

- LIST

- REFERENCE

PARTITION_COUNT

NUMBER

この表のパーティション数。時間隔パーティション表の場合、この列の値は常に1048575。

DEF_SUBPARTITION_COUNT

NUMBER

コンポジット・パーティション表の場合、サブパーティションのデフォルト数(指定された場合)

PARTITIONING_KEY_COUNT

NUMBER

パーティション化キー内の列数

SUBPARTITIONING_KEY_COUNT

NUMBER

コンポジット・パーティション表の場合、サブパーティション化キー内の列数

STATUS

VARCHAR2(8)

以前のDROP TABLE操作が失敗している場合、表が使用不可能(UNUSABLE)か、使用可能(VALID)か

DEF_TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

パーティションの追加時に使用されるデフォルト表領域

DEF_PCT_FREE

NUMBER

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのPCTFREE値

DEF_PCT_USED

NUMBER

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのPCTUSED値

DEF_INI_TRANS

NUMBER

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのINITRANS値

DEF_MAX_TRANS

NUMBER

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMAXTRANS値

DEF_INITIAL_EXTENT

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのINITIAL(Oracleブロック内)値。INITIAL値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_NEXT_EXTENT

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのNEXT(Oracleブロック内)値。NEXT値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MIN_EXTENTS

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMINEXTENTS値。MINEXTENTS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MAX_EXTENTS

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMAXEXTENTS値。MAXEXTENTS値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_MAX_SIZE

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのMAXSIZE値。MAXSIZE値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_PCT_INCREASE

VARCHAR2(40)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのPCTINCREASE値。PCTINCREASE値が指定されていない場合は、DEFAULT。

DEF_FREELISTS

NUMBER

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのFREELISTS値

DEF_FREELIST_GROUPS

NUMBER

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのFREELIST GROUPS値

DEF_LOGGING

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのLOGGING属性:

- NONE - 指定しない
関連項目: *_TABLESビュー

- YES

- NO

DEF_COMPRESSION

VARCHAR2(8)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトの圧縮:

- NONE - 指定しない
関連項目: *_TABLESビュー

- ENABLED

- DISABLED

DEF_COMPRESS_FOR

VARCHAR2(12)

パーティションの追加時にデフォルトで圧縮する操作の種類:

- BASIC

- OLTP

- QUERY LOW脚注 1

- QUERY HIGH脚注 1

- ARCHIVE LOW脚注 1

- ARCHIVE HIGH脚注 1

- UNKNOWN

- NULL

DEF_BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

DEF_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

DEF_CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティションの追加時に使用されるデフォルトのセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

REF_PTN_CONSTRAINT_NAME

VARCHAR2(30)

参照パーティション表のパーティション化参照制約の名前

INTERVAL

VARCHAR2(1000)

間隔値の文字列

IS_NESTED

VARCHAR2(3)

パーティション表がネストした表であるかどうか(YES | NO)
関連項目: *_NESTED_TABLESビュー(親表の名前/列)

DEF_SEGMENT_CREATION脚注 2

VARCHAR2(4)

表パーティション・セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)。N/Aは、この表がサブパーティション化されており、セグメントがパーティション・レベルに存在しないことを示す。

脚注 1 ハイブリッド列圧縮はOracle DatabaseのEnterprise Editionの機能であり、基礎となるストレージ・システムによって異なります。詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- 「DBA_PART_TABLES」

- 「USER_PART_TABLES」

ALL_PARTIAL_DROP_TABS

ALL_PARTIAL_DROP_TABSは、DROP COLUMN操作が部分的に完了した、現行のユーザーがアクセスできる表を示します。この操作は、ユーザーまたはシステム・クラッシュによって中断された可能性があります。

関連ビュー

- DBA_PARTIAL_DROP_TABSは、DROP COLUMN操作が部分的に完了した、データベース内の表をすべて示します。

- USER_PARTIAL_DROP_TABSは、DROP COLUMN操作が部分的に完了した、現行のユーザーのスキーマ内の表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

ALL_PENDING_CONV_TABLES

ALL_PENDING_CONV_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできるペンディング変換表(最新の型バージョンにアップグレードされていない表)を示します。

関連ビュー

- DBA_PENDING_CONV_TABLESは、データベース内のすべてのペンディング変換表を示します。

- USER_PENDING_CONV_TABLESは、現行のユーザーが所有するペンディング変換表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

関連項目:

- 「DBA_PENDING_CONV_TABLES」

- 「USER_PENDING_CONV_TABLES」

ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGS

ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGSは、現行のユーザーがアクセスできるストアド・オブジェクトのコンパイラ設定の情報を示します。

関連ビュー

- DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGSは、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトのコンパイラ設定に関する情報を示します。

- USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGSは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトのコンパイラ設定に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ:

- PROCEDURE

- FUNCTION

- PACKAGE

- PACKAGE BODY

- TRIGGER

- TYPE

- TYPE BODY

PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL

NUMBER

オブジェクトのコンパイルに使用された最適化レベル

PLSQL_CODE_TYPE

VARCHAR2(4000)

オブジェクトのコンパイル・モード

PLSQL_DEBUG

VARCHAR2(4000)

オブジェクトがデバッグ情報とともにコンパイルされたかどうか

PLSQL_WARNINGS

VARCHAR2(4000)

オブジェクトのコンパイルに使用されたコンパイラの警告設定

NLS_LENGTH_SEMANTICS

VARCHAR2(4000)

オブジェクトのコンパイルに使用されたNLS長さセマンティクス

PLSQL_CCFLAGS

VARCHAR2(4000)

オブジェクトのコンパイルに使用された条件付きコンパイルのフラグ設定

PLSCOPE_SETTINGS

VARCHAR2(4000)

PL/Scopeを使用するための設定

関連項目:

- 「DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGS」

- 「USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS」

ALL_POLICIES

ALL_POLICIESは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクトのすべてのOracle Virtual Private Database(VPD)セキュリティ・ポリシーについて説明します。セキュリティ・ポリシーは、それらのデータベース・オブジェクトへのアクセスを規制するセキュリティ要件およびルールの一覧です。

関連ビュー

- DBA_POLICIESは、データベース内のすべてのOracle Virtual Private Database(VPD)セキュリティ・ポリシーを示します。

- USER_POLICIESは、現行のユーザーが所有するオブジェクトに関連付けられたすべてのOracle Virtual Private Database(VPD)セキュリティ・ポリシーについて説明します。このビューは、OBJECT_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

シノニム、表またはビューの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

シノニム、表またはビューの名前

POLICY_GROUP

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー・グループ名

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー名

PF_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー関数の所有者

PACKAGE

VARCHAR2(30)

ポリシー関数を含むパッケージの名前

FUNCTION

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー関数の名前

SEL

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトの問合せに適用される(YES)か適用されない(NO)か

INS

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトのINSERT文に適用される(YES)か適用されない(NO)か

UPD

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトのUPDATE文に適用される(YES)か適用されない(NO)か

DEL

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトのDELETE文に適用される(YES)か適用されない(NO)か

IDX

VARCHAR2(3)

ポリシーはオブジェクトの索引のメンテナンスに施行される(YES)か施行されない(NO)か

CHK_OPTION

VARCHAR2(3)

ポリシーにチェック・オプションが施行される(YES)か施行されない(NO)か

ENABLE

VARCHAR2(3)

ポリシーが使用可能(YES)か使用禁止(NO)か

STATIC_POLICY

VARCHAR2(3)

ポリシーが静的(YES)か静的でない(NO)か

POLICY_TYPE

VARCHAR2(24)

ポリシーのタイプ:

- STATIC

- SHARED_STATIC

- CONTEXT_SENSITIVE

- SHARED_CONTEXT_SENSITIVE

- DYNAMIC

LONG_PREDICATE

VARCHAR2(3)

ポリシー関数が最大32KBの述語を戻せるかどうか(YES | NO)。NOの場合、デフォルトの述語の最大サイズは4000バイト。

関連項目:

- 「DBA_POLICIES」

- 「USER_POLICIES」

- セキュリティ・ポリシーおよびファイングレイン・アクセス・コントロールの概要については、『Oracle Database概要』を参照してください。

- セキュリティ・ポリシーの実装については、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。

- セキュリティ・ポリシーの管理については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_RLSパッケージに関する項を参照してください。

ALL_POLICY_CONTEXTS

ALL_POLICY_CONTEXTSは、現行のユーザーがアクセスできるシノニム、表およびビューに対して定義された駆動コンテキストを示します。

関連ビュー

- DBA_POLICY_CONTEXTSは、データベース内の駆動コンテキストをすべて示します。

- USER_POLICY_CONTEXTSは、現行のユーザーが所有するシノニム、表およびビューに対して定義されている駆動コンテキストを示します。このビューは、OBJECT_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

シノニム、表またはビューの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

シノニム、表またはビューの名前

NAMESPACE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

駆動コンテキストのネームスペース

ATTRIBUTE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

駆動コンテキストの属性

関連項目:

- 「DBA_POLICY_CONTEXTS」

- 「USER_POLICY_CONTEXTS」

ALL_POLICY_GROUPS

ALL_POLICY_GROUPSは、現行のユーザーがアクセスできるシノニム、表およびビューに対して定義されたポリシー・グループを示します。

関連ビュー

- DBA_POLICY_GROUPSは、データベース内のポリシー・グループをすべて示します。

- USER_POLICY_GROUPSは、現行のユーザーが所有するシノニム、表およびビューに対して定義されているポリシー・グループを示します。このビューは、OBJECT_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

シノニム、表またはビューの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

シノニム、表またはビューの名前

POLICY_GROUP

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー・グループ名

関連項目:

- 「DBA_POLICY_GROUPS」

- 「USER_POLICY_GROUPS」

ALL_PROCEDURES

ALL_PROCEDURESは、現行のユーザーがアクセスできるすべてのファンクションおよびプロシージャを、関連するプロパティとともに示します。たとえば、ALL_PROCEDURESはファンクションがパイプライン化されているか、パラレルで使用可能か、または集計関数かどうかを示します。ファンクションがパイプライン化されている場合、または集計関数である場合、関連する実装タイプも識別されます。

関連ビュー

- DBA_PROCEDURESは、すべてのファンクションおよびプロシージャを、関連するプロパティとともに示します。

- USER_PROCEDURESは、現行のユーザーが所有するすべてのファンクションおよびプロシージャを、関連するプロパティとともに示します。OWNER列は含まれません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プロシージャの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの名前: トップレベル・ファンクション、プロシージャまたはパッケージの名前

PROCEDURE_NAME

VARCHAR2(30)

プロシージャの名前

OBJECT_ID

NUMBER

オブジェクトのオブジェクト番号

SUBPROGRAM_ID

NUMBER

一意のサブプログラム識別子

OVERLOAD

VARCHAR2(40)

一意の識別子のオーバーロード

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(19)

オブジェクトの型名

AGGREGATE

VARCHAR2(3)

プロシージャが集計関数(YES)か集計関数でない(NO)か

PIPELINED

VARCHAR2(3)

プロシージャがパイプライン・テーブル・ファンクション(YES)かパイプライン・テーブル・ファンクションでない(NO)か

IMPLTYPEOWNER

VARCHAR2(30)

実装タイプがある場合は、その所有者

IMPLTYPENAME

VARCHAR2(30)

実装タイプがある場合は、その名前

PARALLEL

VARCHAR2(3)

プロシージャまたはファンクションがパラレルで使用可能(YES)か使用可能ではない(NO)か

INTERFACE

VARCHAR2(3)

プロシージャ/ファンクションが、ODCIインタフェースを使用して実装されたテーブル・ファンクション(YES)かそうでない(NO)か

DETERMINISTIC

VARCHAR2(3)

プロシージャ/ファンクションがDETERMINISTICであると宣言されている(YES)か宣言されていない(NO)か

AUTHID

VARCHAR2(12)

プロシージャ/ファンクションがDEFINER または CURRENT_USER(実行者)として実行するために宣言されているか

関連項目:

- 「DBA_PROCEDURES」

- 「USER_PROCEDURES」

- 現行のユーザーがアクセスできるファンクションの引数およびプロシージャの詳細は、「ALL_ARGUMENTS」を参照してください。

ALL_PROPAGATION

ALL_PROPAGATIONは、現行のユーザーがアクセスできるソース・キューを使用するStreams伝播の情報を示します。

関連ビュー

DBA_PROPAGATIONは、データベース内のすべてのStreams伝播の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

PROPAGATION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Streams伝播名

SOURCE_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

伝播元キューの所有者

SOURCE_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

伝播元キューの名前

DESTINATION_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

伝播先キューの所有者

DESTINATION_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

伝播先キューの名前

DESTINATION_DBLINK

VARCHAR2(128)

伝播元キューから伝播先キューにイベントを伝播させるためのデータベース・リンク

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

伝播の正のルール・セットの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

伝播の正のルール・セットの名前

NEGATIVE_RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

伝播の負のルール・セットの所有者

NEGATIVE_RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

伝播の負のルール・セットの名前

QUEUE_TO_QUEUE

VARCHAR2(5)

伝播がキュー間の伝播かどうか(TRUE)または(FALSE)。キュー間の伝播では、常に独自の排他伝播ジョブを使用して、メッセージをソース・キューから宛先キューに伝播する。

STATUS

VARCHAR2(8)

伝播の状態:

- DISABLED

- ENABLED

- ABORTED

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

伝播によって最後に検出されたエラー・メッセージ

ERROR_DATE

DATE

伝播によって最後にエラーが検出された時間

ORIGINAL_PROPAGATION_NAME

VARCHAR2(30)

伝播がクローン化される元の伝播

ORIGINAL_SOURCE_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

元の伝播のソース・キュー所有者

ORIGINAL_SOURCE_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

元の伝播のソース・キュー名

ACKED_SCN

NUMBER

伝播先キューで取得されたメッセージのサブスクライバの確認済SCN

AUTO_MERGE_THRESHOLD

NUMBER

伝播を元のソース・キューにマージして戻すためのマージしきい値。DBMS_STREAMS_ADM.MERGE_STREAMS_JOBプロシージャでは、merge_thresholdパラメータの値として使用する。

関連項目:
「DBA_PROPAGATION」

ALL_PUBLISHED_COLUMNS

ALL_PUBLISHED_COLUMNSは、USER_PUBLISHED_COLUMNSのシノニムです。

関連項目:
「USER_PUBLISHED_COLUMNS」

ALL_QUEUE_SCHEDULES

ALL_QUEUE_SCHEDULESは、現行のユーザーがそのソース・キューにアクセスできる、伝播スケジュールを示します。

関連ビュー

- DBA_QUEUE_SCHEDULESは、データベース内の伝播スケジュールをすべて示します。

- USER_QUEUE_SCHEDULESは、現行のユーザーがソース・キューを所有する伝播スケジュールを示します。このビューは、SCHEMA列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

SCHEMA

VARCHAR2(30)

ソース・キュー所有者

QNAME

VARCHAR2(30)

ソース・キュー名

DESTINATION

VARCHAR2(128)

宛先名。現在は、DBLINK名に制限されている。

START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

伝播を開始する日付

START_TIME

VARCHAR2(8)

伝播を開始する時刻(HH:MI:SS書式)

PROPAGATION_WINDOW

NUMBER

伝播ウィンドウの所要時間(秒)

NEXT_TIME

VARCHAR2(4000)

次の伝播ウィンドウの開始を計算する関数

LATENCY

NUMBER

伝播ウィンドウの表示中にメッセージを伝播するまでの最長待機時間

SCHEDULE_DISABLED

VARCHAR2(1)

スケジュールが使用禁止かどうか(Y | N)。使用禁止の場合、スケジュールは実行されない。

PROCESS_NAME

VARCHAR2(4)

スケジュールを実行するプロセス名。現在実行していない場合はNULL。

SESSION_ID

VARCHAR2(82)

このスケジュールを実行しているジョブのセッションIDおよびセッション・シリアル番号(SID、SERIAL#)。現在実行されていない場合はNULL。

INSTANCE

NUMBER

スケジュールを実行するクラスタ・データベース・インスタンス番号

LAST_RUN_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

前回の正常終了した実行の日付

LAST_RUN_TIME

VARCHAR2(8)

前回成功した実行の時刻(HH:MI:SS書式)

CURRENT_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

このスケジュールの現行のウィンドウが開始した日付

CURRENT_START_TIME

VARCHAR2(8)

このスケジュールの現行のウィンドウの開始時刻(HH:MI:SS書式)

NEXT_RUN_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

このスケジュールの次のウィンドウが開始する日付

NEXT_RUN_TIME

VARCHAR2(8)

このスケジュールの次のウィンドウの開始時刻(HH:MI:SS書式)

TOTAL_TIME

NUMBER

システムがこのスケジュールの実行にかかる合計時間(秒)

TOTAL_NUMBER

NUMBER

このスケジュールで伝播する合計メッセージ数

TOTAL_BYTES

NUMBER

このスケジュールで伝播する合計バイト数

MAX_NUMBER

NUMBER

伝播ウィンドウで伝播する最大メッセージ数

MAX_BYTES

NUMBER

伝播ウィンドウで伝播する最大バイト数

AVG_NUMBER

NUMBER

伝播ウィンドウで伝播する平均メッセージ数

AVG_SIZE

NUMBER

伝播されるメッセージの平均サイズ(バイト)

AVG_TIME

NUMBER

メッセージを伝播する平均時間(秒)

FAILURES

NUMBER

スケジュールの実行が失敗した連続回数(ある場合)。16回連続して失敗すると、伝播ジョブは自動的に使用できなくなる。

LAST_ERROR_DATE

DATE

前回の異常終了した実行の日付

LAST_ERROR_TIME

VARCHAR2(8)

前回の異常終了した実行の時刻(HH:MI:SS書式)

LAST_ERROR_MSG

VARCHAR2(4000)

前回の異常終了した実行のエラー数およびエラー・メッセージ・テキスト

MESSAGE_DELIVERY_MODE

VARCHAR2(10)

メッセージ配信モード:

- PERSISTENT

- BUFFERED

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

デキューの経過時間(1/100秒)

ELAPSED_PICKLE_TIME

NUMBER

ピクル処理の経過時間(論理変更コード(LCR)をネットワークを介して送信できるバイトのストリームに線形化するために要した時間)(1/100秒)

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの名前

関連項目:

- 「DBA_QUEUE_SCHEDULES」

- 「USER_QUEUE_SCHEDULES」

ALL_QUEUE_SUBSCRIBERS

ALL_QUEUE_SUBSCRIBERSは、現行のユーザーがデキューする権限を持つサブスクライバのリストを表示します。

関連ビュー

- DBA_QUEUE_SUBSCRIBERSは、データベース内のすべてのキューのサブスクライバのリストを表示します。

- USER_QUEUE_SUBSCRIBERSは、現行のユーザーのスキーマにあるキューのサブスクライバのリストを表示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

QUEUE_TABLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューが定義されるキュー表の名前

CONSUMER_NAME

VARCHAR2(30)

サブスクライバ名

ADDRESS

VARCHAR2(1024)

サブスクライバのアドレス

PROTOCOL

NUMBER

サブスクライバのプロトコル

TRANSFORMATION

VARCHAR2(61)

サブスクライバの変換

RULE

CLOB

サブスクライバのルール条件

DELIVERY_MODE

VARCHAR2(22)

サブスクライバのメッセージ配信モード。

- PERSISTENT

- BUFFERED

- PERSISTENT_OR_BUFFERED

IF_NONDURABLE_SUBSCRIBER

VARCHAR2(24)

サブスクライバが非永続サブスクライバかどうか(YES | NO)

QUEUE_TO_QUEUE

VARCHAR2(5)

サブスクライバがキュー間のサブスクライバかどうか(TRUE | FALSE)

ALL_QUEUE_TABLES

ALL_QUEUE_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできるキュー表のキューを示します。

関連ビュー

- DBA_QUEUE_TABLESは、データベース内のすべてのキュー表内のキューを示します。

- USER_QUEUE_TABLESは、現行のユーザーのスキーマ内に作成されたキュー表内のキューを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

キュー表の所有者

QUEUE_TABLE

VARCHAR2(30)

キュー表の名前

TYPE

VARCHAR2(7)

ユーザー・データの型:

- RAW- ロー型

- OBJECT- ユーザー定義のオブジェクト型

- VARIANT- 改良型(内部使用用)

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(61)

ペイロードのオブジェクト型(TYPEがOBJECTの場合)

SORT_ORDER

VARCHAR2(22)

ユーザー指定のソート順

RECIPIENTS

VARCHAR2(8)

SINGLEまたはMULTIPLEの受信者

MESSAGE_GROUPING

VARCHAR2(13)

NONEまたはTRANSACTIONAL

COMPATIBLE

VARCHAR2(6)

キュー表と互換性のある最小のリリース・レベル(たとえば、8.0.3)

PRIMARY_INSTANCE

NUMBER

キュー表のプライマリ所有者であるインスタンスのインスタンス番号を示す。値0は、プライマリ所有者がないことを示す。

SECONDARY_INSTANCE

NUMBER

キュー表のセカンダリ所有者であるインスタンスのインスタンス番号を示す。プライマリ所有者がない場合、このインスタンスは、キュー表の所有者になる。値0は、セカンダリ所有者がないことを示す。

OWNER_INSTANCE

NUMBER

現在、キュー表を所有しているインスタンスのインスタンス番号

USER_COMMENT

VARCHAR2(50)

ユーザー指定のコメント

SECURE

VARCHAR2(3)

キュー表が保護対象かどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_QUEUE_TABLES」

- 「USER_QUEUE_TABLES」

- これらのビューおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、『Oracle Streamsアドバンスト・キューイング・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ALL_QUEUES

ALL_QUEUESは、現行のユーザーにエンキュー権限またはデキュー権限があるキューをすべて示します。ユーザーにMANAGE ANY QUEUE、ENQUEUE ANY QUEUEまたはDEQUEUE ANY QUEUEなどのアドバンスト・キューイング・システム権限がある場合、このビューには、データベース内のすべてのキューが表示されます。

関連ビュー

- DBA_QUEUESは、データベース内のキューをすべて示します。

- USER_QUEUESは、現行のユーザーが所有するキューごとの操作上の特性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

QUEUE_TABLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キュー・データがある表の名前

QID

NUMBER

NOT NULL

キューのオブジェクト番号

QUEUE_TYPE

VARCHAR2(20)

キューのタイプ

- EXCEPTION_QUEUE

- NON_PERSISTENT_QUEUE

- NORMAL_QUEUE

MAX_RETRIES

NUMBER

キューからデキューする場合の再試行の最大数

RETRY_DELAY

NUMBER

再試行間の時間間隔

ENQUEUE_ENABLED

VARCHAR2(7)

キューがエンキューに使用可能かどうか(YES | NO)

DEQUEUE_ENABLED

VARCHAR2(7)

キューがデキューに使用可能かどうか(YES | NO)

RETENTION

VARCHAR2(40)

処理されたメッセージがキューに保持される時間間隔(秒)、またはFOREVER

USER_COMMENT

VARCHAR2(50)

ユーザー指定のコメント

NETWORK_NAME

VARCHAR2(512)

ネットワーク名

関連項目:
これらのビューおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、『Oracle Streamsアドバンスト・キューイング・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ALL_REFRESH

ALL_REFRESHは、現行のユーザーがアクセスできるリフレッシュ・グループをすべて示します。

関連ビュー

- DBA_REFRESHは、データベース内のリフレッシュ・グループをすべて示します。

- USER_REFRESHは、現行のユーザーが所有するリフレッシュ・グループをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

ROWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループの所有者

RNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループの名前

REFGROUP

NUMBER

リフレッシュ・グループの内部識別子

IMPLICIT_DESTROY

VARCHAR2(1)

リフレッシュ・グループの最後の項目を削除するときに、リフレッシュ・グループを破棄するかどうか(Y | N)

PUSH_DEFERRED_RPC

VARCHAR2(1)

リフレッシュ前にスナップショットからマスターに変更がプッシュされるかどうか(Y | N)

REFRESH_AFTER
_ERRORS

VARCHAR2(1)

遅延RPCのプッシュ時にエラーが発生した場合でも、リフレッシュを続行するかどうか(Y | N)

ROLLBACK_SEG

VARCHAR2(30)

リフレッシュ中に使用するロールバック・セグメント名

JOB

NUMBER

グループを自動的にリフレッシュするために使用されるジョブの識別子

NEXT_DATE

DATE

このジョブが、破棄されない場合、次に自動的にリフレッシュされる日付

INTERVAL

VARCHAR2(200)

次のNEXT_DATEを算出するために使用される日付関数

BROKEN

VARCHAR2(1)

ジョブが破棄されて、決して実行されないかどうか(Y | N)

PURGE_OPTION

NUMBER(38)

各プッシュ後にトランザクション・キューを削除するメソッド(1は高速削除オプションを、2は完全削除オプションを示す)

PARALLELISM

NUMBER(38)

トランザクション伝播の並列度

HEAP_SIZE

NUMBER(38)

ヒープのサイズ

ALL_REFRESH_CHILDREN

ALL_REFRESH_CHILDRENは、現行のユーザーがアクセスできるリフレッシュ・グループ内のオブジェクトをすべて示します。

関連ビュー

- DBA_REFRESH_CHILDRENは、データベース内のすべてのリフレッシュ・グループのオブジェクトを示します。

- USER_REFRESH_CHILDRENは、現行のユーザーが所有するすべてのリフレッシュ・グループ内のオブジェクトを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループのオブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループのオブジェクトの名前

TYPE

VARCHAR2(30)

リフレッシュ・グループのオブジェクト型

ROWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループの所有者

RNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループの名前

REFGROUP

NUMBER

リフレッシュ・グループの内部識別子

IMPLICIT_DESTROY

VARCHAR2(1)

リフレッシュ・グループの最後の項目を削除するときに、リフレッシュ・グループを破棄するかどうか(Y | N)

PUSH_DEFERRED_RPC

VARCHAR2(1)

リフレッシュ前にスナップショットからマスターに変更がプッシュされるかどうか(Y | N)

REFRESH_AFTER
_ERRORS

VARCHAR2(1)

遅延RPCのプッシュ時にエラーが発生した場合でも、リフレッシュを続行するかどうか(Y | N)

ROLLBACK_SEG

VARCHAR2(30)

リフレッシュ中に使用するロールバック・セグメント名

JOB

NUMBER

グループを自動的にリフレッシュするために使用されるジョブの識別子

NEXT_DATE

DATE

このジョブが、破棄されない場合、次に自動的にリフレッシュされる日付

INTERVAL

VARCHAR2(200)

次のNEXT_DATEを算出するために使用される日付関数

BROKEN

VARCHAR2(1)

ジョブが破棄されて、決して実行されないかどうか(Y | N)

PURGE_OPTION

NUMBER(38)

各プッシュ後にトランザクション・キューを削除するメソッド。1は高速削除オプションを示す。2は完全削除オプションを示す。

PARALLELISM

NUMBER(38)

トランザクション伝播の並列度

HEAP_SIZE

NUMBER(38)

ヒープのサイズ

ALL_REFRESH_DEPENDENCIES

ALL_REFRESH_DEPENDENCIESは、現行のスキーマ内のすべてのマテリアライズド・ビューの依存するディテール表またはコンテナ表の名前を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このスキーマ内で一意の表名

PARENT_OBJECT_TYPE

CHAR(17)

MATERIALIZED VIEW

OLDEST_REFRESH_SCN

NUMBER

ディテール表としてのTABLE_NAMEがあるサマリーまたはマテリアライズド・ビューのSCNの最小値

OLDEST_REFRESH_DATE

DATE

前回リフレッシュされたときのSYSDATE

ALL_REFS

ALL_REFSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト型のREF列およびREF属性を示します。

関連ビュー

- DBA_REFSは、データベース内のREF列およびREF属性をすべて示します。

- USER_REFSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型列内のREF列およびREF属性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

REF列(または属性)の名前。これがトップ・レベルの属性でない場合、COLUMN_NAMEの値には、列名で始まるパス名を指定する必要がある。

WITH_ROWID

VARCHAR2(3)

REF値がROWIDとともに格納されているかどうか(YES|NO)

IS_SCOPED

VARCHAR2(3)

REF列が有効範囲であるかどうか(YES | NO)

SCOPE_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

範囲表が存在し、ユーザーがアクセスできる場合、その範囲表の所有者

SCOPE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

範囲表が存在し、ユーザーがアクセスできる場合、その範囲表の名前

OBJECT_ID_TYPE

VARCHAR2(33)

オブジェクトID(OID)がUSER-DEFINEDかSYSTEM GENERATEDであるか

ALL_REGISTERED_MVIEWS

ALL_REGISTERED_MVIEWSは、現行のユーザーがアクセスできる、すべての登録済マテリアライズド・ビュー(マスター・サイトまたはマスター・マテリアライズド・ビュー・サイトで登録)を示します。

CREATE MATERIALIZED VIEW文のBUILD DEFERREDオプションを使用して作成されたマテリアライズド・ビューは、少なくとも1回完全にリフレッシュされた場合にかぎり、ALL_REGISTERED_MVIEWSによって登録されます。

関連ビュー

- DBA_REGISTERED_MVIEWSは、データベース内の登録済マテリアライズド・ビューをすべて示します。

- USER_REGISTERED_MVIEWSは、現行のユーザーが所有する登録済マテリアライズド・ビューをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マテリアライズド・ビューの名前

MVIEW_SITE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

マテリアライズド・ビュー・サイトのグローバル名

CAN_USE_LOG

VARCHAR2(3)

このマテリアライズド・ビューがマテリアライズド・ビュー・ログを使用できるか(YES)マテリアライズド・ビューが複合化されていてログを使用できないか(NO)

UPDATABLE

VARCHAR2(3)

マテリアライズド・ビューが更新可能(YES)か読取り専用(NO)か

REFRESH_METHOD

VARCHAR2(11)

マテリアライズド・ビューが、高速リフレッシュに主キー(PRIMARY KEY)、ROWID(ROWID)、オブジェクトID(OBJECT ID)のいずれを使用するか

MVIEW_ID

NUMBER(38)

マスターが高速リフレッシュに使用するマテリアライズド・ビューの識別子

VERSION

VARCHAR2(26)

マテリアライズド・ビューのOracleバージョン
注意: Oracle Databaseマテリアライズド・ビューでは、ORACLE 8 MATERIALIZED VIEWが表示されます。

QUERY_TXT

LONG

マテリアライズド・ビューを定義する問合せ

関連項目:

- 「DBA_REGISTERED_MVIEWS」

- 「USER_REGISTERED_MVIEWS」

ALL_REGISTRY_BANNERS

ALL_REGISTRY_BANNERSは、データベースにロードされた有効なコンポーネントを示します。

列

データ型

NULL

説明

BANNER

VARCHAR2(80)

コンポーネント表示バナー

ALL_REWRITE_EQUIVALENCES

ALL_REWRITE_EQUIVALENCESは、現行のユーザーがアクセスできるリライト等価値を示します。

関連ビュー

- DBA_REWRITE_EQUIVALENCESは、データベース内のリライト等価値をすべて示します。

- USER_REWRITE_EQUIVALENCESは、現行のユーザーが所有するリライト等価値を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リライト値の所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リライト等価値の名前

SOURCE_STMT

CLOB

リライト等価値のソース文

DESTINATION_STMT

CLOB

リライト等価値の宛先

REWRITE_MODE

VARCHAR2(10)

リライト等価値のリライト・モード:

- DISABLED

- TEXT_MATCH

- GENERAL

- RECURSIVE

関連項目:

- 「DBA_REWRITE_EQUIVALENCES」

- 「USER_REWRITE_EQUIVALENCES」

ALL_RULE_SET_RULES

ALL_RULE_SET_RULESは、現行のユーザーがアクセスできるルール・セット内のルールを示します。

関連ビュー

- DBA_RULE_SET_RULESは、データベース内のすべてのルール・セットのルールを示します。

- USER_RULE_SET_RULESは、現行のユーザーが所有するルール・セット内のルールを示します。このビューは、RULE_SET_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルール・セットの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルール・セットの名前

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_SET_RULE_ENABLED

VARCHAR2(8)

ルール・セット内のルールが使用可能かどうか(ENABLED | DISABLED)

RULE_SET_RULE_EVAL_CTX_OWNER

VARCHAR2(30)

存在する場合は、ルールをルール・セットに追加するときに指定された評価コンテキストの所有者

RULE_SET_RULE_EVAL_CTX_NAME

VARCHAR2(30)

存在する場合は、ルールをルール・セットに追加するときに指定された評価コンテキストの名前

RULE_SET_RULE_COMMENT

VARCHAR2(4000)

存在する場合は、ルールをルール・セットに追加するときに指定されたコメント

関連項目:

- 「DBA_RULE_SET_RULES」

- 「USER_RULE_SET_RULES」

ALL_RULE_SETS

ALL_RULE_SETSは、現行のユーザーがアクセスできるルール・セットを示します。

関連ビュー

- DBA_RULE_SETSは、データベース内のすべてのルール・セットを示します。

- USER_RULE_SETSは、現行のユーザーが所有するルール・セットを示します。このビューは、RULE_SET_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルール・セットの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルール・セットの名前

RULE_SET_EVAL_CONTEXT_OWNER

VARCHAR2(30)

存在する場合は、ルール・セットに関連付けられた評価コンテキストの所有者

RULE_SET_EVAL_CONTEXT_NAME

VARCHAR2(30)

存在する場合は、ルール・セットに関連付けられた評価コンテキストの名前

RULE_SET_COMMENT

VARCHAR2(4000)

存在する場合は、ルール・セットとともに指定されたコメント

関連項目:

- 「DBA_RULE_SETS」

- 「USER_RULE_SETS」

ALL_RULES

ALL_RULESは、現行のユーザーがアクセスできるルールを示します。

関連ビュー

- DBA_RULESは、データベース内のすべてのルールを示します。

- USER_RULESは、現行のユーザーが所有するルールを示します。このビューは、RULE_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_CONDITION

CLOB

ルールの条件を構成する式と演算子

RULE_EVALUATION_CONTEXT_OWNER

VARCHAR2(30)

存在する場合は、ルールに関連付けられた評価コンテキストの所有者

RULE_EVALUATION_CONTEXT_NAME

VARCHAR2(30)

存在する場合は、ルールに関連付けられた評価コンテキストの名前

RULE_ACTION_CONTEXT

RE$NV_LIST

存在する場合は、ルールに関連付けられたアクション・コンテキスト

RULE_COMMENT

VARCHAR2(4000)

存在する場合は、ルールとともに指定されたコメント

関連項目:

- 「DBA_RULES」

- 「USER_RULES」

ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULES

ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULESは、現行のユーザーがアクセスできる連鎖(ユーザーがALTERまたはEXECUTE権限を持つ連鎖)のルールに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_CHAIN_RULESは、データベース内のすべて連鎖のルールに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_CHAIN_RULESは、現行のユーザーが所有する連鎖のルールに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールを持つスケジューラ連鎖の所有者

CHAIN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールを持つスケジューラ連鎖の名前

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

CONDITION

VARCHAR2(4000)

ルールをトリガーするブール条件

ACTION

VARCHAR2(4000)

ルールがトリガーされるときに実行されるアクション

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

ルールに関するユーザー指定のコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_CHAIN_RULES」

- 「USER_SCHEDULER_CHAIN_RULES」

ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPS

ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPSは、現行のユーザーがアクセスできる連鎖(ユーザーがALTERまたはEXECUTE権限を持つ連鎖)の定義されている手順に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_CHAIN_STEPSは、データベース内のすべての連鎖の定義されている手順に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_CHAIN_STEPSは、現行のユーザーが所有する連鎖の定義されている手順に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

手順を持つスケジューラ連鎖の所有者

CHAIN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

手順を持つスケジューラ連鎖の名前

STEP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

連鎖手順の名前

PROGRAM_OWNER

VARCHAR2(98)

この手順で実行されるプログラムの所有者

PROGRAM_NAME

VARCHAR2(98)

この手順で実行されるプログラムの名前

EVENT_SCHEDULE_OWNER

VARCHAR2(98)

この手順が待機するイベント・スケジュールの所有者

EVENT_SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(98)

この手順が待機するイベント・スケジュールの名前

EVENT_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

イベントが発生するソース・キューの所有者

EVENT_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

イベントが発生するソース・キューの名前

EVENT_QUEUE_AGENT

VARCHAR2(30)

イベント・ソース・キューでユーザーが使用するAQエージェントの名前(保護キューの場合)

EVENT_CONDITION

VARCHAR2(4000)

ソース・キューでイベントのサブスクリプション・ルールとして使用されるブール式

CREDENTIAL_OWNER

VARCHAR2(30)

外部の手順ジョブに使用される資格証明の所有者

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(30)

外部の手順ジョブに使用される資格証明の名前

DESTINATION

VARCHAR2(128)

リモートの手順ジョブの実行先ホスト

SKIP

VARCHAR2(5)

手順をスキップするかどうか(TRUE | FALSE)

PAUSE

VARCHAR2(5)

実行後に手順を停止するかどうか(TRUE | FALSE)

PAUSE_BEFORE脚注 1

VARCHAR2(5)

実行前に手順を停止するかどうか(TRUE | FALSE)

RESTART_ON_RECOVERY

VARCHAR2(5)

データベースのリカバリ時に手順を再開するかどうか(TRUE | FALSE)

RESTART_ON_FAILURE

VARCHAR2(5)

アプリケーションでの障害発生時に手順を再開するかどうか(TRUE | FALSE)

STEP_TYPE

VARCHAR2(14)

この手順のタイプ:

- EVENT_SCHEDULE

- INLINE_EVENT

- SUBCHAIN

- PROGRAM

TIMEOUT

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

イベント・スケジュールでの待機のタイムアウト

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_CHAIN_STEPS」

- 「USER_SCHEDULER_CHAIN_STEPS」

ALL_SCHEDULER_CHAINS

ALL_SCHEDULER_CHAINSは、現行のユーザーがアクセスできる連鎖(ユーザーがALTERまたはEXECUTE権限を持つ連鎖)に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_CHAINSは、データベース内のすべての連鎖に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_CHAINSは、現行のユーザーが所有する連鎖に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ連鎖の所有者

CHAIN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ連鎖の名前

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

依存性を記述するルール・セットの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

依存性を記述するルール・セットの名前

NUMBER_OF_RULES

NUMBER

連鎖内のルール数

NUMBER_OF_STEPS

NUMBER

連鎖内で定義された手順の数

ENABLED

VARCHAR2(5)

連鎖が使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

EVALUATION_INTERVAL

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

この連鎖のルールを再評価する周期的な時間隔

USER_RULE_SET

VARCHAR2(5)

連鎖が、ユーザー指定のルール・セットを使用するかどうか(TRUE | FALSE)

COMMENTS

VARCHAR2(240)

連鎖についてのコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_CHAINS」

- 「USER_SCHEDULER_CHAINS」

ALL_SCHEDULER_CREDENTIALS

ALL_SCHEDULER_CREDENTIALSは、現行のユーザーがアクセスできる資格証明(ユーザーがALTERまたはEXECUTE権限を持つ連鎖)に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_CREDENTIALSは、データベース内のすべての資格証明に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_CREDENTIALSは、現行のユーザーが所有する資格証明に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ資格証明の所有者

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ資格証明の名前

USERNAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

リモート・データベースまたはオペレーティング・システムにログインするときに使用するユーザー名

DATABASE_ROLE

VARCHAR2(7)

ターゲット・データベースに対してログイン時に使用するデータベース・ロール:

- SYSDBA

- SYSOPER

WINDOWS_DOMAIN

VARCHAR2(30)

Windowsターゲットに対してログイン時に使用するWindowsドメイン

COMMENTS

VARCHAR2(240)

資格証明についてのコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_CREDENTIALS」

- 「USER_SCHEDULER_CREDENTIALS」

ALL_SCHEDULER_DB_DESTS

ALL_SCHEDULER_DB_DESTSは、リモート・データベースを指し示している、現行ユーザーからアクセス可能な宛先オブジェクトに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_DB_DESTSは、リモート・データベースを指し示している、データベース内のすべての宛先オブジェクトに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_DB_DESTSは、リモート・データベースを指し示している、現行ユーザーが所有する宛先オブジェクトに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先オブジェクトの所有者

DESTINATION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先オブジェクトの名前

CONNECT_INFO

VARCHAR2(4000)

リモート・データベースに接続するための接続文字列

AGENT

VARCHAR2(30)

リモート・データベースへの接続に使用されるエージェントの名前

ENABLED

VARCHAR2(5)

宛先オブジェクトが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

REFS_ENABLED

VARCHAR2(5)

参照されるすべてのオブジェクトが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

COMMENTS

VARCHAR2(240)

オプションのコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_DB_DESTS」

- 「USER_SCHEDULER_DB_DESTS」

ALL_SCHEDULER_DESTS

ALL_SCHEDULER_DESTSは、現行のユーザーがアクセスできるジョブの宛先オブジェクトに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_DESTSは、データベース内のジョブのすべての宛先オブジェクトに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_DESTSは、現行のユーザーが所有するジョブの宛先オブジェクトに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先オブジェクトの所有者

DESTINATION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先オブジェクトの名前

DESTINATION_TYPE

VARCHAR2(8)

宛先オブジェクトのタイプ

- EXTERNAL

- DATABASE

ENABLED

VARCHAR2(5)

宛先オブジェクトが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

COMMENTS

VARCHAR2(240)

オプションのコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_DESTS」

- 「USER_SCHEDULER_DESTS」

ALL_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS

ALL_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTSは、リモート・エージェントを指し示している、現行ユーザーからアクセス可能な宛先オブジェクトに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTSは、リモート・エージェントを指し示している、データベース内のすべての宛先オブジェクトに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DESTINATION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先オブジェクトの名前

HOSTNAME

VARCHAR2(256)

エージェントが位置するホストの名前またはIPアドレス

PORT

NUMBER

エージェントがリスニングしているポート

IP_ADDRESS

VARCHAR2(64)

エージェントが位置するホストのIPアドレス

ENABLED

VARCHAR2(5)

宛先オブジェクトが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

COMMENTS

VARCHAR2(240)

オプションのコメント

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS」

ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ファイル監視要求に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_FILE_WATCHERSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ファイル監視要求に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_FILE_WATCHERSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ファイル監視要求に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル監視要求の所有者

FILE_WATCHER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイル監視要求の名前

ENABLED

VARCHAR2(5)

このファイル監視要求が使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

DESTINATION_OWNER

VARCHAR2(128)

指定された宛先オブジェクトの所有者

DESTINATION

VARCHAR2(128)

宛先オブジェクトの名前

DIRECTORY_PATH

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

ファイルが到着するディレクトリ・パスの名前

FILE_NAME

VARCHAR2(512)

NOT NULL

監視が必要なファイルを指定する名前またはパターン

CREDENTIAL_OWNER

VARCHAR2(30)

ファイル監視の認可に使用される資格証明の所有者

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(30)

ファイル監視の認可に使用される資格証明の名前

MIN_FILE_SIZE

NUMBER

NOT NULL

監視するファイルの最小サイズ

STEADY_STATE_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

ファイルの拡大が停止したと判断されるまでの待機時間

LAST_MODIFIED_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ファイル・ウォッチャが最後に変更された時刻

COMMENTS

VARCHAR2(240)

ファイル監視要求に関するコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_FILE_WATCHERS」

- 「USER_SCHEDULER_FILE_WATCHERS」

ALL_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE

ALL_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTEは、すべてのスケジューラ属性(DEFAULT_TIMEZONE、CURRENT_OPEN_WINDOWなど)の値を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTEは、データベース内のすべてのスケジューラ属性の値を示します。

列

データ型

NULL

説明

ATTRIBUTE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ属性の名前

VALUE

VARCHAR2(128)

スケジューラ属性の値

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE」

ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・オブジェクト・グループのメンバーに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSは、データベース内のすべてのスケジューラ・オブジェクト・グループのメンバーに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・オブジェクト・グループのメンバーに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

グループの所有者

GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

グループの名前

MEMBER_NAME

VARCHAR2(131)

このグループのメンバーの名前

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS」

- 「USER_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS」

ALL_SCHEDULER_GROUPS

ALL_SCHEDULER_GROUPSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・オブジェクト・グループに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_GROUPSは、データベース内のすべてのスケジューラ・オブジェクト・グループに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_GROUPSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・オブジェクト・グループに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

グループの所有者

GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

グループの名前

GROUP_TYPE

VARCHAR2(13)

グループに含まれるオブジェクトの型

- WINDOW

- JOB

- DB_DEST

- EXTERNAL_DEST

ENABLED

VARCHAR2(5)

グループが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

NUMBER_OF_MEMBERS

NUMBER

このグループのメンバーの数

COMMENTS

VARCHAR2(240)

このグループに関するオプションのコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_GROUPS」

- 「USER_SCHEDULER_GROUPS」

ALL_SCHEDULER_JOB_ARGS

ALL_SCHEDULER_JOB_ARGSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ジョブの引数に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_JOB_ARGSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブの引数に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_JOB_ARGSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブの引数に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

引数が属するジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

引数が属するジョブの名前

ARGUMENT_NAME

VARCHAR2(30)

オプションの引数名

ARGUMENT_POSITION

NUMBER

引数リスト内の引数の位置

ARGUMENT_TYPE

VARCHAR2(61)

引数のデータ型

VALUE

VARCHAR2(4000)

引数が文字列である場合の引数値(文字列形式)

ANYDATA_VALUE

ANYDATA

引数の値(AnyData形式)

OUT_ARGUMENT

VARCHAR2(5)

将来の使用のために予約済

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_JOB_ARGS」

- 「USER_SCHEDULER_JOB_ARGS」

ALL_SCHEDULER_JOB_CLASSES

ALL_SCHEDULER_JOB_CLASSESは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ジョブ・クラスに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_JOB_CLASSESは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブ・クラスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

JOB_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・ジョブ・クラスの名前

RESOURCE_CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(30)

クラスに関連付けられたリソース・コンシューマ・グループ

SERVICE

VARCHAR2(64)

クラスが関連付けられるサービスの名前

LOGGING_LEVEL

VARCHAR2(11)

クラスと関連して行われるロギングの量:

- OFF

- RUNS

- FAILED RUNS

- FULL

LOG_HISTORY

NUMBER

ジョブ・ログに保持するクラスの履歴(日数)

COMMENTS

VARCHAR2(240)

クラスについてのコメント

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_JOB_CLASSES」

ALL_SCHEDULER_JOB_DESTS

ALL_SCHEDULER_JOB_DESTSは、現行のユーザーがアクセスできるジョブに関して各宛先での状態の情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_JOB_DESTSは、データベース内のすべてのジョブに関して各宛先での状態の情報を示します。

- USER_SCHEDULER_JOB_DESTSは、現行のユーザーが所有するジョブに関して各宛先での状態の情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(31)

スケジューラ・ジョブのサブ名

CREDENTIAL_OWNER

VARCHAR2(30)

リモートの宛先に対して使用された資格証明の所有者

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(30)

リモートの宛先に対して使用された資格証明の名前

DESTINATION_OWNER

VARCHAR2(128)

宛先を指し示している宛先オブジェクトの所有者

DESTINATION

VARCHAR2(128)

宛先オブジェクトの名前または宛先自体の名前

JOB_DEST_ID

NUMBER

この宛先でジョブに割り当てられた数値ID

ENABLED

VARCHAR2(5)

親ジョブが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

REFS_ENABLED

VARCHAR2(5)

宛先およびそのエージェントが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

STATE

VARCHAR2(15)

この宛先でのジョブの状態

- DISABLED

- RUNNING

- CHAIN_STALLED

- SCHEDULED

- RETRY SCHEDULED

- READY TO RUN

- COMPLETED

- BROKEN

- FAILED

- SUCCEEDED

- REMOTE

- STOPPED

NEXT_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

この宛先でのジョブの次の開始時刻

RUN_COUNT

NUMBER

この宛先でジョブが実行された回数

RETRY_COUNT

NUMBER

この宛先でジョブが再試行された回数

FAILURE_COUNT

NUMBER

この宛先でジョブが失敗した回数

LAST_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

この宛先で最後にジョブが開始した時刻

LAST_END_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

この宛先で最後にジョブが終了した時刻

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_JOB_DESTS」

- 「USER_SCHEDULER_JOB_DESTS」

ALL_SCHEDULER_JOB_LOG

ALL_SCHEDULER_JOB_LOGは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ジョブに関するログ情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_JOB_LOGは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブに関するログ情報を示します。

- USER_SCHEDULER_JOB_LOGは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブに関するログ情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

LOG_ID

NUMBER

NOT NULL

行を識別する一意の識別子

LOG_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ログ・エントリの日付

OWNER

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(65)

スケジューラ・ジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(65)

スケジューラ・ジョブのサブ名(連鎖手順ジョブの場合)

JOB_CLASS

VARCHAR2(30)

エントリ時にジョブが属していたクラス

OPERATION

VARCHAR2(30)

ログ・エントリに対応する操作

STATUS

VARCHAR2(30)

操作のステータス(適用できる場合)。この列に表示される値は、OPERATION列の値によって異なる。ほとんどの場合、STATUSはNULLになる。ジョブ実行操作の場合にのみ値を持つ。
OPERATIONが以下のいずれかの場合、STATUSはNULLになる。

- CREATE- ジョブが作成された。

- UPDATE- 1つ以上のジョブ属性が変更された。

- ENABLE- ジョブが使用可能になった。

- DISABLE- ジョブが使用禁止になった。

- COMPLETED- 繰返しジョブの場合にのみ、ジョブが終了日か実行最大数に到達した。

- BROKEN- ジョブが失敗最大数に到達した。

OPERATIONが以下のいずれかの場合、STATUSは、SUCCEEDED(ジョブ実行が正常に完了)、FAILED(ジョブ実行が失敗)またはSTOPPED(ジョブ実行が停止)。

- RUN- 通常のジョブ実行。

- RETRY_RUN- 前の実行がエラーとなり、RESTARTABLEがTRUEに設定されているため、ジョブが再試行されている。

- RECOVERY_RUN- データベースが停止したか、ジョブ・スレーブがクラッシュし、RESTARTABLEがTRUEに設定されているために、ジョブが再実行されている。

USER_NAME

VARCHAR2(30)

操作を実行したユーザーの名前(適用できる場合)

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

操作を実行したユーザーのクライアント識別子(適用できる場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

操作を実行したユーザーのグローバル・ユーザー識別子(適用できる場合)

CREDENTIAL_OWNER

VARCHAR2(65)

リモート・ジョブの実行に使用された資格証明の所有者

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(65)

リモート・ジョブの実行に使用された資格証明の名前

DESTINATION_OWNER

VARCHAR2(128)

リモート・ジョブの実行に使用された宛先オブジェクトの所有者(オブジェクトが使用されなかった場合はNULL)

DESTINATION

VARCHAR2(128)

リモート・ジョブ操作の実行先

ADDITIONAL_INFO

CLOB

エントリの追加情報(適用できる場合)

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_JOB_LOG」

- 「USER_SCHEDULER_JOB_LOG」

ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS

ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ジョブに関するログ実行の詳細を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブに関するログ実行詳細を示します。

- USER_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブに関するログ実行詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

LOG_ID

NUMBER

ログ・エントリの一意の識別子(*_SCHEDULER_JOB_LOGビューの外部キー)

LOG_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ログ・エントリの日付

OWNER

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(65)

スケジューラ・ジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(65)

スケジューラ・ジョブのサブ名(連鎖手順ジョブの場合)

STATUS

VARCHAR2(30)

ジョブ実行のステータス

ERROR#

NUMBER

エラーの場合のエラー番号

REQ_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ジョブ実行の要求された開始日

ACTUAL_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ジョブが実行された実際の日付

RUN_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

ジョブ実行の持続時間

INSTANCE_ID

NUMBER

ジョブが実行されたインスタンスの識別子

SESSION_ID

VARCHAR2(30)

ジョブ実行のセッション識別子

SLAVE_PID

VARCHAR2(30)

ジョブが実行されたスレーブのプロセス識別子

CPU_USED

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(2)

ジョブ実行に使用されたCPUの量

CREDENTIAL_OWNER

VARCHAR2(65)

リモート・ジョブの実行に使用された資格証明の所有者

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(65)

リモート・ジョブの実行に使用された資格証明の名前

DESTINATION_OWNER

VARCHAR2(128)

リモート・ジョブの実行に使用された宛先オブジェクトの所有者(オブジェクトが使用されなかった場合はNULL)

DESTINATION

VARCHAR2(128)

リモート・ジョブ操作の実行先

ADDITIONAL_INFO

VARCHAR2(4000)

ジョブ実行の追加情報(適用できる場合)

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS」

- 「USER_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS」

ALL_SCHEDULER_JOBS

ALL_SCHEDULER_JOBSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_JOBSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_JOBSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブのサブ名(連鎖手順を実行するジョブの場合)

JOB_STYLE

VARCHAR2(11)

ジョブのスタイル:

- REGULAR

- LIGHTWEIGHT

JOB_CREATOR

VARCHAR2(30)

ジョブの元の作成者

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

ジョブを作成するユーザーのクライアント識別子

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ジョブを作成するユーザーのグローバル・ユーザー識別子

PROGRAM_OWNER

VARCHAR2(4000)

ジョブに対応付けられたプログラムの所有者

PROGRAM_NAME

VARCHAR2(4000)

ジョブに対応付けられたプログラムの名前

JOB_TYPE

VARCHAR2(16)

インライン・ジョブのアクション・タイプ:

- PLSQL_BLOCK

- STORED_PROCEDURE

- EXECUTABLE

- CHAIN

JOB_ACTION

VARCHAR2(4000)

インライン・ジョブのアクション

NUMBER_OF_ARGUMENTS

NUMBER

ジョブ引数のインライン番号

SCHEDULE_OWNER

VARCHAR2(4000)

ジョブが使用するスケジュール(ウィンドウまたはウィンドウ・グループ)の所有者

SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(4000)

ジョブが使用するスケジュール(ウィンドウまたはウィンドウ・グループ)の名前

SCHEDULE_TYPE

VARCHAR2(12)

ジョブが使用するスケジュールのタイプ

- IMMEDIATE- 開始日および繰返し間隔がNULL

- ONCE- 繰返し間隔がNULL

- PLSQL- スケジュールとして使用されるPL/SQL式

- CALENDAR- スケジュールとして使用されるOracleカレンダ式

- EVENT- イベント・スケジュール

- NAMED- 名前が指定されたスケジュール

- WINDOW- スケジュールとして使用されるウィンドウ

- WINDOW_GROUP- スケジュールとして使用されるウィンドウ・グループ

START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

インライン・スケジュールのジョブの元の開始予定日

REPEAT_INTERVAL

VARCHAR2(4000)

インライン・スケジュールのPL/SQL表現または暦文字列

EVENT_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

イベントが発生するソース・キューの所有者

EVENT_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

イベントが発生するソース・キューの名前

EVENT_QUEUE_AGENT

VARCHAR2(256)

イベント・ソース・キューでユーザーが使用するAQエージェントの名前(保護キューの場合)

EVENT_CONDITION

VARCHAR2(4000)

ソース・キューでイベントのサブスクリプション・ルールとして使用されるブール式

EVENT_RULE

VARCHAR2(65)

イベントベースのジョブをトリガーするためにコーディネータによって使用されるルールの名前

FILE_WATCHER_OWNER

VARCHAR2(65)

このジョブが基づくファイル・ウォッチャの所有者

FILE_WATCHER_NAME

VARCHAR2(65)

このジョブが基づくファイル・ウォッチャの名前

END_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

インライン・スケジュールのジョブの最終実行日

JOB_CLASS

VARCHAR2(30)

ジョブに対応付けられたジョブ・クラスの名前

ENABLED

VARCHAR2(5)

ジョブが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

AUTO_DROP

VARCHAR2(5)

ジョブが完了した場合に削除される(TRUE)か削除されない(FALSE)か

RESTARTABLE

VARCHAR2(5)

ジョブが再開可能かどうか(TRUE | FALSE)

STATE

VARCHAR2(15)

ジョブの現在の状態

- DISABLED

- RETRY SCHEDULED

- SCHEDULED

- RUNNING

- COMPLETED

- BROKEN

- FAILED

- REMOTE

- SUCCEEDED

- CHAIN_STALLED

JOB_PRIORITY

NUMBER

同じクラス内の他のジョブに対する優先順位

RUN_COUNT

NUMBER

ジョブが実行された回数

MAX_RUNS

NUMBER

実行が予定されているジョブの最大回数

FAILURE_COUNT

NUMBER

ジョブが実行に失敗した回数

MAX_FAILURES

NUMBER

ジョブに破損のマークが付けられるまでの許容失敗回数

RETRY_COUNT

NUMBER

ジョブが再試行される場合のジョブの再試行回数

LAST_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

前回ジョブの実行が開始された日付

LAST_RUN_DURATION

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(6)

前回のジョブ実行時で完了に所要した時間

NEXT_RUN_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

次回のジョブ実行予定日

SCHEDULE_LIMIT

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

実行されていないジョブが再スケジュールされる時刻

MAX_RUN_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

ジョブの実行が許可される最大時間

LOGGING_LEVEL

VARCHAR2(11)

ジョブと関連して行われるロギングの量:

- OFF

- RUNS

- FAILED RUNS

- FULL

STOP_ON_WINDOW_CLOSE

VARCHAR2(5)

ジョブに対応するウィンドウが閉じられたときにジョブを停止するかどうか(TRUE | FALSE)

INSTANCE_STICKINESS

VARCHAR2(5)

ジョブがスティッキーかどうか(TRUE | FALSE)

RAISE_EVENTS

VARCHAR2(4000)

このジョブに対して発生させるジョブ・イベントのリスト:

- JOB_STARTED

- JOB_SUCCEEDED

- JOB_FAILED

- JOB_BROKEN

- JOB_COMPLETED

- JOB_STOPPED

- JOB_SCH_LIM_REACHED

- JOB_DISABLED

- JOB_CHAIN_STALLED

- JOB_OVER_MAX_DUR

SYSTEM

VARCHAR2(5)

ジョブがシステム・ジョブかどうか(TRUE | FALSE)

JOB_WEIGHT

NUMBER

ジョブの重み

NLS_ENV

VARCHAR2(4000)

ジョブのNLS環境

SOURCE

VARCHAR2(128)

ソースのグローバル・データベース識別子

NUMBER_OF_DESTINATIONS

NUMBER

このジョブに関連する宛先の数

DESTINATION_OWNER

VARCHAR2(128)

宛先オブジェクトの所有者(宛先オブジェクトが使用された場合)、それ以外の場合はNULL

DESTINATION

VARCHAR2(128)

このジョブが実行される宛先

CREDENTIAL_OWNER

VARCHAR2(30)

外部ジョブに使用される資格証明の所有者

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(30)

外部ジョブに使用される資格証明の名前

INSTANCE_ID

NUMBER

ユーザーが実行するジョブを要求するインスタンス

DEFERRED_DROP

VARCHAR2(5)

ユーザーの要求によりジョブが完了した際にそのジョブを削除するかどうか(TRUE | FALSE)

ALLOW_RUNS_IN_RESTRICTED_MODE

VARCHAR2(5)

ジョブが制限セッション・モードでの実行を許可されているかどうか(TRUE | FALSE)

COMMENTS

VARCHAR2(240)

ジョブについてのコメント

FLAGS

NUMBER

この列は内部用に使用される

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_JOBS」

- 「USER_SCHEDULER_JOBS」

ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONSは、現行のユーザーがアクセスできるジョブの電子メール通知に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_NOTIFICATIONSは、データベース内のすべてのジョブの電子メール通知に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONSは、現行のユーザーが所有するジョブの電子メール通知に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

この通知の対象となるジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

この通知の対象となるジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(30)

この通知の対象となるジョブのサブ名

RECIPIENT

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

この電子メール通知の送信先の電子メールアドレス

SENDER

VARCHAR2(4000)

この電子メール通知の送信元の電子メールアドレス

SUBJECT

VARCHAR2(4000)

通知電子メールの件名

BODY

VARCHAR2(4000)

通知電子メールの本文

FILTER_CONDITION

VARCHAR2(4000)

通知の送信対象のジョブ・イベントを指定するフィルタ

EVENT

VARCHAR2(19)

通知の送信対象のジョブ・イベント

- JOB_STARTED

- JOB_SUCCEEDED

- JOB_FAILED

- JOB_BROKEN

- JOB_COMPLETED

- JOB_STOPPED

- JOB_SCH_LIM_REACHED

- JOB_DISABLED

- JOB_CHAIN_STALLED

- JOB_OVER_MAX_DUR

EVENT_FLAG

NUMBER

NOT NULL

通知の送信対象のジョブ・イベントのイベント番号

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_NOTIFICATIONS」

- 「USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONS」

ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS

ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・プログラムの引数に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSは、データベース内のすべてのスケジューラ・プログラムの引数に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・プログラムの引数に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

引数が属するプログラムの所有者

PROGRAM_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

引数が属するプログラムの名前

ARGUMENT_NAME

VARCHAR2(30)

オプションの引数名

ARGUMENT_POSITION

NUMBER

NOT NULL

引数リスト内の引数の位置

ARGUMENT_TYPE

VARCHAR2(61)

引数のデータ型

METADATA_ATTRIBUTE

VARCHAR2(19)

メタデータ属性:

- JOB_NAME

- JOB_OWNER

- JOB_START

- WINDOW_START

- WINDOW_END

- JOB_SUBNAME

- EVENT_MESSAGE

- JOB_SCHEDULED_START

DEFAULT_VALUE

VARCHAR2(4000)

引数が文字列である場合、引数デフォルト値(文字列形式)

DEFAULT_ANYDATA_VALUE

ANYDATA

引数デフォルト値(AnyData形式)

OUT_ARGUMENT

VARCHAR2(5)

将来の使用のために予約済

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS」

- 「USER_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS」

ALL_SCHEDULER_PROGRAMS

ALL_SCHEDULER_PROGRAMSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・プログラムに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_PROGRAMSは、データベース内のすべてのスケジューラ・プログラムに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_PROGRAMSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・プログラムに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・プログラムの所有者

PROGRAM_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・プログラムの名前

PROGRAM_TYPE

VARCHAR2(16)

プログラム・アクションのタイプ:

- PLSQL_BLOCK

- STORED_PROCEDURE

- EXECUTABLE

PROGRAM_ACTION

VARCHAR2(4000)

プログラム・アクションを指定する文字列

NUMBER_OF_ARGUMENTS

NUMBER

プログラムが受け入れる引数の数

ENABLED

VARCHAR2(5)

プログラムが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)

DETACHED

VARCHAR2(5)

この列は内部用に使用される

SCHEDULE_LIMIT

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

スケジュール開始後にプログラムを実行する場合の最大遅延

PRIORITY

NUMBER

プログラムの優先順位

WEIGHT

NUMBER

プログラムの重み

MAX_RUNS

NUMBER

このプログラムに基づくすべての実行ジョブの最大数

MAX_FAILURES

NUMBER

このプログラムに基づくジョブの障害の最大数

MAX_RUN_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

このプログラムが実行可能な最大時間

NLS_ENV

VARCHAR2(4000)

プログラムが作成されたNLS環境

COMMENTS

VARCHAR2(240)

プログラムについてのコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_PROGRAMS」

- 「USER_SCHEDULER_PROGRAMS」

ALL_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES

ALL_SCHEDULER_REMOTE_DATABASESは、リモート・データベース・ジョブのソースおよび宛先として登録されている、現行のユーザーがアクセスできるリモート・データベースに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_REMOTE_DATABASESは、リモート・データベース・ジョブのソースおよび宛先として登録されているすべてのリモート・データベースに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DATABASE_NAME

VARCHAR2(512)

NOT NULL

リモート・データベースのグローバル名

REGISTERED_AS

VARCHAR2(11)

データベースがソース(SOURCE)として登録されているか、宛先(DESTINATION)として登録されているか

DATABASE_LINK

VARCHAR2(512)

NOT NULL

リモート・データベースへの有効なデータベース・リンク名

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES」

ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEは、リモート・データベースにおいて現行のユーザーがアクセスできるジョブの状態に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEは、リモート・データベースでのすべてのジョブの状態に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEは、リモート・データベースの現行のユーザーが所有するジョブの状態に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・ジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・ジョブの名前

DESTINATION

VARCHAR2(512)

NOT NULL

ジョブの宛先名

STATE

VARCHAR2(15)

宛先でのジョブの状態:

- DISABLED

- RETRY SCHEDULED

- SCHEDULED

- RUNNING

- COMPLETED

- BROKEN

- FAILED

- SUCCEEDED

- STOPPED

NEXT_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

宛先でのジョブの次の開始日

RUN_COUNT

NUMBER

宛先でのジョブの実行回数

FAILURE_COUNT

NUMBER

宛先でのジョブの障害回数

RETRY_COUNT

NUMBER

宛先でのジョブの再試行回数

LAST_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

宛先でのジョブの最終開始日

LAST_END_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

宛先でのジョブの最終終了日

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE」

- 「USER_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE」

ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS

ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSは、現行のユーザーがアクセスできる実行中の連鎖(ユーザーがALTER権限を持つ連鎖)の連鎖手順に関する情報を示します。ネストした連鎖の場合、CONNECT BY句を含むSQL文でJOB_SUBNAMEおよびSTEP_JOB_SUBNAME列をリンクすることによって、連鎖の階層を移動することもできます。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSは、データベース内の実行中の連鎖について、連鎖手順に関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSは、現行のユーザーが所有する実行中の連鎖について、連鎖手順に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

連鎖を実行するジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

連鎖を実行するジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(30)

連鎖を実行している(ネストした連鎖の場合)ジョブのサブ名、ない場合はNULL

CHAIN_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

実行されている連鎖の所有者

CHAIN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

実行されている連鎖の名前

STEP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

実行中の連鎖の手順名

STATE

VARCHAR2(15)

実行中の連鎖手順の状態:

- NOT_STARTED

- RUNNING

- SUCCEEDED

- STOPPED

- FAILED

- SCHEDULED

- RETRY SCHEDULED

- PAUSED

- STALLED

ERROR_CODE

NUMBER

この手順が完了したときのエラー・コード(完了した場合)

COMPLETED

VARCHAR2(5)

実行中の連鎖手順が完了したかどうか(TRUE | FALSE)

START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

実行中の連鎖手順が開始された日付(開始された場合)

END_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

実行中の連鎖手順が停止された日付(停止された場合)

DURATION

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(6)

連鎖手順が完了するまでにかかった時間(完了した場合)

SKIP

VARCHAR2(5)

連鎖手順をスキップするかどうか(TRUE | FALSE)

PAUSE

VARCHAR2(5)

実行後に連鎖手順を停止するかどうか(TRUE | FALSE)

PAUSE_BEFORE脚注 1

VARCHAR2(5)

実行前に連鎖手順を停止するかどうか(TRUE | FALSE)

RESTART_ON_RECOVERY

VARCHAR2(5)

データベースのリカバリ時に連鎖手順を再開するかどうか(TRUE | FALSE)

RESTART_ON_FAILURE

VARCHAR2(5)

アプリケーションでの障害発生時に連鎖手順を再開するかどうか(TRUE | FALSE)

STEP_JOB_SUBNAME

VARCHAR2(30)

この手順を実行するジョブのサブ名

STEP_JOB_LOG_ID

NUMBER

この手順を実行するジョブのログID

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS」

- 「USER_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS」

ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBS

ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBSは、現行のユーザーがアクセスできる実行中のスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBSは、データベース内の実行中のすべてのスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_RUNNING_JOBSは、現行のユーザーが所有する実行中のスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

実行中のスケジューラ・ジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

実行中のスケジューラ・ジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(30)

実行中のスケジューラ・ジョブのサブ名(連鎖手順を実行するジョブの場合)

JOB_STYLE

VARCHAR2(11)

ジョブのスタイル:

- REGULAR

- LIGHTWEIGHT

DETACHED

VARCHAR2(5)

DETACHED属性がジョブに設定されているかどうか(TRUE | FALSE)。DETACHED属性が設定されていると、ジョブのアクションが完了した後もジョブは実行されたままになる。

SESSION_ID

NUMBER

スケジューラ・ジョブを実行しているセッションの識別子

SLAVE_PROCESS_ID

NUMBER

スケジューラ・ジョブを実行しているスレーブ・プロセスのプロセス番号

SLAVE_OS_PROCESS_ID

VARCHAR2(12)

スケジューラ・ジョブを実行しているオペレーティング・システムのスレーブ・プロセスのプロセス番号

RUNNING_INSTANCE

NUMBER

スケジューラ・ジョブを実行しているスレーブ・プロセスのデータベース・インスタンス番号

RESOURCE_CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(32)

スケジューラ・ジョブが実行しているセッションのリソース・コンシューマ・グループ

ELAPSED_TIME

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(2)

スケジューラ・ジョブの開始からの経過時間

CPU_USED

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(2)

実行中のスケジューラ・ジョブが消費したCPU時間(適用できる場合)

DESTINATION_OWNER

VARCHAR2(128)

宛先オブジェクトの所有者(宛先オブジェクトが使用された場合)、それ以外の場合はNULL

DESTINATION

VARCHAR2(128)

このジョブを実行中の宛先

CREDENTIAL_OWNER

VARCHAR2(30)

実行中のジョブに対して使用されたログイン資格証明の所有者(使用された場合)

CREDENTIAL_NAME

VARCHAR2(30)

実行中のジョブに対して使用されたログイン資格証明の名前(使用された場合)

LOG_ID脚注 1

NUMBER

この実行中のジョブに使用されたログID。この列は、*_SCHEDULER_JOB_LOGおよび*_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSビューのLOG_ID列にマップされます。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBS」

- 「USER_SCHEDULER_RUNNING_JOBS」

ALL_SCHEDULER_SCHEDULES

ALL_SCHEDULER_SCHEDULESは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラのスケジュールに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SCHEDULER_SCHEDULESは、データベース内のスケジューラのすべてのスケジュールに関する情報を示します。

- USER_SCHEDULER_SCHEDULESは、現行のユーザーが所有するスケジューラのスケジュールに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジュールの所有者

SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジュールの名前

SCHEDULE_TYPE

VARCHAR2(8)

スケジュールのタイプ:

- ONCE- 繰返し間隔がNULL

- CALENDAR- スケジュールとして使用されるOracleカレンダ式

- EVENT- イベント・スケジュール

START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

繰返し間隔の開始日

REPEAT_INTERVAL

VARCHAR2(4000)

スケジュールのカレンダ構文表現

EVENT_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

イベントが発生するソース・キューの所有者

EVENT_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

イベントが発生するソース・キューの名前

EVENT_QUEUE_AGENT

VARCHAR2(30)

イベント・ソース・キューでユーザーが使用するAQエージェントの名前(保護キューの場合)

EVENT_CONDITION

VARCHAR2(4000)

ソース・キューでイベントのサブスクリプション・ルールとして使用されるブール式

FILE_WATCHER_OWNER

VARCHAR2(65)

このスケジュールが基づくファイル・ウォッチャの所有者

FILE_WATCHER_NAME

VARCHAR2(65)

スケジュールが基づくファイル・ウォッチャの名前

END_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

スケジュールが日付指定を終了するカットオフ日付

COMMENTS

VARCHAR2(240)

スケジュールについてのコメント

関連項目:

- 「DBA_SCHEDULER_SCHEDULES」

- 「USER_SCHEDULER_SCHEDULES」

ALL_SCHEDULER_WINDOW_DETAILS

ALL_SCHEDULER_WINDOW_DETAILSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ウィンドウに関するログの詳細を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_WINDOW_DETAILSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウに関するログ詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

LOG_ID

NUMBER

ログ・エントリの一意の識別子(*_SCHEDULER_WINDOW_LOGビューの外部キー)

LOG_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ログ・エントリの日付

WINDOW_NAME

VARCHAR2(65)

スケジューラ・ウィンドウの名前

REQ_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

スケジューラ・ウィンドウの要求された開始日

ACTUAL_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

スケジューラ・ウィンドウの実際の開始日

WINDOW_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

スケジューラ・ウィンドウの要求された持続時間

ACTUAL_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

スケジューラ・ウィンドウの実際の持続時間

INSTANCE_ID

NUMBER

ウィンドウが実行されたインスタンスの識別子

ADDITIONAL_INFO

VARCHAR2(4000)

エントリの追加情報(適用できる場合)

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_WINDOW_DETAILS」

ALL_SCHEDULER_WINDOW_GROUPS

ALL_SCHEDULER_WINDOW_GROUPSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ウィンドウ・グループに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_WINDOW_GROUPSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウ・グループに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

WINDOW_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ウィンドウ・グループの名前

ENABLED

VARCHAR2(5)

ウィンドウ・グループが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

NUMBER_OF_WINDOWS

NUMBER

ウィンドウ・グループのメンバーの数

NEXT_START_DATE

VARCHAR2(64)

ウィンドウ・グループが使用禁止の場合、この列はNULL。それ以外の場合、グループ内の使用可能なウィンドウの最も早いNEXT_START_DATEに設定される。

COMMENTS

VARCHAR2(240)

ウィンドウ・グループについてのオプションのコメント

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_WINDOW_GROUPS」

ALL_SCHEDULER_WINDOW_LOG

ALL_SCHEDULER_WINDOW_LOGは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ウィンドウに関するログ情報を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_WINDOW_LOGは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウに関するログ情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

LOG_ID

NUMBER

NOT NULL

ログ・エントリの一意の識別子

LOG_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ログ・エントリの日付

WINDOW_NAME

VARCHAR2(65)

スケジューラ・ウィンドウの名前

OPERATION

VARCHAR2(30)

ログ・エントリに対応する操作

STATUS

VARCHAR2(30)

操作のステータス(適用できる場合)

USER_NAME

VARCHAR2(30)

操作を実行したユーザーの名前(適用できる場合)

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

操作を実行したユーザーのクライアント識別子(適用できる場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

操作を実行したユーザーのグローバル・ユーザー識別子(適用できる場合)

ADDITIONAL_INFO

CLOB

エントリの追加情報(適用できる場合)

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_WINDOW_LOG」

ALL_SCHEDULER_WINDOWS

ALL_SCHEDULER_WINDOWSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ウィンドウに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_WINDOWSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

WINDOW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・ウィンドウの名前

RESOURCE_PLAN

VARCHAR2(30)

ウィンドウに関連付けられたリソース・プラン

SCHEDULE_OWNER

VARCHAR2(4000)

ウィンドウのスケジュールの所有者

SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(4000)

ウィンドウのスケジュールの名前

SCHEDULE_TYPE

VARCHAR2(8)

ウィンドウのスケジュールのタイプ:

- ONCE- 繰返し間隔がNULL

- NAMED- 名前が指定されたスケジュール

- CALENDAR- スケジュールとして使用されるOracleカレンダ式

START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

インライン・スケジュールのウィンドウの開始予定日

REPEAT_INTERVAL

VARCHAR2(4000)

インライン・スケジュールのウィンドウのカレンダ文字列

END_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

インライン・スケジュールのウィンドウがオープンされる最終日

DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

ウィンドウの持続時間

WINDOW_PRIORITY

VARCHAR2(4)

他のウィンドウに対するジョブの優先順位

- HIGH

- LOW

NEXT_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

次回のウィンドウ開始予定日

LAST_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

前回ウィンドウがオープンされた日付

ENABLED

VARCHAR2(5)

ウィンドウが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

ACTIVE

VARCHAR2(5)

ウィンドウがオープンしているかどうか(TRUE | FALSE)

MANUAL_OPEN_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ウィンドウが手動でオープンされた場合は、オープンされた時刻、その他の場合はNULL。

MANUAL_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

ウィンドウが手動でオープンされた場合は、ウィンドウの持続時間、その他の場合はNULL。

COMMENTS

VARCHAR2(240)

ウィンドウについてのコメント

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_WINDOWS」

ALL_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERS

ALL_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERSは、現行のユーザーがアクセスできるスケジューラ・ウィンドウ・グループのメンバーを示します。

関連ビュー

DBA_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウ・グループのメンバーを示します。

列

データ型

NULL

説明

WINDOW_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ウィンドウ・グループの名前

WINDOW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ウィンドウ・グループのウィンドウ・メンバーの名前

関連項目:
「DBA_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERS」

ALL_SEC_RELEVANT_COLS

ALL_SEC_RELEVANT_COLSは、現行のユーザーがアクセスできる表およびビューについてのセキュリティ・ポリシーのセキュリティ関連列を示します。

関連ビュー

- DBA_SEC_RELEVANT_COLSは、データベース内のすべてのセキュリティ・ポリシーのセキュリティ関連列を示します。

- USER_SEC_RELEVANT_COLSは、現行のユーザーが所有する表およびビューについてのセキュリティ・ポリシーのセキュリティ関連列を示します。このビューは、OBJECT_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表またはビューの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表またはビューの名前

POLICY_GROUP

VARCHAR2(30)

ポリシー・グループ名

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

ポリシー名

SEC_REL_COLUMN

VARCHAR2(30)

セキュリティ関連列の名前

COLUMN_OPTION

VARCHAR2(8)

セキュリティ関連列のオプション:

- NONE

- ALL_ROWS

関連項目:

- 「DBA_SEC_RELEVANT_COLS」

- 「USER_SEC_RELEVANT_COLS」

ALL_SECONDARY_OBJECTS

ALL_SECONDARY_OBJECTSは、ユーザーがアクセスできるドメイン索引に関連するセカンダリ・オブジェクトに関する情報を示します。このビューは、ドメイン索引のコンテキスト内でのみ関連します。現在、セカンダリ・オブジェクトは表のみになります。

関連ビュー

- DBA_SECONDARY_OBJECTSは、データベース内のドメイン索引に関連付けられたすべてのセカンダリ・オブジェクトに関する情報を示します。

- USER_SECONDARY_OBJECTSは、現行のユーザーが所有するドメイン索引に関連するセカンダリ・オブジェクトに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメイン索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメイン索引の名前

SECONDARY_OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメイン索引によって作成されたセカンダリ・オブジェクトの所有者

SECONDARY_OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメイン索引によって作成されたセカンダリ・オブジェクトの名前

SECONDARY_OBJDATA_TYPE

VARCHAR2(20)

ドメイン索引によって作成されたセカンダリ・オブジェクトの型

ALL_SEQUENCES

ALL_SEQUENCESは、現行のユーザーがアクセスできる順序をすべて示します。

関連ビュー

- DBA_SEQUENCESは、データベース内の順序をすべて示します。

- USER_SEQUENCESは、現行のユーザーが所有する順序をすべて示します。このビューは、SEQUENCE_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

SEQUENCE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

順序の所有者

SEQUENCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

順序名

MIN_VALUE

NUMBER

順序の最小値

MAX_VALUE

NUMBER

順序の最大値

INCREMENT_BY

NUMBER

NOT NULL

順序が増やされるときの増分値

CYCLE_FLAG

VARCHAR2(1)

限度に達したときに、順序の繰返しを実行するかどうか(Y | N)

ORDER_FLAG

VARCHAR2(1)

順序番号が順番に生成されるかどうか(Y | N)

CACHE_SIZE

NUMBER

NOT NULL

キャッシュする順序番号の数

LAST_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

最後にディスクに書き込まれる順序番号。順序にキャッシュが使用される場合、ディスクに書き込まれる番号は、最後に順序キャッシュに入れられた番号。この番号は、前回に使用された順序番号より大きくなる。

ALL_SERVICES

ALL_SERVICESは、データベース内のすべてのサービスを示します。このビューは、削除のマークが付けられた列を除外します。

関連ビュー

DBA_SERVICESは、データベース内のすべてのサービスを示します。このビューは、削除のマークが付けられた列を除外します。

列

データ型

NULL

説明

SERVICE_ID

NUMBER

サービスの一意のID

NAME

VARCHAR2(64)

キューのサービス名

NAME_HASH

NUMBER

サービスの短縮名のハッシュ

NETWORK_NAME

VARCHAR2(512)

サービスへの接続に使用するネットワーク名

CREATION_DATE

DATE

サービスが作成された日付

CREATION_DATE_HASH

NUMBER

作成日のハッシュ

FAILOVER_METHOD

VARCHAR2(64)

サービスのフェイルオーバー・メソッド(BASIC | NONE)

FAILOVER_TYPE

VARCHAR2(64)

サービスのフェイルオーバー・タイプ(SESSION | SELECT)

FAILOVER_RETRIES

NUMBER(10)

サービスのフェイルオーバーが発生した場合の再試行の数

FAILOVER_DELAY

NUMBER(10)

サービスのフェイルオーバーが発生した場合の再試行の遅延間隔

MIN_CARDINALITY

NUMBER

予約済

MAX_CARDINALITY

NUMBER

予約済

GOAL

VARCHAR2(12)

サービス・ワークロードの管理目標:

- NONE

- SERVICE_TIME

- THROUGHPUT

DTP

VARCHAR2(1)

サービスの対象が、DTP(XAトランザクションを含む分散トランザクション)かどうか(Y | N)

ENABLED

VARCHAR2(3)

予約済

AQ_HA_NOTIFICATIONS

VARCHAR2(3)

AQ通知がHAイベントに対して送信されるかどうか(YES | NO)

CLB_GOAL

VARCHAR2(5)

接続時ロード・バランシングの目標。新しい接続をどのように分散するかを判断するために、リスナーに送信される統計とともに使用される。LONGまたはSHORT。

EDITION脚注 1

VARCHAR2(30)

NULL以外の値は、サービスを使用し、エディションを指定しない後続のデータベース接続に対する初期セッション・エディションを指定する。NULL値は影響を持たない。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

ALL_SOURCE

ALL_SOURCEは、現行のユーザーがアクセスできるストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。

関連ビュー

- DBA_SOURCEは、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。

- USER_SOURCEは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ: FUNCTION、JAVA SOURCE、PACKAGE、PACKAGE BODY、PROCEDURE、TRIGGER、TYPEまたはTYPE BODY

LINE

NUMBER

NOT NULL

このソース行の行番号

TEXT

VARCHAR2(4000)

ストアド・オブジェクトのテキスト・ソース

ALL_SOURCE_AE

ALL_SOURCE_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーがアクセスできるストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。

関連ビュー

- DBA_SOURCE_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。

- USER_SOURCE_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ:

- TYPE

- TYPE BODY

- PROCEDURE

- FUNCTION

- PACKAGE

- PACKAGE BODY

- LIBRARY

- JAVA SOURCE

LINE

NUMBER

このソース行の行番号

TEXT

VARCHAR2(4000)

ソース・テキスト

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

エディションの名前

関連項目:

- 「DBA_SOURCE_AE」

- 「USER_SOURCE_AE」

ALL_SOURCE_TABLES

ALL_SOURCE_TABLESはUSER_SOURCE_TABLESのシノニムです。

関連項目:
「USER_SOURCE_TABLES」

ALL_SQLJ_TYPE_ATTRS

ALL_SQLJ_TYPE_ATTRSは、現行のユーザーがアクセスできるSQLJオブジェクト型の属性を示します。

関連ビュー

- DBA_SQLJ_TYPE_ATTRSは、データベース内のすべてのSQLJオブジェクト型の属性を示します。

- USER_SQLJ_TYPE_ATTRSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型の属性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の名前

ATTR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

属性の名前

EXTERNAL_ATTR_NAME

VARCHAR2(4000)

属性の外部名

ATTR_TYPE_MOD

VARCHAR2(7)

属性の型修飾子:

- REF

- POINTER

ATTR_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

属性の型の所有者

ATTR_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

属性の型の名前

LENGTH

NUMBER

CHAR属性の長さ、あるいはVARCHAR属性またはVARCHAR2属性の最大長

PRECISION

NUMBER

NUMBER属性またはDECIMAL属性の10進数精度、あるいはFLOAT属性の2進数精度

SCALE

NUMBER

NUMBER属性またはDECIMAL属性の位取り

CHARACTER_SET _NAME

VARCHAR2(44)

属性のキャラクタ・セット名(CHAR_CSまたはNCHAR_CS)

ATTR_NO

NUMBER

NOT NULL

型指定またはCREATE TYPE文で指定された属性の構文順序番号または位置(ID番号としては使用しない)

INHERITED

VARCHAR2(3)

この属性がスーパータイプから継承されるかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_SQLJ_TYPE_ATTRS」

- 「USER_SQLJ_TYPE_ATTRS」

ALL_SQLJ_TYPE_METHODS

ALL_SQLJ_TYPE_METHODSは、現行のユーザーがアクセスできるSQLJオブジェクト型のメソッドを示します。

関連ビュー

- DBA_SQLJ_TYPE_METHODSは、データベース内のすべてのSQLJオブジェクト型のメソッドを示します。

- USER_SQLJ_TYPE_METHODSは、現行のユーザーが所有するSQLJオブジェクト型のメソッドを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の名前

METHOD_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メソッドの名前

EXTERNAL_VAR_NAME

VARCHAR2(4000)

外部変数の名前

METHOD_NO

NUMBER

NOT NULL

オーバーロード型メソッドを識別するメソッド番号(ID番号としては使用しない)

METHOD_TYPE

VARCHAR2(6)

メソッドの型

- MAP

- ORDER

- PUBLIC

PARAMETERS

NUMBER

NOT NULL

メソッドに対するパラメータ数

RESULTS

NUMBER

NOT NULL

メソッドによって戻される結果の数

FINAL

VARCHAR2(3)

このメソッドが最終メソッドかどうか(YES | NO)

INSTANTIABLE

VARCHAR2(3)

このメソッドがインスタンス化可能かどうか(YES | NO)

OVERRIDING

VARCHAR2(3)

このメソッドがスーパータイプ・メソッドをオーバーライドするかどうか(YES | NO)

INHERITED

VARCHAR2(3)

このメソッドがスーパータイプから継承されるかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_SQLJ_TYPE_METHODS」

- 「USER_SQLJ_TYPE_METHODS」

ALL_SQLJ_TYPES

ALL_SQLJ_TYPESは、現行のユーザーがアクセスできるSQLJオブジェクト型を示します。

関連ビュー

- DBA_SQLJ_TYPESは、データベース内のすべてのSQLJオブジェクト型を示します。

- USER_SQLJ_TYPESは、現行のユーザーが所有するSQLJオブジェクト型を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の名前

TYPE_OID

RAW(16)

NOT NULL

型のオブジェクト識別子(OID)

EXTERNAL_NAME

VARCHAR2(4000)

型の外部クラス名

USING

VARCHAR2(21)

型の表現:

- SQLData

- CustomDatum

- Serializable

- Serializable Internal

- ORAData

TYPECODE

VARCHAR2(30)

型の型コード

ATTRIBUTES

NUMBER

型内に属性がある場合は、その数

METHODS

NUMBER

型内にメソッドがある場合は、その数

PREDEFINED

VARCHAR2(3)

型が事前定義済の型かどうか(YES | NO)

INCOMPLETE

VARCHAR2(3)

型が不完全型かどうか(YES | NO)

FINAL

VARCHAR2(3)

型が最終的な型かどうか(YES | NO)

INSTANTIABLE

VARCHAR2(3)

型がインスタンス化可能な型かどうか(YES | NO)

SUPERTYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

スーパータイプの所有者(型がサブタイプでない場合は、NULL)

SUPERTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

スーパータイプの名前(型がサブタイプでない場合は、NULL)

LOCAL_ATTRIBUTES

NUMBER

サブタイプ内にローカル(継承型ではない)属性がある場合は、その数

LOCAL_METHODS

NUMBER

サブタイプ内にローカル(継承型ではない)・メソッドがある場合は、その数

関連項目:

- 「DBA_SQLJ_TYPES」

- 「USER_SQLJ_TYPES」

ALL_SQLSET

ALL_SQLSETは、現行のユーザーがアクセスできるすべてのSQLチューニング・セットに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SQLSETは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットに関する情報を示します。

- USER_SQLSETは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQLチューニング・セットの名前

ID

NUMBER

NOT NULL

SQLチューニング・セットの識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

SQLチューニング・セットの所有者

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

SQLチューニング・セットの説明

CREATED

DATE

SQLチューニング・セットが作成された日付

LAST_MODIFIED

DATE

SQLチューニング・セットが最後に変更された日付

STATEMENT_COUNT

NUMBER

SQLチューニング・セット内の文の数

ALL_SQLSET_BINDS

ALL_SQLSET_BINDSは、現行のユーザーがアクセスできるすべてのSQLチューニング・セットに関連付けられたバインド値を示します。

関連ビュー

- DBA_SQLSET_BINDSは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットに関連付けられたバインド値を示します。

- USER_SQLSET_BINDSは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットに関連付けられたバインド値を示します。このビューは、SQLSET_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

SQLSET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

文のSQLチューニング・セットの名前

SQLSET_OWNER

VARCHAR2(30)

SQLチューニング・セットの所有者のユーザー名

SQLSET_ID

NUMBER

NOT NULL

文のSQLチューニング・セットのID

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

NOT NULL

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

カーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

POSITION

NUMBER

NOT NULL

位置

VALUE

ANYDATA

値

CAPTURED

CHAR(1)

取得されたバインド

SQL_SEQ

NUMBER

NOT NULL

SQL順序

ALL_SQLSET_PLANS

ALL_SQLSET_PLANSは、現行のユーザーがアクセスできるSQLチューニング・セット内の文の取得されたプランを示します。

関連ビュー

- DBA_SQLSET_PLANSは、データベース内のSQLチューニング・セット内の取得されたプランを示します。

- USER_SQLSET_PLANSは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セット内の文の取得されたプランを示します。このビューは、SQLSET_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

SQLSET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

文のSQLチューニング・セットの名前

SQLSET_ID

NUMBER

NOT NULL

文のSQLチューニング・セットのID

SQLSET_OWNER

VARCHAR2(30)

SQLチューニング・セットの所有者のユーザー名

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

NOT NULL

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

カーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

SQL_SEQ

NUMBER

NOT NULL

SQL順序

STATEMENT_ID

VARCHAR2(30)

文ID

PLAN_ID

NUMBER

プランID

TIMESTAMP

DATE

日時のタイムスタンプ

REMARKS

VARCHAR2(4000)

注釈

OPERATION

VARCHAR2(30)

この手順で実行される内部操作の名前(たとえば、TABLE ACCESS)

OPTIONS

VARCHAR2(255)

OPERATION列で示されている操作のバリエーション(たとえば、FULL)

OBJECT_NODE

VARCHAR2(128)

オブジェクトを参照するために使用されたデータベース・リンクの名前(表またはビューの名前)。パラレル実行を使用するローカル問合せの場合、この列はコンシュームされた操作からの出力順番を示す。

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表または索引を含むスキーマを持つユーザーの名前

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表名または索引名

OBJECT_ALIAS

VARCHAR2(65)

オブジェクトの別名

OBJECT_INSTANCE

NUMBER(38)

オブジェクトのインスタンス番号

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(30)

オブジェクトのタイプ

OPTIMIZER

VARCHAR2(255)

計画の最初の行(文)に対するオプティマイザのカレント・モード(たとえば、CHOOSE)。操作がデータベース・アクセス(たとえば、TABLE ACCESS)の場合、この列は、オブジェクトが分析されたかどうかを示す。

SEARCH_COLUMNS

NUMBER

開始キーと停止キーを持つ索引列の数(つまり、一致する述語を持つ列数)

ID

NUMBER(38)

NOT NULL

実行計画の手順ごとに割り当てられた番号

PARENT_ID

NUMBER(38)

現行の手順の出力に基づいて動作する、次の実行手順のID

DEPTH

NUMBER(38)

ツリー内の操作の深さ(レベル)。レベル情報を取得するために、必ずしもCONNECT BY文(通常、PLAN_TABLE表からの行をインデントするために使用)を発行する必要はない。ルート操作(文)は、レベル0です。

POSITION

NUMBER(38)

同じPARENT_IDを持つすべての操作の処理順序

COST

NUMBER(38)

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作コスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

CARDINALITY

NUMBER(38)

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成された行数の見積り

BYTES

NUMBER(38)

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成されたバイト数の見積り

OTHER_TAG

VARCHAR2(255)

OTHER列のコンテンツを説明する。値の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』のEXPLAIN PLANに関する項を参照。

PARTITION_START

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション

PARTITION_STOP

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション

PARTITION_ID

NUMBER(38)

PARTITION_START列とPARTITION_STOP列の値の組を計算する手順

OTHER

LONG

ユーザーにとって有効な、実行手順に固有のその他の情報。値の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』のEXPLAIN_PLANに関する項を参照。

DISTRIBUTION

VARCHAR2(30)

プロデューサの問合せサーバーからコンシューマの問合せサーバーへの、行の分散に使用されるメソッドを格納する。

CPU_COST

NUMBER(38)

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のCPUコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

IO_COST

NUMBER(38)

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のI/Oコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

TEMP_SPACE

NUMBER(38)

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作(ソートまたはハッシュ結合)の一時領域の使用方法。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

ACCESS_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

アクセス構造内の行の検索に使用する述語。たとえば、開始述語または停止述語は索引レンジ・スキャンに使用。

FILTER_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

行の生成前のフィルタ処理に使用される述語

PROJECTION

VARCHAR2(4000)

操作により生成される式

TIME

NUMBER(38)

オプティマイザのコストベース方法で見積もった、操作の経過時間(秒)。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

QBLOCK_NAME

VARCHAR2(30)

問合せブロックの名前

OTHER_XML

CLOB

実行計画の実行手順に固有の追加情報を示す。複数の情報を格納できるため、この列の内容はXMLを使用して構成される。次の情報が表示される。

- 問合せが解析された対象スキーマの名前

- EXPLAIN PLANを作成したOracle Databaseのリリース番号

- 実行計画に関連付けられたハッシュ値

- 実行計画の作成に使用されたアウトラインまたはSQLプロファイルがある場合は、その名前

- 計画の作成に動的サンプリングが使用されたかどうか

- アウトライン・データ(同じ計画の再作成に使用できる一連のオプティマイザ・ヒント)

値の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』のEXPLAIN PLANに関する項を参照。

EXECUTIONS

NUMBER

計画が実行された回数

STARTS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、この操作が開始された回数

OUTPUT_ROWS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、行ソースによって生成された行数

CR_BUFFER_GETS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、一貫性モードで取得されたバッファの数。通常、問合せの場合はバッファが一貫性モードで取得される。

CU_BUFFER_GETS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、カレント・モードで取得されたバッファの数。INSERT、UPDATEおよびDELETEなどの文の場合、バッファはカレント・モードで取得される。

DISK_READS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、操作によって実行された物理ディスク読取り数

DISK_WRITES

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、操作によって実行された物理ディスク書込み数

ELAPSED_TIME

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、この操作に対応する経過時間(マイクロ秒)

LAST_STARTS

NUMBER

前回の実行中にこの操作が開始された回数

LAST_OUTPUT_ROWS

NUMBER

前回の実行中に行ソースによって生成された行数

LAST_CR_BUFFER_GETS

NUMBER

前回の実行中に一貫性モードで取得されたバッファの数。通常、問合せの場合はバッファが一貫性モードで取得される。

LAST_CU_BUFFER_GETS

NUMBER

前回の実行中にカレント・モードで取得されたバッファの数。INSERT、UPDATEおよびDELETEなどの文の場合、バッファはカレント・モードで取得される。

LAST_DISK_READS

NUMBER

前回の実行中に操作によって実行された物理ディスク読取り数

LAST_DISK_WRITES

NUMBER

前回の実行中に操作によって実行された物理ディスク書込み数

LAST_ELAPSED_TIME

NUMBER

前回の実行中の、この操作に対応する経過時間(マイクロ秒)

POLICY

VARCHAR2(10)

この作業領域のサイズ指定方針:

- MANUAL

- AUTO

ESTIMATED_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

メモリー内で操作を完全に実行(最適実行)するために、この作業領域が必要とする推定サイズ(KB)。この値は、オプティマイザ統計または以前の実行のいずれかから導出される。

ESTIMATED_ONEPASS_SIZE

NUMBER

単一のパスで操作を実行するために、この作業領域が必要とする推定サイズ(KB)。この値は、オプティマイザ統計または以前の実行のいずれかから導出される。

LAST_MEMORY_USED

NUMBER

カーソルの前回の実行時に、この作業領域が使用したメモリー・サイズ(KB)

LAST_EXECUTION

VARCHAR2(10)

カーソルの前回の実行時に、この作業領域の実行に使用されたメモリー要件OPTIMAL、ONE PASSまたはONE PASSメモリー要件(またはMULTI-PASS)を示す。

LAST_DEGREE

NUMBER

カーソルの前回の実行中に使用された並列度

TOTAL_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域がアクティブになった回数

OPTIMAL_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域が最適モードで実行した回数

ONEPASS_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域がワン・パス・モードで実行した回数

MULTIPASSES_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域がワン・パスのメモリー要件以下で実行した回数

ACTIVE_TIME

NUMBER

この作業領域がアクティブな平均時間(1/100秒)

MAX_TEMPSEG_SIZE

NUMBER

この作業領域のインスタンス化によって作成された最大一時セグメント・サイズ(バイト)。この作業領域がディスクに収容されない場合、この列はNULL。

LAST_TEMPSEG_SIZE

NUMBER

この作業領域の前回のインスタンス化によって作成された一時セグメントのサイズ(バイト)。この作業領域の前回のインスタンス化がディスクに収容されなかった場合、この列はNULL。

ALL_SQLSET_REFERENCES

ALL_SQLSET_REFERENCESは、現行のユーザーがアクセスできるSQLチューニング・セットがアクティブかどうかを示します。

関連ビュー

- DBA_SQLSET_REFERENCESは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットがアクティブかどうか示します。参照対象となっているSQLチューニング・セットは削除できません。

- USER_SQLSET_REFERENCESは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットがアクティブかどうか示します。

列

データ型

NULL

説明

SQLSET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQLチューニング・セットの名前

SQLSET_ID

NUMBER

NOT NULL

SQLチューニング・セットの識別子

SQLSET_OWNER

VARCHAR2(30)

SQLチューニング・セットの所有者

ID

NUMBER

NOT NULL

参照識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

SQLチューニング・セットの使用を登録したユーザー

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

SQLチューニング・セットの使用に関する説明

CREATED

DATE

参照が作成された日付

ALL_SQLSET_STATEMENTS

ALL_SQLSET_STATEMENTSは、現行のユーザーがアクセスできるすべてのSQLチューニング・セットを形成するSQL文に関する情報を、その統計情報とともに示します。

関連ビュー

- DBA_SQLSET_STATEMENTSは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットを形成するSQL文に関する情報を、その統計情報とともに示します。このビューは、SQL_SEQ列を表示しません。

- USER_SQLSET_STATEMENTSは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットを形成するSQL文に関する情報を、その統計情報とともに示します。このビューは、SQLSET_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

SQLSET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

文のSQLチューニング・セットの名前

SQLSET_ID

NUMBER

NOT NULL

文のSQLチューニング・セットのID

SQLSET_OWNER

VARCHAR2(30)

SQLチューニング・セットの所有者のユーザー名

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

NOT NULL

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

SQL_TEXT

CLOB

CLOB列として公開されたSQL文の全テキスト

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

このレコード内の統計情報に対応するプランのハッシュ値

PARSING_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

文が解析されたスキーマを所有するユーザーの名前

BIND_DATA

RAW(2000)

バインド・データ

BINDS_CAPTURED

CHAR(1)

取得されたバインド

MODULE脚注 1

VARCHAR2(48)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEをコールして設定した)モジュールの名前

ACTION脚注 1

VARCHAR2(32)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONをコールして設定した)アクションの名前

ELAPSED_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用する経過時間(マイクロ秒)

CPU_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用するCPU時間(マイクロ秒)

BUFFER_GETS

NUMBER

この子カーソルに対するバッファ取得数

DISK_READS

NUMBER

この子カーソルに対するディスク読取り数

DIRECT_WRITES

NUMBER

この子カーソルに対する直接書込み数

ROWS_PROCESSED

NUMBER

解析されたSQL文が戻す行数の合計

FETCHES

NUMBER

SQL文に関連するフェッチ数

EXECUTIONS

NUMBER

このオブジェクトがライブラリ・キャッシュに入れられた後で行われた実行数

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後で、このカーソルが完全に実行された回数。カーソルが正常に実行されなかったか、カーソルがクローズまたは再実行される前にこのカーソルによって生成された先頭の数列のみフェッチされたため、カーソルが部分的に実行された場合、この統計の値は増分されない。END_OF_FETCH_COUNT列の値は、EXECUTIONS列の値以下に定義される。

OPTIMIZER_COST

NUMBER

オプティマイザによるこの問合せのコスト

OPTIMIZER_ENV

RAW(1000)

オプティマイザ環境

PRIORITY

NUMBER

ユーザー定義の優先順位

COMMAND_TYPE

NUMBER

Oracleコマンド・タイプ定義

FIRST_LOAD_TIME

VARCHAR2(19)

親の作成時刻のタイムスタンプ

STAT_PERIOD

NUMBER

SQL文の統計情報が収集された期間(秒)

ACTIVE_STAT_PERIOD

NUMBER

SQL文がアクティブになった有効期間(秒)

OTHER

CLOB

この文に対してユーザーが指定したクライアント・データ

PLAN_TIMESTAMP

DATE

このレコード内の統計情報に対応するプランのタイムスタンプ

SQL_SEQ

NUMBER

NOT NULL

SQL順序

脚注 1 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

ALL_STAT_EXTENSIONS

ALL_STAT_EXTENSIONSは、現行のユーザーがアクセスできるオプティマイザ統計拡張子に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_STAT_EXTENSIONSは、データベース内のすべてのオプティマイザ統計拡張子にする関する情報を示します。

- USER_STAT_EXTENSIONSは、現行のユーザーが所有するオプティマイザ統計拡張子に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

拡張子の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

拡張子が属する表の名前

EXTENSION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

統計拡張子の名前

EXTENSION

CLOB

拡張子(表現または列グループ)

CREATOR

VARCHAR2(6)

拡張子の作成者:

- USER

- SYSTEM

DROPPABLE

VARCHAR2(3)

DBMS_STATS.DROP_EXTENDED_STATSを使用した拡張子が削除可能かどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_STAT_EXTENSIONS」

- 「USER_STAT_EXTENSIONS」

ALL_STORED_SETTINGS

ALL_STORED_SETTINGSは、現行のユーザーが実行権限を持つストアドPL/SQLユニットの永続パラメータ設定についての情報を示します。

関連ビュー

- DBA_STORED_SETTINGSは、現行のユーザーが実行権限を持つストアドPL/SQLユニットの永続パラメータ設定についての情報を示します。データベース内のすべてのオブジェクトについてパラメータ情報も返し、SELECT_CATALOG_ROLE権限を持つユーザーのみがアクセスできます。

- USER_STORED_SETTINGSは、ストアドPL/SQLユニットの永続パラメータ設定についての情報(ただし、現行のユーザーが所有するPL/SQLユニットに関するもののみ)を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ストアドPL/SQLユニットを所有しているデータベース・ユーザーの名前

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

PL/SQLユニットの名前

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

PL/SQLユニットのオブジェクト番号

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(12)

PL/SQLユニットのタイプ: PROCEDURE、FUNCTION、PACKAGE、PACKAGE BODY、TRIGGER、TYPEまたはTYPE BODY

PARAM_NAME

VARCHAR2(30)

PL/SQLユニットを使用して永続的に格納されるパラメータ名

PARAM_VALUE

VARCHAR2(4000)

永続的に格納されたパラメータの値のTO_CHAR()表記。この列の幅はオペレーティング・システムによって異なり、255文字以上。

注意:
ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGSビューが設定されている場合、このビューは非推奨になります。かわりに、ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGSを使用することをお薦めします。ALL_STORED_SETTINGSは、下位互換性を保つためだけに残されます。

ALL_STREAMS_COLUMNS

ALL_STREAMS_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるStreamsによってサポートされていない列に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_COLUMNSは、データベース内のStreamsによってサポートされていないすべての列に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

列の名前

SYNC_CAPTURE_VERSION

NUMBER

この列をサポートする同期取得のバージョン

SYNC_CAPTURE_REASON

VARCHAR2(39)

この列が同期取得によってサポートされていない理由

APPLY_VERSION

NUMBER

この列をサポートする適用のバージョン

APPLY_REASON

VARCHAR2(40)

この列が適用によってサポートされていない理由

関連項目:
「DBA_STREAMS_COLUMNS」

ALL_STREAMS_GLOBAL_RULES

ALL_STREAMS_GLOBAL_RULESは、次のタイプのルールに関する情報を示します。

- 取得した変更を現行のユーザーがアクセスできるキューにエンキューするStreams取得プロセス用に作成されたグローバル・ルール

- 現行のユーザーがアクセスできる伝播元キューを使用するStreams伝播用に作成されたグローバル・ルール

- 現行のユーザーがアクセスできるキューからイベントをデキューするStreams適用プロセス用に作成されたグローバル・ルール

このビューには、DBMS_STREAMS_ADMパッケージ内のADD_GLOBAL_RULESまたはADD_GLOBAL_PROPAGATION_RULESプロシージャを使用して作成されたルールに関する情報のみが含まれています。DBMS_RULE_ADMパッケージを使用して作成されたルールに関する情報は含まれていません。

関連ビュー

DBA_STREAMS_GLOBAL_RULESは、データベース内のすべてのStreams取得プロセス、伝播および適用プロセス用に作成されたグローバル・ルールに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsプロセスまたは伝播名

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(11)

Streamsプロセスまたは伝播のタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION

- APPLY

RULE_TYPE

VARCHAR2(7)

ルールのタイプ:

- DML

- DDL

INCLUDE_TAGGED_LCR

VARCHAR2(3)

非NULLのタグが付いたREDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)が取得、伝播または適用対象となる(YES)かならない(NO)か

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

ルール条件でのソース・データベース。REDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)にこのソース・データベースが含まれる場合にのみ、REDOエントリまたはLCRに対してルールがtrueに評価される。

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_CONDITION

VARCHAR2(4000)

ルール・エンジンによって評価されるシステム生成ルール条件の最初の4000バイト

関連項目:
「DBA_STREAMS_GLOBAL_RULES」

ALL_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERS

ALL_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERSは、現行のユーザーがアクセスできるStreamsメッセージ・クライアントに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERSは、データベース内のすべてのStreamsメッセージ・クライアントに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メッセージ・クライアントの名前

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

正のルール・セットの名前

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

正のルール・セットの所有者

NEGATIVE_RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

負のルール・セットの名前

NEGATIVE_RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

負のルール・セットの所有者

NOTIFICATION_TYPE

VARCHAR2(9)

通知アクションのタイプ:

- PROCEDURE

- MAIL

- HTTP

NOTIFICATION_ACTION

VARCHAR2(256)

通知アクション

NOTIFICATION_CONTEXT

ANYDATA

通知アクションのコンテキスト

関連項目:
「DBA_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERS」

ALL_STREAMS_MESSAGE_RULES

ALL_STREAMS_MESSAGE_RULESは、現行のユーザーがアクセスできるStreamsメッセージ・ルールに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_MESSAGE_RULESは、データベース内のすべてのStreamsメッセージ・ルールに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsクライアントの名前

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(11)

Streamsクライアントのタイプ:

- PROPAGATION - Streamsの伝播

- APPLY - Streams適用プロセス

- DEQUEUE - Streamsメッセージ・クライアント

MESSAGE_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

メッセージ・タイプの名前

MESSAGE_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

メッセージ・タイプの所有者

MESSAGE_RULE_VARIABLE

VARCHAR2(30)

メッセージ・ルール内の変数の名前

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_CONDITION

VARCHAR2(4000)

ルールの条件

関連項目:
「DBA_STREAMS_MESSAGE_RULES」

ALL_STREAMS_NEWLY_SUPPORTED

ALL_STREAMS_NEWLY_SUPPORTEDは、Streams取得プロセスで新しくサポートされ、現行ユーザーがアクセス可能な表に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_NEWLY_SUPPORTEDは、Streams取得プロセスで新しくサポートされる、データベース内のすべての表に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

REASON

VARCHAR2(39)

以前のリリースで表がサポートされなかった理由:

- IOT

- column with user-defined type

- unsupported column exists

- object table

- AQ queue table

- temporary table

- sub object

- external table

- materialized view

- FILE column exists

- materialized view log

- materialized view container table

- streams unsupported object

- domain index

COMPATIBLE

CHAR(4)

取得プロセスによるデータベース・オブジェクトのサポートに必要な、最小限のデータベースの互換性

関連項目:
「DBA_STREAMS_NEWLY_SUPPORTED」

ALL_STREAMS_RULES

ALL_STREAMS_RULESは、現行のユーザーがアクセスできるStreamsプロセスで使用されるルールに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_RULESは、データベース内のすべてのStreamsプロセスで使用されるルールに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(12)

Streamsプロセスのタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION

- APPLY

- DEQUEUE

- SYNC_CAPTURE

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsプロセス名

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

ルール・セットの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

ルール・セットの名前

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_CONDITION

CLOB

現在のルールの条件

RULE_SET_TYPE

CHAR(8)

ルール・セットのタイプ:

- POSITIVE

- NEGATIVE

STREAMS_RULE_TYPE

VARCHAR2(6)

グローバル、スキーマまたは表ルール場合のルールのタイプ:

- TABLE

- SCHEMA

- GLOBAL

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

表およびスキーマ・ルールの場合のスキーマ名

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表ルールの場合の表名

SUBSETTING_OPERATION

VARCHAR2(6)

サブセット・ルールの場合の操作のタイプ:

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

DML_CONDITION

VARCHAR2(4000)

サブセット・ルールの場合の行サブセット化の条件

INCLUDE_TAGGED_LCR

VARCHAR2(3)

グローバル、スキーマまたは表ルールの場合、タグ付きの論理変更レコード(LCR)を含むかどうか(YES | NO)

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

グローバル、スキーマまたは表ルールの場合の論理変更レコード(LCR)の生成元であるデータベースの名前

RULE_TYPE

VARCHAR2(3)

グローバル、スキーマまたは表ルール場合のルールのタイプ:

- DML

- DDL

MESSAGE_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

メッセージ・ルールの場合のメッセージ・タイプの所有者

MESSAGE_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

メッセージ・ルールの場合のメッセージ・タイプの名前

MESSAGE_RULE_VARIABLE

VARCHAR2(30)

メッセージ・ルールの場合のメッセージ・ルール内の変数の名前

ORIGINAL_RULE_CONDITION

VARCHAR2(4000)

Streams管理APIで作成されたルールの場合のルール作成時の元のルール条件

SAME_RULE_CONDITION

VARCHAR2(3)

Streams管理APIで作成されたルールの場合、現行のルール条件が元のルール条件と同じであるかどうか(YES | NO)

関連項目:
「DBA_STREAMS_RULES」

ALL_STREAMS_SCHEMA_RULES

ALL_STREAMS_SCHEMA_RULESは、次のタイプのルールに関する情報を示します。

- 取得した変更を現行のユーザーがアクセスできるキューにエンキューするStreams取得プロセス用に作成されたスキーマ・ルール

- 現行のユーザーがアクセスできる伝播元キューを使用するStreams伝播用に作成されたスキーマ・ルール

- 現行のユーザーがアクセスできるキューからイベントをデキューするStreams適用プロセス用に作成されたスキーマ・ルール

このビューには、DBMS_STREAMS_ADMパッケージ内のADD_SCHEMA_RULESまたはADD_SCHEMA_PROPAGATION_RULESプロシージャを使用して作成されたルールに関する情報のみが含まれています。DBMS_RULE_ADMパッケージを使用して作成されたルールに関する情報は含まれていません。

関連ビュー

DBA_STREAMS_SCHEMA_RULESは、データベース内のすべてのStreams取得プロセス、伝播および適用プロセス用に作成されたスキーマ・ルールに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsプロセスまたは伝播名

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(11)

Streamsプロセスまたは伝播のタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION

- APPLY

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

ルール条件でのスキーマ名。REDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)にこのスキーマ名が含まれる場合にのみ、REDOエントリまたはLCRに対してルールがtrueに評価される。

RULE_TYPE

VARCHAR2(7)

ルールのタイプ:

- DML

- DDL

INCLUDE_TAGGED_LCR

VARCHAR2(3)

非NULLのタグが付いたREDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)が取得、伝播または適用対象となる(YES)かならない(NO)か

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

ルール条件でのソース・データベース。REDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)にこのソース・データベースが含まれる場合にのみ、REDOエントリまたはLCRに対してルールがtrueに評価される。

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_CONDITION

VARCHAR2(4000)

ルール・エンジンによって評価されるシステム生成ルール条件の最初の4000バイト

関連項目:
「DBA_STREAMS_SCHEMA_RULES」

ALL_STREAMS_STMT_HANDLERS

ALL_STREAMS_STMT_HANDLERSは、データベース内のすべての文DMLハンドラに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_STMT_HANDLERSは、データベース内のすべての文DMLハンドラに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

HANDLER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

文ハンドラの名前

HANDLER_COMMENT

VARCHAR2(4000)

文ハンドラで指定されたコメント

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)

スクリプト作成のタイムスタンプ

MODIFICATION_TIME

TIMESTAMP(6)

スクリプト変更のタイムスタンプ

関連項目:
「DBA_STREAMS_STMT_HANDLERS」

注意:
ALL_STREAMS_STMT_HANDLERSビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用不可になっています。

ALL_STREAMS_STMTS

ALL_STREAMS_STMTSは、データベース内のすべての文DMLハンドラ内の文に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_STMTSは、データベース内のすべての文DMLハンドラの文に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

HANDLER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

文ハンドラの名前

EXECUTION_SEQUENCE

NUMBER

NOT NULL

文の実行順序

STATEMENT

CLOB

文のテキスト

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)

文作成のタイムスタンプ

MODIFICATION_TIME

TIMESTAMP(6)

文変更のタイムスタンプ

関連項目:
「DBA_STREAMS_STMTS」

注意:
ALL_STREAMS_STMTSビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用不可になっています。

ALL_STREAMS_TABLE_RULES

ALL_STREAMS_TABLE_RULESは、次のタイプのルールに関する情報を示します。

- 取得した変更を現行のユーザーがアクセスできるキューにエンキューするStreams取得プロセス用に作成された表ルール

- 現行のユーザーがアクセスできる伝播元キューを使用するStreams伝播用に作成された表ルール

- 現行のユーザーがアクセスできるキューからイベントをデキューするStreams適用プロセス用に作成された表ルール

- 現行のユーザーがアクセスできる伝播元キューを使用するStreams適用プロセス用に作成されたサブセット・ルール

このビューには、DBMS_STREAMS_ADMパッケージ内のADD_TABLE_RULES、ADD_TABLE_PROPAGATION_RULESまたはADD_SUBSET_RULESプロシージャを使用して作成されたルールに関する情報のみが含まれています。DBMS_RULE_ADMパッケージを使用して作成されたルールに関する情報は含まれていません。

関連ビュー

DBA_STREAMS_TABLE_RULESは、データベース内のすべてのStreams取得プロセス、伝播および適用プロセス用に作成された表ルールに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsプロセスまたは伝播名

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(12)

Streamsプロセスまたは伝播のタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION

- APPLY

- DEQUEUE

- SYNC_CAPTURE

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルール条件での表の所有者。REDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)にこの表の所有者が含まれる場合にのみ、REDOエントリまたはLCRに対してルールがtrueに評価される。

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

ルール条件での表の名前。REDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)にこの表の名前が含まれる場合にのみ、REDOエントリまたはLCRに対してルールがtrueに評価される。

RULE_TYPE

VARCHAR2(7)

ルールのタイプ:

- DML

- DDL

DML_CONDITION

VARCHAR2(4000)

サブセット・ルールの場合に行をサブセット化する条件

SUBSETTING_OPERATION

VARCHAR2(6)

サブセット・ルールの場合にルール条件内の行をサブセット化するDML操作:

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

内部変換後にこのコマンド・タイプが論理変更レコード(LCR)に含まれる場合にのみ、LCRに対してルールがtrueに評価される。

INCLUDE_TAGGED_LCR

VARCHAR2(3)

非NULLのタグが付いたREDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)が取得、伝播または適用対象となる(YES)かならない(NO)か

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

ルール条件でのソース・データベース。REDOエントリまたは論理変更レコード(LCR)にこのソース・データベースが含まれる場合にのみ、REDOエントリまたはLCRに対してルールがtrueに評価される。

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_CONDITION

VARCHAR2(4000)

ルール・エンジンによって評価されるシステム生成ルール条件の最初の4000バイト

関連項目:
「DBA_STREAMS_TABLE_RULES」

ALL_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTION

ALL_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTIONは、現行のユーザーがアクセスできるルール・ベースの変換関数に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTIONは、データベース内のすべてのルール・ベースの変換関数に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換関数に対応付けられたルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換関数に対応付けられたルールの名前

VALUE_TYPE

VARCHAR2(4000)

変換関数名のタイプ。ルール・ベースの変換が正しく機能するにはタイプがVARCHAR2である必要がある。

TRANSFORM_FUNCTION_NAME

VARCHAR2(4000)

変換関数の名前(VALUE_TYPEがVARCHAR2でない場合NULL)

CUSTOM_TYPE

VARCHAR2(11)

変換関数のタイプ:

- ONE TO ONE - 1対1変換

- ONE TO MANY - 1対多変換

関連項目:

- 「DBA_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTION」

- ユーザー定義ルールベースの変換の詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

ALL_STREAMS_UNSUPPORTED

ALL_STREAMS_UNSUPPORTEDは、Oracle DatabaseのこのリリースのStreamsでサポートされない、現行のユーザーがアクセスできる表に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_STREAMS_UNSUPPORTEDは、Oracle DatabaseのこのリリースのStreamsでサポートされない、データベース内のすべての表に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

REASON

VARCHAR2(39)

表がサポートされていない理由:

- IOT

- column with user-defined type

- unsupported column exists

- object table

- AQ queue table

- temporary table

- sub object

- external table

- materialized view

- FILE column exists

- materialized view log

- materialized view container table

- streams unsupported object

- domain index

- IOT with overflow

- IOT with LOB

- IOT with physical Rowid mapping

- mapping table for physical rowid of IOT

- IOT with LOB

- IOT with row movement

- summary container table

AUTO_FILTERED

VARCHAR2(3)

Streamsが自動的にオブジェクトのフィルタ処理を行うかどうか(YES | NO)

関連項目:
「DBA_STREAMS_UNSUPPORTED」

ALL_SUBPART_COL_STATISTICS

ALL_SUBPART_COL_STATISTICSは、現行のユーザーがアクセスできるパーティション・オブジェクトのサブパーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。

関連ビュー

- DBA_SUBPART_COL_STATISTICSは、データベース内のすべてのサブパーティションのこの情報を示します。

- USER_SUBPART_COL_STATISTICSは、現行のユーザーが所有するすべてのパーティション・オブジェクトのサブパーティションのこの情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

表サブパーティション名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列名

NUM_DISTINCT

NUMBER

列内で異なる値の数

LOW_VALUE

RAW(32)

列内の下限値

HIGH_VALUE

RAW(32)

列内の上限値

DENSITY

NUMBER

COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能な場合、この列にはヒストグラム内の1つ以下のエンドポイントにわたる値の選択性が示される。複数のエンドポイントにわたる値の選択性は示されない。
COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能ではない場合、この列の値は1/NUM_DISTINCTである。

NUM_NULLS

NUMBER

列内のNULLの数

NUM_BUCKETS

NUMBER

列のヒストグラム内のバケット数

SAMPLE_SIZE

NUMBER

この列の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

この列が分析された最新の日付

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

表全体を分析して収集されたサブパーティションの列統計情報なのか(YES)、パーティションおよびサブパーティションを収集した統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

AVG_COL_LEN

NUMBER

列の平均の長さ(バイト)

HISTOGRAM

VARCHAR2(15)

ヒストグラムの有無およびタイプ:

- NONE

- FREQUENCY

- HEIGHT BALANCED

ALL_SUBPART_HISTOGRAMS

ALL_SUBPART_HISTOGRAMSは、現行のユーザーがアクセスできる表サブパーティション上の、ヒストグラム用の、正確なヒストグラム・データ(ヒストグラムごとのエンドポイント)を示します。

関連ビュー

- DBA_SUBPART_HISTOGRAMSは、データベース内のすべてのサブパーティション用に、この情報を示します。

- USER_SUBPART_HISTOGRAMSは、現行のユーザーが所有するすべてのパーティション・オブジェクトのサブパーティション用に、この情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

注意:
これらのビューは、DBMS_STATSパッケージを使用して索引の統計情報を収集した場合にかぎり、移入されます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

表サブパーティション名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列名

BUCKET_NUMBER

NUMBER

バケット番号

ENDPOINT_VALUE

NUMBER

このバケット用に正規化されたエンドポイント値

ENDPOINT_ACTUAL_VALUE

VARCHAR2(1000)

このバケットのエンドポイントの実際の(正規化されていない)文字列値

ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS

ALL_SUBPART_KEY_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできるコンポジット・パーティション表のサブパーティション・キー列(およびコンポジット・パーティション表のローカル索引)を示します。

関連ビュー

- DBA_SUBPART_KEY_COLUMNSは、データベース内のすべてのサブパーティション用に、この情報を示します。

- USER_SUBPART_KEY_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するすべてのパーティション・オブジェクトのサブパーティション用に、この情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

パーティション表または索引の所有者

NAME

VARCHAR2(30)

パーティション表または索引の名前

OBJECT_TYPE

CHAR(5)

オブジェクト型:

- TABLE

- INDEX

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列名

COLUMN_POSITION

NUMBER

サブパーティション・キー内の列の位置

関連項目:

- 「DBA_SUBPART_KEY_COLUMNS」

- 「USER_SUBPART_KEY_COLUMNS」

ALL_SUBPARTITION_TEMPLATES

ALL_SUBPARTITION_TEMPLATESは、現行のユーザーがアクセスできるサブパーティション・テンプレートを示します。

関連ビュー

- DBA_SUBPARTITION_TEMPLATESは、データベース内のサブパーティション・テンプレートをすべて示します。

- USER_SUBPARTITION_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するサブパーティション・テンプレートを示します。このビューは、USER_NAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

USER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(34)

NOT NULL

サブパーティション名

SUBPARTITION_POSITION

NUMBER

サブパーティションの位置

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティションの表領域名

HIGH_BOUND

LONG

サブパーティションのリテラル・リスト値

関連項目:

- 「DBA_SUBPARTITION_TEMPLATES」

- 「USER_SUBPARTITION_TEMPLATES」

ALL_SUBSCRIBED_COLUMNS

ALL_SUBSCRIBED_COLUMNSは、USER_SUBSCRIBED_COLUMNSのシノニムです。

関連項目:
「USER_SUBSCRIBED_COLUMNS」

ALL_SUBSCRIBED_TABLES

ALL_SUBSCRIBED_TABLESは、USER_SUBSCRIBED_TABLESのシノニムです。

関連項目:
「USER_SUBSCRIBED_TABLES」

ALL_SUBSCRIPTIONS

ALL_SUBSCRIPTIONSは、USER_SUBSCRIPTIONSのシノニムです。

関連項目:
「USER_SUBSCRIPTIONS」

ALL_SUMDELTA

ALL_SUMDELTAは、現行のユーザーがアクセスできるダイレクト・パス・ロード・エントリを示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLEOBJ#

NUMBER

NOT NULL

表のオブジェクト番号

PARTITIONOBJ#

NUMBER

NOT NULL

表パーティションのオブジェクト番号(表がパーティション化されている場合)

DMLOPERATION

VARCHAR2(1)

表に適用されているDML操作のタイプ

SCN

NUMBER

NOT NULL

大量DMLが発生したときのSCN

TIMESTAMP

DATE

NOT NULL

ログ・エントリのタイムスタンプ

LOWROWID

ROWID

NOT NULL

ロードされた行ID範囲内でのROWIDの始め

HIGHROWID

ROWID

NOT NULL

ロードされた行ID範囲内でのROWIDの終わり

SEQUENCE

NUMBER

ダイレクト・ロードの順序番号

XID

NUMBER

トランザクションID

ALL_SYNC_CAPTURE

ALL_SYNC_CAPTUREは、取得した変更を現行のユーザーがアクセスできるキューに格納する同期取得プロセスの情報を示します。

関連ビュー

DBA_SYNC_CAPTUREは、データベース内のすべての同期取得プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得プロセスの名前

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得された変更の保持に使用されるキューの名前

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得された変更の保持に使用されるキューの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

取得プロセスによって使用されるルール・セット

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

ルール・セットの所有者

CAPTURE_USER

VARCHAR2(30)

取得したメッセージをエンキューする現行のユーザー

関連項目:
「DBA_SYNC_CAPTURE」

ALL_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS

ALL_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABSは、同期取得インスタンス化の準備が完了している、現行ユーザーがアクセスできる表に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABSは、同期取得インスタンス化の準備が完了している、データベース内のすべての表に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

同期取得インスタンス化用に準備された表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

同期取得インスタンス化用に準備された表の名前

SCN

NUMBER

NOT NULL

変更が取得されるSCN

TIMESTAMP

DATE

表のインスタンス化が可能な状態となった時刻

関連項目:
「DBA_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS」

ALL_SYNC_CAPTURE_TABLES

ALL_SYNC_CAPTURE_TABLESは、同期Streams取得によって取得された、現行ユーザーがアクセスできる表に関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_SYNC_CAPTURE_TABLESは、同期Streams取得によって取得される、データベース内のすべての表に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

同期取得表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

同期取得表の名前

ENABLED

VARCHAR2(3)

同期Streams取得が表に対して使用可能かどうか(YES | NO)

関連項目:
「DBA_SYNC_CAPTURE_TABLES」

ALL_SYNONYMS

ALL_SYNONYMSは、現行のユーザーがアクセスできるシノニムを示します。次の基準によって、ALL_SYNONYMSが示すシノニムのリストが決定されます。

- ログイン・ユーザーが所有するすべてのプライベート・シノニム(示されるベース・オブジェクトにアクセスできない場合も含む)。

- すべてのパブリック・シノニム(示されるベース・オブジェクトにアクセスできない場合も含む)。

- 異なるユーザーが所有するすべてのプライベート・シノニム(そのシノニムまたはネストしたシノニムの連鎖によって示される最終的なベース・オブジェクトが、ログイン・ユーザーへの付与またはこのセッションに有効なロールへの付与によりアクセス可能であることがわかる場合)。

- カレント・セッションに次の権限のいずれかがある場合、セッションからオブジェクトへのアクセスが可能と判断されるため、ローカル・オブジェクトを直接示すすべてのシノニムが表示されます。

- LOCK ANY TABLE

- SELECT ANY TABLE

- INSERT ANY TABLE

- UPDATE ANY TABLE

- DELETE ANY TABLE

リモート・オブジェクトを示すシノニムは除外されます。記載されているシステム権限のみでは、自動的にそれらのリモート・オブジェクトへのアクセスが伝達されないためです。また、シノニムが表およびビュー以外のオブジェクト(順序、PL/SQLプロシージャなど)を示す場合、このルールによって、このセッションがアクセスできないオブジェクトに最終的に解決されるシノニムが示される場合があります。

- シノニムがデータベース・リンクを経由する場合、異なるユーザーが所有するすべてのプライベート・シノニムは除外されます。

関連ビュー

- DBA_SYNONYMSは、データベース内のシノニムをすべて示します。

- USER_SYNONYMSは、現行のユーザーが所有するシノニムを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

シノニムの所有者

SYNONYM_NAME

VARCHAR2(30)

シノニムの名前

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

シノニムによって参照されているオブジェクトの所有者、またはターゲットがパブリック・シノニムである場合に参照するシノニムの作成者(TABLE_NAMEによって参照されるオブジェクト)。
列名はTABLE_OWNERですが、所有オブジェクトが表である必要はありません。ビュー、順序、ストアド・プロシージャ、シノニムなどの一般的なオブジェクトにできます。

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

シノニムが参照するオブジェクトの名前。列名はTABLE_NAMEですが、オブジェクトが表である必要はありません。ビュー、順序、ストアド・プロシージャ、シノニムなどの一般的なオブジェクトにできます。

DB_LINK

VARCHAR2(128)

参照されるデータベース・リンクがある場合、その名前

関連項目:

- 「DBA_SYNONYMS」

- 「USER_SYNONYMS」

ALL_TAB_COL_STATISTICS

ALL_TAB_COL_STATISTICSは、列統計情報およびALL_TAB_COLUMNSから抽出されるヒストグラム情報を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_COL_STATISTICSは、DBA_TAB_COLUMNSから抽出される情報を示します。

- USER_TAB_COL_STATISTICSは、USER_TAB_COLUMNSから抽出される情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

列名

NUM_DISTINCT

NUMBER

列内で異なる値の数

LOW_VALUE

RAW(32)

列内の下限値

HIGH_VALUE

RAW(32)

列内の上限値

DENSITY

NUMBER

COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能な場合、この列にはヒストグラム内の1つ以下のエンドポイントにわたる値の選択性が示される。複数のエンドポイントにわたる値の選択性は示されない。
COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能ではない場合、この列の値は1/NUM_DISTINCTである。

NUM_NULLS

NUMBER

列内のNULLの数

NUM_BUCKETS

NUMBER

列のヒストグラム内のバケット数

LAST_ANALYZED

DATE

この列が分析された最新の日付

SAMPLE_SIZE

NUMBER

この列の分析で使用されたサンプル・サイズ

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション表の場合、表全体を収集した列統計情報なのか(YES)、基礎となるパーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

AVG_COL_LEN

NUMBER

列の平均の長さ(バイト)

HISTOGRAM

VARCHAR2(15)

ヒストグラムの有無およびタイプ:

- NONE

- FREQUENCY

- HEIGHT BALANCED

ALL_TAB_COLS

ALL_TAB_COLSは、現行のユーザーがアクセスできる表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

このビューは、「ALL_TAB_COLUMNS」とは異なり、非表示列のフィルタ処理は行われません。

関連ビュー

- DBA_TAB_COLSは、データベース内すべての表、ビューおよびクラスタの列を示します。

- USER_TAB_COLSは、現行のユーザーが所有する表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表、ビューまたはクラスタの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表、ビューまたはクラスタの名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列名

DATA_TYPE

VARCHAR2(106)

列のデータ型

DATA_TYPE_MOD

VARCHAR2(3)

列のデータ型修飾子

DATA_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

列のデータ型の所有者

DATA_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

列の長さ(バイト)

DATA_PRECISION

NUMBER

NUMBERデータ型の場合は10進精度。FLOATデータ型の場合は2進精度。その他のデータ型の場合はNULL。

DATA_SCALE

NUMBER

数値の小数点以下の桁

NULLABLE

VARCHAR2(1)

列にNULLを指定できるかどうかを示す。列にNOT NULL制約がある場合、または列が主キーの一部である場合、値はN。

COLUMN_ID

NUMBER

作成された列の順序番号

DEFAULT_LENGTH

NUMBER

列のデフォルト値の長さ

DATA_DEFAULT

LONG

列のデフォルト値

NUM_DISTINCT

NUMBER

列内で異なる値の数脚注 1

LOW_VALUE

RAW(32)

列内の下限値脚注 1

HIGH_VALUE

RAW(32)

列内の上限値脚注 1

DENSITY

NUMBER

COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能な場合、この列にはヒストグラム内の1つ以下のエンドポイントにわたる値の選択性が示される。複数のエンドポイントにわたる値の選択性は示されない。
COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能ではない場合、この列の値は1/NUM_DISTINCTである。脚注 1

NUM_NULLS

NUMBER

列内のNULLの数

NUM_BUCKETS

NUMBER

列のヒストグラム内のバケット数
注意: ヒストグラム内のバケット数は、SQL文ANALYZEのSIZEパラメータに指定されます。ただし、サンプル内の行数より多いバケットを持つヒストグラムは作成されません。また、サンプルに繰返しが非常に多い値が含まれる場合、指定された数のバケットは作成されますが、この列で指定した値は、内部圧縮アルゴリズムのために小さくなる場合があります。

LAST_ANALYZED

DATE

この列が分析された最新の日付

SAMPLE_SIZE

NUMBER

この列の分析で使用されたサンプル・サイズ

CHARACTER_SET_NAME

VARCHAR2(44)

キャラクタ・セットの名前

- CHAR_CS

- NCHAR_CS

CHAR_COL_DECL_LENGTH

NUMBER

キャラクタ・タイプ列の宣言の長さ

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション表の場合、表全体を収集した列統計情報なのか(YES)、基礎となるパーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

AVG_COL_LEN

NUMBER

列の平均の長さ(バイト)

CHAR_LENGTH

NUMBER

列の長さが文字単位で表示されます。この値は、次のデータ型のみに適用される。

- CHAR

- VARCHAR2

- NCHAR

- NVARCHAR2

CHAR_USED

VARCHAR2(1)

列がバイトの長さセマンティクス(B)を使用するか、文字の長さセマンティクス(C)を使用するか、またはデータ型が次のいずれでもない(NULL)ことを示す

- CHAR

- VARCHAR2

- NCHAR

- NVARCHAR2

V80_FMT_IMAGE

VARCHAR2(3)

列データがリリース8.0のイメージ形式であるかどうか(YES | NO)

DATA_UPGRADED

VARCHAR2(3)

列データが最新のタイプ・バージョン形式にアップグレードされたかどうか(YES | NO)

HIDDEN_COLUMN

VARCHAR2(3)

列が非表示列であるかどうか(YES | NO)

VIRTUAL_COLUMN

VARCHAR2(3)

列が仮想列であるかどうか(YES | NO)

SEGMENT_COLUMN_ID

NUMBER

セグメント内の列の順序番号

INTERNAL_COLUMN_ID

NUMBER

NOT NULL

列の内部順序番号

HISTOGRAM

VARCHAR2(15)

ヒストグラムの有無およびタイプ:

- NONE

- FREQUENCY

- HEIGHT BALANCED

QUALIFIED_COL_NAME

VARCHAR2(4000)

修飾列名

脚注 1 これらの列は、Oracle7との下位互換性用。この情報は、現在は{TAB|PART}_COL_STATISTICSビュー内にある。

ALL_TAB_COLUMNS

ALL_TAB_COLUMNSは、現行のユーザーがアクセスできる表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

関連ビュー

- DBA_TAB_COLUMNSは、データベース内すべての表、ビューおよびクラスタの列を示します。

- USER_TAB_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表、ビューまたはクラスタの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表、ビューまたはクラスタの名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列名

DATA_TYPE

VARCHAR2(106)

列のデータ型

DATA_TYPE_MOD

VARCHAR2(3)

列のデータ型修飾子

DATA_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

列のデータ型の所有者

DATA_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

列の長さ(バイト)

DATA_PRECISION

NUMBER

NUMBERデータ型の場合は10進精度。FLOATデータ型の場合は2進精度。その他のデータ型の場合はNULL。

DATA_SCALE

NUMBER

数値の小数点以下の桁

NULLABLE

VARCHAR2(1)

列にNULLを指定できるかどうかを示す。列にNOT NULL制約がある場合、または列がPRIMARY KEYの一部である場合、値はNとなる。この制約は、ENABLE VALIDATE状態である必要がある。

COLUMN_ID

NUMBER

作成された列の順序番号

DEFAULT_LENGTH

NUMBER

列のデフォルト値の長さ

DATA_DEFAULT

LONG

列のデフォルト値

NUM_DISTINCT

NUMBER

列内で異なる値の数脚注 1

LOW_VALUE

RAW(32)

列内の下限値脚注 1

HIGH_VALUE

RAW(32)

列内の上限値脚注 1

DENSITY

NUMBER

COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能な場合、この列にはヒストグラム内の1つ以下のエンドポイントにわたる値の選択性が示される。複数のエンドポイントにわたる値の選択性は示されない。
COLUMN_NAMEに対してヒストグラムが使用可能ではない場合、この列の値は1/NUM_DISTINCTである。脚注 1

NUM_NULLS

NUMBER

列内のNULLの数

NUM_BUCKETS

NUMBER

列のヒストグラム内のバケット数
注意: ヒストグラム内のバケット数は、SQL文ANALYZEのSIZEパラメータに指定されます。ただし、サンプル内の行数より多いバケットを持つヒストグラムは作成されません。また、サンプルに繰返しが非常に多い値が含まれる場合、指定された数のバケットは作成されますが、この列で指定した値は、内部圧縮アルゴリズムのために小さくなる場合があります。

LAST_ANALYZED

DATE

この列が分析された最新の日付

SAMPLE_SIZE

NUMBER

この列の分析で使用されたサンプル・サイズ

CHARACTER_SET_NAME

VARCHAR2(44)

キャラクタ・セットの名前

- CHAR_CS

- NCHAR_CS

CHAR_COL_DECL_LENGTH

NUMBER

キャラクタ・タイプ列の宣言の長さ

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション表の場合、表全体を収集した列統計情報なのか(YES)、基礎となるパーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

AVG_COL_LEN

NUMBER

列の平均の長さ(バイト)

CHAR_LENGTH

NUMBER

列の長さが文字単位で表示されます。この値は、次のデータ型のみに適用される。

- CHAR

- VARCHAR2

- NCHAR

- NVARCHAR2

CHAR_USED

VARCHAR2(1)

列がバイトの長さセマンティクス(B)を使用するか、文字の長さセマンティクス(C)を使用するか、またはデータ型が次のいずれでもない(NULL)ことを示す

- CHAR

- VARCHAR2

- NCHAR

- NVARCHAR2

V80_FMT_IMAGE

VARCHAR2(3)

列データがリリース8.0のイメージ形式であるかどうか(YES | NO)

DATA_UPGRADED

VARCHAR2(3)

列データが最新のタイプ・バージョン形式にアップグレードされたかどうか(YES | NO)

HISTOGRAM

VARCHAR2(15)

ヒストグラムの有無およびタイプ:

- NONE

- FREQUENCY

- HEIGHT BALANCED

脚注 1 これらの列は、Oracle7との下位互換性用。この情報は、現在は{TAB|PART}_COL_STATISTICSビュー内にある。

ALL_TAB_COMMENTS

ALL_TAB_COMMENTSは、現行のユーザーがアクセスできる表およびビューのコメントを示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_COMMENTSは、データベース内のすべての表およびビューについてのコメントを示します。

- USER_TAB_COMMENTSは、現行のユーザーが所有する表およびビューについてのコメントを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

TABLE_TYPE

VARCHAR2(11)

オブジェクトのタイプ

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

オブジェクトについてのコメント

関連項目:

- 「DBA_TAB_COMMENTS」

- 「USER_TAB_COMMENTS」

ALL_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

ALL_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSは、現行のユーザーがアクセスできる表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSは、データベース内の表、パーティション、サブパーティションに関する保留中の統計を示します。

- USER_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有する表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

列の名前

ENDPOINT_NUMBER

NUMBER

エンドポイント数

ENDPOINT_VALUE

NUMBER

正規化されたエンドポイント値

ENDPOINT_ACTUAL_VALUE

VARCHAR2(1000)

実際のエンドポイント値

ALL_TAB_HISTOGRAMS

ALL_TAB_HISTOGRAMSは、現行のユーザーがアクセスできる表およびビューのヒストグラムを示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_HISTOGRAMSは、データベース内のすべての表およびビューのヒストグラムを示します。

- USER_TAB_HISTOGRAMSは、現行のユーザーが所有するすべての表およびビューのヒストグラムを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

注意:
これらのビューは、DBMS_STATSパッケージを使用して索引の統計情報を収集した場合にかぎり、移入されます。詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

列の名前、またはオブジェクト型列の属性

ENDPOINT_NUMBER

NUMBER

ヒストグラム・バケット数

ENDPOINT_VALUE

NUMBER

このバケット用に正規化されたエンドポイント値

ENDPOINT_ACTUAL_VALUE

VARCHAR2(1000)

このバケットのエンドポイントの実際の(正規化されていない)文字列値

ALL_TAB_MODIFICATIONS

ALL_TAB_MODIFICATIONSは、前回、表の統計情報を収集した時点から変更されている、現行のユーザーがアクセスできる表を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_MODIFICATIONSは、データベース内のすべての表のそのような情報を示します。

- USER_TAB_MODIFICATIONSは、現行のユーザーが所有する表のそのような情報を示します。このビューは、TABLE_OWNER列を表示しません。

注意:
これらのビューは、MONITORING属性を持つ表に対してのみ移入されます。また、長時間にわたる統計情報の収集を対象としています。パフォーマンス上の理由から、これらのビューは、実際に変更が行われた直後には移入されません。これらのビューに最新の情報を移入するには、DBMS_STATSPL/SQLパッケージのFLUSH_DATABASE_MONITORING_INFOプロシージャを実行します。このプロシージャを実行するには、ANALYZE_ANYシステム権限が必要です。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

変更された表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

変更された表名

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

変更されたパーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

変更されたサブパーティション名

INSERTS

NUMBER

前回、統計情報が収集されてからの近似の挿入数

UPDATES

NUMBER

前回、統計が収集されてからの近似の更新数

DELETES

NUMBER

前回、統計が収集されてからの近似の削除数

TIMESTAMP

DATE

前回、表が変更された時刻を示す

TRUNCATED

VARCHAR2(3)

前回の分析以降に表が切り捨てられているかどうか(YES | NO)

DROP_SEGMENTS

NUMBER

前回の分析以降削除されたパーティションおよびサブパーティション・セグメントの数

ALL_TAB_PARTITIONS

ALL_TAB_PARTITIONSは、パーティション・レベル・パーティション化情報、パーティションの記憶域パラメータ、および現行のユーザーがアクセスできるパーティションに対してDBMS_STATSパッケージで生成されたパーティション統計を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_PARTITIONSは、データベース内のすべてのパーティションのそのような情報を示します。

- USER_TAB_PARTITIONSは、現行のユーザーが所有するすべてのパーティション・オブジェクトのパーティションのそのような情報を示します。このビューは、TABLE_OWNER列を表示しません。

注意:
アスタリスク(*)が付いた列は、DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集した場合にかぎり、移入されます。

注意:
次の列のうち、列の説明に2つのアスタリスク(**)が含まれるものについては、次のことが該当します。
列には、セグメント・レベルの属性(単純なパーティション表の場合)またはメタデータ(コンポジット・パーティション表の場合)に関する情報を表示できます。単純なパーティション表のパーティションには、データベースのデータ(セグメント)が物理的に含まれます。コンポジット・パーティション表では、パーティションはメタデータで、データ自体はサブパーティションに格納されます。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

COMPOSITE

VARCHAR2(3)

コンポジット・パーティション表かどうか(YES | NO)

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_COUNT

NUMBER

これがコンポジット・パーティション表の場合、パーティション内のサブパーティション数

HIGH_VALUE

LONG

パーティションの境界値

HIGH_VALUE_LENGTH

NUMBER

パーティションの境界値の長さ

PARTITION_POSITION

NUMBER

表内のパーティションの位置

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

パーティションが設定されている表領域の名前**

PCT_FREE

NUMBER

ブロック内の空き領域の最小割合**

PCT_USED

NUMBER

ブロック内の使用されている領域の最小割合**

INI_TRANS

NUMBER

トランザクションの初期数**

MAX_TRANS

NUMBER

トランザクションの最大数**

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのバイト単位のサイズ(レンジ・パーティションの場合)、初期エクステントのブロック単位のサイズ(コンポジット・パーティションの場合)**

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ(レンジ・パーティションの場合)、セカンダリ・エクステントのブロック単位のサイズ(コンポジット・パーティションの場合)**

MIN_EXTENT

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数**

MAX_EXTENT

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数**

MAX_SIZE

NUMBER

セグメント内で使用できるブロックの最大数**

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合**

FREELISTS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数**

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数**

LOGGING

VARCHAR2(7)

表への変更がロギングされるかどうか**

- NONE - 指定しない
関連項目: *_TAB_SUBPARTITIONSビュー

- YES

- NO

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

単純なパーティション表のパーティションについては実際の圧縮プロパティ、コンポジット・パーティション表のサブパーティションについてはデフォルト(指定されている場合)、それ以外の場合にはNONE**

- NONE - パーティションはコンポジットで、圧縮のデフォルト設定は指定されていない。
関連項目: *_TAB_SUBPARTITIONSビュー

- ENABLED - 圧縮の設定は有効。

- DISABLED - 圧縮の設定は無効。

COMPRESS_FOR

VARCHAR2(12)

デフォルトで圧縮する操作の種類:

- BASIC

- OLTP

- QUERY LOW脚注 1

- QUERY HIGH脚注 1

- ARCHIVE LOW脚注 1

- ARCHIVE HIGH脚注 1

- NULL

NUM_ROWS*

NUMBER

パーティション内の行数

BLOCKS*

NUMBER

パーティション内の使用されたデータ・ブロック数

EMPTY_BLOCKS

NUMBER

パーティション内の空(未使用)のデータ・ブロック数。この列は、DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集する場合にかぎり、移入される。

AVG_SPACE*

NUMBER

パーティションに割り当てられたデータ・ブロック内の空き領域の平均量(バイト)

CHAIN_CNT*

NUMBER

あるデータ・ブロックから別のデータ・ブロックに連鎖されるか、新しいブロックに移行されたパーティション内の行数。リンクに古いROWIDを保存しておく必要がある。

AVG_ROW_LEN*

NUMBER

パーティション内にある行の平均の長さ(バイト)

SAMPLE_SIZE

NUMBER

このパーティションの分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

このパーティションが分析された最新の日付

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

パーティション・ブロックに対して使用されるバッファ・プール**

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティション・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント**

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

パーティション・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント**

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション全体を収集した統計情報なのか(YES)、基礎となるサブパーティションの統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

IS_NESTED

VARCHAR2(3)

ネストした表パーティションであるかどうか(YES | NO)
関連項目: *_NESTED_TABLESビュー(親表の名前/列)

PARENT_TABLE_PARTITION

VARCHAR2(30)

親表の対応するパーティション
関連項目: *_NESTED_TABLESビュー(親表の名前/列)

INTERVAL

VARCHAR2(3)

パーティションが時間隔パーティション表の時間隔セクションに存在するか(YES)、範囲セクションに存在するか(NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(4)

表パーティション・セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)。N/Aは、表がサブパーティション化され、パーティション・レベルでセグメントが存在していないことを示す。

脚注 1 ハイブリッド列圧縮はOracle DatabaseのEnterprise Editionの機能であり、基礎となるストレージ・システムによって異なります。詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

ALL_TAB_PENDING_STATS

ALL_TAB_PENDING_STATSは、現行のユーザーがアクセスできる表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_PENDING_STATSは、データベース内の表、パーティション、サブパーティションに関する保留中の統計を示します。

- USER_TAB_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有する表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

NUM_ROWS

NUMBER

行数

BLOCKS

NUMBER

ブロック数

AVG_ROW_LEN

NUMBER

平均の行長

SAMPLE_SIZE

NUMBER

サンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

最後の分析操作の時刻

ALL_TAB_PRIVS

ALL_TAB_PRIVSは、次のタイプの権限付与を示します。

- 現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者、権限受領者であるオブジェクトについての権限付与

- 使用可能になっているロールまたはPUBLICが権限受領者であるオブジェクトについての権限付与

関連ビュー

- DBA_TAB_PRIVSは、データベース内のすべてのオブジェクトについての権限付与を示します。

- USER_TAB_PRIVSは、現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者または権限受領者であるオブジェクトの権限付与を示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

TABLE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトのスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

オブジェクトについての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

HIERARCHY

VARCHAR2(3)

権限がHIERARCHY OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:

- 「DBA_TAB_PRIVS」

- 「USER_TAB_PRIVS」

ALL_TAB_PRIVS_MADE

ALL_TAB_PRIVS_MADEは、現行のユーザーがオブジェクト所有者または権限付与者であるオブジェクトの権限付与を示します。

関連ビュー

USER_TAB_PRIVS_MADEは、現行のユーザーがオブジェクト所有者であるオブジェクトの権限付与を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

オブジェクトについての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

HIERARCHY

VARCHAR2(3)

権限がHIERARCHY OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:
「USER_TAB_PRIVS_MADE」

ALL_TAB_PRIVS_RECD

ALL_TAB_PRIVS_RECDは、次のタイプの権限付与を示します。

- 現行のユーザーが権限受領者であるオブジェクトについての権限付与

- 使用可能になっているロールまたはPUBLICが権限受領者であるオブジェクトについての権限付与

関連ビュー

USER_TAB_PRIVS_RECDは、現行のユーザーが権限受領者であるオブジェクトの権限付与を示します。このビューは、GRANTEE列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

オブジェクトについての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

HIERARCHY

VARCHAR2(3)

権限がHIERARCHY OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:
「USER_TAB_PRIVS_RECD」

ALL_TAB_STAT_PREFS

ALL_TAB_STAT_PREFSは、現行のユーザーがアクセスできる表についての統計プリファレンスに関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_STAT_PREFSは、データベース内のすべての表についての統計プリファレンスに関する情報を示します。

- USER_TAB_STAT_PREFSは、現行のユーザーが所有する表についての統計プリファレンスに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

PREFERENCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プリファレンスの名前

PREFERENCE_VALUE

VARCHAR2(1000)

プリファレンスの値

ALL_TAB_STATISTICS

ALL_TAB_STATISTICSは、現行のユーザーがアクセスできる表についてのオプティマイザ統計情報を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_STATISTICSは、データベース内のすべての表についてのオプティマイザ統計を示します。

- USER_TAB_STATISTICSは、現行のユーザーが所有する表についてのオプティマイザ統計情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

PARTITION_POSITION

NUMBER

表内のパーティションの位置

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

SUBPARTITION_POSITION

NUMBER

パーティション内のサブパーティション位置

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ:

- TABLE

- PARTITION

- SUBPARTITION

NUM_ROWS

NUMBER

オブジェクト内の行数

BLOCKS

NUMBER

オブジェクト内の使用されたブロック数

EMPTY_BLOCKS

NUMBER

オブジェクト内の空きブロック数

AVG_SPACE

NUMBER

オブジェクト内の平均使用可能空き領域

CHAIN_CNT

NUMBER

オブジェクト内の連鎖行数

AVG_ROW_LEN

NUMBER

行オーバーヘッドを含む行の平均の長さ

AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS

NUMBER

空きリストのすべてのブロックの平均的な空き領域

NUM_FREELIST_BLOCKS

NUMBER

空きリストのブロック数

AVG_CACHED_BLOCKS

NUMBER

バッファ・キャッシュ内のブロックの平均数

AVG_CACHE_HIT_RATIO

NUMBER

オブジェクトの平均キャッシュ・ヒット率

SAMPLE_SIZE

NUMBER

表の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

表が分析された最新の日付

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、基礎となるパーティションをマージせずに、ユーザーによって計算されたか(YES)されていないか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

STATTYPE_LOCKED

VARCHAR2(5)

統計ロックのタイプ:

- DATA

- CACHE

- ALL

STALE_STATS

VARCHAR2(3)

オブジェクトの統計が失効しているかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_TAB_STATISTICS」

- 「USER_TAB_STATISTICS」

ALL_TAB_STATS_HISTORY

ALL_TAB_STATS_HISTORYは、現行のユーザーがアクセスできるすべての表の表統計情報変更の履歴を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_STATS_HISTORYは、データベース内のすべての表の表統計情報変更の履歴を示します。

- USER_TAB_STATS_HISTORYは、現行のユーザーが所有するすべての表の表統計情報変更の履歴を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

STATS_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

統計情報が更新された時刻

関連項目:

- 「DBA_TAB_STATS_HISTORY」

- 「USER_TAB_STATS_HISTORY」

ALL_TAB_SUBPARTITIONS

ALL_TAB_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーがアクセスできる各表サブパーティションのサブパーティション名、属する表名およびパーティション名および記憶域属性を示します。

関連ビュー

- DBA_TAB_SUBPARTITIONSは、データベース内のすべてのサブパーティションの情報を示します。

- USER_TAB_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーが所有するすべてのパーティション・オブジェクトのパーティション用に、この情報を示します。このビューは、TABLE_OWNER列を表示しません。

注意:
収集される統計情報は、サブパーティション別ではありません。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SUBPARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブパーティション名

HIGH_VALUE

LONG

サブパーティションの境界値

HIGH_VALUE_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

サブパーティションの境界値の長さ

SUBPARTITION_POSITION

NUMBER

パーティション内のサブパーティション位置

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

サブパーティションが設定されている表領域の名前

PCT_FREE

NUMBER

NOT NULL

ブロック内の空き領域の最小割合

PCT_USED

NUMBER

ブロック内の使用されている領域の最小割合

INI_TRANS

NUMBER

NOT NULL

トランザクションの初期数

MAX_TRANS

NUMBER

NOT NULL

トランザクションの最大数

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのバイト単位のサイズ(レンジ・パーティションの場合)、初期エクステントのブロック単位のサイズ(コンポジット・パーティションの場合)

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ(レンジ・パーティションの場合)、セカンダリ・エクステントのブロック単位のサイズ(コンポジット・パーティションの場合)

MIN_EXTENT

NUMBER

NOT NULL

セグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENT

NUMBER

NOT NULL

セグメント内で使用できるエクステントの最大数

MAX_SIZE

NUMBER

セグメント内で使用できるブロックの最大数

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合

FREELISTS

NUMBER

このセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

LOGGING

VARCHAR2(3)

表への変更がロギングされるかどうか

- YES

- NO

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

サブパーティションが圧縮されているか(ENABLED)そうでないか(DISABLED)

COMPRESS_FOR

VARCHAR2(12)

デフォルトで圧縮する操作の種類:

- BASIC

- OLTP

- QUERY LOW脚注 1

- QUERY HIGH脚注 1

- ARCHIVE LOW脚注 1

- ARCHIVE HIGH脚注 1

- NULL

NUM_ROWS

NUMBER

サブパーティション内の行数

BLOCKS

NUMBER

サブパーティション内のブロック数

EMPTY_BLOCKS

NUMBER

サブパーティション内の空きブロック数

AVG_SPACE

NUMBER

サブパーティション内の平均領域

CHAIN_CNT

NUMBER

連鎖行の数

AVG_ROW_LEN

NUMBER

平均の行長

SAMPLE_SIZE

NUMBER

サンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

この表が分析された最新の日付

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

このサブパーティションのバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

サブパーティション・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

サブパーティション・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

表全体を分析して収集されたサブパーティションの列統計情報なのか(YES)、パーティションおよびサブパーティションを収集した統計情報から推定されたものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

INTERVAL

VARCHAR2(3)

パーティションが時間隔パーティション表の時間隔セクションに存在するか(YES)、範囲セクションに存在するか(NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

表サブパーティション・セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)。N/Aは、表がサブパーティション化されていないことを示す。

脚注 1 ハイブリッド列圧縮はOracle DatabaseのEnterprise Editionの機能であり、基礎となるストレージ・システムによって異なります。詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

ALL_TABLES

ALL_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできるリレーショナル表を示します。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

関連ビュー

- DBA_TABLESは、データベース内のリレーショナル表をすべて示します。

- USER_TABLESは、現行のユーザーが所有するリレーショナル表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

注意:
アスタリスク(*)が付いた列は、DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集した場合にかぎり、移入されます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表が設定されている表領域の名前。パーティション表、一時表および索引構成表の場合は、NULL。

CLUSTER_NAME

VARCHAR2(30)

表が属するクラスタがある場合、その名前

IOT_NAME

VARCHAR2(30)

オーバーフロー・エントリまたはマッピング表エントリが属する索引構成表がある場合、その名前。IOT_TYPE列がNULLでない場合、この列には実表の名前が含まれる。

STATUS

VARCHAR2(8)

以前のDROP TABLE操作が失敗している場合、表が使用不可能(UNUSABLE)か、使用可能(VALID)か

PCT_FREE

NUMBER

ブロック内の空き領域の最小割合。パーティション表の場合NULL。

PCT_USED

NUMBER

ブロック内の使用済領域の最小割合。パーティション表の場合NULL。

INI_TRANS

NUMBER

トランザクションの初期数。パーティション表の場合NULL。

MAX_TRANS

NUMBER

トランザクションの最大数。パーティション表の場合NULL。

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのサイズ(バイト)。パーティション表の場合NULL。

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのサイズ(バイト)。パーティション表の場合NULL。

MIN_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数。パーティション表の場合NULL。

MAX_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数。パーティション表の場合NULL。

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合。パーティション表の場合NULL。

FREELISTS

NUMBER

セグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数。パーティション表の場合NULL。

FREELIST_GROUPS

NUMBER

セグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数。パーティション表の場合NULL。

LOGGING

VARCHAR2(3)

表への変更がロギングされるかどうか。パーティション表の場合NULL。

- YES

- NO

BACKED_UP

VARCHAR2(1)

前回の変更以降に表がバックアップされているかどうか(Y | N)

NUM_ROWS*

NUMBER

表内の行数

BLOCKS*

NUMBER

表内の使用されたデータ・ブロック数

EMPTY_BLOCKS

NUMBER

表内の空(未使用)のデータ・ブロック数。この列は、DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集する場合にかぎり、移入される。

AVG_SPACE*

NUMBER

表に割り当てられたデータ・ブロック内の空き領域の平均量(バイト)

CHAIN_CNT*

NUMBER

あるデータ・ブロックから別のデータ・ブロックに連鎖されるか、新しいブロックに移行された表内の行数。リンクに古いROWIDを保存しておく必要がある。

AVG_ROW_LEN*

NUMBER

表内の行の平均の長さ(バイト)

AVG_SPACE_FREELIST
_BLOCKS

NUMBER

空きリストのすべてのブロックの平均的な空き領域

NUM_FREELIST_BLOCKS

NUMBER

空きリストのブロック数

DEGREE

VARCHAR2(10)

表をスキャンするための1インスタンス当たりのスレッド数またはDEFAULT

INSTANCES

VARCHAR2(10)

表がいくつかのインスタンスにまたがってスキャンされる場合のインスタンスの数またはDEFAULT

CACHE

VARCHAR2(5)

表がバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか(Y | N)

TABLE_LOCK

VARCHAR2(8)

表ロックが使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

SAMPLE_SIZE

NUMBER

この表の分析で使用されたサンプル・サイズ

LAST_ANALYZED

DATE

この表が分析された最新の日付

PARTITIONED

VARCHAR2(3)

表がパーティション化されているかどうか(YES | NO)

IOT_TYPE

VARCHAR2(12)

索引構成表の場合、IOT_TYPEはIOT、IOT_OVERFLOWまたはIOT_MAPPING。索引構成表でない場合、IOT_TYPEはNULL。

TEMPORARY

VARCHAR2(1)

一時表かどうか(Y | N)

SECONDARY

VARCHAR2(1)

表が、Oracleデータ・カートリッジのODCIIndexCreateメソッドによって作成されたセカンダリ・オブジェクトであるかどうか(Y | N)

NESTED

VARCHAR2(3)

表が、ネストした表であるかどうか(YES | NO)

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

表に対するバッファ・プール。パーティション表の場合NULL。

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

- NULL

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

表ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

ROW_MOVEMENT

VARCHAR2(8)

パーティション行の移動が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

GLOBAL_STATS

VARCHAR2(3)

パーティション表の場合、表全体の統計情報(グローバル統計)が正確か(YES)、または、統計情報が収集されたものではなく、基礎となるパーティションおよびサブパーティションの統計情報から推定される必要があるものなのか(NO)

USER_STATS

VARCHAR2(3)

統計情報が、ユーザーによって直接入力されたか(YES)されていないか(NO)

DURATION

VARCHAR2(15)

一時表の存続期間を示す。

- SYS$SESSION -セッション中は、行が保持される。

- SYS$TRANSACTION - COMMIT後に、行が削除される。

NULL - 永続表。

SKIP_CORRUPT

VARCHAR2(8)

Oracle Databaseが表および索引のスキャン中に破損マークのブロックを無視するか(ENABLED)、エラーとするか(DISABLED)。この機能を使用可能にするには、DBMS_REPAIR.SKIP_CORRUPT_BLOCKSプロシージャを実行する。

MONITORING

VARCHAR2(3)

表にMONITORING属性が設定されているかどうか(YES | NO)

CLUSTER_OWNER

VARCHAR2(30)

表が属するクラスタがある場合、その所有者

DEPENDENCIES

VARCHAR2(8)

行レベルでの依存性の追跡が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか

COMPRESSION

VARCHAR2(8)

表圧縮が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか。パーティション表の場合NULL。

COMPRESS_FOR

VARCHAR2(12)

デフォルトで圧縮する操作の種類:

- BASIC

- OLTP

- QUERY LOW脚注 1

- QUERY HIGH脚注 1

- ARCHIVE LOW脚注 1

- ARCHIVE HIGH脚注 1

- NULL

DROPPED

VARCHAR2(3)

表が削除されてごみ箱にあるかないか(YES | NO)。パーティション表の場合NULL。

READ_ONLY

VARCHAR2(3)

表が読取り専用かどうか(YES | NO)

SEGMENT_CREATED

VARCHAR2(3)

表セグメントが作成されているかどうか(YES | NO)

RESULT_CACHE

VARCHAR2(7)

表の結果キャッシュ・モードについての注釈

- DEFAULT - 表に注釈は付けられていない

- FORCE

- MANUAL

脚注 1 ハイブリッド列圧縮はOracle DatabaseのEnterprise Editionの機能であり、基礎となるストレージ・システムによって異なります。詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

関連項目:

- 「DBA_TABLES」

- 「USER_TABLES」

ALL_TRANSFORMATIONS

ALL_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーがアクセスできるすべての変換に関する情報を示します。この変換は、アドバンスト・キューイング操作(エンキュー、デキューおよびサブスクライブなど)で指定でき、AQメッセージ機能に変換が自動的に統合されます。

関連ビュー

- DBA_TRANSFORMATIONSは、データベース内のすべての変換についての情報を示します。

- USER_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーが所有する変換についての情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TRANSFORMATION_ID

NUMBER

NOT NULL

変換の一意の識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換を所有するユーザー

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換名

FROM_TYPE

VARCHAR2(30)

ソース・タイプ名

TO_TYPE

VARCHAR2(60)

ターゲット・タイプ名

関連項目:

- 「DBA_TRANSFORMATIONS」

- 「USER_TRANSFORMATIONS」

ALL_TRIGGER_COLS

ALL_TRIGGER_COLSは、現行のユーザーがアクセスできるトリガー内の列、および現行のユーザーがアクセスできる表上のトリガー内の列について、その使用状況を示します。ユーザーがCREATE ANY TRIGGER権限を持つ場合、このビューはデータベース内にあるすべてのトリガーの列の使用状況を示します。

関連ビュー

- DBA_TRIGGER_COLSは、データベース内すべてのトリガーの列の使用方法を示します。

- USER_TRIGGER_COLSは、現行のユーザーが所有するトリガー内の列、および現行のユーザーが所有する表上のトリガー内の列について、その使用状況を示します。

列

データ型

NULL

説明

TRIGGER_OWNER

VARCHAR2(30)

トリガーの所有者

TRIGGER_NAME

VARCHAR2(30)

トリガーの名前

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

トリガーが定義される表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

トリガーが定義されている表

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

トリガーで使用される列の名前

COLUMN_LIST

VARCHAR2(3)

列がUPDATE句で指定されているかどうか(YES | NO)

COLUMN_USAGE

VARCHAR2(17)

トリガーでの列の使用状況:

- NEW IN

- OLD IN

- NEW IN OLD IN

- NEW OUT

- NEW IN OUT

- NEW OUT OLD IN

- NEW IN OUT OLD IN

- PARENT IN

関連項目:

- 「DBA_TRIGGER_COLS」

- 「USER_TRIGGER_COLS」

ALL_TRIGGER_ORDERING

ALL_TRIGGER_ORDERINGは、FOLLOWSまたはPRECEDES順序があり、現行のユーザーがアクセスできるトリガーを示します。

関連ビュー

- DBA_TRIGGER_ORDERINGは、FOLLOWSまたはPRECEDES順序のある、データベース内のトリガーをすべて示します。

- USER_TRIGGER_ORDERINGは、FOLLOWSまたはPRECEDES順序があり、現行のユーザーが所有するトリガーを示します。このビューは、TRIGGER_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TRIGGER_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

トリガーの所有者

TRIGGER_NAME

VARCHAR2(30)

トリガーの名前

REFERENCED_TRIGGER_OWNER

VARCHAR2(30)

参照されたトリガーの所有者

REFERENCED_TRIGGER_NAME

VARCHAR2(30)

参照されたトリガーの名前

ORDERING_TYPE

VARCHAR2(8)

トリガーと参照されたトリガー間の順序のタイプ:

- FOLLOWS

- PRECEDES

関連項目:

- 「DBA_TRIGGER_ORDERING」

- 「USER_TRIGGER_ORDERING」

ALL_TRIGGERS

ALL_TRIGGERSは、現行のユーザーがアクセスできる表のトリガーを示します。ユーザーがCREATE ANY TRIGGER権限を持つ場合、このビューは、データベース内のトリガーをすべて示します。

関連ビュー

- DBA_TRIGGERSは、データベース内のトリガーをすべて示します。

- USER_TRIGGERSは、現行のユーザーが所有するトリガーを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

トリガーの所有者

TRIGGER_NAME

VARCHAR2(30)

トリガーの名前

TRIGGER_TYPE

VARCHAR2(16)

トリガーが起動するとき:

- BEFORE STATEMENT

- BEFORE EACH ROW

- AFTER STATEMENT

- AFTER EACH ROW

- INSTEAD OF

- COMPOUND

TRIGGERING_EVENT

VARCHAR2(227)

DML、DDL、またはトリガーを起動するデータベース・イベント:
関連項目: トリガーとイベントのトリガーの詳細は、『Oracle Database PL/SQL言語リファレンス』を参照。

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

トリガーが定義される表の所有者

BASE_OBJECT_TYPE

VARCHAR2(16)

トリガーが定義されているベース・オブジェクト:

- TABLE

- VIEW

- SCHEMA

- DATABASE

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

トリガーのオブジェクト型がSCHEMAまたはDATABASEの場合、この列はNULL。トリガーのオブジェクト型がTABLEまたはVIEWの場合、この列は、トリガーが定義されている表名またはビュー名を示す。

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

ネストした表の列名(ネストした表トリガーの場合)。それ以外の場合はNULL。

REFERENCING_NAMES

VARCHAR2(128)

トリガー内からOLDおよびNEW列の値を参照するために使用される名前

WHEN_CLAUSE

VARCHAR2(4000)

TRIGGER_BODYが実行されるためには、この式がTRUEに評価される必要がある

STATUS

VARCHAR2(8)

トリガーが使用可能か(ENABLED)使用禁止か(DISABLED)(使用禁止のトリガーは起動されない)。

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

トリガーの説明: トリガー作成文の再作成に有効

ACTION_TYPE

VARCHAR2(11)

トリガー本体の実行形式:

- CALL

- PL/SQL

TRIGGER_BODY

LONG

起動時にトリガーが実行する1つ以上の文

CROSSEDITION

VARCHAR2(7)

CROSSEDITIONトリガーのタイプ:

- FORWARD

- REVERSE

- NO

BEFORE_STATEMENT

VARCHAR2(3)

トリガーにBEFORE STATEMENTセクションがあるかどうか(YES | NO)。

BEFORE_ROW

VARCHAR2(3)

トリガーにBEFORE EACH ROWセクションがあるかどうか(YES | NO)。

AFTER_ROW

VARCHAR2(3)

トリガーにAFTER EACH ROWセクションがあるかどうか(YES | NO)。

AFTER_STATEMENT

VARCHAR2(3)

トリガーにAFTER STATEMENTセクションがあるかどうか(YES | NO)。

INSTEAD_OF_ROW

VARCHAR2(3)

トリガーにINSTEAD OFセクションがあるかどうか(YES | NO)。

FIRE_ONCE

VARCHAR2(3)

トリガーは、変更を行っているユーザー・プロセスのコンテキストでのみ起動されるのか、Streams ApplyプロセスまたはSQL Applyプロセスのコンテキストでも起動されるのかどうか(YES | NO)。

APPLY_SERVER_ONLY

VARCHAR2(3)

トリガーは、Streams ApplyプロセスまたはSQL Applyプロセスのコンテキストでのみ起動されるのかどうか(YES | NO)。YESに設定した場合、FIRE_ONCEの設定は関係なくなる。
関連項目: DBMS_DDL.SET_TRIGGER_FIRING_PROPERTYプロシージャ。

関連項目:

- 「DBA_TRIGGERS」

- 「USER_TRIGGERS」

ALL_TSTZ_TAB_COLS

ALL_TSTZ_TAB_COLSは、現行のユーザーがアクセスできる表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表の列に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_TSTZ_TAB_COLSは、データベース内のすべての表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表の列に関する情報を示します。このビューは、COLUMN_NAME、NESTEDおよびVIRTUAL_COLUMN列を表示しません。

- USER_TSTZ_TAB_COLSは、現行のユーザーが所有する表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表の列に関する情報を示します。このビューは、OWNER、COLUMN_NAME、NESTEDまたはVIRTUAL_COLUMN列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

COLUMN_NAME脚注 1

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列名

QUALIFIED_COL_NAME

VARCHAR2(4000)

修飾列名

NESTED

NUMBER

列がネストした表であるかどうか(1 | 0)

VIRTUAL_COLUMN脚注 1

NUMBER

列が仮想列であるかどうか(1 | 0)

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:

- 「DBA_TSTZ_TAB_COLS」

- 「USER_TSTZ_TAB_COLS」

ALL_TSTZ_TABLES

ALL_TSTZ_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできる表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_TSTZ_TABLESは、データベース内のすべての表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表に関する情報を示します。

- USER_TSTZ_TABLESは、現行のユーザーが所有している表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

UPGRADE_IN_PROGRESS

VARCHAR2(3)

表のアップグレードが進行中であるかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_TSTZ_TABLES」

- 「USER_TSTZ_TABLES」

ALL_TYPE_ATTRS

ALL_TYPE_ATTRSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト型の属性を示します。

関連ビュー

- DBA_TYPE_ATTRSは、データベース内のすべてのオブジェクト型の属性を示します。

- USER_TYPE_ATTRSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型の属性を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

型の名前

ATTR_NAME

VARCHAR2(30)

属性の名前

ATTR_TYPE_MOD

VARCHAR2(7)

属性の型修飾子:

- REF

- POINTER

ATTR_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

属性の型の所有者

ATTR_TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

属性の型の名前

LENGTH

NUMBER

CHAR属性の長さ、あるいはVARCHAR属性またはVARCHAR2属性の最大長

PRECISION

NUMBER

NUMBER属性またはDECIMAL属性の10進数精度、あるいはFLOAT属性の2進数精度

SCALE

NUMBER

NUMBER属性またはDECIMAL属性の位取り

CHARACTER_SET _NAME

VARCHAR2(44)

属性のキャラクタ・セット名(CHAR_CSまたはNCHAR_CS)

ATTR_NO

NUMBER

型指定またはCREATE TYPE文で指定された属性の構文順序番号または位置(ID番号としては使用しない)

INHERITED

VARCHAR2(3)

この属性がスーパータイプから継承されるかどうか(YES | NO)

CHAR_USED

VARCHAR2(1)

属性がBYTE長セマンティクス(B)を使用するか、CHAR長セマンティクス(C)を使用するか。NCHARおよびNVARCHAR2属性タイプの場合、この値は常にC。

関連項目:

- 「DBA_TYPE_ATTRS」

- 「USER_TYPE_ATTRS」

ALL_TYPE_METHODS

ALL_TYPE_METHODSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト型のメソッドを示します。

関連ビュー

- DBA_TYPE_METHODSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のメソッドを示します。

- USER_TYPE_METHODSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のメソッドを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の名前

METHOD_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メソッドの名前

METHOD_NO

NUMBER

NOT NULL

オーバーロード型メソッドを識別するためのメソッド番号(ID番号としては使用しない)

METHOD_TYPE

VARCHAR2(6)

メソッドの型

- MAP

- ORDER

- PUBLIC

PARAMETERS

NUMBER

NOT NULL

メソッドに対するパラメータ数

RESULTS

NUMBER

NOT NULL

メソッドによって戻される結果の数

FINAL

VARCHAR2(3)

このメソッドが最終メソッドかどうか(YES | NO)

INSTANTIABLE

VARCHAR2(3)

このメソッドがインスタンス化可能かどうか(YES | NO)

OVERRIDING

VARCHAR2(3)

このメソッドがスーパータイプ・メソッドをオーバーライドするかどうか(YES | NO)

INHERITED

VARCHAR2(3)

このメソッドがスーパータイプから継承されるかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_TYPE_METHODS」

- 「USER_TYPE_METHODS」

ALL_TYPE_VERSIONS

ALL_TYPE_VERSIONSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト型のバージョンを示します。

関連ビュー

- DBA_TYPE_VERSIONSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のバージョンを示します。

- USER_TYPE_VERSIONSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のバージョンを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

型の名前

VERSION#

NUMBER

NOT NULL

型の内部バージョン番号

TYPECODE

VARCHAR2(30)

型の型コード

STATUS

VARCHAR2(7)

型のステータス:

- N/A

- VALID

- INVALID

LINE

NUMBER

NOT NULL

型の仕様の行番号

TEXT

VARCHAR2(4000)

型の仕様のテキスト

HASHCODE

RAW(17)

型のハッシュコード

関連項目:

- 「DBA_TYPE_VERSIONS」

- 「USER_TYPE_VERSIONS」

ALL_TYPES

ALL_TYPESは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクト型を示します。

関連ビュー

- DBA_TYPESは、データベース内のオブジェクト型をすべて示します。

- USER_TYPESは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

型の名前

TYPE_OID

RAW(16)

型のオブジェクト識別子(OID)

TYPECODE

VARCHAR2(30)

型の型コード

ATTRIBUTES

NUMBER

型内に属性がある場合は、その数

METHODS

NUMBER

型内にメソッドがある場合は、その数

PREDEFINED

VARCHAR2(3)

型が事前定義済の型かどうか(YES | NO)

INCOMPLETE

VARCHAR2(3)

型が不完全型かどうか(YES | NO)

FINAL

VARCHAR2(3)

型が最終的な型かどうか(YES | NO)

INSTANTIABLE

VARCHAR2(3)

型がインスタンス化可能な型かどうか(YES | NO)

SUPERTYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

スーパータイプの所有者(型がサブタイプでない場合は、NULL)

SUPERTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

スーパータイプの名前(型がサブタイプでない場合は、NULL)

LOCAL_ATTRIBUTES

NUMBER

サブタイプ内にローカル(継承型ではない)属性がある場合は、その数

LOCAL_METHODS

NUMBER

サブタイプ内にローカル(継承型ではない)・メソッドがある場合は、その数

TYPEID

RAW(16)

型の型ID値

関連項目:

- 「DBA_TYPES」

- 「USER_TYPES」

ALL_UNUSED_COL_TABS

ALL_UNUSED_COL_TABSは、現行のユーザーがアクセスできる、未使用の列を含む表を示します。

関連ビュー

- DBA_UNUSED_COL_TABSは、未使用の列を含むデータベース内の表をすべて示します。

- USER_UNUSED_COL_TABSは、現行のユーザーが所有する、未使用の列を含む表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

COUNT

NUMBER

未使用の列数

関連項目:

- 「DBA_UNUSED_COL_TABS」

- 「USER_UNUSED_COL_TABS」

ALL_UPDATABLE_COLUMNS

ALL_UPDATABLE_COLUMNSは、適切な権限に従って、現行のユーザーが更新できる結合ビュー内の列をすべて示します。

関連ビュー

- DBA_UPDATABLE_COLUMNSは、適切な権限に従って、データベース管理者が更新できる結合ビュー内の列をすべて示します。

- USER_UPDATABLE_COLUMNSは、結合ビュー内にあって、適切な権限に従って現行のユーザーが更新できる、現行のユーザーが所有する列をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列名

UPDATABLE

VARCHAR2(3)

列が更新可能かどうか(YES | NO)

INSERTABLE

VARCHAR2(3)

列が挿入可能かどうか(YES | NO)

DELETABLE

VARCHAR2(3)

列が削除可能かどうか(YES | NO)

ALL_USERS

ALL_USERSは、現行のユーザーが参照できるデータベースのユーザーをすべて示します。このビューは、ユーザーを表示しません(関連ビューを参照)。

関連ビュー

- DBA_USERSは、データベース内のユーザーをすべて示し、ALL_USERSより多く列を含みます。

- USER_USERSは、現行のユーザーを示し、ALL_USERSより多く列を含みます。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザー名

USER_ID

NUMBER

NOT NULL

ユーザーのID番号

CREATED

DATE

NOT NULL

ユーザーの作成日

関連項目:

- 「DBA_USERS」

- 「USER_USERS」

ALL_USTATS

ALL_USTATSは、現行のユーザーがアクセスできる表および索引について収集されるユーザー定義の統計情報を示します。

関連ビュー

- DBA_USTATSは、データベース内のすべての表および索引について収集されるユーザー定義の統計情報を示します。

- USER_USTATSは、現行のユーザーが所有する表および索引について収集されるユーザー定義の統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

統計情報が収集された表または索引の所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

統計情報が収集された表または索引の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

表のパーティション名。表がパーティション化されていないか、またはエントリがその表の集計統計に対応している場合は、NULL。

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(6)

統計情報が収集されたオブジェクト型:

- INDEX

- COLUMN

ASSOCIATION

VARCHAR2(8)

統計タイプの関連性:

- DIRECT - 統計情報が収集されたオブジェクトとの直接的な関連性。

- IMPLICIT - 統計情報が収集された列型または索引タイプとの関連性。また、オブジェクトは、その列型または索引タイプのインスタンスである。

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

列名(OBJECT_TYPEが統計情報収集済のCOLUMNの場合)

STATSTYPE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

統計情報を収集するために使用された統計タイプのスキーマ

STATSTYPE_NAME

VARCHAR2(30)

統計情報を収集するために使用された統計タイプ名

STATISTICS

RAW(2000)

ユーザーが収集したオブジェクトの統計情報

関連項目:

- 「DBA_USTATS」

- 「USER_USTATS」

ALL_VARRAYS

ALL_VARRAYSは、現行のユーザーがアクセスできるVARRAYを示します。

関連ビュー

- DBA_VARRAYSは、データベース内のVARRAYをすべて示します。

- USER_VARRAYSは、現行のユーザーが所有するVARRAYを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

VARRAYを持つ表の所有者

PARENT_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

格納表の名前

PARENT_TABLE_COLUMN

VARCHAR2(4000)

VARRAY列またはVARRAY属性の名前

TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

VARRAY型の所有者

TYPE_NAME

VARCHAR2(30)

VARRAY型の名前

LOB_NAME

VARCHAR2(30)

VARRAYがLOBに格納されている場合、そのLOB名

STORAGE_SPEC

VARCHAR2(30)

記憶域が省略されたか(DEFAULT)またはユーザー指定か(USER_SPECIFIED)

RETURN_TYPE

VARCHAR2(20)

列の戻り型:

- LOCATOR

- VALUE

ELEMENT_SUBSTITUTABLE

VARCHAR2(25)

VARRAY要素が代入可能かどうか(Y | N)

関連項目:

- 「DBA_VARRAYS」

- 「USER_VARRAYS」

ALL_VIEWS

ALL_VIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるビューを示します。

関連ビュー

- DBA_VIEWSは、データベース内のビューをすべて示します。

- USER_VIEWSは、現行のユーザーが所有するビューを表示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ビューの名前

TEXT_LENGTH

NUMBER

ビュー・テキストの長さ

TEXT

LONG

ビュー・テキスト

TYPE_TEXT_LENGTH

NUMBER

特定の型のビューのタイプ句の長さ

TYPE_TEXT

VARCHAR2(4000)

特定の型のビューのタイプ句

OID_TEXT_LENGTH

NUMBER

特定の型のビューのWITH OID句の長さ

OID_TEXT

VARCHAR2(4000)

特定の型のビューのWITH OID句

VIEW_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

ビューの型の所有者(特定の型のビューの場合)

VIEW_TYPE

VARCHAR2(30)

ビューの型(特定の型のビューの場合)

SUPERVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

スーパービューの名前

EDITIONING_VIEW

VARCHAR2(1)

将来の使用のために予約済

READ_ONLY

VARCHAR2(1)

ビューが読取り専用かどうか(Y | N)

関連項目:

- 「DBA_VIEWS」

- 「USER_VIEWS」

ALL_VIEWS_AE

ALL_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーがアクセスできるビューを示します。

関連ビュー

- DBA_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のビューをすべて示します。

- USER_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するビューを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ビューの名前

TEXT_LENGTH

NUMBER

ビュー・テキストの長さ

TEXT

LONG

ビュー・テキスト

TYPE_TEXT_LENGTH

NUMBER

特定の型のビューのタイプ句の長さ

TYPE_TEXT

VARCHAR2(4000)

特定の型のビューのタイプ句

OID_TEXT_LENGTH

NUMBER

特定の型のビューのWITH OID句の長さ

OID_TEXT

VARCHAR2(4000)

特定の型のビューのWITH OID句

VIEW_TYPE_OWNER

VARCHAR2(30)

ビューの型の所有者(特定の型のビューの場合)

VIEW_TYPE

VARCHAR2(30)

ビューの型(特定の型のビューの場合)

SUPERVIEW_NAME

VARCHAR2(30)

スーパービューの名前(ビューがサブビューの場合)

EDITIONING_VIEW

VARCHAR2(1)

ビューがエディショニング・ビューかどうか(Y | N)

READ_ONLY

VARCHAR2(1)

ビューが読取り専用かどうか(Y | N)

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

このオブジェクトが定義されているアプリケーション・エディションの名前

関連項目:

- 「DBA_VIEWS_AE」

- 「USER_VIEWS_AE」

ALL_WARNING_SETTINGS

ALL_WARNING_SETTINGSは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクトの警告パラメータ設定に関する情報を示します。

関連ビュー

- DBA_WARNING_SETTINGSは、データベース内のすべてのオブジェクトの警告パラメータ設定に関する情報を示します。

- USER_WARNING_SETTINGSは、現行のユーザーが所有するオブジェクトの警告パラメータ設定に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトのオブジェクト番号

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトのタイプ:

- PROCEDURE

- FUNCTION

- PACKAGE

- PACKAGE BODY

- TRIGGER

- TYPE

- TYPE BODY

WARNING

VARCHAR2(40)

警告番号またはカテゴリ:

- INFORMATIONAL

- PERFORMANCE

- SEVERE

- ALL

SETTING

VARCHAR2(7)

警告設定の値:

- DISABLE

- ENABLE

- ERROR

関連項目:

- 「DBA_WARNING_SETTINGS」

- 「USER_WARNING_SETTINGS」

ALL_XML_INDEXES

ALL_XML_INDEXESは、現行のユーザーがアクセスできるXML索引を示します。

関連ビュー

- DBA_XML_INDEXESは、データベース内のXML索引をすべて示します。

- USER_XML_INDEXESは、現行のユーザーが所有するXML索引を示します。このビューは、INDEX_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

INDEX_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

XML索引の所有者

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

XML索引名

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引付きオブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引付きオブジェクトの名前

TYPE

VARCHAR2(10)

索引付き列のタイプ:

- REPOSITORY

- BINARY

- CLOB in OR

- CLOB

INDEX_TYPE

VARCHAR2(27)

索引のタイプ:

- STRUCTURED

- STRUCTUREDおよびUNSTRUCTURED

- UNSTRUCTURED

PATH_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

パス表の名前

PARAMETERS

XMLTYPE

索引付きパスおよびスケジューラ・ジョブの情報

ASYNC

VARCHAR2(9)

非同期索引タイプ:

- ON-COMMIT

- MANUAL

- EVERY

- ALWAYS

STALE

VARCHAR2(5)

索引タイプが失効しているかどうか(TRUE | FALSE)

PEND_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

保留中の表の名前

EX_OR_INCLUDE

VARCHAR2(8)

パスのサブセット化:

- INCLUDE

- EXCLUDE

- FULLY IX

関連項目:

- 「DBA_XML_INDEXES」

- 「USER_XML_INDEXES」

ALL_XML_SCHEMAS

ALL_XML_SCHEMASは、現行のユーザーがアクセスできる登録済XML Schemaを示します。

関連ビュー

- DBA_XML_SCHEMASは、データベース内で登録済のすべてのXML Schemaを示します。

- USER_XML_SCHEMASは、現行のユーザーが所有する登録済のXML Schemaを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

XML Schemaの所有者

SCHEMA_URL

VARCHAR2(700)

XML SchemaのスキーマURL

LOCAL

VARCHAR2(3)

XML Schemaがローカル(YES)かグローバル(NO)か

SCHEMA

XMLTYPE

XMLスキーマ文書

INT_OBJNAME

VARCHAR2(4000)

スキーマの内部データベース・オブジェクト名

QUAL_SCHEMA_URL

VARCHAR2(767)

完全修飾されたスキーマURL

HIER_TYPE

VARCHAR2(11)

スキーマが使用可能な階層のタイプ

- NONE

- RESMETADATA

- CONTENTS

BINARY

VARCHAR2(3)

XMLスキーマがバイナリ・エンコード使用に対して登録されているかどうか(YES | NO)

SCHEMA_ID

RAW(16)

不透明スキーマ識別子(16バイト)

HIDDEN

VARCHAR2(3)

XMLスキーマが非表示モードで削除されているかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「DBA_XML_SCHEMAS」

- 「USER_XML_SCHEMAS」

ALL_XML_TAB_COLS

ALL_XML_TAB_COLSは、現行のユーザーがアクセスできるXML表の列を示します。

関連ビュー

- DBA_XML_TAB_COLSは、データベース内のすべてのXML表の列を示します。

- USER_XML_TAB_COLSは、現行のユーザーが所有するXML表の列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

XML表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

XML表名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

XML表の列名

XMLSCHEMA

VARCHAR2(700)

表定義に使用されるXML Schemaの名前

SCHEMA_OWNER

VARCHAR2(30)

表定義に使用されるXML Schemaの所有者

ELEMENT_NAME

VARCHAR2(2000)

表に使用されるXML Schema要素の名前

STORAGE_TYPE

VARCHAR2(17)

XMLTypeデータの記憶領域オプション

- OBJECT-RELATIONAL

- BINARY

- CLOB

ANYSCHEMA

VARCHAR2(3)

記憶域がBINARYである場合、列がANYSCHEMAを許可するかどうか(YES | NO)、それ以外の場合はNULL

NONSCHEMA

VARCHAR2(3)

記憶域がBINARYである場合、列がNONSCHEMAを許可するかどうか(YES | NO)、それ以外の場合はNULL

関連項目:

- 「DBA_XML_TAB_COLS」

- 「USER_XML_TAB_COLS」

ALL_XML_TABLES

ALL_XML_TABLESは、現行のユーザーがアクセスできるXML表を示します。

関連ビュー

- DBA_XML_TABLESは、データベース内のすべてのXML表を示します。

- USER_XML_TABLESは、現行のユーザーが所有するXML表を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

XML表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

XML表名

XMLSCHEMA

VARCHAR2(700)

表定義に使用されるXML Schemaの名前

SCHEMA_OWNER

VARCHAR2(30)

表定義に使用されるXML Schemaの所有者

ELEMENT_NAME

VARCHAR2(2000)

表に使用されるXML Schema要素の名前

STORAGE_TYPE

VARCHAR2(17)

XMLTypeデータの記憶領域オプション

- OBJECT-RELATIONAL

- BINARY

- CLOB

ANYSCHEMA

VARCHAR2(3)

記憶域がBINARYである場合、列がANYSCHEMAを許可するかどうか(YES | NO)、それ以外の場合はNULL

NONSCHEMA

VARCHAR2(3)

記憶域がBINARYである場合、列がNONSCHEMAを許可するかどうか(YES | NO)、それ以外の場合はNULL

関連項目:

- 「DBA_XML_TABLES」

- 「USER_XML_TABLES」

ALL_XML_VIEW_COLS

ALL_XML_VIEW_COLSは、現行のユーザーがアクセスできるXMLビューの列を示します。

関連ビュー

- DBA_XML_VIEW_COLSは、データベース内のすべてのXMLビューの列を示します。

- USER_XML_VIEW_COLSは、現行のユーザーが所有するXMLビューの列を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

XMLビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

XMLビューの名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

XMLビューの列の名前

XMLSCHEMA

VARCHAR2(700)

ビュー定義に使用されるXML Schemaの名前

SCHEMA_OWNER

VARCHAR2(30)

ビュー定義に使用されるXML Schemaの所有者

ELEMENT_NAME

VARCHAR2(2000)

ビューに使用されるXML Schema要素の名前

関連項目:

- 「DBA_XML_VIEW_COLS」

- 「USER_XML_VIEW_COLS」

ALL_XML_VIEWS

ALL_XML_VIEWSは、現行のユーザーがアクセスできるXMLビューを示します。

関連ビュー

- DBA_XML_VIEWSは、データベースのすべてのXMLビューを示します。

- USER_XML_VIEWSは、現行のユーザーが所有するXMLビューを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

XMLビューの所有者

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

XMLビューの名前

XMLSCHEMA

VARCHAR2(700)

ビュー定義に使用されるXML Schemaの名前

SCHEMA_OWNER

VARCHAR2(30)

ビュー定義に使用されるXML Schemaの所有者

ELEMENT_NAME

VARCHAR2(2000)

ビューに使用されるXML Schema要素の名前

関連項目:

- 「DBA_XML_VIEWS」

- 「USER_XML_VIEWS」

ALL_XSTREAM_INBOUND

ALL_XSTREAM_INBOUNDは、現行のユーザーがアクセスできるXStreamインバウンド・サーバーに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_XSTREAM_INBOUNDは、データベース内のすべてのXStreamインバウンド・サーバーに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SERVER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インバウンド・サーバー名

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インバウンド・サーバーに関連付けられているキューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インバウンド・サーバーに関連付けられているキューの名前

APPLY_USER

VARCHAR2(30)

インバウンド・サーバーに接続し、メッセージを適用できるユーザーの名前

USER_COMMENT

VARCHAR2(4000)

ユーザー・コメント

CREATE_DATE

TIMESTAMP(6)

インバウンド・サーバーが作成された日付

STATUS脚注 1

VARCHAR2(8)

インバウンド・サーバーの状態:

- DISABLED - インバウンド・サーバーは実行されていない。

- DETACHED - インバウンド・サーバーは実行されているが、XStreamクライアント・アプリケーションがそれに接続されていない。

- ATTACHED - インバウンド・サーバーが実行されており、XStreamクライアント・アプリケーションがそれに接続されている。

- ABORTED - インバウンド・サーバーにエラーが発生したため使用不可になった。

COMMITTED_DATA_ONLY脚注 1

VARCHAR2(3)

インバウンド・サーバーが、XStreamクライアント・アプリケーションからコミット済トランザクションのLCRのみを受信できる場合、YES。コミット済トランザクションとは、アセンブル済のインターリーブされないトランザクションで、ロールバックが実行されない。
インバウンド・サーバーが、まだコミットされていないトランザクションのLCRを受信できる場合、NO。このモードは、Oracle内部のみで使用。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
「DBA_XSTREAM_INBOUND」

ALL_XSTREAM_INBOUND_PROGRESS

ALL_XSTREAM_INBOUND_PROGRESSは、現行のユーザーがアクセスできるXStreamインバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。

関連ビュー

DBA_XSTREAM_INBOUND_PROGRESSは、データベース内のすべてのXStreamインバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SERVER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

インバウンド・サーバー名

PROCESSED_LOW_POSITION

RAW(64)

処理された下位トランザクションの位置

APPLIED_LOW_POSITION

RAW(64)

この値より下位のコミット位置のすべてのメッセージが適用されている。

APPLIED_HIGH_POSITION

RAW(64)

適用されたトランザクションの最上位のコミット位置

SPILL_POSITION

RAW(64)

現在適用されているトランザクションの最低水位標の収容の位置

OLDEST_POSITION脚注 1

RAW(64)

現在適用されているトランザクションの最も古い位置

OLDEST_MESSAGE_NUMBER脚注 1

NUMBER

NOT NULL

現在適用されているトランザクションの最も古いメッセージ番号

APPLIED_MESSAGE_NUMBER脚注 1

NUMBER

NOT NULL

すべてのトランザクションが限定的に適用された最後のメッセージ番号。この値は、インバウンド・サーバーの最低水位標である。つまり、このメッセージ番号以下のコミット・メッセージ番号を持つメッセージは限定的に適用されているが、これより大きいコミット・メッセージ番号を持つ一部のメッセージも適用されている場合がある。

APPLIED_TIME脚注 1

DATE

APPLIED_MESSAGE_NUMBER列に表示されたメッセージ番号を持つメッセージが適用された時刻

APPLIED_MESSAGE_CREATE_TIME脚注 1

DATE

APPLIED_MESSAGE_NUMBER列に表示されたメッセージ番号を持つメッセージのソース・データベース内での作成時刻

SPILL_MESSAGE_NUMBER脚注 1

NUMBER

最低水位標の収容。適用されているか、またはディスクに収容された低いSCNを持つすべてのメッセージ。XStreamクライアント・アプリケーションは、最低水位標の収容より低いSCNを持つ論理変更レコード(LCR)を送信する必要はない。収容されたメッセージは適用されていない可能性がある。

SOURCE_DATABASE脚注 1

VARCHAR2(128)

NOT NULL

トランザクションが開始されたデータベース

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
「DBA_XSTREAM_INBOUND_PROGRESS」

ALL_XSTREAM_OUTBOUND

ALL_XSTREAM_OUTBOUNDは、現行のユーザーがアクセスできるXStreamアウトバウンド・サーバーに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_XSTREAM_OUTBOUNDは、データベース内のすべてのXStreamアウトバウンド・サーバーに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SERVER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アウトバウンド・サーバー名

CONNECT_USER

VARCHAR2(30)

アウトバウンド・サーバーに接続し、アウトバウンドLCRを処理できるユーザーの名前

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

Streams取得プロセス名

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

トランザクションが開始されたデータベース

CAPTURE_USER

VARCHAR2(30)

取得したメッセージをエンキューする現行のユーザー

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アウトバウンド・サーバーに関連付けられているキューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アウトバウンド・サーバーに関連付けられているキューの名前

USER_COMMENT

VARCHAR2(4000)

ユーザー・コメント

CREATE_DATE

TIMESTAMP(6)

アウトバウンド・サーバーが作成された日付

STATUS脚注 1

VARCHAR2(8)

インバウンド・サーバーの状態:

- DISABLED - アウトバウンド・サーバーは実行されていない。

- DETACHED - アウトバウンド・サーバーは実行されているが、XStreamクライアント・アプリケーションがそれに接続されていない。

- ATTACHED - アウトバウンド・サーバーが実行されており、XStreamクライアント・アプリケーションがそれに接続されている。

- ABORTED - アウトバウンド・サーバーにエラーが発生したため使用不可になった。

COMMITTED_DATA_ONLY脚注 1

VARCHAR2(3)

アウトバウンド・サーバーがXStreamクライアント・アプリケーションにコミット済トランザクションのLCRのみを送信できる場合、YES。コミット済トランザクションとは、アセンブル済のインターリーブされないトランザクションで、ロールバックが実行されない。
アウトバウンド・サーバーがXStreamクライアント・アプリケーションに、まだコミットされていないトランザクションのLCRを送信できる場合、NO。このモードは、Oracle内部のみで使用。

START_SCN脚注 1

NUMBER

アウトバウンド・サーバーの取得プロセスが前回開始されたときに変更の取得を開始したSCN

START_TIME脚注 1

TIMESTAMP(6)

アウトバウンド・サーバーの取得プロセスが前回開始されたときに変更の取得を開始した時刻

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
「DBA_XSTREAM_OUTBOUND」

ALL_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESS

ALL_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESSは、現行のユーザーがアクセスできるXStreamアウトバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。

関連ビュー

DBA_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESSは、データベース内のすべてのXStreamアウトバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SERVER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アウトバウンド・サーバー名

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

トランザクションが開始されたデータベース

PROCESSED_LOW_POSITION

RAW(64)

アウトバウンド・サーバーによって処理される最低水位標トランザクションの位置

PROCESSED_LOW_TIME

DATE

処理された最低位位置が、アウトバウンド・サーバーによって最後に更新された時刻

OLDEST_POSITION脚注 1

RAW(64)

XStreamクライアント・アプリケーションが必要とする最も古いLCRの位置

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
「DBA_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESS」

ALL_XSTREAM_RULES

ALL_XSTREAM_RULESは、現行のユーザーがアクセスできるXStreamルールに関する情報を示します。

関連ビュー

DBA_XSTREAM_RULESは、データベース内のすべてのXStreamサーバー・ルールに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsプロセス名

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(12)

Streamsプロセスのタイプ:

- CAPTURE

- APPLY

STREAMS_RULE_TYPE

VARCHAR2(6)

ルールのStreamsタイプ:

- TABLE

- SCHEMA

- GLOBAL

RULE_SET_OWNER

VARCHAR2(30)

ルール・セットの所有者

RULE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

ルール・セットの名前

RULE_SET_TYPE

CHAR(8)

ルール・セットのタイプ:

- POSITIVE

- NEGATIVE

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルールの名前

RULE_TYPE

VARCHAR2(3)

ルールのタイプ:

- DML

- DDL

RULE_CONDITION

CLOB

現在のルールの条件

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

表およびスキーマ・ルールの場合のスキーマ名

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表ルールの場合の表名

INCLUDE_TAGGED_LCR

VARCHAR2(3)

タグ付きLCRを含むかどうか(YES | NO)

SUBSETTING_OPERATION

VARCHAR2(6)

サブセット・ルールの場合の操作のタイプ:

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

DML_CONDITION

VARCHAR2(4000)

サブセット・ルールの場合の行サブセット化の条件

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

LCRの生成元のデータベースの名前

ORIGINAL_RULE_CONDITION

VARCHAR2(4000)

Streams管理APIで作成されたルールの場合のルール作成時の元のルール条件

SAME_RULE_CONDITION

VARCHAR2(3)

Streams管理APIで作成されたルールの場合、現行のルール条件が元のルール条件と同じであるかどうか(YES | NO)

関連項目:
「DBA_XSTREAM_RULES」

AUDIT_ACTIONS

AUDIT_ACTIONSは、監査証跡における動作の型コードを示します。この表を使用して、動作の型番号を動作の型名にマップできます。

列

データ型

NULL

説明

ACTION

NUMBER

NOT NULL

監査証跡における動作に対応する数値による型コード。

NAME

VARCHAR2(28)

NOT NULL

監査証跡における動作の種類

CAT

CATは、USER_CATALOGのシノニムです。

関連項目:
「USER_CATALOG」

CATALOG

CATALOGは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

CHAINED_ROWS

CHAINED_ROWSは、LIST CHAINED ROWS句を使用するANALYZE文に出力を格納します。この表を作成するには、utlchain.sqlまたはutlchn1.sqlスクリプトを実行する必要があります。

列

説明

OWNER_NAME

表の所有者

TABLE_NAME

表名

CLUSTER_NAME

クラスタがある場合、表が入っているクラスタ

PARTITION_NAME

パーティションの名前。

SUBPARTITION_NAME

サブパーティション名

HEAD_ROWID

連鎖行にアクセスするためのROWID

ANALYZE_TIMESTAMP

ANALYZE文が発行された日付/時刻

CHANGE_PROPAGATION_SETS

CHANGE_PROPAGATION_SETSは、ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETSのシノニムです。

関連項目:
「ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETS」

CHANGE_PROPAGATIONS

CHANGE_PROPAGATIONSは、ALL_CHANGE_PROPAGATIONSのシノニムです。

関連項目:
「ALL_CHANGE_PROPAGATIONS」

CHANGE_SETS

CHANGE_SETSは、ALL_CHANGE_SETSのシノニムです。

関連項目:
「ALL_CHANGE_SETS」

CHANGE_SOURCES

CHANGE_SOURCESは、ALL_CHANGE_SOURCESのシノニムです。

関連項目:
「ALL_CHANGE_SOURCES」

CHANGE_TABLES

CHANGE_TABLESは、ALL_CHANGE_TABLESのシノニムです。

関連項目:
「ALL_CHANGE_TABLES」

CLIENT_RESULT_CACHE_STATS$

CLIENT_RESULT_CACHE_STATS$は、様々なクライアント結果キャッシュの設定および使用に関する統計情報を示します。統計は名前と値のペアで格納されます。各クライアント・キャッシュIDについては、各統計ごとに複数の行が存在します。

列

データ型

NULL

説明

CACHE_ID

NUMBER

NOT NULL

クライアント・キャッシュごとの一意のID

STAT_ID

NUMBER

NOT NULL

統計ID

NAME

VARCHAR2(128)

統計名(表3-1を参照)

VALUE

NUMBER

統計値

表3-1 CLIENT_RESULT_CACHE_STATS$統計情報

統計名

説明

Block Size

結果キャッシュ内の各メモリー・ブロック・サイズ(バイト)。

Block Count Max

サーバーおよびクライアントのキャッシュ・サイズ構成パラメータに基づいて、結果キャッシュに割り当てることができるブロックの最大数。

Block Count Current

クライアント結果キャッシュによって割り当てられるブロックの現在の数

Hash Bucket Count

一致しているかどうかの問合せに使用されるハッシュ表のサイズ

Create Count Success

結果セットの全行をキャッシュする前に、無効にならなかったキャッシュ済結果セットの数

Create Count Failure

結果セットの全行をフェッチしなかったキャッシュ済結果セットの数

Find Count

キャッシュ・ヒットの数

Invalidation Count

結果セットに影響を与えた可能性があるデータベースの変更によって、無効になったキャッシュ結果済セットの数

Delete Count Invalid

結果キャッシュによって再利用されたメモリーを持つキャッシュ済結果の残りで、無効化されなかった数

Delete Count Valid

結果キャッシュによって再利用されたメモリーを持つ無効化されたキャッシュ済結果の残りの数

CLU

CLUは、USER_CLUSTERSのシノニムです。

関連項目:
「USER_CLUSTERS」

COL

COLは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

COLS

COLSは、USER_TAB_COLUMNSのシノニムです。

関連項目:
「USER_TAB_COLUMNS」

DATABASE_PROPERTIES

DATABASE_PROPERTIESは、永続データベース・プロパティを示します。

列

データ型

NULL

説明

PROPERTY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プロパティの名前

PROPERTY_VALUE

VARCHAR2(4000)

プロパティの値

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

プロパティの説明

4 静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_2PC_NEIGHBORSからDBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICE

この章では、静的データ・ディクショナリ・ビューのDBA_2PC_NEIGHBORSからDBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICEについて説明します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の静的データ・ディクショナリ・ビューのページに移動します。

DBA_2PC_NEIGHBORS

DBA_2PC_NEIGHBORSは、保留中のトランザクションの着信接続および発信接続を示します。

列

データ型

NULL

説明

LOCAL_TRAN_ID

VARCHAR2(22)

トランザクションのローカル識別子

IN_OUT

VARCHAR2(3)

着信接続の場合はIN、発信接続の場合はOUT

DATABASE

VARCHAR2(128)

クライアント・データベース名の場合はIN、発信データベース・リンクの場合はOUT

DBUSER_OWNER

VARCHAR2(30)

ローカル・ユーザー名の場合はIN、データベース・リンク所有者の場合はOUT

INTERFACE

VARCHAR2(1)

コミット要求の場合はC、それ以外の準備または読取り専用コミット要求の場合はN

DBID

VARCHAR2(16)

接続先のデータベースID

SESS#

NUMBER(38)

このデータベースでの接続のセッション番号

BRANCH

VARCHAR2(128)

このデータベースでの接続のトランザクション・ブランチID

DBA_2PC_PENDING

DBA_2PC_PENDINGは、リカバリ待ちとなっている分散トランザクションを示します。

列

データ型

NULL

説明

LOCAL_TRAN_ID

VARCHAR2(22)

NOT NULL

n.n.n形式の文字列(nは数値)

GLOBAL_TRAN_ID

VARCHAR2(169)

グローバルに一意のトランザクションID

STATE

VARCHAR2(16)

NOT NULL

収集中、準備済、コミット済、強制コミットまたは強制ロールバック

MIXED

VARCHAR2(3)

YESは、コミットされ、部分的にロールバックされたトランザクションの一部

ADVICE

VARCHAR2(1)

コミットの場合はC、ロールバックの場合はR、その他の場合はNULL

TRAN_COMMENT

VARCHAR2(255)

コミット作業のコメント

FAIL_TIME

DATE

NOT NULL

行が挿入されたときのSYSDATEの値(トランザクションまたはシステム・リカバリ)

FORCE_TIME

DATE

手動強制決定の時刻(ローカルで強制されない場合はNULL)

RETRY_TIME

DATE

NOT NULL

前回、自動リカバリ(RECO)によってトランザクションのリカバリが試みられた時刻

OS_USER

VARCHAR2(64)

オペレーティング・システム固有のエンド・ユーザー名

OS_TERMINAL

VARCHAR2(255)

オペレーティング・システム固有のエンド・ユーザー端末名

HOST

VARCHAR2(128)

エンド・ユーザーが使用するホスト・マシンの名前

DB_USER

VARCHAR2(30)

最上位データベースでのエンド・ユーザーのOracleユーザー名

COMMIT#

VARCHAR2(16)

コミット済トランザクションのグローバル・コミット数

DBA_ADDM_FDG_BREAKDOWN

DBA_ADDM_FDG_BREAKDOWNは、異なるインスタンスからの検出結果の貢献度を示します。分析に関連する各検出結果および各インスタンスに対して、行が1つ存在します。そのインスタンスからの影響がローカルADDM分析に検出結果を登録するのに十分でない場合、行は省略されます。

関連ビュー

USER_ADDM_FDG_BREAKDOWNは、現行のユーザーが所有する異なるインスタンスからの検出結果の貢献度を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

この検出結果が属するタスクを識別する(DBA_ADVISOR_TASKSを参照)

FINDING_ID

NUMBER

NOT NULL

検出結果を識別する(DBA_ADVISOR_FINDINGSを参照)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

検出結果に貢献するインスタンスの数

DATABASE_TIME

NUMBER

分析期間中にこのインスタンスによって蓄積されたデータベース時間(マイクロ秒)

ACTIVE_SESSIONS

NUMBER

このインスタンスの検出結果におけるアクティブなセッションの平均数

PERC_ACTIVE_SESSIONS

NUMBER

検出結果の総影響量と比較したこのインスタンスからの貢献度の割合

DBA_ADDM_FINDINGS

DBA_ADDM_FINDINGSは、データベース内のすべてのアドバイザが検出したADDM結果を示します。関連するDBA_ADVISOR_FINDINGSビュー内のADDMタスク用の各行は、このビューの中に対応する行があります。

関連ビュー

USER_ADDM_FINDINGSは、現行のユーザーが所有するアドバイザが検出した結果を示します。関連するUSER_ADVISOR_FINDINGSビュー内のADDMタスク用の各行は、このビューの中に対応する行があります。USER_ADDM_FINDINGSビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

FINDING_ID

NUMBER

NOT NULL

検出結果の識別子

FINDING_NAME

VARCHAR2(4000)

検出結果名

TYPE

VARCHAR2(11)

検出結果のタイプ:
PROBLEM

SYMPTOM

ERROR

INFORMATION

TYPE_ID

NUMBER

NOT NULL

TYPE列の値の数値ID

PARENT

NUMBER

NOT NULL

親の検出結果の識別子

OBJECT_ID

NUMBER

関連付けられたオブジェクト(存在する場合)の識別子

IMPACT_TYPE

VARCHAR2(4000)

検出結果がシステムに与える影響

IMPACT

NUMBER

影響値

MESSAGE

VARCHAR2(4000)

検出結果を示すメッセージ

MORE_INFO

VARCHAR2(4000)

検出結果に関連付けられた追加情報

FILTERED

CHAR(1)

値Yは、ビュー内のその行がディレクティブまたはディレクティブの組合せによってフィルタリングされたことを示す。値Nは、その行がフィルタリングされていないことを示す。

FLAGS

NUMBER

アドバイザ・フレームワーク・クライアントによる内部使用専用

DATABASE_TIME

NUMBER

この検出結果によって蓄積されたデータベース時間(マイクロ秒)

ACTIVE_SESSIONS

NUMBER

検出結果のアクティブなセッションの平均数

PERC_ACTIVE_SESS

NUMBER

タスクのアクティブなセッションすべてに対する、この検出でのアクティブなセッションの割合

IS_AGGREGATE

CHAR(1)

値Yは、この検出結果がグローバルまたはコンチネンタルADDMに対して、ローカルADDM結果の集計として作成されることを示す。それ以外の場合、値はN。

METER_LEVEL

VARCHAR2(6)

将来の使用のために予約済

QUERY_IS_APPROX

CHAR(1)

検出結果と関連するASH SQLが、近似一致問合せ(Y)であるか完全一致の問合せ(N)であるかを示す。
関連する問合せを取得するには、このビューのTASK_NAMEおよびFINDING_ID列を使用して、PL/SQLファンクションDBMS_ADDM.GET_ASH_QUERY(task_name, finding_id)をコールする。

DBA_ADDM_INSTANCES

DBA_ADDM_INSTANCESは、実行が終了したADDMタスクのインスタンス・レベル情報を示します。分析対象の各インスタンスごとに、(分析されたかどうかにかかわらず)情報を示す行が1つ存在します。

関連ビュー

USER_ADDM_INSTANCESは、現行のユーザーが所有するすべてのインスタンス内で実行を完了したADDMタスクについて、インスタンス・レベルの情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

メインADDMタスクのID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

インスタンスの数

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(16)

インスタンスの名前

HOST_NAME

VARCHAR2(64)

インスタンスが実行されていたマシンの名前

STATUS

VARCHAR2(10)

このインスタンスからの情報がADDMタスクによってどのように使用されたかを示す。
ANALYZEDの値は、インスタンスが分析に完全に関連していることを示す。次の残りの値は、所定の理由により、タスク実行中にインスタンスが使用されなかったことを示す。

BOUNCED - インスタンスは分析期間中に停止または開始した

NO_SNAPS -インスタンスの開始スナップショットまたは終了スナップショットのいずれかが欠落した

NO_STATS - インスタンスの主要な統計情報が欠落した

NOT_FOUND - 分析期間中、AWRにこのインスタンスに関する記述が見つからなかった

DATABASE_TIME

NUMBER

分析期間中にこのインスタンスによって蓄積されたデータベース時間(マイクロ秒)

ACTIVE_SESSIONS

NUMBER

分析期間中のインスタンスのアクティブなセッションの平均数

PERC_ACTIVE_SESS

NUMBER

タスクのアクティブなセッションすべてに対する、このインスタンスでのアクティブなセッションの割合

METER_LEVEL

VARCHAR2(6)

将来の使用のために予約済

LOCAL_TASK_ID

NUMBER

メイン・タスクと同じ分析期間に対して、インスタンスの分析を含むローカルADDMタスクのID。メイン・タスクがローカルADDMの場合は、この値はTASK_ID値と同じになる。

DBA_ADDM_SYSTEM_DIRECTIVES

DBA_ADDM_SYSTEM_DIRECTIVESは、ADDMシステム・ディレクティブのグローバル・インスタンスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

INSTANCE_ID

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブ・インスタンスの一意のID。ディレクティブ管理エンジンが自動的にID番号を生成する。

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザーが割り当てた、ディレクティブ・インスタンスの名前

DIRECTIVE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメイン内で、このディレクティブをさらに分類する任意の値。ドメインおよび名前は、ディレクティブに対して一意のキーを形成する。

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

ADDMシステム・ディレクティブの説明。現行セッションの使用言語で表示される。

DBA_ADDM_TASK_DIRECTIVES

DBA_ADDM_TASK_DIRECTIVESは、データベース内のすべてのADDMタスク・ディレクティブに関する情報を示します。

関連ビュー

USER_ADDM_TASK_DIRECTIVESは、データベース内のすべてのADDMタスク・ディレクティブに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER

ディレクティブ・インスタンスが関連しているADDMアドバイザ・タスク識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

ディレクティブ・インスタンスが関連しているADDMアドバイザ・タスク

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ADDMタスク・インスタンスを所有するデータベース・ユーザー

SEQ_ID

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブ・インスタンスの一意のID。ディレクティブ管理エンジンが自動的にID番号を生成する。

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザーが割り当てた、ADDMタスク・ディレクティブ・インスタンスの名前。

DIRECTIVE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメイン内で、このディレクティブをさらに分類する任意の値。ドメインおよび名前は、ディレクティブに対して一意のキーを形成する。

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

ADDMタスク・ディレクティブの説明。現行セッションの使用言語で表示される。

DBA_ADDM_TASKS

DBA_ADDM_TASKSは、データベース内のすべてのADDMタスクに関する情報を示します。ビューには、ADVISOR_NAME=ADDMおよびSTATUS=COMPLETEDのある、関連するDBA_ADVISOR_TASKSビュー内の1行に対応する各行が含まれています。

関連ビュー

USER_ADDM_TASKSは、現行のユーザーが所有するADDMタスクに関する情報を示します。ビューには、ADVISOR_NAME=ADDMおよびSTATUS=COMPLETEDのある、関連するUSER_ADVISOR_TASKSビュー内の1行に対応する各行が含まれています。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

ユーザーが指定したタスクの説明

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

タスクに対応付けられたアドバイザ

CREATED

DATE

NOT NULL

タスクの作成日

LAST_MODIFIED

DATE

NOT NULL

前回タスクが変更された日付

PARENT_TASK_ID

NUMBER

親タスクの識別子(別のタスクの推奨項目の結果として、タスクが作成された場合)

PARENT_RXEC_ID

NUMBER

タスクが生成された親タスク内の推奨項目の識別子

LAST_EXECUTION

VARCHAR2(30)

現行または前回のタスク実行の名前

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

前回実行されたタイプ。この情報は、単一実行タスクではオプション。

EXECUTION_TYPE#

NUMBER

予約済

EXECUTION_DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

前回の実行に関するオプションの説明

EXECUTION_START

DATE

タスクの実行開始日時

EXECUTION_END

DATE

タスクの実行終了日時

STATUS

VARCHAR2(11)

タスクの現在の動作状態:

- INITIAL - タスクの初期状態。推奨項目なし。

- EXECUTING - タスクが現在実行中。

- INTERRUPTED - ユーザーによるタスク分析の中断。この時点で推奨項目のデータ(存在する場合)の表示およびレポートが可能。

- COMPLETED - 分析操作が正常に完了。推奨項目のデータの表示およびレポートが可能。

- ERROR - 分析操作中にエラーが発生。この時点で推奨項目(存在する場合)の表示およびレポートが可能。

STATUS_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

アドバイザより提供される状態に関する情報メッセージ

PCT_COMPLETION_TIME

NUMBER

実行中のタスクの完了の割合(時間)

PROGRESS_METRIC

NUMBER

タスクの進捗(品質)を測定するメトリック。各アドバイザに固有のメトリックが指定可能。

METRIC_UNITS

VARCHAR2(64)

進捗の測定で使用するメトリックの単位

ACTIVITY_COUNTER

NUMBER

アドバイザによって頻繁に更新されるカウンタ。有効な作業が実行中であることを示す。

RECOMMENDATION_COUNT

NUMBER

作成された推奨項目の数

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

現在の操作または状態を示す情報メッセージまたはエラー・メッセージ

SOURCE

VARCHAR2(30)

タスクの作成者を識別する任意の名前

HOW_CREATED

VARCHAR2(30)

オプションのタスクまたはオブジェクトの基になっているテンプレート

READ_ONLY

VARCHAR2(5)

このタスクが読取り専用かどうか(TRUE | FALSE)

SYSTEM_TASK

VARCHAR2(5)

タスクがシステム・タスクかどうか(TRUE | FALSE)。自動SQLチューニング・タスクSYS_AUTO_SQL_TUNING_TASKは、システム・タスクの一例です。

ADVISOR_ID

NUMBER

NOT NULL

アドバイザの一意の識別子

STATUS#

NUMBER

予約済

DBID

NUMBER

タスクが使用していたデータベースID

DBNAME

VARCHAR2(9)

タスクが分析していたデータベースの名前

DBVERSION

VARCHAR2(17)

タスクが分析していたデータベースのバージョン

ANALYSIS_VERSION

VARCHAR2(17)

タスクを実行したデータベースのバージョン

BEGIN_SNAP_ID

NUMBER

分析期間を開始するスナップショットID

BEGIN_TIME

TIMESTAMP(3)

BEGIN_SNAP_IDが取得されたときのSYSDATE

END_SNAP_ID

NUMBER

分析期間を終了するスナップショットID

END_TIME

TIMESTAMP(3)

END_SNAP_IDが取得されたときのSYSDATE

REQUESTED_ANALYSIS

VARCHAR2(8)

タスクの実行前に要求されたADDM分析のタイプ:
DATABASE - グローバルADDM

INSTANCE - ローカルADDM

PARTIAL - コンチネンタルADDM

ACTUAL_ANALYSIS

VARCHAR2(8)

タスクが実行されたときに実際に実行されたADDM分析のタイプ(DATABASE、INSTANCEまたはPARTIAL)

DATABASE_TIME

NUMBER

分析期間中に蓄積された総データベース時間(および分析されたインスタンス)(マイクロ秒)

ACTIVE_SESSIONS

NUMBER

分析期間中のアクティブなセッションの平均(および分析されたセッション)

METER_LEVEL

VARCHAR2(6)

将来の使用のために予約済

DBA_ADVISOR_ACTIONS

DBA_ADVISOR_ACTIONSは、データベース内のすべての推奨項目に対応付けられたアクションに関する情報を示します。各アクションは、COMMAND列およびATTR1からATTR6列で指定されます。各コマンドは、属性列の使用方法を定義します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_ACTIONSは、現行のユーザーが所有する推奨項目に対応付けられたアクションに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

REC_ID

NUMBER

NOT NULL

アクションに対応付けられた推奨項目

ACTION_ID

NUMBER

NOT NULL

アクションの一意の識別子

OBJECT_ID

NUMBER

アクションに関連付けられたオブジェクト

COMMAND

VARCHAR2(64)

実行対象のコマンド
関連項目: コマンドのリストについては、DBA_ADVISOR_COMMANDSを参照してください。

COMMAND_ID

NUMBER

NOT NULL

実行対象のコマンドのID
関連項目: コマンドのリストについては、DBA_ADVISOR_COMMANDSを参照してください。

FLAGS

NUMBER

アドバイザ固有のフラグ

ATTR1

VARCHAR2(4000)

コマンドを定義するパラメータ

ATTR2

VARCHAR2(4000)

コマンドを定義するパラメータ

ATTR3

VARCHAR2(4000)

コマンドを定義するパラメータ

ATTR4

VARCHAR2(4000)

コマンドを定義するパラメータ

ATTR5

CLOB

コマンドを定義するパラメータ。テキストのサイズが非常に大きい場合(マテリアライズド・ビューを定義するSQL文など)に使用。

ATTR6

CLOB

コマンドを定義するパラメータ。テキストのサイズが非常に大きい場合(マテリアライズド・ビューを定義するSQL文など)に使用。

NUM_ATTR1

NUMBER

一般数値属性

NUM_ATTR2

NUMBER

一般数値属性

NUM_ATTR3

NUMBER

一般数値属性

NUM_ATTR4

NUMBER

一般数値属性

NUM_ATTR5

NUMBER

一般数値属性

MESSAGE

VARCHAR2(4000)

アクションに関連付けられたメッセージ

FILTERED

VARCHAR2(1)

値Yは、ビュー内のその行がディレクティブまたはディレクティブの組合せによってフィルタリングされたことを示す。値Nは、その行がフィルタリングされていないことを示す。

関連項目:
「USER_ADVISOR_ACTIONS」

DBA_ADVISOR_COMMANDS

DBA_ADVISOR_COMMANDSは、推奨項目のアクションを指定する場合に、データベース内のすべてのアドバイザで使用されるコマンドに関する情報を示します。V$SESSIONのCOMMAND列には、一連のコマンドに加え、次の追加のコマンドが定義されています。

- RUN ADVISOR

- CHECK EXECUTION PLAN

- ALTER PARAMETER

- ENABLE TRACE

列

データ型

NULL

説明

COMMAND_ID

NUMBER

コマンドの識別子

COMMAND_NAME

VARCHAR2(64)

コマンド名

DBA_ADVISOR_DEF_PARAMETERS

DBA_ADVISOR_DEF_PARAMETERSは、データベース内のすべてのデフォルト・タスクのパラメータおよび現在の設定値を示します。タスクまたはオブジェクトを作成するとき、パラメータおよびパラメータの値がプライベート・パラメータ表にコピーされます。

列

データ型

NULL

説明

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パラメータをサポートするアドバイザの名前

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パラメータ名

PARAMETER_VALUE

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

パラメータの値。パラメータの数値が対応する文字列に変換される。
可能なキーワード値:

- ALL

- UNLIMITED

- UNUSED

PARAMETER_TYPE

VARCHAR2(10)

パラメータのデータ型:

- NUMBER - 数値

- STRING - 文字列値。文字列に特殊文字が含まれている場合は、一重引用符で囲む。

- STRINGLIST - カンマで区切られた文字列要素のリスト。文字列要素にカンマまたは他の特殊文字が含まれている場合は、一重引用符で囲む。

- TABLE - 単一の表参照。参照には、スキーマ名が含まれ、その後に任意の表名が続く。
表名を省略するか、文字%を表名として指定した場合、表名はワイルドカードとして解釈される。SQL引用識別子がサポートされる。

- TABLELIST - カンマで区切られた1つ以上の表参照のリスト。参照には、スキーマ名が含まれ、その後に任意の表名が続く。
表名を省略するか、文字%を表名として指定した場合、表名はワイルドカードとして解釈される。SQL引用識別子がサポートされる。

IS_DEFAULT

VARCHAR2(1)

パラメータ値がアドバイザのデフォルト値に設定されるかどうか(Y | N)

IS_OUTPUT

VARCHAR2(1)

タスク実行プロセスがパラメータ値を設定するかどうか(Y | N)

IS_MODIFIABLE_ANYTIME

VARCHAR2(1)

タスクが初期状態でないときにパラメータ値の変更が可能かどうか(Y | N)

IS_SYSTEM_TASK_ONLY

VARCHAR2(1)

タスクがシステム・タスクかどうか(Y | N)

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

オプションのパラメータの説明

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

前回実行されたタイプ。この情報は、単一実行タスクではオプション。

DBA_ADVISOR_DEFINITIONS

DBA_ADVISOR_DEFINITIONSは、データベース内のすべてのアドバイザのプロパティを示します。このビューは、タスクの現在の状態および実行に関連するデータ(進捗状況の監視、完了状態など)を表す情報を、タスクごとに1行ずつ示します。

列

データ型

NULL

説明

ADVISOR_ID

NUMBER

NOT NULL

アドバイザの一意の識別子

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アドバイザ名

PROPERTY

NUMBER

NOT NULL

プロパティ:

- ビット0 - アドバイザがCOMPREHENSIVEモードで実行されるかどうか(1 | 0)

- ビット1 - アドバイザがLIMITEDモードで実行されるかどうか(1 | 0)

- ビット2 - アドバイザが再開可能かどうか(1 | 0)

- ビット3 - アドバイザがユーザー・ディレクティブを受け入れるかどうか(1 | 0)

DBA_ADVISOR_DIR_DEFINITIONS

DBA_ADVISOR_DIR_DEFINITIONSは、基本ディレクティブの定義を示します。

列

データ型

NULL

説明

ID

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブの一意のID。ディレクティブ管理エンジンが自動的にID番号を生成する。IDは、ドメイン名およびディレクティブ名にかかわらず、すべてのディレクティブ内で一意。

ADVISOR_ID

NUMBER

NOT NULL

所有者アドバイザの識別子番号

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このディレクティブが属するアドバイザの名前

DIRECTIVE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメイン内で、このディレクティブをさらに分類する任意の値。ドメインおよび名前は、ディレクティブに対して一意のキーを形成する。

DOMAIN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ドメインまたはネームスペースの名前

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

NOT NULL

ディレクティブの目的を文書化する追加の記述

TYPE

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブの使用に関する詳細。表示される値:

1. Filter - Xpathフィルタ

2. Single Value - 評価によって単一の文字列値が返される

3. Multiple Values - 評価によって1つ以上の文字列値が返される

4. Conditional - 評価によって、入力キーに基づく単一の値が返される。CASEまたはSWITCH文に類似。

TYPE_NAME

VARCHAR2(15)

TYPE列のデコードされたバージョン

TASK_STATUS

VARCHAR2(9)

タスクが初期状態ではない場合のディレクティブ・インスタンスのステータス。表示される値:

- IMMUTABLE

- MUTABLE

INSTANCES

VARCHAR2(8)

ディレクティブが複数のインスタンスを許可するかどうか。表示される値:

- SINGLE

- MULTIPLE

METADATA

CLOB

NOT NULL

ディレクティブを処理するために使用されるDTD

DBA_ADVISOR_DIR_INSTANCES

DBA_ADVISOR_DIR_INSTANCESは、ディレクティブのすべてのグローバル・インスタンスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DIRECTIVE_ID

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブの一意のID。ディレクティブ管理エンジンが自動的にID番号を生成する。

INSTANCE_ID

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブ・インスタンスの一意のID。ディレクティブ管理エンジンが自動的にID番号を生成する。

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディレクティブ・インスタンスのユーザーが割り当てた名前。

DATA

CLOB

NOT NULL

ディレクティブのすべての部分に有効なデフォルト値を与えるXML文書

DBA_ADVISOR_DIR_TASK_INST

DBA_ADVISOR_DIR_TASK_INSTは、すべてのタスク・ディレクティブ・インスタンスに関する情報を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_DIR_TASK_INSTは、現行のユーザーが所有するすべてのタスク・ディレクティブ・インスタンスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DIRECTIVE_ID

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブの一意のID。ディレクティブ管理エンジンが自動的にID番号を生成する。

SEQ_ID

NUMBER

NOT NULL

ディレクティブ・インスタンスの一意のID。ディレクティブ管理エンジンが自動的にID番号を生成する。

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ディレクティブ・インスタンスのユーザーが割り当てた名前。

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

タスク・インスタンスを所有するデータベース・ユーザー

TASK_ID

NUMBER

ディレクティブ・インスタンスが関連しているアドバイザ・タスク識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

ディレクティブ・インスタンスが関連しているアドバイザ・タスク

DATA

CLOB

NOT NULL

ディレクティブのすべての部分に有効なデフォルト値を与えるXML文書

DBA_ADVISOR_EXEC_PARAMETERS

DBA_ADVISOR_EXEC_PARAMETERSは、以前のタスク実行に使用されたパラメータ値を示します。パラメータに実行ごとに異なる値を設定できる、SQLパフォーマンス・アナライザなどの複数の実行をサポートするアドバイザで役立ちます。

関連ビュー

USER_ADVISOR_EXEC_PARAMETERSは、現行のユーザーが所有する以前のタスク実行に使用されたパラメータ値を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

前回実行されたタイプ。この情報は、単一実行タスクではオプション。

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パラメータ名

PARAMETER_VALUE

VARCHAR2(4000)

パラメータの値。パラメータの数値が対応する文字列に変換される。

PARAMETER_TYPE

VARCHAR2(10)

パラメータのデータ型(DBA_ADVISOR_PARAMETERSを参照)

IS_DEFAULT

VARCHAR2(1)

パラメータ値がアドバイザのデフォルト値に設定されるかどうか(Y | N)

IS_OUTPUT

VARCHAR2(1)

タスク実行プロセスがパラメータ値を設定するかどうか(Y | N)

IS_MODIFIABLE_ANYTIME

VARCHAR2(1)

タスクが初期状態でないときにパラメータ値の変更が可能かどうか(Y | N)

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

オプションのパラメータの説明

PARAMETER_FLAGS

NUMBER

NOT NULL

予約済

PARAMETER_TYPE#

NUMBER

NOT NULL

予約済

DBA_ADVISOR_EXECUTION_TYPES

DBA_ADVISOR_EXECUTION_TYPESは、特定のアドバイザに対する実行可能なアクションを示します。このビューには、タスクの複数実行をサポートするアドバイザにのみエントリがあります。

列

データ型

NULL

説明

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アドバイザ名

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アドバイザによってサポートされる実行タイプ

EXECUTION_DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

実行タイプに関するオプションの説明

DBA_ADVISOR_EXECUTIONS

DBA_ADVISOR_EXECUTIONSは、タスク実行に関するメタデータ情報を示します。たとえば、SQLパフォーマンス・アナライザは、3つ以上の実行を作成してSQLワークロードに対する変更影響分析を実行します。最初の実行では、変更前のワークロード・バージョンのパフォーマンス・データが収集され、2つ目の実行では変更後のワークロード・バージョンのデータが収集され、3つ目の実行で影響分析が実行されます。これらのすべての実行は、同じタスクに属し、このビューにグループ化されます。同様に、自動SQLチューニング・タスクSYS_AUTO_SQL_TUNING_TASKは、チューニングの実行ごとに新しい実行を作成します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_EXECUTIONSは、現行のユーザーが所有するタスク実行に関するメタデータ情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

EXECUTION_ID

NUMBER

NOT NULL

実行ID

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

ユーザーが指定したタスクの説明

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

前回実行されたタイプ(単一実行タスクではオプション)

EXECUTION_TYPE#

NUMBER

予約済

EXECUTION_START

DATE

実行開始日時

EXECUTION_LAST_MODIFIED

DATE

NOT NULL

最後に実行が変更された日時

EXECUTION_END

DATE

実行終了日時

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

タスクに対応付けられたアドバイザ

ADVISOR_ID

NUMBER

NOT NULL

アドバイザの一意の識別子

STATUS

VARCHAR2(11)

タスクの現在の動作状態:

- EXECUTING

- COMPLETED

- INTERRUPTED

- CANCELLED

- FATAL ERROR

STATUS#

NUMBER

NOT NULL

予約済

STATUS_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

アドバイザより提供される状態に関する情報メッセージ

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

現在の操作または状態を示す情報メッセージまたはエラー・メッセージ

DBA_ADVISOR_FDG_BREAKDOWN

DBA_ADVISOR_FDG_BREAKDOWNは、ADDMタスクごとに、異なるインスタンスからの検出結果の貢献度を示します。このビューには、複数のインスタンス(つまり、DBA_ADDM_TASKSのタスクの行のACTUAL_ANALYSIS列が、DATABASEまたはPARTIALに設定されている)を分析しているADDMタスクのみが移入されます。

関連ビュー

USER_ADVISOR_FDG_BREAKDOWNは、現行のユーザーが所有するADDMタスクごとに、異なるインスタンスからの検出結果の貢献度を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの一意の識別子(DBA_ADVISOR_TASKSおよびDBA_ADDM_TASKSを参照)

FINDING_ID

NUMBER

NOT NULL

このブレークダウンが適用される検出結果の識別子(DBA_ADVISOR_FINDINGSおよびDBA_ADDM_FINDINGSを参照)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

ブレークダウンのインスタンスの数

IMPACT

NUMBER

インスタンスの検出結果のデータベース時間(マイクロ秒)

PERC_IMPACT

NUMBER

全体的な検出結果の影響に対するインスタンスの貢献度の割合

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

DBA_ADVISOR_FINDING_NAMES

DBA_ADVISOR_FINDING_NAMESは、アドバイザ・フレームワークを使用して登録されたすべての検出結果名のリストを示します。

列

データ型

NULL

説明

ID

NUMBER

検出結果名のID

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アドバイザ名

FINDING_NAME

VARCHAR2(4000)

検出結果名

DBA_ADVISOR_FINDINGS

DBA_ADVISOR_FINDINGSは、データベース内のすべてのアドバイザが検出した結果を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_FINDINGSは、現行のユーザーが所有するアドバイザが検出した結果を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

FINDING_ID

NUMBER

NOT NULL

検出結果の識別子

FINDING_NAME

VARCHAR2(4000)

検出結果名

TYPE

VARCHAR2(11)

検出結果のタイプ:

- PROBLEM

- SYMPTOM

- ERROR

- INFORMATION

TYPE_ID

NUMBER

NOT NULL

TYPE列の値の数値ID

PARENT

NUMBER

NOT NULL

親の検出結果の識別子

OBJECT_ID

NUMBER

関連付けられたオブジェクト(存在する場合)の識別子

IMPACT_TYPE

VARCHAR2(4000)

検出結果がシステムに与える影響

IMPACT

NUMBER

影響値

MESSAGE

VARCHAR2(4000)

検出結果を示すメッセージ

MORE_INFO

VARCHAR2(4000)

検出結果に関連付けられた追加情報

FILTERED

VARCHAR2(1)

値Yは、ビュー内のその行がディレクティブまたはディレクティブの組合せによってフィルタリングされたことを示す。値Nは、その行がフィルタリングされていないことを示す。

FLAGS

NUMBER

アドバイザ・フレームワーク・クライアントによる内部使用専用

関連項目:
「USER_ADVISOR_FINDINGS」

DBA_ADVISOR_JOURNAL

DBA_ADVISOR_JOURNALは、データベース内のすべてのタスクについてのジャーナル・エントリを示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_JOURNALは、現行のユーザーが所有するタスクについてのジャーナル・エントリを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクまたはワークロード・オブジェクトの識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスクまたはワークロード・オブジェクトの名前

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

JOURNAL_ENTRY_SEQ

NUMBER

NOT NULL

ジャーナル・エントリの順序番号(各タスクに対して一意)。この順序番号はデータの順序付けに使用される。

JOURNAL_ENTRY_TYPE

VARCHAR2(12)

タスクのタイプ:

- FATAL

- ERROR

- WARNING

- INFORMATION

- INFORMATION[2 | 3 | 4 | 5 | 6]

JOURNAL_ENTRY

VARCHAR2(4000)

ジャーナル内のエントリ

関連項目:
「USER_ADVISOR_JOURNAL」

DBA_ADVISOR_LOG

DBA_ADVISOR_LOGは、データベース内の、すべてのタスクの現在の状態に関する情報および実行に関連するデータ(進捗状況の監視、完了状態など)を示します。このビューは、タスクごとに1行の情報を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_LOGは、現行のユーザーが所有するタスクの現在の状態に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_START

DATE

タスクの実行開始日時

EXECUTION_END

DATE

タスクの実行終了日時

STATUS

VARCHAR2(11)

タスクの現在の動作状態:

- INITIAL - タスクの初期状態。推奨項目なし。

- EXECUTING - タスクが現在実行中。

- COMPLETED - 分析操作が正常に完了。推奨項目のデータの表示およびレポートが可能。

- INTERRUPTED - ユーザーによるタスク分析の中断。この時点で推奨項目のデータ(存在する場合)の表示およびレポートが可能。

- CANCELLED

- FATAL ERROR - 分析操作中に致命的エラーが発生。すべての推奨項目のデータが使用不可。

STATUS_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

アドバイザより提供される状態に関する情報メッセージ

PCT_COMPLETION_TIME

NUMBER

実行中のタスクの完了の割合(時間)

PROGRESS_METRIC

NUMBER

タスクの進捗(品質)を測定するメトリック。各アドバイザに固有のメトリックが指定可能。

METRIC_UNITS

VARCHAR2(64)

進捗の測定で使用するメトリックの単位

ACTIVITY_COUNTER

NUMBER

アドバイザによって頻繁に更新されるカウンタ。有効な作業が実行中であることを示す。

RECOMMENDATION_COUNT

NUMBER

作成された推奨項目の数

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

現在の操作または状態を示す情報メッセージまたはエラー・メッセージ

関連項目:
「USER_ADVISOR_LOG」

DBA_ADVISOR_OBJECT_TYPES

DBA_ADVISOR_OBJECT_TYPESは、データベース内のすべてのアドバイザが使用するオブジェクト型に関する情報を示します。通常のデータベースのオブジェクト型(TABLE、INDEXなど)に加え、次の型が定義されています。

- SYSTEM

- I/O

- SGA

- PGA

- SHARED POOL

- BUFFER CACHE

- LIBRARY CACHE

- PROCESS

- SESSION

- ENQUEUE

- LATCH

- ROLLBACK SEGMENT

- FILE

- PARAMETER

- CURSOR

- SQL

- SQL WORKLOAD

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_TYPE_ID

NUMBER

型識別子

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(64)

型名

DBA_ADVISOR_OBJECTS

DBA_ADVISOR_OBJECTSは、データベース内のすべてのアドバイザが、現在参照しているオブジェクトに関する情報を示します。ビューの各列は、オブジェクトのインスタンス化に関係します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_OBJECTSは、現行のユーザーが所有するアドバイザが、現在参照しているオブジェクトに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトの識別子

TYPE

VARCHAR2(64)

型の名前

TYPE_ID

NUMBER

NOT NULL

型識別子番号

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

オブジェクトを参照するタスク

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

ATTR1

VARCHAR2(4000)

オブジェクトの属性および識別子

ATTR2

VARCHAR2(4000)

オブジェクトの属性および識別子

ATTR3

VARCHAR2(4000)

オブジェクトの属性および識別子

ATTR4

CLOB

ATTR1、ATTR2およびATTR3列では表現できない属性および識別子

ATTR5

VARCHAR2(4000)

オブジェクトの属性および識別子

ATTR6

RAW(2000)

オブジェクトの属性および識別子

ATTR7

NUMBER

オブジェクトの属性および識別子

ATTR8

NUMBER

オブジェクトの属性および識別子

ATTR9

NUMBER

オブジェクトの属性および識別子

ATTR10

NUMBER

オブジェクトの属性および識別子

OTHER

CLOB

オブジェクトの他の属性および識別子

注意:
ATTRn列の定義は、オブジェクトを使用しているアドバイザに依存します。たとえば、SQLオブジェクト型では、次のように属性列を定義します。

- ATTR1にSQL IDを設定

- ATTR2にカーソル・キャッシュ内のSQLアドレスを設定

- ATTR4にSQLテキストを設定

関連項目:
「USER_ADVISOR_OBJECTS」

DBA_ADVISOR_PARAMETERS

DBA_ADVISOR_PARAMETERSは、データベース内のすべてのタスクのパラメータおよび現在の設定値を示します。このデータはすべてのタスクによってアクセス可能です。

関連ビュー

USER_ADVISOR_PARAMETERSは、現行のユーザーが所有するタスクについてのタスク・パラメータおよび現在の設定値を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクまたはワークロード・オブジェクトの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクまたはワークロード・オブジェクトの一意の識別子番号

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスクまたはワークロード・オブジェクトの名前

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パラメータ名

PARAMETER_VALUE

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

パラメータの値。パラメータの数値が対応する文字列に変換される。
可能なキーワード値:

- ALL

- UNLIMITED

- UNUSED

PARAMETER_TYPE

VARCHAR2(10)

パラメータのデータ型:

- NUMBER - 数値

- STRING - 文字列値。文字列に特殊文字が含まれている場合は、一重引用符で囲む。

- STRINGLIST - カンマで区切られた文字列要素のリスト。文字列要素にカンマまたは他の特殊文字が含まれている場合は、一重引用符で囲む。

- TABLE - 単一の表参照。参照には、スキーマ名が含まれ、その後に任意の表名が続く。
表名を省略するか、文字%を表名として指定した場合、表名はワイルドカードとして解釈される。SQL引用識別子がサポートされる。

- TABLELIST - カンマで区切られた1つ以上の表参照のリスト。参照には、スキーマ名が含まれ、その後に任意の表名が続く。
表名を省略するか、文字%を表名として指定した場合、表名はワイルドカードとして解釈される。SQL引用識別子がサポートされる。

IS_DEFAULT

VARCHAR2(1)

パラメータ値がアドバイザのデフォルト値に設定されるかどうか(Y | N)

IS_OUTPUT

VARCHAR2(1)

タスク実行プロセスがパラメータ値を設定するかどうか(Y | N)

IS_MODIFIABLE_ANYTIME

VARCHAR2(1)

タスクが初期状態でないときにパラメータ値の変更が可能かどうか(Y | N)

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

オプションのパラメータの説明

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

複数実行をサポートするアドバイザでこのパラメータが関係する実行のタイプ

関連項目:
「USER_ADVISOR_PARAMETERS」

DBA_ADVISOR_RATIONALE

DBA_ADVISOR_RATIONALEは、データベース内のすべての推奨項目の根拠に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_RATIONALEは、現行のユーザーが所有する推奨項目の根拠に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

REC_ID

NUMBER

根拠に対応付けられた推奨項目

RATIONALE_ID

NUMBER

NOT NULL

根拠の一意の識別子

IMPACT_TYPE

VARCHAR2(4000)

根拠に示されている問題がシステムに与える影響。影響は、時間、コストまたはパフォーマンス低下率で示す。

IMPACT

NUMBER

算出された影響値

MESSAGE

VARCHAR2(4000)

根拠の概要が含まれているメッセージ

OBJECT_ID

NUMBER

DBA_ADVISOR_OBJECTSビューに指定されているオブジェクトの識別子

TYPE

VARCHAR2(30)

属性列にどのようなデータが存在し、そのデータを解釈する方法を定義する根拠のタイプ。

- TEXT - 説明メッセージのテキスト文。ATTR1列にテキストを設定する。

- CHART - 表示するデータが含まれているチャート。ATTR1列にデータを設定する。

ATTR1

VARCHAR2(4000)

根拠を定義するパラメータ

ATTR2

VARCHAR2(4000)

根拠を定義するパラメータ

ATTR3

VARCHAR2(4000)

根拠を定義するパラメータ

ATTR4

VARCHAR2(4000)

根拠を定義するパラメータ

ATTR5

CLOB

根拠を定義するパラメータ

関連項目:
「USER_ADVISOR_RATIONALE」

DBA_ADVISOR_RECOMMENDATIONS

DBA_ADVISOR_RECOMMENDATIONSは、データベース内のすべての推奨項目の分析結果を示します。推奨項目には、複数のアクションを対応付けることができます。アクションについては、DBA_ADVISOR_ACTIONSに関する説明を参照してください。推奨項目は、その正当な理由を表す一連の根拠も示します。この根拠は、DBA_ADVISOR_RATIONALEビューに含まれます。

関連ビュー

USER_ADVISOR_RECOMMENDATIONSは、現行のユーザーが所有する推奨項目の分析結果を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

REC_ID

NUMBER

NOT NULL

推奨項目の一意の識別子

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

推奨項目を所有しているタスク

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

FINDING_ID

NUMBER

検出結果の一意の識別子

TYPE

VARCHAR2(30)

推奨項目のタイプ

RANK

NUMBER

タスクに対し生成された一連の推奨項目の重要度に関するランキング

PARENT_REC_IDS

VARCHAR2(4000)

カンマで区切られた、親推奨項目の推奨項目IDのリスト。この列がゼロ以外の場合、推奨項目は親によって異なるため、親が受け入れられない場合は受け入れられません。

BENEFIT_TYPE

VARCHAR2(4000)

推奨項目を実行することにより得られるメリットを示す。
推奨項目に一連の親が存在する場合、メリットは累積される(この推奨項目および優先する親のすべての推奨項目が受け入れられた場合、システムのパフォーマンスが改善される)。

他の推奨項目に関係なくこの推奨項目が受け入れられると、親が存在しない場合でも、システムのパフォーマンスが改善される。

BENEFIT

NUMBER

算出されたメリット値

ANNOTATION_STATUS

VARCHAR2(11)

タスクが完了すると、推奨項目にACCEPTマークが設定される。この状態は、後でMARK_RECOMMENDATIONプロシージャを使用して変更可能。

- ACCEPT - 現行の推奨項目が実装できる状態。この推奨項目は、将来の分析操作のアドバイスとしても使用できる。

- REJECT - 現行の推奨状項目はユーザーに受け入れられないため、実装スクリプトから除外される。この推奨項目は、将来の分析操作のアドバイスとしても使用できる。

- IGNORE - 現行の推奨項目は拒否されてはいないが、スクリプト生成時に無視され、将来の分析操作でアドバイスとして使用されることはない。

FLAGS

NUMBER

アドバイザ固有のフラグ

FILTERED

VARCHAR2(1)

値Yは、ビュー内のその行がディレクティブまたはディレクティブの組合せによってフィルタリングされたことを示す。値Nは、その行がフィルタリングされていないことを示す。

関連項目:
「USER_ADVISOR_RECOMMENDATIONS」

DBA_ADVISOR_SQLA_REC_SUM

DBA_ADVISOR_SQLA_REC_SUMは、アクセス・アドバイザの分析操作後に、データベース内のすべてのワークロード・オブジェクトについての推奨項目の情報をまとめて示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLA_REC_SUMは、現行のユーザーが所有するワークロード・オブジェクトについての推奨項目の情報をまとめて示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

REC_ID

NUMBER

推奨項目の識別子

TOTAL_STMTS

NUMBER

分析中に処理された文の合計数

TOTAL_PRECOST

NUMBER

推奨項目の実装前に、推奨オブジェクトを利用する文を実行するための合計コスト

TOTAL_POSTCOST

NUMBER

推奨項目の実装後に、推奨オブジェクトを利用する文を実行するための合計コスト

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLA_REC_SUM」

DBA_ADVISOR_SQLA_TABLES

DBA_ADVISOR_SQLA_TABLESは、ワークロードの文と文中で参照される表の相互参照を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLA_TABLESは、現行のユーザーのワークロードの文と文中で参照される表の相互参照を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ワークロード・オブジェクトの所有者

TASK_ID

NUMBER

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

STMT_ID

NUMBER

文ID

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表名

DBA_ADVISOR_SQLA_WK_MAP

DBA_ADVISOR_SQLA_WK_MAPは、データベース内のすべてのタスクについてのワークロード参照を示します。ワークロード参照は、SQLアクセス・アドバイザが必要なワークロード・データを検索できるようにします。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLA_WK_MAPは、現行のユーザーが所有するタスクについてのワークロード参照を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

WORKLOAD_ID

NUMBER

ワークロード・オブジェクトの一意の識別子

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロード名

IS_STS

NUMBER

ワークロード・ソースのタイプ:

- 0 - SQLワークロード・オブジェクト

- 1 - SQLチューニング・セット

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLA_WK_MAP」

DBA_ADVISOR_SQLA_WK_STMTS

DBA_ADVISOR_SQLA_WK_STMTSは、アクセス・アドバイザ分析操作後に、データベース内のすべてのワークロード・オブジェクトに関する情報を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLA_WK_STMTSは、アクセス・アドバイザ分析操作後に、現行のユーザーが所有するワークロード・オブジェクトに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの一意の識別子

SQLSET_ID

NUMBER

文のSQLチューニング・セットのID

SQLSET_NAME

VARCHAR2(30)

文のSQLチューニング・セットの名前

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロード名

SQL_ID

NUMBER

NOT NULL

文の生成済識別子

SQL_SEQ

NUMBER

NOT NULL

SQL順序

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

カーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

PARSING_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

この子カーソルの作成に使用されたスキーマ名

USERNAME

VARCHAR2(30)

文を実行しているユーザーの名前

MODULE

VARCHAR2(64)

文を発行しているモジュールの名前

ACTION

VARCHAR2(64)

文に対するモジュールのアクション

CPU_TIME

NUMBER

文実行時の合計CPU時間(秒)

BUFFER_GETS

NUMBER

文に対して取得されたバッファの合計数

DISK_READS

NUMBER

文のディスク読取りI/Oカウント合計

ELAPSED_TIME

NUMBER

文実行の合計経過時間(秒)

ROWS_PROCESSED

NUMBER

文により処理された行の合計数

EXECUTIONS

NUMBER

文を実行した合計回数

FIRST_LOAD_TIME

DATE

親カーソルのロード時間

LAST_EXECUTION_DATE

DATE

前回文が実行された日付

PRIORITY

NUMBER

文が持つ役割の重要度:

- 1 - 高

- 2 - 中

- 3 - 低

COMMAND_TYPE

NUMBER

コマンドのタイプ

STAT_PERIOD

NUMBER

未使用

ACTIVE_STAT_PERIOD

NUMBER

SQL文がアクティブになった有効期間(秒)

SQL_TEXT

CLOB

SQL文のテキスト

PRECOST

NUMBER

推奨項目の実装前に、ワークロードで文を実行するためのコスト

POSTCOST

NUMBER

推奨項目の実装後に、ワークロードで文を実行するためのコスト

IMPORTANCE

NUMBER

アドバイザにより算出された重要度の値

REC_ID

NUMBER

関連する推奨項目の識別子

VALIDATED

NUMBER

文が分析に有効かどうか:

- 0 - EXECUTE_TASKプロシージャによる文の分析は行われない。通常、文は有効な統計情報が定義されていない1つ以上の表を参照する。この問題を解決するには、表に有効な統計情報が定義されていることを確認し、現行のワークロードに対してRESET_SQLWKLDプロシージャを実行する。

- 1 - EXECUTE_TASKプロシージャによる分析ができる文。

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLA_WK_STMTS」

DBA_ADVISOR_SQLPLANS

DBA_ADVISOR_SQLPLANSは、アドバイザ分析の一部として生成された様々なSQL実行計画を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLPLANSは、アドバイザ分析の一部として生成された様々なSQL実行計画のうち、現行のユーザーが所有するものを示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

SQL計画が生成されたアドバイザ・タスク名(DBA_ADVISOR_TASKSを参照)

TASK_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

SQL計画が生成されたアドバイザ・タスクID(DBA_ADVISOR_TASKSを参照)

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQL計画が生成されたアドバイザ・タスク実行(DBA_ADVISOR_EXECUTIONSを参照)

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

関連するSQL文の識別子

OBJECT_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

関連するSQL文を識別するアドバイザ・オブジェクトID(DBA_ADVISOR_OBJECTSを参照)

ATTRIBUTE

VARCHAR2(27)

実行計画のタイプを識別するテキスト文字列。SQLチューニング・アドバイザは次の値を使用します。

- Original - 問合せの元の計画

- Original with adjusted cost - Originalと同じ。ただしコスト調整が行われる。

- Using SQL profile - SQLプロファイルが適用される計画

- Using new indices - 索引が適用される計画

STATEMENT_ID

VARCHAR2(30)

EXPLAIN PLAN文に指定されたオプションの文識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

実行計画の数値表現

PLAN_ID

NUMBER

NOT NULL

計画の識別子

TIMESTAMP

DATE

EXPLAIN PLAN文が発行された日時

REMARKS

VARCHAR2(4000)

実行計画の手順に追加できるコメントの位置

OPERATION

VARCHAR2(30)

この手順で実行された操作の名前

OPTIONS

VARCHAR2(255)

この手順で実行された操作に使用されたオプション

OBJECT_NODE

VARCHAR2(128)

オブジェクトを参照するために使用されたデータベース・リンクの名前

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

OBJECT_ALIAS

VARCHAR2(65)

オブジェクトの別名

OBJECT_INSTANCE

NUMBER(38)

元のSQL文内のオブジェクト名の番号付きの位置

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(30)

オブジェクト型を詳細に記述する記述修飾子

OPTIMIZER

VARCHAR2(255)

オプティマイザのカレント・モード

SEARCH_COLUMNS

NUMBER

開始キーと停止キーを持つ索引列の数(つまり、一致する述語を持つ列数)

ID

NUMBER(38)

NOT NULL

実行計画内でのこの手順の識別番号

PARENT_ID

NUMBER(38)

この手順の結果に基づいて動作する次の手順のID

DEPTH

NUMBER(38)

深さ

POSITION

NUMBER(38)

親IDが同じである手順の処理順序

COST

NUMBER(38)

コストベースのオプティマイザ(CBO)が見積もった現在の操作のコスト

CARDINALITY

NUMBER(38)

CBOが見積もった現在の操作によって戻される行数

BYTES

NUMBER(38)

現在の操作によって戻されるバイト数

OTHER_TAG

VARCHAR2(255)

OTHER列内のSQLテキストの処理を示す。OTHER_TAGの値は次のとおり。

- SERIAL: SQLは、ローカルで実行される、順次問合せ設計のテキスト。この場合、SQLはOTHERに現在ロードされていない。

- SERIAL_FROM_REMOTE: OTHER列に指定されているSQLテキストは、リモート・サイトで実行される。

- PARALLEL_COMBINED_WITH_PARENT: この操作の親は、パラレル実行計画で両方の操作を実行するDFO。

- PARALLEL_COMBINED_WITH_CHILD: この操作の子は、パラレル実行計画で両方の操作を実行するDFO。

- PARALLEL_TO_SERIAL: OTHER列に指定されるSQLテキストは、パラレル計画のトップ・レベル。

- PARALLEL_TO_PARALLEL: OTHER列に指定されているSQLテキストは、パラレルで実行および出力される。

- PARALLEL_FROM_SERIAL: この操作は、順次操作からデータをコンシュームして、それをパラレルで出力する。

PARTITION_START

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション

PARTITION_STOP

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション

PARTITION_ID

NUMBER(38)

PARTITION_START列とPARTITION_STOP列の値の組を計算した手順

OTHER

LONG

パラレル実行サーバーおよびパラレル問合せの情報

DISTRIBUTION

VARCHAR2(30)

配布方法

CPU_COST

NUMBER(38)

ユーザー定義のCPUコスト

IO_COST

NUMBER(38)

ユーザー定義のI/Oコスト

TEMP_SPACE

NUMBER(38)

コストベース・オプティマイザ(CBO)で見積もった操作(ソートまたはハッシュ結合)の一時領域の使用状況

ACCESS_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

アクセス構造内の行の検索に使用する述語。たとえば、開始述語または停止述語は索引レンジ・スキャンに使用。

FILTER_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

行の生成前のフィルタ処理に使用される述語

PROJECTION

VARCHAR2(4000)

操作により生成される式

TIME

NUMBER(38)

CBOで見積もった操作の経過時間(秒)。

QBLOCK_NAME

VARCHAR2(30)

問合せブロックの名前

OTHER_XML

CLOB

実行計画の実行手順に固有の追加情報を示す。次の項目を含む複数の情報を格納できるため、この列の内容はXMLを使用して構成される。

- 問合せが解析された対象スキーマの名前

- EXPLAIN PLANを作成したOracle Databaseのリリース番号

- 実行計画に関連付けられたハッシュ値

- 実行計画の作成に使用されたアウトラインまたはSQLプロファイルがある場合は、その名前

- 計画の作成に動的サンプリングが使用されたかどうか

- アウトライン・データ(同じ計画の再作成に使用できる一連のオプティマイザ・ヒント)

DBA_ADVISOR_SQLSTATS

DBA_ADVISOR_SQLSTATSは、アドバイザ分析中の様々なSQL計画のテスト実行について、その実行統計を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLSTATSは、アドバイザ分析中の様々なSQL計画のテスト実行について、現行のユーザーが所有する実行統計を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

SQL文が実行されたアドバイザ・タスク名(DBA_ADVISOR_TASKSを参照)

TASK_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

SQL文が実行されたアドバイザ・タスクID(DBA_ADVISOR_TASKSを参照)

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQL文が実行されたアドバイザ・タスク実行(DBA_ADVISOR_EXECUTIONSを参照)

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

SQL文が実行されたアドバイザ・タスク実行のタイプ(DBA_ADVISOR_EXECUTIONSを参照)

OBJECT_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

関連するSQL文を識別するアドバイザ・オブジェクトID(DBA_ADVISOR_OBJECTSを参照)

PLAN_ID

NUMBER

NOT NULL

特定のSQL文に対して一意にプランを識別するために生成されるプランID番号(DBA_ADVISOR_SQLPLANSに対する外部キー)

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

実行されたSQL文の識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

SQL実行計画のハッシュ値

ATTR1

NUMBER

予約済

PARSE_TIME

NUMBER

SQL用に測定された解析時間(マイクロ秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

解析後、SQLを実行してすべての行をフェッチするのに必要な経過時間(マイクロ秒)

CPU_TIME

NUMBER

解析後、SQLを実行してすべての行をフェッチするのに必要なCPU時間(マイクロ秒)

USER_IO_TIME

NUMBER

解析後、SQLを実行してすべての行をフェッチするのに必要なI/O時間(マイクロ秒)

BUFFER_GETS

NUMBER

SQLを実行してすべての行をフェッチするために測定されるバッファ取得の数

DISK_READS

NUMBER

SQLを実行してすべての行をフェッチするために測定されるディスク読取り数

DIRECT_WRITES

NUMBER

SQLを実行してすべての行をフェッチするために測定される直接書込み数

PHYSICAL_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数

PHYSICAL_READ_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数

PHYSICAL_WRITE_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数

ROWS_PROCESSED

NUMBER

SQL実行によって戻される行数

FETCHES

NUMBER

SQL実行のフェッチ数

EXECUTIONS

NUMBER

SQLの実行数。この列の値は、常に1または0。

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

SQLがフェッチ終了時まで実行されたか(1)そうでないか(0)

OPTIMIZER_COST

NUMBER

実行計画のオプティマイザ・コスト

OTHER

CLOB

将来の使用のために予約済

TESTEXEC_TOTAL_EXECS

NUMBER

テスト実行中の実行の合計数

IO_INTERCONNECT_BYTES

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数

TESTEXEC_FIRST_EXEC_IGNORED

VARCHAR2(1)

テスト実行の最初の実行が無視されるかどうか(Y | N)

DBA_ADVISOR_SQLW_JOURNAL

DBA_ADVISOR_SQLW_JOURNALは、データベース内のすべてのワークロード・オブジェクトについてのジャーナル・エントリを示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLW_JOURNALは、現行のユーザーが所有するワークロード・オブジェクトについてのジャーナル・エントリを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ワークロードの所有者

WORKLOAD_ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード・オブジェクトの識別子番号

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロード・オブジェクト名

JOURNAL_ENTRY_SEQ

NUMBER

NOT NULL

ジャーナル・エントリの順序番号(各ワークロードに対して一意)。この順序番号はデータの順序付けに使用される。

JOURNAL_ENTRY_TYPE

VARCHAR2(12)

タスクのタイプ:

- FATAL

- ERROR

- WARNING

- INFORMATION

- INFORMATION[2 | 3 | 4 | 5 | 6]

JOURNAL_ENTRY

VARCHAR2(4000)

ジャーナル内のエントリ

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLW_JOURNAL」

DBA_ADVISOR_SQLW_PARAMETERS

DBA_ADVISOR_SQLW_PARAMETERSは、データベース内のすべてのワークロードのパラメータおよび現在の設定値を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLW_PARAMETERSは、現行のユーザーが所有するワークロードのパラメータおよび現在の設定値を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクまたはワークロード・オブジェクトの所有者

WORKLOAD_ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード・オブジェクトの一意の識別子番号

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロード・オブジェクト名

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パラメータ名

PARAMETER_VALUE

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

パラメータの値。パラメータの数値が対応する文字列に変換される。
可能なキーワード値:

- ALL

- UNLIMITED

- UNUSED

PARAMETER_TYPE

VARCHAR2(10)

パラメータのデータ型:

- NUMBER - 数値

- STRING - 文字列値。文字列に特殊文字が含まれている場合は、一重引用符で囲む。

- STRINGLIST - カンマで区切られた文字列要素のリスト。文字列要素にカンマまたは他の特殊文字が含まれている場合は、一重引用符で囲む。

- TABLE - 単一の表参照。参照には、スキーマ名が含まれ、その後に任意の表名が続く。
表名を省略するか、文字%を表名として指定した場合、表名はワイルドカードとして解釈される。SQL引用識別子がサポートされる。

- TABLELIST - カンマで区切られた1つ以上の表参照のリスト。参照には、スキーマ名が含まれ、その後に任意の表名が続く。
表名を省略するか、文字%を表名として指定した場合、表名はワイルドカードとして解釈される。SQL引用識別子がサポートされる。

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLW_PARAMETERS」

DBA_ADVISOR_SQLW_STMTS

DBA_ADVISOR_SQLW_STMTSは、ワークロード内のすべての文に対応する行を示します。すべての列は、NULLとならないことが保証されます。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLW_STMTSは、現行のユーザーが所有するワークロード内の文に対応する行を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ワークロード・オブジェクトの所有者

WORKLOAD_ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード・オブジェクトの一意の識別子番号

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロード名

SQL_ID

NUMBER

NOT NULL

文の生成済識別子

HASH_VALUE

NUMBER

キャッシュ内の親文のハッシュ値

USERNAME

VARCHAR2(30)

文を実行しているユーザーの名前

MODULE

VARCHAR2(64)

文を発行しているモジュールの名前

ACTION

VARCHAR2(64)

文に対するモジュールのアクション

CPU_TIME

NUMBER

文実行時の合計CPU時間(秒)

BUFFER_GETS

NUMBER

文に対して取得されたバッファの合計数

DISK_READS

NUMBER

文のディスク読取りI/Oカウント合計

ELAPSED_TIME

NUMBER

文実行の合計経過時間(秒)

ROWS_PROCESSED

NUMBER

文により処理された行の合計数

EXECUTIONS

NUMBER

文を実行した合計回数

OPTIMIZER_COST

NUMBER

推奨項目の実装前に、ワークロードで文を実行するためのコスト

LAST_EXECUTION_DATE

DATE

前回文が実行された日付

PRIORITY

NUMBER

文の優先順位:

- 1 - 高

- 2 - 中

- 3 - 低

COMMAND_TYPE

NUMBER

コマンドのタイプ

STAT_PERIOD

NUMBER

未使用

SQL_TEXT

CLOB

SQL文のテキスト

VALID

NUMBER

文が分析に有効かどうか:

- 0 - EXECUTE_TASKプロシージャによる文の分析は行われない。通常、文は有効な統計情報が定義されていない1つ以上の表を参照する。この問題を解決するには、表に有効な統計情報が定義されていることを確認し、現行のワークロードに対してRESET_SQLWKLDプロシージャを実行する。

- 1 - EXECUTE_TASKプロシージャによる分析ができる文。

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLW_STMTS」

DBA_ADVISOR_SQLW_SUM

DBA_ADVISOR_SQLW_SUMは、データベース内のすべてのSQLWkldワークロード・オブジェクトの集計情報を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLW_SUMは、現行のユーザーが所有するSQLWkldワークロード・オブジェクトの集計情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ワークロード・オブジェクトの所有者

WORKLOAD_ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード・オブジェクトの一意の識別子番号

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロードの一意の名前

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

ユーザーが指定したワークロードの説明

CREATE_DATE

DATE

NOT NULL

ワークロード・オブジェクトが作成された日付

MODIFY_DATE

DATE

NOT NULL

前回現行のワークロードが更新された日付

NUM_SELECT_STMT

NUMBER

ワークロード内のSELECT文の数

NUM_UPDATE_STMT

NUMBER

ワークロード内のUPDATE文の数

NUM_DELETE_STMT

NUMBER

ワークロード内のDELETE文の数

NUM_INSERT_STMT

NUMBER

ワークロード内のINSERT文の数

NUM_MERGE_STMT

NUMBER

ワークロード内のMERGE文の数

SOURCE

VARCHAR2(30)

オブジェクトの作成者を識別する任意の名前

HOW_CREATED

VARCHAR2(30)

オプションのオブジェクトまたはオブジェクトの基になっているテンプレート

DATA_SOURCE

VARCHAR2(2000)

ワークロードのデータ・ソース

READ_ONLY

VARCHAR2(5)

ワークロードの変更または削除が可能かどうか(TRUE | FALSE)

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLW_SUM」

DBA_ADVISOR_SQLW_TABLES

DBA_ADVISOR_SQLW_TABLESは、ワークロードの文と文中で参照される表の相互参照を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLW_TABLESは、ワークロードの文と文中で参照される表の相互参照を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ワークロード・オブジェクトの所有者

WORKLOAD_ID

NUMBER

ワークロード・オブジェクトの一意の識別子番号

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロード名

SQL_ID

NUMBER

文の識別子

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLW_TABLES」

DBA_ADVISOR_SQLW_TEMPLATES

DBA_ADVISOR_SQLW_TEMPLATESは、データベース内のすべてのSQLWkldテンプレート・オブジェクトの集計情報を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_SQLW_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するSQLWkldテンプレート・オブジェクトの集計情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ワークロード・オブジェクトの所有者

WORKLOAD_ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード・オブジェクトの一意の識別子番号

WORKLOAD_NAME

VARCHAR2(30)

ワークロードの一意の名前

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

ユーザーが指定したワークロードの説明

CREATE_DATE

DATE

NOT NULL

ワークロード・オブジェクトが作成された日付

MODIFY_DATE

DATE

NOT NULL

前回現行のワークロードが更新された日付

SOURCE

VARCHAR2(30)

オプションのオブジェクトまたはオブジェクトの基になっているテンプレート

READ_ONLY

VARCHAR2(5)

ワークロード・テンプレートの変更または削除が可能かどうか(TRUE | FALSE)

関連項目:
「USER_ADVISOR_SQLW_TEMPLATES」

DBA_ADVISOR_TASKS

DBA_ADVISOR_TASKSは、データベース内のすべてのタスクに関する情報を示します。このビューは、タスクごとに1行の情報を示します。各タスクには、所有者固有の名前が含まれています。タスク名は、情報を提供するのみで、他のネームスペース内部で一意性が施行されることはありません。

関連ビュー

USER_ADVISOR_TASKSは、現行のユーザーが所有するタスクに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

ユーザーが指定したタスクの説明

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

タスクに対応付けられたアドバイザ

CREATED

DATE

NOT NULL

タスクの作成日

LAST_MODIFIED

DATE

NOT NULL

前回タスクが変更された日付

PARENT_TASK_ID

NUMBER

親タスクの識別子(別のタスクの推奨項目の結果として、タスクが作成された場合)

PARENT_RXEC_ID

NUMBER

タスクが生成された親タスク内の推奨項目の識別子

LAST_EXECUTION

VARCHAR2(30)

現行または前回のタスク実行の名前

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(30)

前回実行されたタイプ。この情報は、単一実行タスクではオプション。

EXECUTION_TYPE#

NUMBER

予約済

EXECUTION_DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

前回の実行に関するオプションの説明

EXECUTION_START

DATE

タスクの実行開始日時

EXECUTION_END

DATE

タスクの実行終了日時

STATUS

VARCHAR2(11)

タスクの現在の動作状態:

- INITIAL - タスクの初期状態。推奨項目なし。

- EXECUTING - タスクが現在実行中。

- INTERRUPTED - ユーザーによるタスク分析の中断。この時点で推奨項目のデータ(存在する場合)の表示およびレポートが可能。

- COMPLETED - 分析操作が正常に完了。推奨項目のデータの表示およびレポートが可能。

- ERROR - 分析操作中にエラーが発生。この時点で推奨項目(存在する場合)の表示およびレポートが可能。

STATUS_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

アドバイザより提供される状態に関する情報メッセージ

PCT_COMPLETION_TIME

NUMBER

実行中のタスクの完了の割合(時間)

PROGRESS_METRIC

NUMBER

タスクの進捗(品質)を測定するメトリック。各アドバイザに固有のメトリックが指定可能。

METRIC_UNITS

VARCHAR2(64)

進捗の測定で使用するメトリックの単位

ACTIVITY_COUNTER

NUMBER

アドバイザによって頻繁に更新されるカウンタ。有効な作業が実行中であることを示す。

RECOMMENDATION_COUNT

NUMBER

作成された推奨項目の数

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

現在の操作または状態を示す情報メッセージまたはエラー・メッセージ

SOURCE

VARCHAR2(30)

タスクの作成者を識別する任意の名前

HOW_CREATED

VARCHAR2(30)

オプションのタスクまたはオブジェクトの基になっているテンプレート

READ_ONLY

VARCHAR2(5)

このタスクが読取り専用かどうか(TRUE | FALSE)

SYSTEM_TASK

VARCHAR2(5)

タスクがシステム・タスクかどうか(TRUE | FALSE)。自動SQLチューニング・タスクSYS_AUTO_SQL_TUNING_TASKは、システム・タスクの一例です。

ADVISOR_ID

NUMBER

NOT NULL

アドバイザの一意の識別子

STATUS#

NUMBER

予約済

関連項目:
「USER_ADVISOR_TASKS」

DBA_ADVISOR_TEMPLATES

DBA_ADVISOR_TEMPLATESは、データベース内のすべてのテンプレートに関する情報を示します。

関連ビュー

USER_ADVISOR_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するテンプレートに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_ID

NUMBER

NOT NULL

タスクの一意の識別子

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

ユーザーが指定したタスクの説明

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

タスクに対応付けられたアドバイザ

CREATED

DATE

NOT NULL

タスクの作成日

LAST_MODIFIED

DATE

NOT NULL

前回タスクが変更された日付

SOURCE

VARCHAR2(30)

オプションのタスクまたはテンプレートの基になっているテンプレート

READ_ONLY

VARCHAR2(5)

タスクの変更または削除が可能かどうか(TRUE | FALSE)

関連項目:
「USER_ADVISOR_TEMPLATES」

DBA_ADVISOR_USAGE

DBA_ADVISOR_USAGEは、データベース内の各タイプのアドバイザの使用率情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

ADVISOR_ID

NUMBER

NOT NULL

アドバイザのタイプ

LAST_EXEC_TIME

DATE

NOT NULL

前回実行された日付

NUM_EXECS

NUMBER

NOT NULL

実行の累積数

DBA_ALERT_HISTORY

DBA_ALERT_HISTORYは、解決済のアラートの履歴を、期間を限定して示します。

列

データ型

NULL

説明

SEQUENCE_ID

NUMBER

NOT NULL

アラート順序番号

REASON_ID

NUMBER

アラート理由のID

OWNER

VARCHAR2(30)

アラートが発行されたオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(513)

オブジェクト名

SUBOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

サブオブジェクトの名前

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(64)

オブジェクト型

REASON

VARCHAR2(4000)

アラートの理由

TIME_SUGGESTED

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

前回アラートが更新された時刻

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

最初のアラートが生成された時刻

SUGGESTED_ACTION

VARCHAR2(4000)

推奨されるアクションについてのアドバイス

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

詳細情報を入手するために起動するアドバイザの名前

METRIC_VALUE

NUMBER

関連するメトリックの値

MESSAGE_TYPE

VARCHAR2(12)

メッセージのタイプ:

- 通知

- 警告

MESSAGE_GROUP

VARCHAR2(64)

アラートが属するメッセージ・グループの名前

MESSAGE_LEVEL

NUMBER

メッセージの重大度レベル(1から32)

HOSTING_CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

アラートが関連するクライアントまたはセキュリティ・グループのID

MODULE_ID

VARCHAR2(64)

アラートの生成元となったモジュールのID

PROCESS_ID

VARCHAR2(128)

プロセスID

HOST_ID

VARCHAR2(256)

アラートの生成元ホストのDNSホスト名

HOST_NW_ADDR

VARCHAR2(256)

アラートの生成元ホストのIPアドレスまたは他のネットワーク・アドレス

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(16)

アラートの生成元インスタンス名

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

アラートの生成元インスタンスの番号

USER_ID

VARCHAR2(30)

ユーザーID

EXECUTION_CONTEXT_ID

VARCHAR2(60)

実行スレッドのID

ERROR_INSTANCE_ID

VARCHAR2(142)

エラー・インスタンスのIDおよび順序番号

RESOLUTION

VARCHAR2(7)

アラートの解決:

- 解決済

- N/A

DBA_ALL_TABLES

DBA_ALL_TABLESは、データベース内のすべてのオブジェクト表およびリレーショナル表を示します。このビューの列は、ALL_ALL_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ALL_TABLES」

DBA_APPLICATION_ROLES

DBA_APPLICATION_ROLESは、定義済の認証ポリシー関数を持つすべてのロールを示します。

列

データ型

NULL

説明

ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アプリケーション・ロール名

SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

許可されたパッケージのスキーマ

PACKAGE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

許可されたパッケージ名

DBA_APPLY

DBA_APPLYは、データベース内のすべての適用プロセスに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLYの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY」

DBA_APPLY_CHANGE_HANDLERS

DBA_APPLY_CHANGE_HANDLERSは、データベース内のすべての表の変更ハンドラに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_CHANGE_HANDLERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_CHANGE_HANDLERS」

DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNS

DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNSは、データベースのすべての表の競合ハンドラに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_CONFLICT_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_CONFLICT_COLUMNS」

DBA_APPLY_DML_HANDLERS

DBA_APPLY_DML_HANDLERSは、データベース内のすべての表のDMLハンドラに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

DMLハンドラが指定されているオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

DMLハンドラが指定されているオブジェクト名

OPERATION_NAME

VARCHAR2(13)

DMLハンドラが使用されるDML操作名

- DEFAULT

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

- LOB_UPDATE

- ASSEMBLE_LOBS

USER_PROCEDURE

VARCHAR2(98)

オブジェクトのOPERATION_NAME列にDML操作を含む行の論理変更レコードを処理するユーザーが指定したDMLハンドラの名前

ERROR_HANDLER

VARCHAR2(1)

DMLハンドラで適用エラーとなる関連行の論理変更レコードのみが処理されるか(Y)、すべての関連行の論理変更レコードが処理されるか(N)

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

指定したオブジェクトの適用プロセスの名前

ASSEMBLE_LOBS

VARCHAR2(1)

LOBアセンブリはハンドラが処理した論理変更レコード(LCR)のLOB列で使用されるかどうか(YES | NO)
LOBアセンブリは、1つの行変更によって生成されたLOB列の複数のLCRを、1つの行LCRにまとめてハンドラに渡します。

HANDLER_NAME

VARCHAR2(30)

適用DMLハンドラの名前。エラーおよび手続き型ハンドラの場合はNULL。

HANDLER_TYPE

VARCHAR2(17)

適用DMLハンドラのタイプ

- STMT HANDLER

- ERROR HANDLER

- PROCEDURE HANDLER

SET_BY脚注 1

VARCHAR2(10)

ハンドラを設定するエンティティ。可能な値は、次のとおり。

- GOLDENGATE

- USER

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:
「ALL_APPLY_DML_HANDLERS」

DBA_APPLY_ENQUEUE

DBA_APPLY_ENQUEUEは、データベース内のすべてのルールのエンキューの適用アクションに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_ENQUEUEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_ENQUEUE」

DBA_APPLY_ERROR

DBA_APPLY_ERRORは、データベース内のすべての適用プロセスにより生成されたエラー・トランザクションに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_ERRORの列と同じです。

列

データ型

NULL

説明

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

トランザクションを処理したローカル・データベースの適用プロセスの名前

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

トランザクションがデキューされたローカル・データベースのキューの名前

QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

トランザクションがデキューされたローカル・データベースのキューの所有者

LOCAL_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(22)

エラー・トランザクションのローカル・トランザクションID

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

トランザクションが開始されたデータベース

SOURCE_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

ソース・データベース側の元のトランザクションID

SOURCE_COMMIT_SCN

NUMBER

ソース・データベース側のトランザクションの元のコミット・システム変更番号(SCN)

MESSAGE_NUMBER

NUMBER

エラーが発生したトランザクション内のメッセージのID

ERROR_NUMBER

NUMBER

トランザクションで発生したエラーのエラー番号

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

トランザクションで発生したエラーのエラー・メッセージ

RECIPIENT_ID

NUMBER

トランザクションを適用した元のユーザーのユーザーID

RECIPIENT_NAME

VARCHAR2(30)

トランザクションを適用した元のユーザーの名前

MESSAGE_COUNT

NUMBER

エラー・トランザクション内のメッセージの合計数

ERROR_CREATION_TIME

DATE

エラーが作成された時刻

SOURCE_COMMIT_POSITION

RAW(64)

トランザクションの元のコミットの位置

ERROR_TYPE脚注 1

VARCHAR2(23)

適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできる場合はNULL。ERROR_TYPEがNULLの場合は、『Oracle Streams概要および管理』の指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。
適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできない場合はEAGER ERROR。このエラー・タイプは、通常、適用プロセスが大きなトランザクションにLCRを適用していたことを意味します。ERROR_TYPEがEAGER ERRORの場合は、Oracle Database XStreamについてのマニュアルの指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。

ERROR_POSITION脚注 2

RAW(64)

適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできる場合はNULL。ERROR_TYPEがNULLの場合は、『Oracle Streams概要および管理』の指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。
適用プロセスがエラー・トランザクションのすべてのLCRにアクセスできない場合はEAGER ERROR。このエラー・タイプは、通常、適用プロセスが大きなトランザクションにLCRを適用していたことを意味します。ERROR_TYPEがEAGER ERRORの場合は、Oracle Database XStreamについてのマニュアルの指示に従ってエラー・トランザクションを管理する。

RECORD LCRは、単一のLCRが、ユーザー指定のエラー処理構成の要求に応じて記録されたことを示す。

RECORD TXN NO LCRSは、識別されたトランザクションでエラーが発生し、トランザクションIDのみがユーザー指定のエラー処理構成の要求に応じて記録されることを示す。

RECORD TXN WITH LCRSは、識別されたトランザクションでエラーが発生したことを示す。トランザクション全体がユーザー指定のエラー処理構成の要求に応じて記録される。

UNHANDLED ERRORS NO LCRは、識別されたトランザクションでエラーが発生し、このハンドラにエラー処理が指定されていないことを示す。このトランザクションについて、LCRは記録されない。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:
「ALL_APPLY_ERROR」

DBA_APPLY_ERROR_MESSAGES

DBA_APPLY_ERROR_MESSAGESは、データベース内のすべての適用プロセスにより生成されたすべてのエラー・トランザクションの個別のメッセージに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_ERROR_MESSAGESの列と同じです。

注意:
DBA_APPLY_ERROR_MESSAGESビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
「ALL_APPLY_ERROR_MESSAGES」

DBA_APPLY_EXECUTE

DBA_APPLY_EXECUTEは、データベース内のすべてのルールの実行の適用アクションに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_EXECUTEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_EXECUTE」

DBA_APPLY_INSTANTIATED_GLOBAL

DBA_APPLY_INSTANTIATED_GLOBALは、インスタンス化SCNが設定されているデータベースに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

インスタンス化されたデータベースの名前

INSTANTIATION_SCN

NUMBER

データベースのインスタンス化SCN。このSCNより後にコミットされた変更のみが、適用プロセスにより適用される。

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

DBA_APPLY_INSTANTIATED_OBJECTS

DBA_APPLY_INSTANTIATED_OBJECTSは、インスタンス化SCNが設定されているオブジェクトに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

オブジェクトが出されたデータベースの名前

SOURCE_OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・データベースでのオブジェクトの所有者

SOURCE_OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・データベースでのオブジェクトの名前

SOURCE_OBJECT_TYPE

VARCHAR2(11)

ソース・データベースでのオブジェクトの型

INSTANTIATION_SCN

NUMBER

オブジェクトのインスタンス化SCN。このSCNより後にコミットされた変更のみが、適用プロセスにより適用される。

IGNORE_SCN

NUMBER

インスタンス化SCNを設定できる下限SCN。この値は、オブジェクトをインスタンス化する準備が完了した時点での、ソース・データベースのSCN値に対応する。

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

DBA_APPLY_INSTANTIATED_SCHEMAS

DBA_APPLY_INSTANTIATED_SCHEMASは、インスタンス化SCNが設定されているスキーマに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

スキーマが出されたデータベースの名前

SOURCE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

ソース・データベースでのスキーマの名前

INSTANTIATION_SCN

NUMBER

スキーマのインスタンス化SCN。このSCNより後にコミットされた変更のみが、適用プロセスにより適用される。

APPLY_DATABASE_LINK

VARCHAR2(128)

変更が適用されるデータベース・リンク。NULLの場合、変更はローカル・データベースに適用される。

DBA_APPLY_KEY_COLUMNS

DBA_APPLY_KEY_COLUMNSは、データベース内のすべての表の代替キー列に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_KEY_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_KEY_COLUMNS」

DBA_APPLY_OBJECT_DEPENDENCIES

DBA_APPLY_OBJECT_DEPENDENCIESは、データベース内のすべての適用プロセスについて、オブジェクトの依存性に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

PARENT_OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者の親

PARENT_OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

指定されたオブジェクトの親

DBA_APPLY_PARAMETERS

DBA_APPLY_PARAMETERSは、データベース内のすべての適用プロセスのパラメータに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_PARAMETERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_PARAMETERS」

DBA_APPLY_PROGRESS

DBA_APPLY_PROGRESSは、データベース内のすべての適用プロセスによる進捗情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_PROGRESSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_PROGRESS」

DBA_APPLY_SPILL_TXN

DBA_APPLY_SPILL_TXNは、データベース内のすべての適用プロセスによりメモリーからハード・ディスクに収容されたトランザクションに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

1つ以上のトランザクションを収容した適用プロセスの名前

XIDUSN

NUMBER

NOT NULL

トランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

NOT NULL

トランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

NOT NULL

トランザクションIDの順序番号

FIRST_SCN

NUMBER

NOT NULL

このトランザクション内の最初のメッセージのSCN

MESSAGE_COUNT

NUMBER

このトランザクションに対して収容されたメッセージの数

FIRST_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

このトランザクション内の最初のメッセージのソース作成時刻

SPILL_CREATION_TIME

DATE

最初のメッセージが収容された時刻

FIRST_POSITION

RAW(64)

このトランザクション内の最初のメッセージの位置。
この列は、XStreamインバウンド・サーバーの場合にのみ移入される。

TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

収容されたトランザクションのトランザクションID

DBA_APPLY_TABLE_COLUMNS

DBA_APPLY_TABLE_COLUMNSは、データベース内のすべての表について、Oracle Streamsの適用プロセスが更新および削除の競合を検出しない、非キー列に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_TABLE_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_TABLE_COLUMNS」

DBA_APPLY_VALUE_DEPENDENCIES

DBA_APPLY_VALUE_DEPENDENCIESは、データベース内のすべての適用プロセスについて、値の依存性に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DEPENDENCY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

依存性の名前

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

COLUMN_POSITION

NUMBER

列の位置

DBA_AQ_AGENT_PRIVS

DBA_AQ_AGENT_PRIVSは、データベース内のすべてのユーザーにマップされる登録済AQエージェントに関する情報を示します。

関連ビュー

USER_AQ_AGENT_PRIVSは、現行のユーザーにマップされる登録済AQエージェントに関する情報を示します。このビューは、DB_USERNAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

AGENT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

AQエージェント名

DB_USERNAME

VARCHAR2(30)

エージェントがマップされるデータベース・ユーザーの名前

HTTP_ENABLED

VARCHAR2(4)

エージェントからHTTPを介してAQにアクセスできるか(YES)できないか(NO)

SMTP_ENABLED

VARCHAR2(4)

エージェントからSMTPを介してAQにアクセスできるか(YES)できないか(NO)

関連項目:
「USER_AQ_AGENT_PRIVS」

DBA_AQ_AGENTS

DBA_AQ_AGENTSは、データベース内の登録済AQエージェントすべてに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

AGENT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

AQエージェント名

HTTP_ENABLED

VARCHAR2(4)

エージェントからHTTPを介してAQにアクセスできるか(YES)できないか(NO)

SMTP_ENABLED

VARCHAR2(4)

エージェントからSMTPを介してAQにアクセスできるか(YES)できないか(NO)

DBA_ARGUMENTS

DBA_ARGUMENTSは、データベースで使用可能なファンクションの引数およびプロシージャを示します。このビューの列は、ALL_ARGUMENTSの列と同じです。

関連項目:

- 「ALL_ARGUMENTS」

- データベースで使用可能なファンクションおよびプロシージャの詳細は、「DBA_PROCEDURES」を参照してください。

DBA_ASSEMBLIES

DBA_ASSEMBLIESは、データベース内のすべてのアセンブリに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_ASSEMBLIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ASSEMBLIES」

DBA_ASSOCIATIONS

DBA_ASSOCIATIONSは、データベース内のユーザー定義の統計情報をすべて示します。このビューの列は、ALL_ASSOCIATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ASSOCIATIONS」

DBA_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS

DBA_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSは、データベース内のすべての変換用の変換関数に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSの列と同じです。

関連ビュー

ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーがアクセス可能な変換用の変換関数に関する情報を示します。

USER_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーが所有する変換用の変換関数に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

関連項目:

- 「ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS」

- 「USER_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS」

DBA_AUDIT_EXISTS

DBA_AUDIT_EXISTSは、AUDIT EXISTSおよびAUDIT NOT EXISTSによって生成された監査証跡エントリを示します。

列

データ型

NULL

説明

OS_USERNAME

VARCHAR2(255)

操作が監査対象となったユーザーのオペレーティング・システムでのログイン・ユーザー名

USERNAME

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーの名前(ID番号ではない)

USERHOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

TERMINAL

VARCHAR2(255)

ユーザーの端末の識別子

TIMESTAMP

DATE

ローカル・データベースのセッション・タイム・ゾーンでの監査証跡エントリの作成日時(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインの日時)

OWNER

VARCHAR2(30)

存在していないオブジェクトの作成予定者

OBJ_NAME

VARCHAR2(128)

操作の影響を受けたオブジェクトの名前

ACTION_NAME

VARCHAR2(28)

DBA_AUDIT_TRAILのACTION列の数値コードに対応する操作タイプの名前

NEW_OWNER

VARCHAR2(30)

NEW_NAME列に指定されたオブジェクトの所有者

NEW_NAME

VARCHAR2(128)

RENAME後のオブジェクトの新規名、または基礎となっているオブジェクトの名前

OBJ_PRIVILEGE

VARCHAR2(16)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたオブジェクト権限

SYS_PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたシステム権限

GRANTEE

VARCHAR2(30)

GRANT文またはREVOKE文で指定された権限受領者の名前

SESSIONID

NUMBER

NOT NULL

各Oracleセッションの数値ID

ENTRYID

NUMBER

NOT NULL

セッションの各監査証跡エントリの数値ID

STATEMENTID

NUMBER

NOT NULL

文の実行ごとの数値ID

RETURNCODE

NUMBER

NOT NULL

操作によって生成されたOracleエラー・コード。有効な値の例は次のとおり。

- 0 - 操作は成功

- 2004 - セキュリティ違反

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

各Oracleセッションでのクライアント識別子

ECONTEXT_ID

VARCHAR2(64)

アプリケーション実行コンテキスト識別子

SESSION_CPU

NUMBER

各Oracleセッションで使用されたCPUタイム

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

UTC(協定世界時)タイム・ゾーンでの監査証跡エントリで作成されたタイムスタンプ(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインのタイムスタンプ)

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleプロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TRANSACTIONID

RAW(8)

オブジェクトがアクセスまたは変更されたトランザクションのトランザクション識別子

SCN

NUMBER

問合せのシステム変更番号(SCN)

SQL_BIND

NVARCHAR2(2000)

問合せのバインド変数データ

SQL_TEXT

NVARCHAR2(2000)

問合せのSQLテキスト

OBJ_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

監査対象オブジェクトを含んでいるエディションの名前

注意:
SQL_BINDおよびSQL_TEXT列は、AUDIT_TRAIL初期化パラメータがdb, extendedに設定されている場合にのみ移入されます。

関連項目:
「AUDIT_TRAIL」

DBA_AUDIT_MGMT_CLEAN_EVENTS

DBA_AUDIT_MGMT_CLEAN_EVENTSは、監査証跡のクリーンアップ・イベントまたは削除イベントの履歴情報を示します。ビューのサイズが大きくなりすぎないように、定期的に内容を削除してください。

列

データ型

NULL

説明

AUDIT_TRAIL

VARCHAR2(28)

イベント時にクリーンアップされた監査証跡

- STANDARD AUDIT TRAIL

- FGA AUDIT TRAIL

- STANDARD AND FGA AUDIT TRAIL

- OS AUDIT TRAIL

- XML AUDIT TRAIL

- OS AND XML AUDIT TRAIL

- ALL AUDIT TRAILS

RAC_INSTANCE

NUMBER

NOT NULL

イベント時にクリーンアップされたOracle RACインスタンスを示すインスタンス番号。0の場合は該当なし。

CLEANUP_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

クリーンアップ・イベント完了時のタイムスタンプ

DELETE_COUNT

NUMBER

イベント発生時に削除された監査レコードまたは監査ファイルの数

WAS_FORCED

VARCHAR2(3)

強制クリーンアップが発生したかどうか(YES | NO)。強制クリーンアップは最新のアーカイブ・タイムスタンプの設定を無視する。

DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS

DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBSは、設定されている監査証跡削除ジョブに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

JOB_NAME

VARCHAR2(100)

NOT NULL

監査証跡削除ジョブの名前

JOB_STATUS

VARCHAR2(8)

監査証跡削除ジョブの現在の状態が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)

AUDIT_TRAIL

VARCHAR2(28)

この監査証跡削除ジョブが設定されている監査証跡

- STANDARD AUDIT TRAIL

- FGA AUDIT TRAIL

- STANDARD AND FGA AUDIT TRAIL

- OS AUDIT TRAIL

- XML AUDIT TRAIL

- OS AND XML AUDIT TRAIL

- ALL AUDIT TRAILS

JOB_FREQUENCY

VARCHAR2(100)

監査証跡削除ジョブの実行頻度

DBA_AUDIT_MGMT_CONFIG_PARAMS

DBA_AUDIT_MGMT_CONFIG_PARAMSは、現在設定されている監査証跡プロパティに関する情報を示します。このプロパティはDBMS_AUDIT_MGMT PL/SQLパッケージによって使用されます。

列

データ型

NULL

説明

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(1024)

NOT NULL

プロパティの名前

PARAMETER_VALUE

VARCHAR2(4000)

プロパティの値

AUDIT_TRAIL

VARCHAR2(28)

このプロパティが設定されている監査証跡

- STANDARD AUDIT TRAIL

- FGA AUDIT TRAIL

- STANDARD AND FGA AUDIT TRAIL

- OS AUDIT TRAIL

- XML AUDIT TRAIL

- OS AND XML AUDIT TRAIL

- ALL AUDIT TRAILS

DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS

DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TSは、監査証跡のクリーンアップまたは削除用に設定された最新のアーカイブ・タイムスタンプに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

AUDIT_TRAIL

VARCHAR2(20)

最新のアーカイブ・タイムスタンプが適用される監査証跡

- STANDARD AUDIT TRAIL

- FGA AUDIT TRAIL

- OS AUDIT TRAIL

- XML AUDIT TRAIL

RAC_INSTANCE

NUMBER

NOT NULL

最新のアーカイブ・タイムスタンプが適用されるOracle RACインスタンス番号。0の場合は該当なし。

LAST_ARCHIVE_TS

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

最後にアーカイブされた監査レコードまたは監査ファイルのタイムスタンプ

DBA_AUDIT_OBJECT

DBA_AUDIT_OBJECTは、データベース内のすべてのオブジェクトに対する監査証跡レコードを示します。

関連ビュー

USER_AUDIT_OBJECTは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクトに対する監査証跡レコードを示します。

列

データ型

NULL

説明

OS_USERNAME

VARCHAR2(255)

操作が監査対象となったユーザーのオペレーティング・システムでのログイン・ユーザー名

USERNAME

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーの名前(ID番号ではない)

USERHOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

TERMINAL

VARCHAR2(255)

ユーザーの端末の識別子

TIMESTAMP

DATE

ローカル・データベースのセッション・タイム・ゾーンでの監査証跡エントリの作成日時(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインの日時)

OWNER

VARCHAR2(30)

操作の影響を受けたオブジェクトの作成者

OBJ_NAME

VARCHAR2(128)

操作の影響を受けたオブジェクトの名前

ACTION_NAME

VARCHAR2(28)

DBA_AUDIT_TRAILのACTION列の数値コードに対応する操作タイプの名前

NEW_OWNER

VARCHAR2(30)

NEW_NAME列に指定されたオブジェクトの所有者

NEW_NAME

VARCHAR2(128)

RENAME後のオブジェクトの新規名、または基礎となっているオブジェクトの名前

SES_ACTIONS

VARCHAR2(19)

セッションのサマリー(16文字で構成される文字列で、ALTER、AUDIT、COMMENT、DELETE、GRANT、INDEX、INSERT、LOCK、RENAME、SELECT、UPDATE、REFERENCES、EXECUTEの順に各操作の状態を1文字で表す)。14、15および16の位置は、将来の使用のために確保されている。各文字の意味は次のとおり。

- - - 情報がない場合

- S - 成功の場合

- F - 失敗の場合

- B - 両方の場合

COMMENT_TEXT

VARCHAR2(4000)

監査証跡についてのテキスト・コメント

SESSIONID

NUMBER

NOT NULL

各Oracleセッションの数値ID

ENTRYID

NUMBER

NOT NULL

セッションの各監査証跡エントリの数値ID

STATEMENTID

NUMBER

NOT NULL

文の実行ごとの数値ID

RETURNCODE

NUMBER

NOT NULL

操作によって生成されたOracleエラー・コード。有効な値の例は次のとおり。

- 0 - 操作は成功

- 2004 - セキュリティ違反

PRIV_USED

VARCHAR2(40)

操作の実行に使用されたシステム権限

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

各Oracleセッションでのクライアント識別子

ECONTEXT_ID

VARCHAR2(64)

アプリケーション実行コンテキスト識別子

SESSION_CPU

NUMBER

各Oracleセッションで使用されたCPUタイム

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

UTC(協定世界時)タイム・ゾーンでの監査証跡エントリで作成されたタイムスタンプ(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインのタイムスタンプ)

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleプロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TRANSACTIONID

RAW(8)

オブジェクトがアクセスまたは変更されたトランザクションのトランザクション識別子

SCN

NUMBER

問合せのシステム変更番号(SCN)

SQL_BIND

NVARCHAR2(2000)

問合せのバインド変数データ

SQL_TEXT

NVARCHAR2(2000)

問合せのSQLテキスト

OBJ_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

監査対象オブジェクトを含んでいるエディションの名前

注意:
SQL_BINDおよびSQL_TEXT列は、AUDIT_TRAIL初期化パラメータがdb, extendedに設定されている場合にのみ移入されます。

関連項目:
「AUDIT_TRAIL」

DBA_AUDIT_POLICIES

DBA_AUDIT_POLICIESは、データベース内のすべてのファイングレイン監査ポリシーを示します。このビューの列は、ALL_AUDIT_POLICIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AUDIT_POLICIES」

DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNS

DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNSは、データベース内のすべてのファイングレイン監査ポリシー列を示します。このビューの列は、ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNS」

DBA_AUDIT_SESSION

DBA_AUDIT_SESSIONは、CONNECTおよびDISCONNECTについての監査証跡レコードをすべて示します。

関連ビュー

USER_AUDIT_SESSIONは、現行のユーザーについての接続および接続の切離しの監査証跡レコードを示します。

列

データ型

NULL

説明

OS_USERNAME

VARCHAR2(255)

操作が監査対象となったユーザーのオペレーティング・システムでのログイン・ユーザー名

USERNAME

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーの名前(ID番号ではない)

USERHOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

TERMINAL

VARCHAR2(255)

ユーザーの端末の識別子

TIMESTAMP

DATE

ローカル・データベースのセッション・タイム・ゾーンでの監査証跡エントリの作成日時(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインの日時)

ACTION_NAME

VARCHAR2(28)

DBA_AUDIT_TRAILのACTION列の数値コードに対応する操作タイプの名前

LOGOFF_TIME

DATE

ユーザー・ログオフの日時

LOGOFF_LREAD

NUMBER

セッションの論理読取り

LOGOFF_PREAD

NUMBER

セッションの物理読取り

LOGOFF_LWRITE

NUMBER

セッションの論理書込み

LOGOFF_DLOCK

VARCHAR2(40)

セッション中に検出されたデッドロック

SESSIONID

NUMBER

NOT NULL

各Oracleセッションの数値ID

RETURNCODE

NUMBER

NOT NULL

操作によって生成されたOracleエラー・コード。有効な値の例は次のとおり。

- 0 - 操作は成功

- 2004 - セキュリティ違反

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

各Oracleセッションでのクライアント識別子

SESSION_CPU

NUMBER

各Oracleセッションで使用されたCPUタイム

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

UTC(協定世界時)タイム・ゾーンでの監査証跡エントリで作成されたタイムスタンプ(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインのタイムスタンプ)

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleプロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

DBA_AUDIT_STATEMENT

DBA_AUDIT_STATEMENTは、データベース内のすべてのGRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDITおよびALTER SYSTEM文についての監査証跡レコードを示します。

関連ビュー

USER_AUDIT_STATEMENTは、現行のユーザーが発行したGRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDITおよびALTER SYSTEM文についての監査証跡レコードを示します。

列

データ型

NULL

説明

OS_USERNAME

VARCHAR2(255)

操作が監査対象となったユーザーのオペレーティング・システムでのログイン・ユーザー名

USERNAME

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーの名前(ID番号ではない)

USERHOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

TERMINAL

VARCHAR2(255)

ユーザーの端末の識別子

TIMESTAMP

DATE

ローカル・データベースのセッション・タイム・ゾーンでの監査証跡エントリの作成日時(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインの日時)

OWNER

VARCHAR2(30)

操作の影響を受けたオブジェクトの作成者

OBJ_NAME

VARCHAR2(128)

操作の影響を受けたオブジェクトの名前

ACTION_NAME

VARCHAR2(28)

DBA_AUDIT_TRAILのACTION列の数値コードに対応する操作タイプの名前

NEW_NAME

VARCHAR2(128)

RENAME後のオブジェクトの新規名、または基礎となっているオブジェクトの名前

OBJ_PRIVILEGE

VARCHAR2(16)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたオブジェクト権限

SYS_PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたシステム権限

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(1)

ロールまたはシステム権限がADMIN OPTION付きで付与されたことを示す。

GRANTEE

VARCHAR2(30)

GRANT文またはREVOKE文で指定された権限受領者の名前

AUDIT_OPTION

VARCHAR2(40)

AUDIT文で設定された監査オプション

SES_ACTIONS

VARCHAR2(19)

セッションのサマリー(16文字で構成される文字列で、ALTER、AUDIT、COMMENT、DELETE、GRANT、INDEX、INSERT、LOCK、RENAME、SELECT、UPDATE、REFERENCES、EXECUTEの順に各操作の状態を1文字で表す)。14、15および16の位置は、将来の使用のために確保されている。各文字の意味は次のとおり。

- - - 情報がない場合

- S - 成功の場合

- F - 失敗の場合

- B - 両方の場合

COMMENT_TEXT

VARCHAR2(4000)

アプリケーションによって挿入された監査証跡についてのテキスト・コメント

SESSIONID

NUMBER

NOT NULL

各Oracleセッションの数値ID

ENTRYID

NUMBER

NOT NULL

セッションの各監査証跡エントリの数値ID

STATEMENTID

NUMBER

NOT NULL

文の実行ごとの数値ID

RETURNCODE

NUMBER

NOT NULL

操作によって生成されたOracleエラー・コード。有効な値の例は次のとおり。

- 0 - 操作は成功

- 2004 - セキュリティ違反

PRIV_USED

VARCHAR2(40)

操作の実行に使用されたシステム権限

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

各Oracleセッションでのクライアント識別子

ECONTEXT_ID

VARCHAR2(64)

アプリケーション実行コンテキスト識別子

SESSION_CPU

NUMBER

各Oracleセッションで使用されたCPUタイム

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

UTC(協定世界時)タイム・ゾーンでの監査証跡エントリで作成されたタイムスタンプ(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインのタイムスタンプ)

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleプロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TRANSACTIONID

RAW(8)

オブジェクトがアクセスまたは変更されたトランザクションのトランザクション識別子

SCN

NUMBER

問合せのシステム変更番号(SCN)

SQL_BIND

NVARCHAR2(2000)

問合せのバインド変数データ

SQL_TEXT

NVARCHAR2(2000)

問合せのSQLテキスト

OBJ_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

監査対象オブジェクトを含んでいるエディションの名前

注意:
SQL_BINDおよびSQL_TEXT列は、AUDIT_TRAIL初期化パラメータがdb, extendedに設定されている場合にのみ移入されます。

関連項目:
「AUDIT_TRAIL」

DBA_AUDIT_TRAIL

DBA_AUDIT_TRAILは、標準の監査証跡エントリをすべて示します。

関連ビュー

USER_AUDIT_TRAILは、現行のユーザーに関連する標準の監査証跡エントリを示します。

列

データ型

NULL

説明

OS_USERNAME

VARCHAR2(255)

操作が監査対象となったユーザーのオペレーティング・システムでのログイン・ユーザー名

USERNAME

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーの名前(ID番号ではない)

USERHOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

TERMINAL

VARCHAR2(255)

ユーザーの端末の識別子

TIMESTAMP

DATE

ローカル・データベースのセッション・タイム・ゾーンでの監査証跡エントリの作成日時(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインの日時)

OWNER

VARCHAR2(30)

操作の影響を受けたオブジェクトの作成者

OBJ_NAME

VARCHAR2(128)

操作の影響を受けたオブジェクトの名前

ACTION

NUMBER

NOT NULL

操作の数値による型コード。対応する操作タイプ名はACTION_NAME列に含まれる。

ACTION_NAME

VARCHAR2(28)

ACTION列の数値コードに対応する操作タイプの名前

NEW_OWNER

VARCHAR2(30)

NEW_NAME列に指定されたオブジェクトの所有者

NEW_NAME

VARCHAR2(128)

RENAME後のオブジェクトの新規名、または基礎となっているオブジェクトの名前

OBJ_PRIVILEGE

VARCHAR2(16)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたオブジェクト権限

SYS_PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたシステム権限

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(1)

ロールまたはシステム権限がADMIN OPTION付きで付与されたかどうか

GRANTEE

VARCHAR2(30)

GRANT文またはREVOKE文で指定された権限受領者の名前

AUDIT_OPTION

VARCHAR2(40)

AUDIT文で設定された監査オプション

SES_ACTIONS

VARCHAR2(19)

セッションのサマリー(16文字で構成される文字列で、ALTER、AUDIT、COMMENT、DELETE、GRANT、INDEX、INSERT、LOCK、RENAME、SELECT、UPDATE、REFERENCES、EXECUTEの順に各操作の状態を1文字で表す)。14、15および16の位置は、将来の使用のために確保されている。各文字の意味は次のとおり。

- - - 情報がない場合

- S - 成功の場合

- F - 失敗の場合

- B - 両方の場合

LOGOFF_TIME

DATE

ユーザー・ログオフの日時

LOGOFF_LREAD

NUMBER

セッションの論理読取り

LOGOFF_PREAD

NUMBER

セッションの物理読取り

LOGOFF_LWRITE

NUMBER

セッションの論理書込み

LOGOFF_DLOCK

VARCHAR2(40)

セッション中に検出されたデッドロック

COMMENT_TEXT

VARCHAR2(4000)

監査された文についての詳細情報を提供する、監査証跡エントリについてのテキスト・コメント
ユーザーが認証された方式も示す。認証方式は、次のいずれか。

- DATABASE - パスワードで認証された。

- NETWORK - Oracle Net ServicesまたはAdvanced Security Optionで認証された。

- PROXY - クライアントは、別のユーザーによって認証されている。プロキシ・ユーザー名は、認証方式に従う。

SESSIONID

NUMBER

NOT NULL

各Oracleセッションの数値ID。各ユーザー・セッションは一意のセッションIDを取得する。

ENTRYID

NUMBER

NOT NULL

セッションの各監査証跡エントリの数値ID。エントリIDは、1から始まり、書き込まれるエントリの数まで増加する、セッションの監査エントリの索引。

STATEMENTID

NUMBER

NOT NULL

ユーザー・セッションのn番目の文。最初のSQL文は1の値を取得し、値は、それ以降のSQL文ごとに増加する。1つのSQL文によって複数の監査証跡エントリを作成できる場合(同じSQL文から複数のオブジェクトが監査される場合など)、文IDはその文に関して同じままであり、エントリIDは、文によって作成された監査証跡エントリごとに増加する。

RETURNCODE

NUMBER

NOT NULL

操作によって生成されたOracleエラー・コード。有効な値の例は次のとおり。

- 0 - 操作は成功

- 2004 - セキュリティ違反

PRIV_USED

VARCHAR2(40)

操作の実行に使用されたシステム権限

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

各Oracleセッションでのクライアント識別子

ECONTEXT_ID

VARCHAR2(64)

アプリケーション実行コンテキスト識別子

SESSION_CPU

NUMBER

各Oracleセッションで使用されたCPUタイム

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

UTC(協定世界時)タイム・ゾーンでの監査証跡エントリで作成されたタイムスタンプ(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインのタイムスタンプ)

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleプロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TRANSACTIONID

RAW(8)

オブジェクトがアクセスまたは変更されたトランザクションのトランザクション識別子

SCN

NUMBER

問合せのシステム変更番号(SCN)

SQL_BIND

NVARCHAR2(2000)

問合せのバインド変数データ

SQL_TEXT

NVARCHAR2(2000)

問合せのSQLテキスト

OBJ_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

監査対象オブジェクトを含んでいるエディションの名前

DBID

NUMBER

監査対象データベースのデータベース識別子

注意:
SQL_BINDおよびSQL_TEXT列は、AUDIT_TRAIL初期化パラメータがdb, extendedに設定されている場合にのみ移入されます。

関連項目:
「AUDIT_TRAIL」

DBA_AUTO_SEGADV_CTL

DBA_AUTO_SEGADV_CTLは、セグメント・アドバイザによって使用される制御情報を公開します。DBAは、この情報によって、自動アドバイザ内で何が発生しているかを把握できます。

列

データ型

NULL

説明

AUTO_TASKID

NUMBER

自動アドバイザによって生成される一意のタスクID

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

セグメントが設定されている表領域の名前

SEGMENT_OWNER

VARCHAR2(30)

セグメントの所有者

SEGMENT_NAME

VARCHAR2(81)

セグメント名

SEGMENT_TYPE

VARCHAR2(18)

セグメントのタイプ(TABLE、INDEXなど)

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

サブセグメントの名前(パーティション化されている場合)

STATUS

VARCHAR2(40)

分析の状態:

- NEW - セグメントまたは表領域はまだ分析されていない

- BEING-PROCESSED - セグメントまたは表領域は処理中である

- COMPLETE - セグメントまたは表領域は分析済である

- ERROR - セグメントまたは表領域に問題がある

REASON

VARCHAR2(40)

このセグメントが選択された理由

REASON_VALUE

NUMBER

理由に対応付けられた値

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)

エントリが作成された時刻

PROCESSED_TASKID

NUMBER

セグメントまたは表領域を処理するために使用された自動アドバイザ・タスク

END_TIME

TIMESTAMP(6)

アドバイザ・タスクが完了した時刻

DBA_AUTO_SEGADV_SUMMARY

DBA_AUTO_SEGADV_SUMMARYは、自動アドバイザ・タスク実行のサマリーを示します。

列

データ型

NULL

説明

AUTO_TASKID

NUMBER

NOT NULL

一意の自動タスクID

SNAPID

NUMBER

セグメントを処理するために使用される最大AWRスナップID

SEGMENTS_SELECTED

NUMBER

分析対象として選択されたセグメントの数

SEGMENTS_PROCESSED

NUMBER

実際に処理されたセグメントの数

TABLESPACE_SELECTED

NUMBER

分析対象として選択された表領域の数

TABLESPACE_PROCESSED

NUMBER

実際に処理された表領域の数

RECOMMENDATIONS_COUNT

NUMBER

生成された推奨項目の数

START_TIME

TIMESTAMP(6)

自動タスクが開始された時刻

END_TIME

TIMESTAMP(6)

自動タスクが終了した時刻

DBA_AUTOTASK_CLIENT

DBA_AUTOTASK_CLIENTは、7日間および30日間の各自動メンテナンス・タスクに対する統計データを示します。

列

データ型

NULL

説明

CLIENT_NAME

VARCHAR2(64)

クライアントの名前

STATUS

VARCHAR2(8)

ジョブのステータス:

- ENABLED

- DISABLED

CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(30)

このクライアントに対して通常優先ジョブに使用されるコンシューマ・グループ

CLIENT_TAG

VARCHAR2(2)

このクライアントのジョブを識別するときに使用されるタグ

PRIORITY_OVERRIDE

VARCHAR2(7)

タスクが実行される、ユーザー指定の優先順位:

- URGENT

- HIGH

- MEDIUM

- LOW

ATTRIBUTES

VARCHAR2(4000)

クライアントの属性

WINDOW_GROUP

VARCHAR2(64)

ジョブのスケジュールに使用されるウィンドウ・グループ

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

このクライアントのジョブが実行されるサービス名

RESOURCE_PERCENTAGE

NUMBER

このクライアントの高優先度のメンテナンス・タスクに対する、メンテナンス・リソースの割合

USE_RESOURCE_ESTIMATES

VARCHAR2(5)

このクライアントに対してリソースの見積りが使用されているかどうか(TRUE | FALSE)

MEAN_JOB_DURATION

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(9)

このクライアントのジョブの平均経過時間(秒)

MEAN_JOB_CPU

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(9)

このクライアントによって発行されたジョブの平均CPU時間(秒)

MEAN_JOB_ATTEMPTS

NUMBER

タスクを完了するのに必要となる試行の平均数

MEAN_INCOMING_TASKS_7_DAYS

NUMBER

最後の7日間にMaintenance Window Startに入力されるタスクの平均数

MEAN_INCOMING_TASKS_30_DAYS

NUMBER

最後の30日間にMaintenance Window Startに入力されるタスクの平均数

TOTAL_CPU_LAST_7_DAYS

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(9)

最後の7日間にこのクライアントのジョブによって使用された蓄積CPU時間(秒)

TOTAL_CPU_LAST_30_DAYS

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(9)

最後の30日間にこのクライアントのジョブによって使用された蓄積CPU時間(秒)

MAX_DURATION_LAST_7_DAYS

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

最後の7日間のジョブの最大経過時間(秒)

MAX_DURATION_LAST_30_DAYS

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

最後の30日間のジョブの最大経過時間(秒)

WINDOW_DURATION_LAST_7_DAYS

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(9)

最後の7日間にクライアントがアクティブであった合計時間

WINDOW_DURATION_LAST_30_DAYS

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(9)

最後の30日間にクライアントがアクティブであった合計時間

DBA_AUTOTASK_CLIENT_HISTORY

DBA_AUTOTASK_CLIENT_HISTORYは、ウィンドウごとに、各自動メンテナンス・タスクのジョブ実行回数の履歴を示します。この情報は、Enterprise Managerの「ジョブ履歴」ページで確認できます。

列

データ型

NULL

説明

CLIENT_NAME

VARCHAR2(64)

クライアントの名前

WINDOW_NAME

VARCHAR2(65)

メンテナンス・ウィンドウの名前

WINDOW_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

メンテナンス・ウィンドウの開始時刻

WINDOW_DURATION

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(6)

ウィンドウの持続時間(現在開いているウィンドウはNULL)

JOBS_CREATED

NUMBER

このウィンドウでクライアントに対して作成されたジョブ数

JOBS_STARTED

NUMBER

メンテナンス・ウィンドウでクライアントに対して開始されたジョブ数

JOBS_COMPLETED

NUMBER

メンテナンス・ウィンドウでクライアントに対して正常に完了したジョブ数

WINDOW_END_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ウィンドウ終了時刻

DBA_AUTOTASK_CLIENT_JOB

DBA_AUTOTASK_CLIENT_JOBは、自動メンテナンス・タスク用に作成された現在実行中のスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。また、これらのジョブのターゲット・オブジェクトだけでなく、同じタスクを以前にインスタンス化したときの付加的な統計に関する情報も示します。この付加的なデータの一部は、一般的なスケジューラ・ビューから取得されます。

列

データ型

NULL

説明

CLIENT_NAME

VARCHAR2(64)

クライアントの名前

JOB_NAME

VARCHAR2(65)

ジョブの名前

JOB_SCHEDULER_STATUS

VARCHAR2(15)

ジョブのステータス:

- DISABLED

- RETRY SCHEDULED

- SCHEDULED

- RUNNING

- COMPLETED

- BROKEN

- FAILED

- REMOTE

- SUCCEEDED

- CHAIN_STALLED

TASK_NAME

VARCHAR2(64)

実行されているタスクの名前

TASK_TARGET_TYPE

VARCHAR2(64)

処理中のターゲットのタイプ

TASK_TARGET_NAME

VARCHAR2(513)

NOT NULL

ターゲットの名前

TASK_PRIORITY

VARCHAR2(7)

タスクの優先順位:

- URGENT

- HIGH

- MEDIUM

- LOW

TASK_OPERATION

VARCHAR2(64)

オブジェクトに対して実行された操作

DBA_AUTOTASK_JOB_HISTORY

DBA_AUTOTASK_JOB_HISTORYは、自動メンテナンス・タスクのジョブ実行の履歴を示します。ジョブの実行が終了すると、このビューにジョブが追加されます。

列

データ型

NULL

説明

CLIENT_NAME

VARCHAR2(64)

自動メンテナンス・クライアント名

WINDOW_NAME

VARCHAR2(65)

メンテナンス・ウィンドウの名前

WINDOW_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

メンテナンス・ウィンドウの開始時刻

WINDOW_DURATION

INTERVAL DAY(9) TO SECOND(6)

メンテナンス・ウィンドウの持続時間

JOB_NAME

VARCHAR2(65)

メンテナンス・ジョブの名前

JOB_STATUS

VARCHAR2(30)

メンテナンス・ジョブの状態

JOB_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

メンテナンス・ジョブの開始時刻

JOB_DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

メンテナンス・ジョブの持続時間

JOB_ERROR

NUMBER

ジョブのエラー・コード(ある場合)

JOB_INFO

VARCHAR2(4000)

ジョブに関する追加情報

DBA_AUTOTASK_OPERATION

DBA_AUTOTASK_OPERATIONは、各クライアントの自動メンテナンス・タスク操作をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

CLIENT_NAME

VARCHAR2(64)

クライアントの名前

OPERATION_NAME

VARCHAR2(64)

操作名

OPERATION_TAG

VARCHAR2(3)

操作タグ

PRIORITY_OVERRIDE

VARCHAR2(7)

タスクが実行される、ユーザー指定の優先順位:

- URGENT

- HIGH

- MEDIUM

- LOW

ATTRIBUTES

VARCHAR2(4000)

操作の属性

USE_RESOURCE_ESTIMATES

VARCHAR2(5)

この操作に対してリソース使用率の見積りが使用されているかどうか(TRUE | FALSE)

STATUS

VARCHAR2(8)

ジョブのステータス:

- ENABLED

- DISABLED

DBA_AUTOTASK_SCHEDULE

DBA_AUTOTASK_SCHEDULEは、今後32日間の各クライアントのメンテナンス・ウィンドウのスケジュールを示します。

列

データ型

NULL

説明

WINDOW_NAME

VARCHAR2(30)

メンテナンス・ウィンドウの名前

START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ウィンドウの予定されている開始時刻

DURATION

INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)

ウィンドウの現在定義されている持続時間(現在開いているウィンドウはNULL)

DBA_AUTOTASK_TASK

DBA_AUTOTASK_TASKは、現在および過去の自動メンテナンス・タスクに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CLIENT_NAME

VARCHAR2(64)

クライアントの名前

TASK_NAME

VARCHAR2(64)

実行されているタスクの名前

TASK_TARGET_TYPE

VARCHAR2(64)

タスクのターゲット・タイプ

TASK_TARGET_NAME

VARCHAR2(513)

NOT NULL

ターゲットの名前

OPERATION_NAME

VARCHAR2(64)

オブジェクトに対して実行された操作

ATTRIBUTES

VARCHAR2(4000)

タスクの属性

TASK_PRIORITY

NUMBER

このクライアントの他のタスクに対するタスク優先順位

PRIORITY_OVERRIDE

NUMBER

ユーザーによりオーバーライドされるタスク優先順位

STATUS

VARCHAR2(8)

タスクのステータス:

- DISABLED

- DEFERRED

- ENABLED

DEFERRED_WINDOW_NAME

VARCHAR2(65)

このタスクに適切なウィンドウ

CURRENT_JOB_NAME

VARCHAR2(65)

現在スケジュールされているジョブ名(存在する場合)

JOB_SCHEDULER_STATUS

VARCHAR2(15)

ジョブのステータス:

- DISABLED

- RETRY SCHEDULED

- SCHEDULED

- RUNNING

- COMPLETED

- BROKEN

- FAILED

- REMOTE

- SUCCEEDED

- CHAIN_STALLED

ESTIMATE_TYPE

VARCHAR2(7)

適用されるリソース見積りのタイプ:

- DERIVED

- FORCED

- LOCKED

ESTIMATED_WEIGHT

NUMBER

タスクの重みインジケータ

ESTIMATED_DURATION

NUMBER

ジョブの推定経過時間(秒)

ESTIMATED_CPU_TIME

NUMBER

ジョブの推定CPU時間(秒)

ESTIMATED_TEMP

NUMBER

ジョブの推定一時使用領域(KB)

ESTIMATED_DOP

NUMBER

ジョブの推定並列度

ESTIMATED_IO_RATE

NUMBER

ジョブの推定I/O使用率(KB/秒)

ESTIMATED_UNDO_RATE

NUMBER

ジョブの推定UNDO生成レート(KB/秒)

RETRY_COUNT

NUMBER

最後に成功した試行からこのタスクを実行するまでの試行数

LAST_GOOD_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

このタスクが前回成功したときのタイムスタンプ

LAST_GOOD_PRIORITY

NUMBER

このタスクが前回成功したときのジョブ優先順位

LAST_GOOD_DURATION

NUMBER

このタスクが前回成功したときの経過時間(秒)

LAST_GOOD_CPU_TIME

NUMBER

このタスクが前回成功したときのジョブのCPU時間(秒)

LAST_GOOD_TEMP

NUMBER

このタスクが前回成功したときのジョブの一時使用領域(KB)

LAST_GOOD_DOP

NUMBER

このタスクが前回成功したときのジョブのピーク並列度

LAST_GOOD_IO_RATE

NUMBER

このタスクが前回成功したときのジョブのI/O使用率レート(KB/秒)

LAST_GOOD_UNDO_RATE

NUMBER

このタスクが前回成功したときのジョブのUNDO生成レート(KB/秒)

LAST_GOOD_CPU_WAIT

NUMBER

このタスクが前回成功したときのリソース・マネージャの待機時間(秒)

LAST_GOOD_IO_WAIT

NUMBER

このタスクが前回成功したときのリソース・マネージャの待機時間(秒)

LAST_GOOD_UNDO_WAIT

NUMBER

このタスクが前回成功したときのリソース・マネージャの待機時間(秒)

LAST_GOOD_TEMP_WAIT

NUMBER

このタスクが前回成功したときのリソース・マネージャの待機時間(秒)

LAST_GOOD_CONCURRENCY

NUMBER

このタスクが前回成功したときの同時実行性待機時間(秒)

LAST_GOOD_CONTENTION

NUMBER

このタスクが前回成功したときの競合待機時間(秒)

NEXT_TRY_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

遅延したメンテナンス・ウィンドウの次に予定されている開始時刻

LAST_TRY_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

タスクが最後に試行された時刻

LAST_TRY_PRIORITY

NUMBER

最後の試行におけるタスク優先順位

LAST_TRY_RESULT

VARCHAR2(36)

前回タスクが実行された結果コード:

- SUCCEEDED

- FAILED

- STOPPED BY USER ACTION

- STOPPED AT END OF MAINTENANCE WINDOW

- STOPPED AT INSTANCE SHUTDOWN

- STOPPED

LAST_TRY_DURATION

NUMBER

最後の実行の経過時間(秒)

LAST_TRY_CPU_TIME

NUMBER

最後の実行中のCPU時間(秒)

LAST_TRY_TEMP

NUMBER

最後の実行におけるジョブの一時使用領域(KB)

LAST_TRY_DOP

NUMBER

最後の実行中のジョブのピーク並列度

LAST_TRY_IO_RATE

NUMBER

最後の実行中のI/Oレート(秒)

LAST_TRY_UNDO_RATE

NUMBER

最後の実行中のUNDO生成レート(秒)

LAST_TRY_CPU_WAIT

NUMBER

最後の実行中のCPU待機消費時間(秒)

LAST_TRY_IO_WAIT

NUMBER

最後の実行中のI/O待機消費時間(秒)

LAST_TRY_UNDO_WAIT

NUMBER

最後の実行中のUNDO待機消費時間(秒)

LAST_TRY_TEMP_WAIT

NUMBER

最後の実行中の一時領域待機消費時間(秒)

LAST_TRY_CONCURRENCY

NUMBER

最後の実行中の同時実行性待機時間(秒)

LAST_TRY_CONTENTION

NUMBER

最後の実行中の競合待機時間(秒)

MEAN_GOOD_DURATION

NUMBER

実行に成功したこのタスクの平均経過時間(秒)

MEAN_GOOD_CPU_TIME

NUMBER

実行に成功したこのタスクの平均CPU時間(秒)

MEAN_GOOD_TEMP

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均一時使用領域(KB)

MEAN_GOOD_DOP

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均ピーク並列度

MEAN_GOOD_IO

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均I/O使用率(KB/秒)

MEAN_GOOD_UNDO

NUMBER

このタスクの平均UNDO生成レート(KB/秒)

MEAN_GOOD_CPU_WAIT

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均CPU待機時間(秒)

MEAN_GOOD_IO_WAIT

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均I/O待機時間(秒)

MEAN_GOOD_UNDO_WAIT

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均UNDO待機時間(秒)

MEAN_GOOD_TEMP_WAIT

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均一時領域待機時間(秒)

MEAN_GOOD_CONCURRENCY

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均同時実行性待機時間(秒)

MEAN_GOOD_CONTENTION

NUMBER

このタスクの実行が成功したときの平均競合待機時間(秒)

INFO_FIELD_1

VARCHAR2(4000)

クライアントが解釈した情報

INFO_FIELD_2

CLOB

クライアントが解釈した情報

INFO_FIELD_3

NUMBER

クライアントが解釈した情報

INFO_FIELD_4

NUMBER

クライアントが解釈した情報

DBA_AUTOTASK_WINDOW_CLIENTS

DBA_AUTOTASK_WINDOW_CLIENTSは、MAINTENANCE_WINDOW_GROUPに属するウィンドウを、各メンテナンス・タスクのウィンドウのステータスEnabledまたはDisabledとともに示します。主に、Enterprise Managerで使用されます。

列

データ型

NULL

説明

WINDOW_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

メンテナンス・ウィンドウの名前

WINDOW_NEXT_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ウィンドウが使用禁止でない場合に、次にウィンドウが開く予定時刻

WINDOW_ACTIVE

VARCHAR2(5)

ウィンドウが現在アクティブ(オープンしている)かどうか(TRUE | FALSE)

AUTOTASK_STATUS

VARCHAR2(8)

自動メンテナンス・タスク・サブシステムのステータス:

- ENABLED

- DISABLED

OPTIMIZER_STATS

VARCHAR2(8)

オプティマイザ統計収集のステータス:

- ENABLED

- DISABLED

SEGMENT_ADVISOR

VARCHAR2(8)

セグメント・アドバイザのステータス:

- ENABLED

- DISABLED

SQL_TUNE_ADVISOR

VARCHAR2(8)

SQLチューニング・アドバイザのステータス:

- ENABLED

- DISABLED

HEALTH_MONITOR

VARCHAR2(8)

状態モニターのステータス:

- ENABLED

- DISABLED

DBA_AUTOTASK_WINDOW_HISTORY

DBA_AUTOTASK_WINDOW_HISTORYは、自動メンテナンス・タスク・ウィンドウの履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

WINDOW_NAME

VARCHAR2(65)

メンテナンス・ウィンドウの名前

WINDOW_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ウィンドウ開始時刻

WINDOW_END_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ウィンドウ終了時刻

DBA_AW_PS

DBA_AW_PSは、データベース内のすべての分析作業領域内のページ領域を示します。このビューの列は、ALL_AW_PSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AW_PS」

DBA_AWS

DBA_AWSは、データベース内のすべての分析作業領域を示します。このビューの列は、ALL_AWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AWS」

DBA_BASE_TABLE_MVIEWS

DBA_BASE_TABLE_MVIEWSは、データベース内のマテリアライズド・ビュー・ログを使用して、すべてのマテリアライズド・ビューを示します。このビューの列は、ALL_BASE_TABLE_MVIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_BASE_TABLE_MVIEWS」

DBA_BLOCKERS

DBA_BLOCKERSは、ロックされているオブジェクトを待機しているのではなく、別のセッションが待機しているオブジェクトのロックを保持しているセッションを示します。Oracle RAC環境では、ブロッカが同一インスタンス上にある場合にのみ、これがあてはまります。

列

データ型

NULL

説明

HOLDING_SESSION

NUMBER

ロックを保持しているセッション

DBA_CAPTURE

DBA_CAPTUREは、データベース内のすべての取得プロセスに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_CAPTUREの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CAPTURE」

DBA_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTES

DBA_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTESは、データベース内のすべての取得プロセスの追加属性に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTES」

DBA_CAPTURE_PARAMETERS

DBA_CAPTURE_PARAMETERSは、データベース内のすべての取得プロセスのパラメータに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_CAPTURE_PARAMETERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CAPTURE_PARAMETERS」

DBA_CAPTURE_PREPARED_DATABASE

DBA_CAPTURE_PREPARED_DATABASEは、ローカル・データベースのインスタンス化の準備が完了した時点に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_CAPTURE_PREPARED_DATABASEの列と同じです。

関連項目:

- 「ALL_CAPTURE_PREPARED_DATABASE」

- このビューのサプリメンタル・ロギング列に考えられる値の詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

DBA_CAPTURE_PREPARED_SCHEMAS

DBA_CAPTURE_PREPARED_SCHEMASは、ローカル・データベースでインスタンス化の準備が完了しているすべてのスキーマに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMASの列と同じです。

関連項目:

- 「ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMAS」

- このビューのサプリメンタル・ロギング列に考えられる値の詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

DBA_CAPTURE_PREPARED_TABLES

DBA_CAPTURE_PREPARED_TABLESは、ローカル・データベースでインスタンス化の準備が完了しているすべての表に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLESの列と同じです。

関連項目:

- 「ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLES」

- このビューのサプリメンタル・ロギング列に考えられる値の詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

DBA_CATALOG

DBA_CATALOGは、データベース内のすべての表、ビュー、クラスタ、シノニムおよび順序を示します。このビューの列は、ALL_CATALOGの列と同じです。

DBA_CHANGE_NOTIFICATION_REGS

DBA_CHANGE_NOTIFICATION_REGSは、データベース内の変更通知の登録をすべて示します。

関連ビュー

USER_CHANGE_NOTIFICATION_REGSは、現行のユーザーが所有する変更通知登録を示します。このビューは、USERNAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(31)

登録の所有者

REGID

NUMBER

内部登録ID

REGFLAGS

NUMBER

登録フラグ

CALLBACK

VARCHAR2(256)

通知コールバック

OPERATIONS_FILTER

NUMBER

操作フィルタ(指定されている場合)

CHANGELAG

NUMBER

通知間のトランザクション遅延(指定されている場合)

TIMEOUT

NUMBER

登録タイムアウト(指定されている場合)

TABLE_NAME

VARCHAR2(63)

登録されている表の名前

関連項目:
「USER_CHANGE_NOTIFICATION_REGS」

DBA_CLU_COLUMNS

DBA_CLU_COLUMNSは、クラスタ列に関連する表列をすべてマップします。

関連ビュー

USER_CLU_COLUMNSは、クラスタ列に関連し、現行のユーザーが所有する表の列をすべてマップします。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタの所有者

CLUSTER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタ名

CLU_COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタ内のキー列

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

クラスタ化表の名前

TAB_COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

オブジェクト型列のキー列またはキー属性

DBA_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS

DBA_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSは、データベース内のすべてのハッシュ・クラスタに対するハッシュ関数を示します。このビューの列は、ALL_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSの列と同じです。

DBA_CLUSTERS

DBA_CLUSTERSは、データベース内のすべてのクラスタを示します。このビューの列は、ALL_CLUSTERSの列と同じです。

DBA_COL_COMMENTS

DBA_COL_COMMENTSは、データベース内のすべての表およびビューについてのコメントを示します。このビューの列は、ALL_COL_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_COL_COMMENTS」

DBA_COL_PENDING_STATS

DBA_COL_PENDING_STATSは、データベース内のすべての列に関する保留中の統計を示します。このビューの列は、ALL_COL_PENDING_STATSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_COL_PENDING_STATS」

DBA_COL_PRIVS

DBA_COL_PRIVSは、データベース内の列オブジェクトの権限付与をすべて示します。

関連ビュー

USER_COL_PRIVSは、現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者または権限受領者である列オブジェクトの権限付与を示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

列についての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:
「USER_COL_PRIVS」

DBA_COLL_TYPES

DBA_COLL_TYPESは、データベース内の名前付きコレクション型(配列、ネストした表、オブジェクト表など)をすべて示します。このビューの列は、ALL_COLL_TYPESの列と同じです。

DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL

DBA_COMMON_AUDIT_TRAILは、標準およびファイングレイン監査証跡エントリ(XML形式で書き込まれた必須およびSYS監査レコード)をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

AUDIT_TYPE

VARCHAR2(22)

監査証跡のタイプ:

- 標準監査

- 標準XML監査

- ファイングレイン監査

- ファイングレインXML監査

- SYS XML監査

- 必須XML監査

SESSION_ID

NUMBER

Oracleセッションの数値ID

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

STATEMENTID

NUMBER

文の実行ごとの数値ID。文により、複数の監査レコードが作成される場合がある。

ENTRYID

NUMBER

セッションの監査証跡エントリの数値ID

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

セッションのタイム・ゾーンでの監査済操作のタイムスタンプ(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログインのタイムスタンプ)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

DB_USER

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーのデータベース・ユーザー名

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

Oracleセッションでのクライアント識別子

ECONTEXT_ID

VARCHAR2(64)

アプリケーション実行コンテキスト識別子

EXT_NAME

VARCHAR2(4000)

ユーザー外部名

OS_USER

VARCHAR2(255)

操作が監査対象となったユーザーのオペレーティング・システムでのログイン・ユーザー名

USERHOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleプロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TERMINAL

VARCHAR2(255)

ユーザーの端末の識別子

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OBJECT_SCHEMA

VARCHAR2(30)

監査対象となったオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(128)

操作の影響を受けたオブジェクトの名前

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

ファイングレイン監査ポリシー名

NEW_OWNER

VARCHAR2(30)

NEW_NAME列に指定されたオブジェクトの所有者

NEW_NAME

VARCHAR2(128)

RENAME後のオブジェクトの新規名、または基礎となっているオブジェクトの名前

ACTION

NUMBER

操作の数値による型コード。対応する操作タイプ名はSTATEMENT_TYPE列に含まれる。

STATEMENT_TYPE

VARCHAR2(28)

ACTION列の数値コードに対応する操作タイプの名前

AUDIT_OPTION

VARCHAR2(40)

AUDIT文で設定された監査オプション

TRANSACTIONID

RAW(8)

オブジェクトがアクセスまたは変更されたトランザクションのトランザクション識別子

RETURNCODE

NUMBER

操作によって生成されたOracleエラー・コード(操作が成功した場合は0)

SCN

NUMBER

問合せのシステム変更番号(SCN)

COMMENT_TEXT

VARCHAR2(4000)

監査された文についての詳細情報を提供する、監査証跡エントリについてのテキスト・コメント
ユーザーが認証された方式も示す。

- DATABASE - パスワードで認証された。

- NETWORK - Oracle Net ServicesまたはAdvanced Networking Optionで認証された。

- PROXY - クライアントは別のユーザーによって認証された。プロキシ・ユーザーの名前が認証方式に続いて示される。

SQL_BIND

NVARCHAR2(2000)

問合せのバインド変数データ

SQL_TEXT

NVARCHAR2(2000)

問合せのSQLテキスト

OBJ_PRIVILEGE

VARCHAR2(16)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたオブジェクト権限

SYS_PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

GRANT文またはREVOKE文によって付与または取り消されたシステム権限

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(1)

ロールまたはシステム権限がADMIN OPTION付きで付与されたかどうか

OS_PRIVILEGE

VARCHAR2(7)

セッションで使用された操作権限(SYSDBAまたはSYSOPER)。権限が使用されない場合は、NONEになる。

GRANTEE

VARCHAR2(30)

GRANT文またはREVOKE文で指定された権限受領者の名前

PRIV_USED

VARCHAR2(40)

操作の実行に使用されたシステム権限

SES_ACTIONS

VARCHAR2(19)

セッションのサマリー(16文字で構成される文字列で、ALTER、AUDIT、COMMENT、DELETE、GRANT、INDEX、INSERT、LOCK、RENAME、SELECT、UPDATE、REFERENCES、EXECUTEの順に各操作の状態を1文字で表す)。14、15および16の位置は、将来の使用のために確保されている。各文字の意味は次のとおり。

- - - 情報がない場合

- S - 成功の場合

- F - 失敗の場合

- B - 両方の場合

LOGOFF_TIME

DATE

ユーザー・ログオフのタイムスタンプ

LOGOFF_LREAD

NUMBER

セッションでの論理読取り数

LOGOFF_PREAD

NUMBER

セッションでの物理読取り数

LOGOFF_LWRITE

NUMBER

セッションでの論理書込み数

LOGOFF_DLOCK

VARCHAR2(40)

セッション中に検出されたデッドロック数

SESSION_CPU

NUMBER

Oracleセッションで使用されたCPUタイム

OBJ_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

監査対象オブジェクトを含んでいるエディションの名前

DBID

NUMBER

監査対象データベースのデータベース識別子

注意:
SQL_BINDおよびSQL_TEXT列は、AUDIT_TRAIL初期化パラメータがdb, extendedまたはxml, extendedに設定されている場合、またはAUDIT_SYS_OPERATIONS初期化パラメータがTRUEに設定されている場合にのみ移入されます。

関連項目:

- 「AUDIT_SYS_OPERATIONS」

- 「AUDIT_TRAIL」

DBA_COMPARISON

DBA_COMPARISONは、データベース内のすべての比較オブジェクトに関する情報を示します。

関連ビュー

USER_COMPARISONは、現行のユーザーが所有する比較オブジェクトに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較の所有者

COMPARISON_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較の名前

COMPARISON_MODE

VARCHAR2(5)

比較のモード

- TABLE

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

ローカル・オブジェクトのスキーマ名

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

ローカル・オブジェクトの名前

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(17)

ローカル・オブジェクトの型

- TABLE

- VIEW

- SYNONYM

- MATERIALIZED VIEW

REMOTE_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

リモート・オブジェクトのスキーマ名

REMOTE_OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

リモート・オブジェクトの名前

REMOTE_OBJECT_TYPE

VARCHAR2(17)

リモート・オブジェクトの型

- TABLE

- VIEW

- SYNONYM

- MATERIALIZED VIEW

DBLINK_NAME

VARCHAR2(128)

リモート・データベースへのデータベース・リンク名

SCAN_MODE

VARCHAR2(9)

比較のスキャン・モード: FULL

- FULL

- RANDOM

- CYCLIC

- CUSTOM

SCAN_PERCENT

NUMBER

比較のスキャンの割合: ランダムおよび周期モードに適用可能

CYCLIC_INDEX_VALUE

VARCHAR2(4000)

周期スキャンに使用された最後の索引列の値

NULL_VALUE

VARCHAR2(4000)

空白列に使用する値

LOCAL_CONVERGE_TAG

RAW(2000)

収束DMLの実行中に使用されるローカルStreamsタグ

REMOTE_CONVERGE_TAG

RAW(2000)

収束DMLの実行中に使用されるリモートStreamsタグ

MAX_NUM_BUCKETS

NUMBER

スキャン内の推奨最大バケット数

MIN_ROWS_IN_BUCKET

NUMBER

バケット内の推奨最小行数

LAST_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(6)

この行が最後に更新された時刻

DBA_COMPARISON_COLUMNS

DBA_COMPARISON_COLUMNSは、データベース内のすべての比較オブジェクトの列に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_COMPARISON_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する比較オブジェクトの列に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較の所有者

COMPARISON_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較の名前

COLUMN_POSITION

NUMBER

NOT NULL

列の位置

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列の名前

INDEX_COLUMN

VARCHAR2(1)

列が索引列であるかどうか(Y | N)

DBA_COMPARISON_ROW_DIF

DBA_COMPARISON_ROW_DIFは、データベースのすべての比較スキャン内の異なる行に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_COMPARISON_ROW_DIFは、現行のユーザーが所有する比較スキャン内の異なる行に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較の所有者

COMPARISON_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較の名前

SCAN_ID

NUMBER

NOT NULL

比較スキャンのスキャンID

LOCAL_ROWID

ROWID

異なる行のローカルROWID

REMOTE_ROWID

ROWID

異なる行のリモートROWID

INDEX_VALUE

VARCHAR2(4000)

異なる行の索引列の値

STATUS

VARCHAR2(3)

異なる行の状態

- SUC

- DIF

LAST_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(6)

この行が最後に更新された時刻

DBA_COMPARISON_SCAN

DBA_COMPARISON_SCANは、データベース内のすべての比較スキャンに関する情報を示します。

関連ビュー

USER_COMPARISON_SCANは、現行のユーザーが所有する比較スキャンに関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較スキャンの所有者

COMPARISON_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較スキャンの名前

SCAN_ID

NUMBER

NOT NULL

スキャンID

PARENT_SCAN_ID

NUMBER

即時の親スキャンのスキャンID

ROOT_SCAN_ID

NUMBER

ルート(最上位)の親のスキャンID

STATUS

VARCHAR2(16)

スキャンの状態

- SUC

- BUCKET DIF

- FINAL BUCKET DIF

- ROW DIF

CURRENT_DIF_COUNT

NUMBER

スキャンの現在蓄積された(子を含む)diff回数

INITIAL_DIF_COUNT

NUMBER

スキャンの初期の蓄積された(子を含む)diff回数

COUNT_ROWS

NUMBER

スキャン内の行数

SCAN_NULLS

VARCHAR2(1)

NULLがこのスキャンの一部であるかどうか(Y | N)

LAST_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(6)

この行が最後に更新された時刻

DBA_COMPARISON_SCAN_VALUES

DBA_COMPARISON_SCAN_VALUESは、データベース内のすべての比較スキャンの値に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_COMPARISON_SCAN_VALUESは、現行のユーザーが所有する比較スキャンの値に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較スキャンの所有者

COMPARISON_SCAN

VARCHAR2(30)

NOT NULL

比較スキャンの名前

SCAN_ID

NUMBER

NOT NULL

スキャンID

COLUMN_POSITION

NUMBER

NOT NULL

DBA_COMPARISON_COLUMNS内での列の位置

MIN_VALUE

VARCHAR2(4000)

スキャンの最小値

MAX_VALUE

VARCHAR2(4000)

スキャンの最大値

LAST_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(6)

この行が最後に更新された時刻

DBA_CONNECT_ROLE_GRANTEES

DBA_CONNECT_ROLE_GRANTEESは、CONNECT権限を付与されたユーザーに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

CONNECTロールが付与されているユーザー・スキーマ

PATH_OF_CONNECT_ROLE_GRANT

VARCHAR2(4000)

権限受領者にCONNECTロールが付与されるロール継承のパス

ADMIN_OPT

VARCHAR2(3)

権限受領者がCONNECTロールに対してADMINオプションを付与されたかどうか

DBA_CONS_OBJ_COLUMNS

DBA_CONS_OBJ_COLUMNSは、データベースのすべての表にあるオブジェクト列(または属性)またはコレクション要素が制約を受けるタイプに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_CONS_OBJ_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CONS_OBJ_COLUMNS」

DBA_CONSTRAINTS

DBA_CONSTRAINTSは、データベース内のすべての表の制約定義をすべて示します。このビューの列は、ALL_CONSTRAINTSの列と同じです。

DBA_CONTEXT

DBA_CONTEXTは、データベース内のコンテキスト・ネームスペースの情報をすべて示します。このビューの列は、ALL_CONTEXTの列と同じです。

DBA_CPOOL_INFO

DBA_CPOOL_INFOは、データベース内のすべてのデータベース常駐接続プール(DRCP)に関する構成情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CONNECTION_POOL

VARCHAR2(128)

接続プール名

STATUS

VARCHAR2(16)

プールのステータス:

- ACTIVE

- INACTIVE

MINSIZE

NUMBER

プール内の常にアクティブなプーリングされたサーバーの最小数

MAXSIZE

NUMBER

プール内のプーリングされたサーバーの最大数

INCRSIZE

NUMBER

クライアント・アプリケーション要求の受信時にサーバーが使用できない場合、プールを増大させるプーリングされたサーバーの数

SESSION_CACHED_CURSORS

NUMBER

プーリングされた各サーバー内でキャッシュするセッション・カーソルの数

INACTIVITY_TIMEOUT

NUMBER

プーリングされたサーバーがプール内でアイドル状態を保持できる最大時間(秒)。この時間を過ぎると、サーバーは終了される。

MAX_THINK_TIME

NUMBER

プールからプーリングされたサーバーを取得した後、クライアントが非アクティブな状態の最大時間(秒)。プールからプーリングされたサーバーを取得した後、クライアント・アプリケーションがこの列で指定された時間にデータベース・コールを発行しない場合、プーリングされたサーバーは解放され、クライアント接続は終了される。

MAX_USE_SESSION

NUMBER

プーリングされたサーバーを取得してプールに解放できる回数

MAX_LIFETIME_SESSION

NUMBER

プーリングされたサーバーがプール内で有効な時間(秒)

NUM_CBROK

NUMBER

1インスタンスに対して生成される接続ブローカの数

MAXCONN_CBROK

NUMBER

1接続ブローカ当たりの最大接続数

DBA_CPU_USAGE_STATISTICS

DBA_CPU_USAGE_STATISTICSは、CPU使用率の統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

VERSION

VARCHAR2(17)

NOT NULL

データベースのバージョン

TIMESTAMP

DATE

NOT NULL

CPU使用率が変化した時刻

CPU_COUNT

NUMBER

データベースのCPUカウント

CPU_CORE_COUNT

NUMBER

データベースのCPUコア・カウント

CPU_SOCKET_COUNT

NUMBER

データベースのCPUソケット・カウント

DBA_CQ_NOTIFICATION_QUERIES

DBA_CQ_NOTIFICATION_QUERIESは、データベース内のすべてのCQ通知に対する登録された問合せを示します。

関連ビュー

USER_CQ_NOTIFICATION_QUERIESは、現行のユーザーが所有するCQ通知に対する登録された問合せを示します。このビューは、USERNAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

QUERYID

NUMBER

問合せのID

QUERYTEXT

CLOB

問合せのテキスト

REGID

NUMBER

問合せが登録される登録ID

USERNAME

VARCHAR2(31)

問合せを登録したユーザーの名前

関連項目:
「USER_CQ_NOTIFICATION_QUERIES」

DBA_CUBE_ATTR_VISIBILITY

DBA_CUBE_ATTR_VISIBILITYは、データベース内のディメンション、階層およびレベルを表示するOLAP属性をすべて示します。このビューの列は、ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITYの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITY」

DBA_CUBE_ATTRIBUTES

DBA_CUBE_ATTRIBUTESは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの属性を示します。このビューの列は、ALL_CUBE_ATTRIBUTESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_ATTRIBUTES」

DBA_CUBE_BUILD_PROCESSES

DBA_CUBE_BUILD_PROCESSESは、データベース内のOLAP作成プロセスおよびメンテナンス・スクリプトをすべて示します。このビューの列は、ALL_CUBE_BUILD_PROCESSESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_BUILD_PROCESSES」

DBA_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

DBA_CUBE_CALCULATED_MEMBERSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの算出されたメンバーを示します。このビューの列は、ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERS」

DBA_CUBE_DIM_LEVELS

DBA_CUBE_DIM_LEVELSは、データベース内のOLAPディメンション・レベルをすべて示します。このビューの列は、ALL_CUBE_DIM_LEVELSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_DIM_LEVELS」

DBA_CUBE_DIM_MODELS

DBA_CUBE_DIM_MODELSは、データベース内のすべてのOLAPディメンションのモデルを示します。このビューの列は、ALL_CUBE_DIM_MODELSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_DIM_MODELS」

DBA_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

DBA_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル・ビューの列を示します。このビューの列は、ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS」

DBA_CUBE_DIM_VIEWS

DBA_CUBE_DIM_VIEWSは、データベース内のすべてのOLAPディメンションのリレーショナル・ビューを示します。このビューの列は、ALL_CUBE_DIM_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_DIM_VIEWS」

DBA_CUBE_DIMENSIONALITY

DBA_CUBE_DIMENSIONALITYは、データベース内のすべてのOLAPキューブのディメンション順序を示します。このビューの列は、ALL_CUBE_DIMENSIONALITYの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_DIMENSIONALITY」

DBA_CUBE_DIMENSIONS

DBA_CUBE_DIMENSIONSは、データベース内のOLAPキューブ・ディメンションをすべて示します。このビューの列は、ALL_CUBE_DIMENSIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_DIMENSIONS」

DBA_CUBE_HIER_LEVELS

DBA_CUBE_HIER_LEVELSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの階層レベルを示します。このビューの列は、ALL_CUBE_HIER_LEVELSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_HIER_LEVELS」

DBA_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

DBA_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル階層ビューの列を示します。このビューの列は、ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS」

DBA_CUBE_HIER_VIEWS

DBA_CUBE_HIER_VIEWSは、データベース内のすべてのOLAPキューブ・ディメンションの階層を示します。このビューの列は、ALL_CUBE_HIER_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_HIER_VIEWS」

DBA_CUBE_HIERARCHIES

DBA_CUBE_HIERARCHIESは、データベース内のOLAPディメンション階層をすべて示します。このビューの列は、ALL_CUBE_HIERARCHIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_HIERARCHIES」

DBA_CUBE_MEASURES

DBA_CUBE_MEASURESは、データベース内のすべてのOLAPキューブのメジャーを示します。このビューの列は、ALL_CUBE_MEASURESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_MEASURES」

DBA_CUBE_VIEW_COLUMNS

DBA_CUBE_VIEW_COLUMNSは、データベース内のすべてのOLAPキューブのリレーショナル・ビューの列を示します。このビューの列は、ALL_CUBE_VIEW_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_VIEW_COLUMNS」

DBA_CUBE_VIEWS

DBA_CUBE_VIEWSは、データベース内のすべてのOLAPキューブのリレーショナル・ビューを示します。このビューの列は、ALL_CUBE_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBE_VIEWS」

DBA_CUBES

DBA_CUBESは、データベース内のOLAPキューブをすべて示します。このビューの列は、ALL_CUBESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CUBES」

DBA_DATA_FILES

DBA_DATA_FILESは、データベース・ファイルを示します。

列

データ型

NULL

説明

FILE_NAME

VARCHAR2(513)

データベース・ファイル名

FILE_ID

NUMBER

NOT NULL

データベース・ファイルのファイル識別子番号

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイルが属する表領域の名前

BYTES

NUMBER

バイト単位のファイル・サイズ

BLOCKS

NUMBER

NOT NULL

Oracleブロック単位のファイル・サイズ

STATUS

VARCHAR2(9)

ファイルの状態: AVAILABLEまたはINVALID(INVALIDはファイル番号が使用されていないことを示す。たとえば、削除された表領域内にあるファイルなど。)

RELATIVE_FNO

NUMBER

相対ファイル番号

AUTOEXTENSIBLE

VARCHAR2(3)

自動拡張可能かどうかのインジケータ

MAXBYTES

NUMBER

ファイルの最大サイズ(バイト)

MAXBLOCKS

NUMBER

ファイルの最大サイズ(ブロック)

INCREMENT_BY

NUMBER

自動拡張の増分値として使用されるOracleブロック数

USER_BYTES

NUMBER

ユーザーのデータに利用できるファイル・サイズ。実際のファイル・サイズからUSER_BYTESの値を引いた値は、メタデータに関連するファイルを格納するために使用される。

USER_BLOCKS

NUMBER

データが使用できるブロック数

ONLINE_STATUS

VARCHAR2(7)

ファイルのオンラインの状態:

- SYSOFF

- SYSTEM

- OFFLINE

- ONLINE

- RECOVER

DBA_DATAPUMP_JOBS

DBA_DATAPUMP_JOBSは、1つのインスタンス(またはReal Application Clustersの場合はすべてのインスタンス)について、データベース内のアクティブなデータ・ポンプ・ジョブを状態に関係なくすべて示します。データ・ポンプのマスター表のうち、アクティブなジョブに現在関連付けられていないものもすべて示します。

関連ビュー

USER_DATAPUMP_JOBSは、現行のユーザーが所有するデータ・ポンプのジョブを示します。このビューは、OWNER_NAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER_NAME

VARCHAR2(30)

ジョブを起動したユーザー

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

ユーザーが指定したジョブの名前(またはサーバーによって生成されたデフォルト名)

OPERATION

VARCHAR2(30)

ジョブのタイプ

JOB_MODE

VARCHAR2(30)

ジョブのモード

STATE

VARCHAR2(30)

現行ジョブの状態

DEGREE

NUMBER

操作を実行しているワーカー・プロセス数

ATTACHED_SESSIONS

NUMBER

ジョブに接続されたセッションの数

DATAPUMP_SESSIONS

NUMBER

ジョブに含まれているデータ・ポンプのセッションの数

関連項目:
「USER_DATAPUMP_JOBS」

DBA_DATAPUMP_SESSIONS

DBA_DATAPUMP_SESSIONSは、データ・ポンプのジョブに接続されたユーザー・セッションを示します。このビューの情報は、停止したデータ・ポンプ操作が解決していない理由を判断するために役立ちます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER_NAME

VARCHAR2(30)

ジョブを起動したユーザー

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

ユーザーが指定したジョブの名前(またはサーバーによって生成されたデフォルト名)

SADDR

RAW(4 | 8)

ジョブに接続されたセッションのアドレス。V$SESSIONビューとともに使用できる。

SESSION_TYPE

VARCHAR2(14)

データ・ポンプのセッション・タイプ:

- DBMS_DATAPUMP - データ・ポンプ・インタフェース・プロセス(各ジョブに対してDBMS_DATAPUMP.OPENおよびDBMS_DATAPUMP.ATTACHのアクティブなインスタンス化ごとに1つ)

- MASTER - マスター制御プロセス(ジョブごとに1つ)

- WORKER - ワーカー・プロセス(並列度に応じてジョブごとに1からn個)

- EXTERNAL TABLE - 外部表のデータ・アクセス・プロセス(一部の表に対するデータ・アクセス方法として外部表を使用するジョブの場合、並列度に応じて1からn個)

- OTHER

DBA_DB_LINKS

DBA_DB_LINKSは、データベース内のデータベース・リンクをすべて示します。このビューの列は(PASSWORD列を除き)、ALL_DB_LINKSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_DB_LINKS」

DBA_DDL_LOCKS

DBA_DDL_LOCKSは、データベース内に保持されているDDLロック、およびDDLロックに対する未解決の要求をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

SESSION_ID

NUMBER

セッション識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

ロックの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

ロック名

TYPE

VARCHAR2(40)

ロック・タイプ:

- Cursor

- Table/Procedure/Type

- Body

- Trigger

- Index

- Cluster

- Java Source

- Java Resource

- Java Data

MODE_HELD

VARCHAR2(9)

ロック・モード:

- None

- Null

- Share

- Exclusive

MODE_REQUESTED

VARCHAR2(9)

ロック要求タイプ:

- None

- Null

- Share

- Exclusive

DBA_DEPENDENCIES

DBA_DEPENDENCIESは、データベース・リンクを使用しないで作成されたビューの依存性を含む、プロシージャ、パッケージ、ファンクション、パッケージ本体およびトリガー間のデータベース内の依存性をすべて示します。このビューの列は、ALL_DEPENDENCIESの列と同じです。

DBA_DIM_ATTRIBUTES

DBA_DIM_ATTRIBUTESは、データベース内のディメンション・レベルと機能的に依存している列の関係を示します。レベル列および依存列は同じ表内にある必要があります。このビューの列は、ALL_DIM_ATTRIBUTESの列と同じです。

DBA_DIM_CHILD_OF

DBA_DIM_CHILD_OFは、データベース内のディメンション内のすべてのレベルの組の1 : nの階層関係を示します。このビューの列は、ALL_DIM_CHILD_OFの列と同じです。

DBA_DIM_HIERARCHIES

DBA_DIM_HIERARCHIESは、データベース内のディメンション階層をすべて示します。このビューの列は、ALL_DIM_HIERARCHIESの列と同じです。

DBA_DIM_JOIN_KEY

DBA_DIM_JOIN_KEYは、2つのディメンション表間の、データベース内の結合をすべて示します。結合は、常に、親ディメンション・レベル列と子列の間で指定されています。このビューの列は、ALL_DIM_JOIN_KEYの列と同じです。

DBA_DIM_LEVEL_KEY

DBA_DIM_LEVEL_KEYは、データベース内のすべてのディメンション・レベルの列を示します。このビューの列は、ALL_DIM_LEVEL_KEYの列と同じです。

DBA_DIM_LEVELS

DBA_DIM_LEVELSは、データベース内のディメンション・レベルをすべて示します。すべてのディメンション・レベルの列は、同じリレーションから取り出す必要があります。このビューの列は、ALL_DIM_LEVELSの列と同じです。

DBA_DIMENSIONS

DBA_DIMENSIONSは、ディメンション・オブジェクトを示します。このビューの列は、ALL_DIMENSIONSの列と同じです。

DBA_DIRECTORIES

DBA_DIRECTORIESは、データベース内のディレクトリ・オブジェクトをすべて示します。このビューの列は、ALL_DIRECTORIESの列と同じです。

DBA_DML_LOCKS

DBA_DML_LOCKSは、データベース内に保持されているDMLロック、およびDMLロックに対する未解決の要求をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

SESSION_ID

NUMBER

ロックを保持または取得しているセッション

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロックの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロック名

MODE_HELD

VARCHAR2(13)

ロック保持のタイプ。値は、次のとおり。

- ROWS_S(SS): 行共有ロック

- ROW-X(SX): 行排他ロック

- SHARE(S): 共有ロック

- S/ROW-X(SSX): 排他ロック

- NONE: ロックが要求されたが、まだ取得されていない

MODE_REQUESTED

VARCHAR2(13)

ロック要求タイプ。値は、次のとおり。

- ROWS_S(SS): 行共有ロック

- ROW-X(SX): 行排他ロック

- SHARE(S): 共有ロック

- S/ROW-X(SSX): 排他ロック

- NONE: ロック識別子は取得されたが、ロックは保持または要求されていない

LAST_CONVERT

NUMBER

カレント・モードが付与されてから経過した時間

BLOCKING_OTHERS

VARCHAR2(40)

その他のブロック

DBA_DMT_FREE_SPACE

DBA_DMT_FREE_SPACEは、データベース内のすべてのディクショナリ管理表領域の使用可能エクステントを示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_ID

NUMBER

NOT NULL

エクステントが設定されている表領域の識別子番号

FILE_ID

NUMBER

NOT NULL

エクステントが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK_ID

NUMBER

NOT NULL

エクステントの先頭ブロック番号

BLOCKS

NUMBER

NOT NULL

エクステントのサイズ(Oracleブロック単位)

DBA_DMT_USED_EXTENTS

DBA_DMT_USED_EXTENTSは、データベース内のすべてのディクショナリ管理表領域のセグメントを含むエクステントを示します。

列

データ型

NULL

説明

SEGMENT_FILEID

NUMBER

NOT NULL

エクステントのセグメント・ヘッダーのファイル番号

SEGMENT_BLOCK

NUMBER

NOT NULL

エクステントのセグメント・ヘッダーのブロック番号

TABLESPACE_ID

NUMBER

NOT NULL

エクステントが設定されている表領域の識別子番号

EXTENT_ID

NUMBER

NOT NULL

セグメント内のエクステント番号

FILEID

NUMBER

NOT NULL

エクステントが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK

NUMBER

NOT NULL

エクステントの先頭ブロック番号

LENGTH

NUMBER

NOT NULL

エクステント内のブロック数

DBA_EDITION_COMMENTS

DBA_EDITION_COMMENTSは、データベース内のすべてのエディションについてのコメントを示します。このビューの列は、ALL_EDITION_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITION_COMMENTS」

DBA_EDITIONING_VIEW_COLS

DBA_EDITIONING_VIEW_COLSは、データベース内のすべてのエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。このビューの列は、ALL_EDITIONING_VIEW_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEW_COLS」

DBA_EDITIONING_VIEW_COLS_AE

DBA_EDITIONING_VIEW_COLS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のすべてのエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。このビューの列は、ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AE」

DBA_EDITIONING_VIEWS

DBA_EDITIONING_VIEWSは、データベース内のエディショニング・ビューをすべて示します。このビューの列は、ALL_EDITIONING_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEWS」

DBA_EDITIONING_VIEWS_AE

DBA_EDITIONING_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のエディショニング・ビューをすべて示します。このビューの列は、ALL_EDITIONING_VIEWS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEWS_AE」

DBA_EDITIONS

DBA_EDITIONSは、データベース内のエディションをすべて示します。このビューの列は、ALL_EDITIONSの列と同じです。

関連項目:

- エディションの詳細は、『Oracle Databaseアドバンスト・アプリケーション開発者ガイド』を参照してください。

- 「ALL_EDITIONS」

DBA_ENABLED_AGGREGATIONS

DBA_ENABLED_AGGREGATIONSは、使用可能なオンデマンドの統計集計に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

AGGREGATION_TYPE

VARCHAR2(21)

集計のタイプ:

- CLIENT_ID

- SERVICE

- SERVICE_MODULE

- SERVICE_MODULE_ACTION

PRIMARY_ID

VARCHAR2(64)

1次修飾子(特定のクライアント識別子またはサービス名)

QUALIFIER_ID1

VARCHAR2(48)

2次修飾子(特定のモジュール名)

QUALIFIER_ID2

VARCHAR2(32)

追加修飾子(特定のアクション名)

DBA_ENABLED_TRACES

DBA_ENABLED_TRACESは、使用可能なSQLトレースに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TRACE_TYPE

VARCHAR2(21)

トレースのタイプ:

- CLIENT_ID

- SERVICE

- SERVICE_MODULE

- SERVICE_MODULE_ACTION

- DATABASE

PRIMARY_ID

VARCHAR2(64)

1次修飾子(特定のクライアント識別子またはサービス名)

QUALIFIER_ID1

VARCHAR2(48)

2次修飾子(特定のモジュール名)

QUALIFIER_ID2

VARCHAR2(32)

追加修飾子(特定のアクション名)

WAITS

VARCHAR2(5)

待機がトレースされるかどうか(TRUE | FALSE)

BINDS

VARCHAR2(5)

バインドがトレースされるかどうか(TRUE | FALSE)

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(16)

トレース対象を名前付きのインスタンスに制限するインスタンス名

関連項目:

DBMS_MONITOR PL/SQLパッケージおよびDBA_ENABLED_TRACESビューの使用方法の詳細は、https://support.oracle.comにある次のサポート・ノートを参照してください。

DBMS_MONITORを使用した10gおよび11gの拡張機能のトレースに関するノート293661.1

DBA_ENCRYPTED_COLUMNS

DBA_ENCRYPTED_COLUMNSには、データベースにあるすべての暗号化列の暗号化アルゴリズム情報が保持されています。このビューの列は、ALL_ENCRYPTED_COLUMNSの列と同じです。

DBA_EPG_DAD_AUTHORIZATION

DBA_EPG_DAD_AUTHORIZATIONは、別のユーザーの権限を使用することを許可されたDADを示します。

関連ビュー

USER_EPG_DAD_AUTHORIZATIONは、ユーザーの権限を使用できるDADを示します。このビューは、USERNAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

DAD_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

DADの名前

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

DADが使用を許可された権限を持つユーザーの名前

DBA_ERRORS

DBA_ERRORSは、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトの現状のエラーを示します。このビューの列は、ALL_ERRORSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ERRORS」

DBA_ERRORS_AE

DBA_ERRORS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。このビューの列は、ALL_ERRORS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ERRORS_AE」

DBA_EVALUATION_CONTEXT_TABLES

DBA_EVALUATION_CONTEXT_TABLESは、データベース内のすべてのルール評価コンテキスト内の表を示します。このビューの列は、ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLES」

DBA_EVALUATION_CONTEXT_VARS

DBA_EVALUATION_CONTEXT_VARSは、データベース内のすべてのルール評価コンテキスト内の変数を示します。このビューの列は、ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARS」

DBA_EVALUATION_CONTEXTS

DBA_EVALUATION_CONTEXTSは、データベース内のすべてのルール評価コンテキストを示します。このビューの列は、ALL_EVALUATION_CONTEXTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EVALUATION_CONTEXTS」

DBA_EXP_FILES

DBA_EXP_FILESは、エクスポート・ファイルを示します。

列

データ型

NULL

説明

EXP_VERSION

NUMBER(3)

NOT NULL

エクスポート・セッションのバージョン番号

EXP_TYPE

VARCHAR2(11)

エクスポート・ファイルのタイプ: 全エクスポート、累積エクスポート、増分エクスポート

FILE_NAME

VARCHAR2(100)

NOT NULL

エクスポート・ファイル名

USER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エクスポートを実行したユーザーの名前

TIMESTAMP

DATE

NOT NULL

エクスポート・セッションのタイムスタンプ

DBA_EXP_OBJECTS

DBA_EXP_OBJECTSは、増分エクスポートが行われたオブジェクトを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エクスポートされたオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エクスポートされたオブジェクトの名前

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(12)

エクスポートされたオブジェクトのタイプ

CUMULATIVE

DATE

前回の累積エクスポートのタイムスタンプ

INCREMENTAL

DATE

NOT NULL

前回の増分エクスポートのタイムスタンプ

EXPORT_VERSION

NUMBER(3)

NOT NULL

エクスポート・セッションのID

DBA_EXP_VERSION

DBA_EXP_VERSIONは、前回のエクスポート・セッションのバージョン番号を表示します。

列

データ型

NULL

説明

EXP_VERSION

NUMBER(3)

NOT NULL

前回のエクスポート・セッションのバージョン番号

DBA_EXTENTS

DBA_EXTENTSは、データベース内のすべての表領域内のセグメントを含むエクステントを示します。

ローカルに管理されている表領域でデータ・ファイル(または表領域全体)がオフラインである場合、エクステント情報は表示されません。表領域のオンライン・ファイルにオブジェクトのエクステントがある場合は、オフライン・データ・ファイルに関するエクステント情報が表示されます。ただし、オブジェクト全体がオフライン・ファイル内にある場合、このビューの問合せではレコードが戻されません。

関連ビュー

USER_EXTENTSは、現行のユーザーのオブジェクトが所有するセグメントを含むエクステントを示します。このビューは、OWNER、FILE_ID、BLOCK_IDまたはRELATIVE_FNO列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

エクステントに対応付けられたセグメントの所有者

SEGMENT_NAME

VARCHAR2(81)

エクステントに対応付けられたセグメントの名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト・パーティション名(非パーティション・オブジェクトの場合はNULL)

SEGMENT_TYPE

VARCHAR2(18)

セグメントのタイプ: INDEX PARTITION、TABLE PARTITION

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

エクステントが設定されている表領域の名前

EXTENT_ID

NUMBER

セグメント内のエクステント番号

FILE_ID

NUMBER

エクステントが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK_ID

NUMBER

エクステントの先頭ブロック番号

BYTES

NUMBER

バイト単位のエクステントのサイズ

BLOCKS

NUMBER

Oracleブロック単位のエクステントのサイズ

RELATIVE_FNO

NUMBER

第1エクステント・ブロックの相対ファイル番号

関連項目:
「USER_EXTENTS」

DBA_EXTERNAL_LOCATIONS

DBA_EXTERNAL_LOCATIONSは、データベース内のすべての外部表の位置(データ・ソース)を示します。このビューの列は、ALL_EXTERNAL_LOCATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EXTERNAL_LOCATIONS」

DBA_EXTERNAL_TABLES

DBA_EXTERNAL_TABLESは、データベース内の外部表をすべて示します。このビューの列は、ALL_EXTERNAL_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EXTERNAL_TABLES」

DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS

DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICSは、データベース機能の使用状況の統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

追跡対象のデータベースのデータベース識別子

NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

機能の名前。

VERSION

VARCHAR2(17)

NOT NULL

機能の追跡対象となったデータベースのバージョン

DETECTED_USAGES

NUMBER

NOT NULL

システムが機能の使用状況を検出した回数

TOTAL_SAMPLES

NUMBER

NOT NULL

システムがウェイクアップし、機能の使用状況を確認した回数

CURRENTLY_USED

VARCHAR2(5)

前回、システムが確認を行ったときに使用状況が検出されたかどうか(TRUE | FALSE)

FIRST_USAGE_DATE

DATE

システムが機能の使用状況を検出した最初のサンプリング時間

LAST_USAGE_DATE

DATE

システムが機能の使用状況を検出した最後のサンプリング時間

AUX_COUNT

NUMBER

この列には、機能固有の使用状況が数値データとして格納される。

FEATURE_INFO

CLOB

この列には、機能固有の使用状況が文字データとして格納される。

LAST_SAMPLE_DATE

DATE

使用状況について最後に行われた2回のサンプリングの間隔(秒)

LAST_SAMPLE_PERIOD

NUMBER

使用状況について最後に行われた2回のサンプリングの間隔(時間)

SAMPLE_INTERVAL

NUMBER

サンプリング間隔

DESCRIPTION

VARCHAR2(128)

機能および使用状況の検索ロジックの説明

注意:
データベースの機能およびその説明をアルファベット順に表示するには、次のSQL問合せを使用します。

SELECT name, description FROM dba_feature_usage_statistics
ORDER BY name;

DBA_FGA_AUDIT_TRAIL

DBA_FGA_AUDIT_TRAILは、ファイングレイン監査に関する監査レコードをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

SESSION_ID

NUMBER

NOT NULL

問合せのセッションID

TIMESTAMP

DATE

ローカル・データベースのセッション・タイム・ゾーンでの問合せ日時

DB_USER

VARCHAR2(30)

問合せを実行したデータベース・ユーザーの名前

OS_USER

VARCHAR2(255)

問合せを実行したオペレーティング・システム・ユーザーの名前

USERHOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

各Oracleセッションでのクライアント識別子

ECONTEXT_ID

VARCHAR2(64)

アプリケーション実行コンテキスト識別子

EXT_NAME

VARCHAR2(4000)

外部名

OBJECT_SCHEMA

VARCHAR2(30)

表またはビューの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(128)

表またはビューの名前

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

ファイングレイン監査ポリシー名

SCN

NUMBER

問合せのシステム変更番号(SCN)

SQL_TEXT

NVARCHAR2(2000)

問合せのSQLテキスト

SQL_BIND

NVARCHAR2(2000)

問合せのバインド変数データ

COMMENT$TEXT

VARCHAR2(4000)

コメント

STATEMENT_TYPE

VARCHAR2(7)

問合せの文のタイプ:

- SELECT

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

UTC(協定世界時)タイム・ゾーンでの問合せのタイムスタンプ

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleプロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TRANSACTIONID

RAW(8)

オブジェクトがアクセスまたは変更されたトランザクションのトランザクション識別子

STATEMENTID

NUMBER

文の実行ごとの数値ID(文が実行されるごとに、複数のアクションが発生する場合がある)

ENTRYID

NUMBER

セッションの各監査証跡エントリの数値ID

OBJ_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

監査対象オブジェクトを含んでいるエディションの名前

DBID

NUMBER

監査対象データベースのデータベース識別子

注意:
SQL_BINDおよびSQL_TEXT列は、AUDIT_TRAILパラメータをdb, extendedに設定してポリシーが作成されている場合にのみ移入されます。

DBA_FILE_GROUP_EXPORT_INFO

DBA_FILE_GROUP_EXPORT_INFOは、有効なデータ・ポンプ・ダンプ・ファイルがあるデータベース内の各バージョンのエクスポート関連情報を示します。このビューの列は、ALL_FILE_GROUP_EXPORT_INFOの列と同じです。

DBA_FILE_GROUP_FILES

DBA_FILE_GROUP_FILESは、データベースの各バージョンのファイル・グループに対するファイル・セットを示します。このビューの列は、ALL_FILE_GROUP_FILESの列と同じです。

DBA_FILE_GROUP_TABLES

DBA_FILE_GROUP_TABLESは、ファイル・セットを使用してインポートできるデータベースにあるすべての表に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_FILE_GROUP_TABLESの列と同じです。

DBA_FILE_GROUP_TABLESPACES

DBA_FILE_GROUP_TABLESPACESは、データベースのすべてのファイル・セットに存在するトランスポータブル表領域(部分的あるいは全体的に)に関する情報を示します(ファイル・セットにダンプ・ファイルが含まれる場合)。このビューの列は、ALL_FILE_GROUP_TABLESPACESの列と同じです。

DBA_FILE_GROUP_VERSIONS

DBA_FILE_GROUP_VERSIONSは、データベースのすべてのファイル・グループに対するトップレベルのバージョン情報を表示します。このビューの列は、ALL_FILE_GROUP_VERSIONSの列と同じです。

DBA_FILE_GROUPS

DBA_FILE_GROUPSは、データベース内のすべてのファイル・グループのトップレベルのメタデータを示します。このビューの列は、ALL_FILE_GROUPSの列と同じです。

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE

DBA_FLASHBACK_ARCHIVEは、データベース内の使用可能なフラッシュバック・アーカイブをすべて示します。

関連ビュー

USER_FLASHBACK_ARCHIVEは、現行のユーザーが使用可能なフラッシュバック・アーカイブを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER_NAME

VARCHAR2(30)

フラッシュバック・アーカイブの作成者の名前

FLASHBACK_ARCHIVE_NAME

VARCHAR2(255)

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブの名前

FLASHBACK_ARCHIVE#

NUMBER

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブの数

RETENTION_IN_DAYS

NUMBER

NOT NULL

データがフラッシュバック・アーカイブに保存される最大存続期間(日)

CREATE_TIME

TIMESTAMP(9)

フラッシュバック・アーカイブが作成された時刻

LAST_PURGE_TIME

TIMESTAMP(9)

フラッシュバック・アーカイブ内のデータがシステムによって最後に消去された時刻

STATUS

VARCHAR2(7)

フラッシュバック・アーカイブが、システムのデフォルトのフラッシュバック・アーカイブかどうか(DEFAULT | NULL)

関連項目:
「USER_FLASHBACK_ARCHIVE」

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLESは、フラッシュバック・アーカイブが有効な、データベース内のすべての表に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLESは、フラッシュバック・アーカイブが有効な、現行のユーザーが所有する表に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブが有効な表の名前

OWNER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブが有効な表の所有者の名前

FLASHBACK_ARCHIVE_NAME

VARCHAR2(255)

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブの名前

ARCHIVE_TABLE_NAME

VARCHAR2(53)

ユーザー表の履歴データを含むアーカイブ表の名前

STATUS

VARCHAR2(13)

この表に対してフラッシュバック・アーカイブが有効化されているか無効化されているかの状態

関連項目:
「USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES」

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TS

DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TSは、データベース内の使用可能なフラッシュバック・アーカイブ内の表領域をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

FLASHBACK_ARCHIVE_NAME

VARCHAR2(255)

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブの名前

FLASHBACK_ARCHIVE#

NUMBER

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブの数

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

フラッシュバック・アーカイブ内の表領域の名前

QUOTA_IN_MB

VARCHAR2(40)

表領域からフラッシュバック・アーカイブに使用できる最大領域(MB)。割当て制限がない場合は、NULL。

DBA_FLASHBACK_TXN_REPORT

DBA_FLASHBACK_TXN_REPORTは、データベース内でコミットされたすべての補正トランザクションに関する情報を示します。このビューの各行は、1つの補正トランザクションに関連します。

関連ビュー

USER_FLASHBACK_TXN_REPORTは、データベース内でコミットされた、現行のユーザーが所有する補正トランザクションに関する情報を示します。このビューは、USERNAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

COMPENSATING_XID

RAW(8)

NOT NULL

取消しに関与するトランザクション

COMPENSATING_TXN_NAME

VARCHAR2(256)

補正トランザクションの名前

COMMIT_TIME

DATE

補正トランザクションがコミットされたときのタイムスタンプ

XID_REPORT

CLOB

補正トランザクションによって取り消されたトランザクションの詳細を記述する、XMLレポート

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

補正トランザクションを実行しているユーザー

関連項目:
「USER_FLASHBACK_TXN_REPORT」

DBA_FLASHBACK_TXN_STATE

DBA_FLASHBACK_TXN_STATEは、データベース内のトランザクションすべての補正ステータスに関する情報を示します。補正トランザクションごとに複数の行が存在する場合があり、各行は、補正トランザクションによって補正されたトランザクション間の依存関係を示します。

関連ビュー

USER_FLASHBACK_TXN_STATEは、現行のユーザーが所有するトランザクションの補正ステータスに関する情報を示します。このビューは、USERNAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

COMPENSATING_XID

RAW(8)

補正トランザクションのトランザクションID

XID

RAW(8)

補正トランザクションによって補正されたトランザクション

DEPENDENT_XID

RAW(8)

XIDの依存トランザクション
注意: BACKOUT_MODE = CASCADEの場合、この列のXID = DEPENDENT_XIDに対して別の行が存在している必要がある。

BACKOUT_MODE

VARCHAR2(16)

XIDが取り消されたモード:

- NOCASCADE

- NOCASCADE_FORCE

- NONCONFLICT_ONLY

- CASCADE

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

補正トランザクションを実行しているユーザー

関連項目:
「USER_FLASHBACK_TXN_STATE」

DBA_FREE_SPACE

DBA_FREE_SPACEは、データベース内のすべての表領域の使用可能エクステントを示します。

ローカルに管理されている表領域でデータ・ファイル(または表領域全体)がオフラインである場合、エクステント情報は表示されません。表領域のオンライン・ファイルにオブジェクトのエクステントがある場合は、オフライン・データ・ファイルに関するエクステント情報が表示されます。ただし、オブジェクト全体がオフライン・ファイル内にある場合、このビューの問合せではレコードが戻されません。

関連ビュー

USER_FREE_SPACEは、現行のユーザーがアクセスできる表領域内の使用可能エクステントを示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

エクステントが設定されている表領域の名前

FILE_ID

NUMBER

エクステントが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK_ID

NUMBER

エクステントの先頭ブロック番号

BYTES

NUMBER

エクステントのサイズ(バイト)

BLOCKS

NUMBER

エクステントのサイズ(Oracleブロック単位)

RELATIVE_FNO

NUMBER

エクステントを含むファイルの相対ファイル番号

関連項目:
「USER_FREE_SPACE」

DBA_FREE_SPACE_COALESCED

DBA_FREE_SPACE_COALESCEDは、データベース内のすべての表領域内の結合した領域についての統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表領域の名前

TOTAL_EXTENTS

NUMBER

表領域内の使用可能エクステントの合計

EXTENTS_COALESCED

NUMBER

表領域内の結合した使用可能エクステントの合計数

PERCENT_EXTENTS
_COALESCED

NUMBER

表領域内の結合した使用可能エクステントの割合

TOTAL_BYTES

NUMBER

表領域内の使用可能バイトの合計数

BYTES_COALESCED

NUMBER

表領域内の結合した使用可能バイトの合計数

TOTAL_BLOCKS

NUMBER

表領域内の使用可能なOracleブロックの合計数

BLOCKS_COALESCED

NUMBER

表領域内の結合した使用可能なOracleブロックの合計数

PERCENT_BLOCKS
_COALESCED

NUMBER

表領域内の結合した使用可能なOracleブロックの割合

DBA_GG_INBOUND_PROGRESS

DBA_GG_INBOUND_PROGRESSは、データベース内のすべてのGoldenGateインバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。このビューの列は、ALL_GG_INBOUND_PROGRESSの列と同じです。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:

「ALL_GG_INBOUND_PROGRESS」

DBA_GLOBAL_CONTEXT

DBA_GLOBAL_CONTEXTには、データベースに作成されたすべてのグローバル・コンテキストの定義(名前、スキーマおよびパッケージ)が表示されます。このビューは、グローバル・コンテキストを含むすべてのコンテキストを記述するDBA_CONTEXTのサブセットです。

列

データ型

NULL

説明

NAMESPACE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

コンテキスト・ネームスペースの名前

SCHEMA

VARCHAR2(128)

NOT NULL

グローバルにアクセス可能なコンテキストを管理するパッケージのスキーマ

PACKAGE

VARCHAR2(128)

NOT NULL

グローバルにアクセス可能なコンテキストを管理するパッケージ

関連項目:

- 「DBA_CONTEXT」

- グローバル・アプリケーション・コンテキストの使用の詳細は、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。

- DBMS_SESSION.SET_CONTEXTプロシージャの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

DBA_GOLDENGATE_INBOUND

DBA_GOLDENGATE_INBOUNDは、データベース内のすべてのGoldenGateインバウンド・サーバーに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_GOLDENGATE_INBOUNDの列と同じです。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
「ALL_GOLDENGATE_INBOUND」

DBA_GOLDENGATE_SUPPORT_MODE

DBA_GOLDENGATE_SUPPORT_MODEは、データベース内の表に対するOracle GoldenGate取得プロセスのサポート・レベルに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表名

SUPPORT_MODE

VARCHAR2(6)

表に対する取得プロセスのサポート・レベル:

- FULL - 表のすべての列に加えられた変更を取得プロセスで取得できる

- ID KEY - キー列、およびLOB、LONG、LONG RAWおよびXMLType列を除いた取得プロセスでサポートされているその他の列に加えられた変更を取得プロセスで取得できる。

- NONE - 表の列に加えられた変更を取得プロセスで取得できない。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

DBA_HIGH_WATER_MARK_STATISTICS

DBA_HIGH_WATER_MARK_STATISTICSは、データベースの最高水位標統計に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

最高水位標統計の追跡対象となるデータベースの識別子

NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

最高水位標統計の名前(表4-1を参照)

VERSION

VARCHAR2(17)

NOT NULL

最高水位標の追跡対象となったデータベースのバージョン

HIGHWATER

NUMBER

サンプリング時に参照された統計の最高値

LAST_VALUE

NUMBER

前回のサンプリング時の統計値

DESCRIPTION

VARCHAR2(128)

最高水位標統計の説明(表4-1を参照)

表4-1 DBA_HIGH_WATER_MARK_STATISTICS統計情報

名前

説明

ACTIVE_SESSIONS

システムで確認されたアクティブ・セッションの最大数

CPU_COUNT

CPUの最大数

DATAFILES

データ・ファイルの最大数

DB_SIZE

データベースの最大サイズ(バイト)

EXADATA_DISKS

物理ディスクの数

INSTANCES

Oracle Databaseインスタンス

PART_INDEXES

ユーザー索引に属するパーティションの最大数

PART_TABLES

ユーザー表に属するパーティションの最大数

QUERY_LENGTH

問合せの最大長

SEGMENT_SIZE

最大セグメントのサイズ(バイト)

SESSIONS

データベースで参照された同時セッションの最大数

SQL_NCHAR_COLUMNS

SQL NCHAR列の最大数

TABLESPACES

表領域の最大数

USER_INDEXES

ユーザー索引の数

USER_MV

マテリアライズド・ビューの最大数(ユーザー)

USER_TABLES

ユーザー表の数

DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY

DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORYは、最新のシステム・アクティビティにおけるインメモリーのアクティブなセッションの履歴を示します。このビューには、V$ACTIVE_SESSION_HISTORYのスナップショットが含まれています。これらの列(SNAP_ID、DBIDおよびINSTANCE_NUMBERを除く)に関する解釈の詳細は、「V$ACTIVE_SESSION_HISTORY」を参照してください。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SAMPLE_ID

NUMBER

NOT NULL

サンプルのID

SAMPLE_TIME

TIMESTAMP(3)

NOT NULL

サンプルの時間

SESSION_ID

NUMBER

NOT NULL

セッション識別子

SESSION_SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号(セッションのオブジェクトを一意に識別するために使用される)

SESSION_TYPE

VARCHAR2(10)

セッション・タイプ:

- FOREGROUND

- BACKGROUND

FLAGS

NUMBER

将来の使用のために予約済

USER_ID

NUMBER

Oracleユーザー識別子

SQL_ID

VARCHAR2(13)

現在実行されているSQL文のSQL識別子

IS_SQLID_CURRENT

VARCHAR2(1)

SQL_ID列のSQL識別子が実行されているかどうか(Y | N)

SQL_CHILD_NUMBER

NUMBER

現在実行されているSQL文の子番号

SQL_OPCODE

NUMBER

操作のどのフェーズにSQL文が存在するかを示す

SQL_OPNAME

VARCHAR2(64)

SQLコマンド名

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

TOP_LEVEL_SQL_ID

VARCHAR2(13)

トップレベルSQL文のSQL識別子

TOP_LEVEL_SQL_OPCODE

NUMBER

操作のどのフェーズにトップレベルSQL文が存在していたかを示す

SQL_PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

カーソルに対するSQLプランの数値表現

SQL_PLAN_LINE_ID

NUMBER

SQLプランの行ID

SQL_PLAN_OPERATION

VARCHAR2(64)

プラン操作の名前

SQL_PLAN_OPTIONS

VARCHAR2(64)

プラン操作のオプション

SQL_EXEC_ID

NUMBER

SQL実行識別子

SQL_EXEC_START

DATE

SQLの実行が開始された時刻

PLSQL_ENTRY_OBJECT_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのオブジェクトID(PL/SQLサブプログラムがスタック上にない場合は、NULL)

PLSQL_ENTRY_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのサブプログラムID(PL/SQLサブプログラムがスタック上にない場合は、NULL)

PLSQL_OBJECT_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLサブプログラムのオブジェクトID(SQLの実行中はNULL)

PLSQL_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLオブジェクトのサブプログラムID(SQLの実行中はNULL)

QC_INSTANCE_ID

NUMBER

問合せコーディネータのインスタンスID

QC_SESSION_ID

NUMBER

問合せコーディネータのセッションID

QC_SESSION_SERIAL#

NUMBER

問合せコーディネータのセッション・シリアル番号

PX_FLAGS脚注 1

NUMBER

予約済

EVENT

VARCHAR2(64)

SESSION_STATE = WAITINGの場合は、サンプリング時にセッションが待機していたイベント。
SESSION_STATE = ON CPUの場合、この列はNULL。

EVENT_ID

NUMBER

セッションが現在待機中か、または前回待機したリソースまたはイベントの識別子

SEQ#

NUMBER

待機を一意に識別する順序番号(待機ごとに増分される)

P1TEXT

VARCHAR2(64)

第1追加パラメータのテキスト

P1

NUMBER

第1追加パラメータ

P2TEXT

VARCHAR2(64)

第2追加パラメータのテキスト

P2

NUMBER

第2追加パラメータ

P3TEXT

VARCHAR2(64)

第3追加パラメータのテキスト

P3

NUMBER

第3追加パラメータ

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

サンプリング時にセッションが待機していたイベントの待機クラス名。解釈は、EVENT列の解釈と同様。V$SESSION.WAIT_CLASSにマップされる。

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

サンプリング時にセッションが待機していたイベントの待機クラス識別子。解釈は、EVENT列の解釈と同様。V$SESSION.WAIT_CLASS_IDにマップされる。

WAIT_TIME

NUMBER

セッションが前回イベントを待機した時間(マイクロ秒)の合計(現在待機中の場合は0)

SESSION_STATE

VARCHAR2(7)

セッションの状態:

- WAITING

- ON CPU

TIME_WAITED

NUMBER

カレント・セッションで実際に費やされたイベントの待機時間(マイクロ秒)。この列は、サンプルが取得された時点で発生中の待機に対し設定される。

BLOCKING_SESSION_STATUS

VARCHAR2(11)

ブロックしているセッションの状態:

- VALID

- NO HOLDER

- GLOBAL

- NOT IN WAIT

- UNKNOWN

BLOCKING_SESSION

NUMBER

ブロックしているセッションのセッション識別子。セッションがエンキューを待機していた場合またはバッファ・ビジー待機であった場合にのみ、移入される。V$SESSION.BLOCKING_SESSIONにマップされる。

BLOCKING_SESSION_SERIAL#

NUMBER

ブロックしているセッションのシリアル番号

BLOCKING_INST_ID

NUMBER

BLOCKING_SESSIONに示されるブロッカのインスタンス番号

BLOCKING_HANGCHAIN_INFO

VARCHAR2(1)

BLOCKING_SESSIONの情報がハング連鎖によるものかどうか(Y | N)

CURRENT_OBJ#

NUMBER

セッションで現在参照されているオブジェクトのオブジェクトID。この情報は、セッションがアプリケーション、クラスタ、同時実行性およびユーザーI/Oの待機イベントを待機していた場合にのみ表示される。V$SESSION.ROW_WAIT_OBJ#にマップされる。

CURRENT_FILE#

NUMBER

セッションで現在参照されているブロックが含まれているファイルのファイル番号。この情報は、セッションがクラスタ、同時実行性およびユーザーI/Oの待機イベントを待機していた場合にのみ表示される。V$SESSION.ROW_WAIT_FILE#にマップされる。

CURRENT_BLOCK#

NUMBER

セッションで現在参照されているブロックのID

CURRENT_ROW#

NUMBER

セッションで参照されている行識別子

TOP_LEVEL_CALL#

NUMBER

Oracle最上位のコール番号

TOP_LEVEL_CALL_NAME

VARCHAR2(64)

Oracle最上位のコール名

CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

コンシューマ・グループID

XID

RAW(8)

サンプリング時にセッションが処理していたトランザクションID。V$SESSIONにはこの情報は表示されない。

REMOTE_INSTANCE#

NUMBER

このセッションが待機しているブロックにサービスを提供するリモート・インスタンス識別子。この情報は、セッションがクラスタ・イベントを待機していた場合にのみ表示される。

TIME_MODEL

NUMBER

時間モデルの情報

IN_CONNECTION_MGMT

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションが接続管理を行っていたかどうか(Y | N)

IN_PARSE

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションが解析を実行していたかどうか(Y | N)

IN_HARD_PARSE

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがハード解析を実行していたかどうか(Y | N)

IN_SQL_EXECUTION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがSQL文を実行していたかどうか(Y | N)

IN_PLSQL_EXECUTION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがPL/SQLを実行していたかどうか(Y | N)

IN_PLSQL_RPC

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがインバウンドPL/SQL RPCコールを実行していたかどうか(Y | N)

IN_PLSQL_COMPILATION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがPL/SQLをコンパイルしていたかどうか(Y | N)

IN_JAVA_EXECUTION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがJavaを実行していたかどうか(Y | N)

IN_BIND

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがバインド操作を行っていたかどうか(Y | N)

IN_CURSOR_CLOSE

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがカーソルをクローズしていたかどうか(Y | N)

IN_SEQUENCE_LOAD

VARCHAR2(1)

セッションが順番に(順次ロード・コードで)ロードされているかどうか(Y | N)

CAPTURE_OVERHEAD

VARCHAR2(1)

セッションが取得コードを実行しているかどうか(Y | N)

REPLAY_OVERHEAD

VARCHAR2(1)

セッションが再実行コードを実行しているかどうか(Y | N)

IS_CAPTURED

VARCHAR2(1)

セッションが取得されているかどうか(Y | N)

IS_REPLAYED

VARCHAR2(1)

セッションが再実行されているかどうか(Y | N)

SERVICE_HASH

NUMBER

サービスを識別するハッシュ

PROGRAM

VARCHAR2(64)

オペレーティング・システムのプログラム名

MODULE脚注 2

VARCHAR2(48)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEプロシージャによって設定された、現在実行中のモジュールの名前

ACTION脚注 2

VARCHAR2(32)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONプロシージャによって設定された、現在実行中のアクションの名前

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

セッションのクライアント識別子

MACHINE

VARCHAR2(64)

クライアントのオペレーティング・システムのマシン名

PORT

NUMBER

クライアントのポート番号

ECID

VARCHAR2(64)

アプリケーション・サーバーから送信された実行コンテキストの識別子

DBREPLAY_FILE_ID脚注 1

NUMBER

セッションの取得中またはリプレイ中は、DBREPLAY_FILE_IDはワークロード取得またはワークロード・リプレイのためのファイルIDとなり、それ以外の場合はNULL。

DBREPLAY_CALL_COUNTER脚注 1

NUMBER

セッションの取得中またはリプレイ中は、DBREPLAY_CALL_COUNTERは取得または再実行されているユーザー・コールのコール・カウンタとなり、それ以外の場合はNULL。

TM_DELTA_TIME

NUMBER

TM_DELTA_CPU_TIMEおよびTM_DELTA_DB_TIMEが蓄積される時間間隔(マイクロ秒)

TM_DELTA_CPU_TIME

NUMBER

最後のTM_DELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが費やしたCPU時間

TM_DELTA_DB_TIME

NUMBER

最後のTM_DELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションがデータベース・コールに費やした時間

DELTA_TIME

NUMBER

このセッションが最後にサンプリングまたは作成されてからの時間間隔(マイクロ秒)。この間に次の5つの統計情報が蓄積される。

DELTA_READ_IO_REQUESTS

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが行った読取りI/O要求の数

DELTA_WRITE_IO_REQUESTS

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが行った書込みI/O要求の数

DELTA_READ_IO_BYTES

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが読み取ったI/Oバイト数

DELTA_WRITE_IO_BYTES

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが書き込んだI/Oバイト数

DELTA_INTERCONNECT_IO_BYTES

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、I/Oインターコネクト経由で送信されたI/Oバイト数

PGA_ALLOCATED

NUMBER

このサンプルの取得時にこのセッションが消費したPGAメモリーの量(バイト)

TEMP_SPACE_ALLOCATED

NUMBER

このサンプルの取得時にこのセッションが消費したTEMPメモリーの量(バイト)

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

DBA_HIST_BASELINE

DBA_HIST_BASELINEは、システムで取得されたベースラインに関する情報を示します。このビューは、ベースラインごとに、完全な時間範囲およびベースラインがデフォルトのベースラインであるかどうかを示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

BASELINE_ID

NUMBER

NOT NULL

ベースラインの内部ID

BASELINE_NAME

VARCHAR2(64)

ユーザーが指定したベースラインの名前

BASELINE_TYPE

VARCHAR2(13)

ベースラインのタイプ:
STATIC - ユーザーによって手動で作成されたベースライン

MOVING WINDOW - 動的な開始時および終了時のスナップショットIDのあるベースライン

GENERATED - システムによってテンプレートを使用して自動的に生成されたベースライン

START_SNAP_ID

NUMBER

ベースラインのスナップショットID

START_SNAP_TIME

TIMESTAMP(3)

開始時のスナップショットIDに対応付けられた時間

END_SNAP_ID

NUMBER

ベースラインの終了時のスナップショットID

END_SNAP_TIME

TIMESTAMP(3)

終了時のスナップショットIDに対応付けられた時間

MOVING_WINDOW_SIZE

NUMBER

BASELINE_TYPEがMOVING WINDOWである場合、このフィールドは変動ウィンドウのサイズを日数で表したものになる。
NULLの場合、ウィンドウのサイズはAWR保存設定の値となる。

CREATION_TIME

DATE

ベースラインが作成された時刻

EXPIRATION

NUMBER

ベースラインを保持する日数。NULL値はベースラインが永続的に保持されることを示す。

TEMPLATE_NAME

VARCHAR2(64)

ベースラインを作成するときに使用されたテンプレートがある場合は、そのテンプレートの名前。

LAST_TIME_COMPUTED

DATE

ベースラインについて前回統計情報を計算した時刻。

DBA_HIST_BASELINE_DETAILS

DBA_HIST_BASELINE_DETAILSは、ベースラインの詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

データベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

ベースライン・データのインスタンスID

BASELINE_ID

NUMBER

ベースラインの内部ID

BASELINE_NAME

VARCHAR2(64)

ユーザーが指定したベースラインの名前

BASELINE_TYPE

VARCHAR2(13)

ベースラインのタイプ:
STATIC - ユーザーによって手動で作成されたベースライン

MOVING WINDOW - 動的な開始時および終了時のスナップショットIDのあるベースライン

GENERATED - システムによってテンプレートを使用して自動的に生成されたベースライン

START_SNAP_ID

NUMBER

ベースラインのスナップショットID

START_SNAP_TIME

TIMESTAMP(3)

ベースラインのスナップショット開始時刻

END_SNAP_ID

NUMBER

ベースラインの終了時のスナップショットID

END_SNAP_TIME

TIMESTAMP(3)

ベースラインのスナップショット終了時刻

SHUTDOWN

VARCHAR2(3)

この間隔にデータベースの開始または終了が存在するかどうか(YES、NOまたはNULL)

ERROR_COUNT

NUMBER

ベースライン・スナップショット範囲のスナップショット内のエラー数

PCT_TOTAL_TIME

NUMBER

このベースラインの合計時間で除算された、スナップショット内の取得時間

LAST_TIME_COMPUTED

DATE

ベースラインについて前回統計情報を計算した時刻

MOVING_WINDOW_SIZE

NUMBER

BASELINE_TYPEがMOVING WINDOWである場合、このフィールドは変動ウィンドウのサイズを日数で表したものになる。
NULLの場合、ウィンドウのサイズはAWR保存設定の値となる。

CREATION_TIME

DATE

ベースラインが作成された時刻

EXPIRATION

NUMBER

ベースラインを保持する日数。NULL値はベースラインが永続的に保持されることを示す。

TEMPLATE_NAME

VARCHAR2(64)

ベースラインを作成するときに使用されたテンプレートがある場合は、そのテンプレートの名前。

DBA_HIST_BASELINE_METADATA

DBA_HIST_BASELINE_METADATAは、ベースラインのメタデータ情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

BASELINE_ID

NUMBER

NOT NULL

ベースラインの内部ID

BASELINE_NAME

VARCHAR2(64)

ユーザーが指定したベースラインの名前

BASELINE_TYPE

VARCHAR2(13)

ベースラインのタイプ:
STATIC - ユーザーによって手動で作成されたベースライン

MOVING WINDOW - 動的な開始時および終了時のスナップショットIDのあるベースライン

GENERATED - システムによってテンプレートを使用して自動的に生成されたベースライン

START_SNAP_ID

NUMBER

ベースラインのスナップショットID

END_SNAP_ID

NUMBER

ベースラインの終了時のスナップショットID

MOVING_WINDOW_SIZE

NUMBER

BASELINE_TYPEがMOVING WINDOWである場合、このフィールドは変動ウィンドウのサイズを日数で表したものになる。
NULLの場合、ウィンドウのサイズはAWR保存設定の値となる。

CREATION_TIME

DATE

ベースラインが作成された時刻

EXPIRATION

NUMBER

ベースラインを保持する日数。NULL値はベースラインが永続的に保持されることを示す。

TEMPLATE_NAME

VARCHAR2(64)

ベースラインを作成するときに使用されたテンプレートがある場合は、そのテンプレートの名前

LAST_TIME_COMPUTED

DATE

ベースラインについて前回統計情報を計算した時刻

DBA_HIST_BASELINE_TEMPLATE

DBA_HIST_BASELINE_TEMPLATEは、ベースライン生成を行うときにシステムで使用されるテンプレートを示します。システムでは、この情報を使用して自動的に作成または削除するベースラインが決定されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

TEMPLATE_ID

NUMBER

NOT NULL

テンプレートの内部ID

TEMPLATE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

テンプレートの名前

TEMPLATE_TYPE

VARCHAR2(9)

NOT NULL

テンプレートのタイプ:
SINGLE - 1回周期

REPEATING - 1回周期を維持

BASELINE_NAME_PREFIX

VARCHAR2(30)

NOT NULL

作成されるベースラインに使用される名前:
SINGLEタイプのテンプレートの場合、使用される名前はBASELINE_NAME_PREFIX

REPEATINGタイプのテンプレートの場合、名前の接頭辞がBASELINE_NAMEになる

START_TIME

DATE

NOT NULL

SINGLEタイプのテンプレートの場合は、これが将来のベースラインに対する開始時刻になる
REPEATINGタイプのテンプレートの場合は、これがベースライン生成開始の有効な開始時刻になる

END_TIME

DATE

NOT NULL

SINGLEタイプのテンプレートの場合は、これが将来のベースラインに対する終了時刻になる
REPEATINGタイプのテンプレートの場合は、これがベースライン生成終了の有効な終了時刻になる

DAY_OF_WEEK

VARCHAR2(9)

REPEATINGタイプのベースラインの場合は、ベースラインを作成する曜日を示す(SUNDAY、MONDAY、TUESDAY、WEDNESDAY、THURSDAY、FRIDAY、SATURDAY、ALL)

HOUR_IN_DAY

NUMBER

REPEATINGタイプのテンプレートの場合は、0から23の値でベースラインを作成する日の時刻を示す

DURATION

NUMBER

REPEATINGタイプのテンプレートの場合は、作成されたベースラインの時間長

EXPIRATION

NUMBER

ベースラインを保持する日数

REPEAT_INTERVAL

VARCHAR2(128)

DBMS_SCHEDULERパッケージによって使用されたフォーマットで、時間の繰返し情報を示す文字列

LAST_GENERATED

DATE

このテンプレートに対してベースラインが生成された最後の時刻

DBA_HIST_BG_EVENT_SUMMARY

DBA_HIST_BG_EVENT_SUMMARYは、バックグラウンド・イベント・アクティビティの履歴サマリーを示します。このビューには、V$SESSION_EVENTからのスナップショットが格納されています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

EVENT_ID

NUMBER

NOT NULL

待機イベントの識別子

EVENT_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

待機イベントの名前

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

TOTAL_WAITS

NUMBER

イベントの合計待機数

TOTAL_TIMEOUTS

NUMBER

イベントのタイムアウト合計数

TIME_WAITED_MICRO

NUMBER

イベントの合計待機時間(マイクロ秒)

DBA_HIST_BUFFER_POOL_STAT

DBA_HIST_BUFFER_POOL_STATは、インスタンスに使用できるすべてのバッファ・プールに関する履歴統計情報を示します。このビューには、V$BUFFER_POOL_STATISTICSのスナップショットが格納されています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

ID

NUMBER

NOT NULL

バッファ・プール識別子番号

NAME

VARCHAR2(20)

バッファ・プール名

BLOCK_SIZE

NUMBER

Block Size

SET_MSIZE

NUMBER

バッファ・プールの最大セット・サイズ

CNUM_REPL

NUMBER

置換リストのバッファ件数

CNUM_WRITE

NUMBER

書込みリストのバッファ件数

CNUM_SET

NUMBER

セットのバッファ件数

BUF_GOT

NUMBER

セットが取得するバッファ件数

SUM_WRITE

NUMBER

セットが書き込むバッファ件数

SUM_SCAN

NUMBER

セットでスキャンされるバッファ件数

FREE_BUFFER_WAIT

NUMBER

free buffer wait統計

WRITE_COMPLETE_WAIT

NUMBER

write complete wait統計

BUFFER_BUSY_WAIT

NUMBER

buffer busy wait統計

FREE_BUFFER_INSPECTED

NUMBER

free buffer inspected統計

DIRTY_BUFFERS_INSPECTED

NUMBER

dirty buffers inspected統計

DB_BLOCK_CHANGE

NUMBER

database blocks changed統計

DB_BLOCK_GETS

NUMBER

database blocks gotten統計

CONSISTENT_GETS

NUMBER

consistent gets統計

PHYSICAL_READS

NUMBER

physical reads統計

PHYSICAL_WRITES

NUMBER

physical writes統計

DBA_HIST_BUFFERED_QUEUES

DBA_HIST_BUFFERED_QUEUESは、インスタンスに使用できるすべてのバッファリングされたキューに関する履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

STARTUP_TIME

DATE

NOT NULL

インスタンスの起動時間

QUEUE_ID

NUMBER

NOT NULL

キューのID

NUM_MSGS

NUMBER

サブスクライバに対してバッファリングされたキューに現在エンキューされている未処理のメッセージの合計数(ディスクにオーバーフローしたメッセージの数を含む)

SPILL_MSGS

NUMBER

バッファリングされたキューからディスクに収容されたオーバーフロー・メッセージの現在の数

CNUM_MSGS

NUMBER

バッファリングされたキューの作成後、そのキューにエンキューされたメッセージの累積合計数

CSPILL_MSGS

NUMBER

バッファリングされたキューの作成後、そのキューからディスクに収容されたオーバーフロー・メッセージの累積合計数

EXPIRED_MSGS脚注 1

NUMBER

期限切れメッセージの数

OLDEST_MSGID脚注 1

RAW(16)

最も古いメッセージのメッセージID

OLDEST_MSG_ENQTM脚注 1

TIMESTAMP(3)

最も古いメッセージのエンキュー時間

QUEUE_STATE脚注 1

VARCHAR2(25)

キューがリカバリ・モードか(QUEUE IS IN RECOVERY MODE)そうでないか(NORMAL)を示します。

ELAPSED_ENQUEUE_TIME脚注 1

NUMBER

エンキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_DEQUEUE_TIME脚注 1

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_TRANSFORMATION_TIME脚注 1

NUMBER

変換評価の合計時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_EVALUATION_TIME脚注 1

NUMBER

ルール評価の合計時間(1/100秒)

ENQUEUE_CPU_TIME脚注 1

NUMBER

エンキューの合計CPU時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME脚注 1

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

LAST_ENQUEUE_TIME脚注 1

TIMESTAMP(3)

最後のメッセージのエンキュー時間

LAST_DEQUEUE_TIME脚注 1

TIMESTAMP(3)

最後のメッセージのデキュー時間

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_HIST_BUFFERED_SUBSCRIBERS

DBA_HIST_BUFFERED_SUBSCRIBERSは、インスタンス内のすべてのバッファリングされたキューのサブスクライバに関する履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

SUBSCRIBER_ID

NUMBER

NOT NULL

内部サブスクライバ番号(識別用)

SUBSCRIBER_NAME

VARCHAR2(30)

サブスクライバ名

SUBSCRIBER_ADDRESS

VARCHAR2(1024)

サブスクライブしているエージェントのアドレス

SUBSCRIBER_TYPE

VARCHAR2(30)

サブスクライバのタイプ:

- PROXY - プロキシ・サブスクライバ

- SUBSCRIBOR

STARTUP_TIME

DATE

NOT NULL

インスタンスの起動時間

LAST_BROWSED_SEQ脚注 1

NUMBER

サブスクライバに対して最後に参照されたメッセージの順序番号(V$STREAMS_APPLY_READERビュー内のメッセージ数に相当)

LAST_BROWSED_NUM脚注 1

NUMBER

サブスクライバに対して最後に参照されたメッセージの内部メッセージ番号

LAST_DEQUEUED_SEQ脚注 1

NUMBER

サブスクライバに対して最後にデキューされたメッセージの順序番号(V$STREAMS_APPLY_COORDINATORビュー内のメッセージ数に相当)

LAST_DEQUEUED_NUM脚注 1

NUMBER

サブスクライバに対して最後にデキューされたメッセージの内部メッセージ番号

CURRENT_ENQ_SEQ脚注 1

NUMBER

サブスクライバに対して最後にエンキューされたメッセージの現在の順序番号

NUM_MSGS

NUMBER

サブスクライバに対してバッファリングされたキューに現在エンキューされている未処理のメッセージの合計数(ディスクにオーバーフローしたメッセージの数を含む)

CNUM_MSGS

NUMBER

バッファリングされたキューの作成後、そのサブスクライバに対してエンキューされたメッセージの累積合計数

TOTAL_DEQUEUED_MSG脚注 1

NUMBER

サブスクライバによってデキューされたメッセージの合計数

TOTAL_SPILLED_MSG

NUMBER

サブスクライバに対して収容されたメッセージの合計数

EXPIRED_MSGS脚注 1

NUMBER

期限切れメッセージの数

MESSAGE_LAG脚注 1

NUMBER

サブスクライバのメッセージ遅延

ELAPSED_DEQUEUE_TIME脚注 1

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME脚注 1

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

LAST_DEQUEUE_TIME脚注 1

TIMESTAMP(3)

最後のメッセージのデキュー時間

OLDEST_MSGID脚注 1

RAW(16)

最も古いメッセージのメッセージID

OLDEST_MSG_ENQTM脚注 1

TIMESTAMP(3)

最も古いメッセージのエンキュー時間

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_HIST_CLUSTER_INTERCON

DBA_HIST_CLUSTER_INTERCONは、インスタンスによるインターコネクトへのアクセス(つまり、他のインスタンスとの通信)に使用されるデバイスに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

NAME

VARCHAR2(256)

NOT NULL

デバイスのオペレーティング・システム名

IP_ADDRESS

VARCHAR2(64)

デバイスのIPアドレス

IS_PUBLIC

VARCHAR2(3)

デバイスがパブリック・インタフェースか(YES)、プライベート・インタフェースか(NO)を示す。
パブリック・インタフェースは外部のアプリケーションからリスニングできるため、セキュリティ上の問題となる場合がある。インターコネクトには、プライベート・インタフェースを使用することを推奨。

SOURCE

VARCHAR2(31)

デバイスのタイプを示す

DBA_HIST_COLORED_SQL

DBA_HIST_COLORED_SQLは、AWR SQLキャプチャのマークが付けられたSQL IDを示します。DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.ADD_COLORED_SQLプロシージャによってSQL文が色付けされている場合、AWRは常に、色付けされたSQL IDのSQL統計を取得します。SQL文の色付けは、DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.REMOVE_COLORED_SQLプロシージャによって解除できます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

色付けされたSQL文のSQL ID

CREATE_TIME

DATE

NOT NULL

SQL IDが色付けされた時刻

DBA_HIST_COMP_IOSTAT

DBA_HIST_COMP_IOSTATは、コンポーネント・レベルで集計したI/O統計に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

COMPONENT

VARCHAR2(64)

NOT NULL

コンポーネント名

FILE_TYPE

VARCHAR2(64)

NOT NULL

ファイル・タイプ

IO_TYPE

CHAR(5)

NOT NULL

実行されたI/Oのタイプ

OPERATION

CHAR(5)

NOT NULL

操作の名前

BYTES

NUMBER

NOT NULL

バイト数

IO_COUNT

NUMBER

NOT NULL

実行されたI/Oの数

DBA_HIST_CR_BLOCK_SERVER

DBA_HIST_CR_BLOCK_SERVERは、キャッシュ・フュージョンで使用されたグローバル・キャッシュ・サービス・プロセス(LMS)の履歴統計情報を示します。このビューには、V$CR_BLOCK_SERVERのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

CR_REQUESTS

NUMBER

リモートCRブロック要求によって処理されたCRブロックの数

CURRENT_REQUESTS

NUMBER

リモートCRブロック要求によって処理されたカレント・ブロックの数
CR_REQUESTSとCURRENT_REQUESTSの合計は、V$SYSSTATから処理されたグローバル・キャッシュCRブロック

DATA_REQUESTS

NUMBER

データ・ブロックに対するカレントまたはCRの要求の数

UNDO_REQUESTS

NUMBER

UNDOブロックに対するCRの要求の数

TX_REQUESTS

NUMBER

UNDOセグメント・ヘッダー・ブロックに対するCRの要求の数
DATA_REQUESTS、UNDO_REQUESTSおよびTX_REQUESTSの合計は、LMSプロセスによって処理される要求の合計数

CURRENT_RESULTS

NUMBER

変更が要求インスタンスに戻されるブロックに展開されない要求の数

PRIVATE_RESULTS

NUMBER

変更が要求インスタンスに戻されるブロックに展開される要求の数。結果CRブロックを使用できるのは、要求トランザクションのみ。

ZERO_RESULTS

NUMBER

ブロックが要求インスタンスに戻る変更をロールしない要求の数。そのブロックを使用できるのは、0-XIDトランザクションのみ。

DISK_READ_RESULTS

NUMBER

要求インスタンスが要求されたブロックをディスクから読み込む必要がある要求の数

FAIL_RESULTS

NUMBER

失敗した要求の数。要求トランザクションは要求を再発行する必要がある。

FAIRNESS_DOWN_CONVERTS

NUMBER

ブロックを変更していなかったために、ブロック上のXロックを逓減する要求をインスタンスが受け取る回数

FAIRNESS_CLEARS

NUMBER

失敗カウンタが消去された回数。このカウンタは、ブロックが処理された後で変更された回数を追跡する。

FREE_GC_ELEMENTS

NUMBER

要求が別のインスタンスから受け取られた回数。Xロックはバッファを持たない。

FLUSHES

NUMBER

ログがLMSプロセスによってフラッシュされた回数

FLUSHES_QUEUED

NUMBER

LMSプロセスでキューされたフラッシュの数

FLUSH_QUEUE_FULL

NUMBER

フラッシュ・キューが一杯になった回数

FLUSH_MAX_TIME

NUMBER

フラッシュの最大時間

LIGHT_WORKS

NUMBER

軽作業ルールが呼び出された回数。このルールによって、データ、UNDOまたはUNDOセグメント・ヘッダー・ブロックに対するCR要求に応答する間、LMSプロセスがディスクに移動しないようにできる。このルールによって、LMSプロセスがCR要求への応答を完了しないようにできる。

ERRORS

NUMBER

エラーがLMSプロセスによって通知された回数

DBA_HIST_CURRENT_BLOCK_SERVER

DBA_HIST_CURRENT_BLOCK_SERVERは、キャッシュ・フュージョンで使用されたグローバル・キャッシュ・サービス・プロセス(LMS)の履歴統計情報を示します。このビューには、V$CURRENT_BLOCK_SERVERのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

PIN1

NUMBER

所要時間が1ミリ秒未満の確保処理

PIN10

NUMBER

所要時間が1から10ミリ秒の確保処理

PIN100

NUMBER

所要時間が10から100ミリ秒の確保処理

PIN1000

NUMBER

所要時間が100から1000ミリ秒の確保処理

PIN10000

NUMBER

所要時間が1000から10000ミリ秒の確保処理

FLUSH1

NUMBER

所要時間が1ミリ秒未満のフラッシュ処理

FLUSH10

NUMBER

所要時間が1から10ミリ秒のフラッシュ処理

FLUSH100

NUMBER

所要時間が10から100ミリ秒のフラッシュ処理

FLUSH1000

NUMBER

所要時間が100から1000ミリ秒のフラッシュ処理

FLUSH10000

NUMBER

所要時間が1000から10000ミリ秒のフラッシュ処理

WRITE1

NUMBER

所要時間が1ミリ秒未満の書込み処理

WRITE10

NUMBER

所要時間が1から10ミリ秒の書込み処理

WRITE100

NUMBER

所要時間が10から100ミリ秒の書込み処理

WRITE1000

NUMBER

所要時間が100から1000ミリ秒の書込み処理

WRITE10000

NUMBER

所要時間が1000から10000ミリ秒の書込み処理

DBA_HIST_DATABASE_INSTANCE

DBA_HIST_DATABASE_INSTANCEは、ワークロード・リポジトリ内のデータベースおよびインスタンスを示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

インスタンス番号

STARTUP_TIME

TIMESTAMP(3)

NOT NULL

インスタンスの起動時間

PARALLEL

VARCHAR2(3)

NOT NULL

インスタンスがOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)環境で実行されているかどうか(YES | NO)

VERSION

VARCHAR2(17)

NOT NULL

データベースのバージョン

DB_NAME

VARCHAR2(9)

データベース名

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(16)

インスタンス名

HOST_NAME

VARCHAR2(64)

ホスト名

LAST_ASH_SAMPLE_ID

NUMBER

NOT NULL

アクティブなセッション履歴の前回のサンプルID

DBA_HIST_DATAFILE

DBA_HIST_DATAFILEは、制御ファイルからのデータ・ファイル情報の履歴を示します。このビューには、V$DATAFILEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

FILE#

NUMBER

NOT NULL

ファイル識別番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

NOT NULL

データ・ファイル作成時の変更番号

FILENAME

VARCHAR2(513)

NOT NULL

データ・ファイル名

TS#

NUMBER

NOT NULL

表領域番号

TSNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域の名前

BLOCK_SIZE

NUMBER

データ・ファイルのブロック・サイズ

DBA_HIST_DB_CACHE_ADVICE

DBA_HIST_DB_CACHE_ADVICEは、各行に対応するキャッシュ・サイズの物理読取り数の予測履歴を示します。このビューには、V$DB_CACHE_ADVICEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

BPID

NUMBER

NOT NULL

バッファ・プール識別子(1から8)

BUFFERS_FOR_ESTIMATE

NUMBER

NOT NULL

測定用のキャッシュ・サイズ(バッファ)

NAME

VARCHAR2(20)

バッファ・プール名

BLOCK_SIZE

NUMBER

プール内のバッファ・ブロック・サイズ(標準ブロック・サイズ、非標準ブロック・サイズ(2の累乗)、2048、4096、8192、16384、32768)

ADVICE_STATUS

VARCHAR2(3)

アドバイザの状態:

- ON - 現在実行中

- OFF - 使用禁止(この場合の見積りは履歴で、最後に使用可能であった時点で計算される)

SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

測定用のキャッシュ・サイズ(MB)

SIZE_FACTOR

NUMBER

現行のキャッシュ・サイズに対するサイズ要因

PHYSICAL_READS

NUMBER

キャッシュ・サイズの物理読取り

BASE_PHYSICAL_READS

NUMBER

キャッシュ・サイズの基となる物理読取り

ACTUAL_PHYSICAL_READS

NUMBER

キャッシュ・サイズの実際の物理読取り

ESTD_PHYSICAL_READ_TIME

NUMBER

キャッシュ・サイズの物理読取り時間(推定)

DBA_HIST_DISPATCHER

DBA_HIST_DISPATCHERは、スナップショット時に存在した各ディスパッチャ・プロセスの履歴情報を示します。このビューには、V$DISPATCHERおよびV$QUEUEの情報のスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

NAME

VARCHAR2(4)

NOT NULL

ディスパッチャ・プロセス名

SERIAL#

NUMBER

ディスパッチャ・プロセスのシリアル番号

IDLE

NUMBER

ディスパッチャのアイドル合計時間(1/100秒)

BUSY

NUMBER

ディスパッチャのビジー合計時間(1/100秒)

WAIT

NUMBER

ディスパッチャ・キュー内の全項目の待機時間の合計(1/100秒)。1項目当たりの平均待機時間を算出するには、TOTALQで割る。

TOTALQ

NUMBER

これまでディスパッチャ・キューに入れられた項目の合計数

SAMPLED_TOTAL_CONN

NUMBER

すべてのサンプルを対象とした、ディスパッチャに対する接続の累積合計数。2つのスナップショット間のディスパッチャに対する接続の平均数は、SAMPLED_TOTAL_CONNの差をNUM_SAMPLESの差(DBA_HIST_SHARED_SERVER_SUMMARYから取得)で割って算出する。

DBA_HIST_DLM_MISC

DBA_HIST_DLM_MISCは、その他のOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)統計情報を示します。このビューには、V$DLM_MISCのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

STATISTIC#

NUMBER

統計番号

NAME

VARCHAR2(38)

統計名

VALUE

NUMBER

統計値

DBA_HIST_DYN_REMASTER_STATS

DBA_HIST_DYN_REMASTER_STATSは、動的再マスター化プロセスに関する履歴統計情報を示します。時間はすべて100分の1秒で表示され、合計値にはインスタンス起動後に収集された情報が反映されます。このビューには、V$DYNAMIC_REMASTER_STATSのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

REMASTER_OPS

NUMBER

動的再マスター化操作の合計数

REMASTER_TIME

NUMBER

動的再マスター化の合計時間

REMASTERED_OBJECTS

NUMBER

アフィニティによって動的に再マスター化されたオブジェクトの合計数

QUIESCE_TIME

NUMBER

静止ステップの合計時間

FREEZE_TIME

NUMBER

フリーズ・ステップの合計時間

CLEANUP_TIME

NUMBER

クリーンアップ・ステップの合計時間

REPLAY_TIME

NUMBER

再実行ステップの合計時間

FIXWRITE_TIME

NUMBER

固定書込みステップの合計時間

SYNC_TIME

NUMBER

同期化ステップの合計時間

RESOURCES_CLEANED

NUMBER

クリーンアップ・ステップで処理が行われたリソースの合計数

REPLAYED_LOCKS_SENT

NUMBER

再実行ステップで他のインスタンスに再実行されたロックの合計数

REPLAYED_LOCKS_RECEIVED

NUMBER

再実行ステップで他のインスタンスから受け取ったロックの合計数

CURRENT_OBJECTS

NUMBER

アフィニティによって、このインスタンスで再マスター化されたオブジェクトの現在の数

DBA_HIST_ENQUEUE_STAT

DBA_HIST_ENQUEUE_STATは、各ロック・タイプのエンキュー(ロック)要求の数の履歴統計情報を示します。このビューには、V$ENQUEUE_STATISTICSのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

EQ_TYPE

VARCHAR2(2)

NOT NULL

要求されたエンキューのタイプ

REQ_REASON

VARCHAR2(64)

NOT NULL

エンキュー要求の理由

TOTAL_REQ#

NUMBER

このエンキューのタイプへのエンキュー要求またはエンキュー変換の合計数

TOTAL_WAIT#

NUMBER

待機時間のエンキュー要求またはエンキュー変換の回数の合計

SUCC_REQ#

NUMBER

エンキュー要求または変換が付与された数

FAILED_REQ#

NUMBER

エンキュー要求または変換が失敗した数

CUM_WAIT_TIME

NUMBER

エンキューの待機または変換に費やした時間の合計(ミリ秒)

EVENT#

NUMBER

イベント番号

DBA_HIST_EVENT_HISTOGRAM

DBA_HIST_EVENT_HISTOGRAMは、イベント・ヒストグラムの履歴統計情報を示します。このビューには、V$EVENT_HISTOGRAMのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

EVENT_ID

NUMBER

NOT NULL

待機イベントの識別子

EVENT_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

待機イベントの名前

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

WAIT_TIME_MILLI

NUMBER

NOT NULL

待機時間(ミリ秒)

WAIT_COUNT

NUMBER

待機回数

DBA_HIST_EVENT_NAME

DBA_HIST_EVENT_NAMEは、待機イベントに関する情報を示します。このビューには、V$EVENT_NAMEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

EVENT_ID

NUMBER

NOT NULL

待機イベントの識別子

EVENT_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

待機イベントの名前

PARAMETER1

VARCHAR2(64)

待機イベントの第1パラメータの説明

PARAMETER2

VARCHAR2(64)

待機イベントの第2パラメータの説明

PARAMETER3

VARCHAR2(64)

待機イベントの第3パラメータの説明

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

DBA_HIST_FILEMETRIC_HISTORY

DBA_HIST_FILEMETRIC_HISTORYは、ワークロード・リポジトリ内に収集されたファイルのメトリックの履歴を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

FILEID

NUMBER

NOT NULL

ファイル番号

CREATIONTIME

NUMBER

NOT NULL

ファイル作成時間

BEGIN_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の終了時間

INTSIZE

NUMBER

NOT NULL

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

ファイルが属するグループのID

AVGREADTIME

NUMBER

NOT NULL

ファイルの平均読取り時間

AVGWRITETIME

NUMBER

NOT NULL

ファイルの平均書込み時間

PHYSICALREAD

NUMBER

NOT NULL

物理読取り数

PHYSICALWRITE

NUMBER

NOT NULL

物理書込み数

PHYBLKREAD

NUMBER

NOT NULL

物理ブロック読取り数

PHYBLKWRITE

NUMBER

NOT NULL

物理ブロック書込み数

DBA_HIST_FILESTATXS

DBA_HIST_FILESTATXSは、ファイルの読取り/書込みの統計情報を示します。このビューには、V$FILESTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

FILE#

NUMBER

ファイル識別番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル作成時の変更番号

FILENAME

VARCHAR2(513)

データ・ファイル名

TS#

NUMBER

表領域番号

TSNAME

VARCHAR2(30)

表領域の名前

BLOCK_SIZE

NUMBER

データ・ファイルのブロック・サイズ

PHYRDS

NUMBER

実行された物理読取り数

PHYWRTS

NUMBER

DBWRに書込みが必要となった回数

SINGLEBLKRDS

NUMBER

シングル・ブロックの読取り数

READTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、読取りに使用された時間(1/100秒)。TIMED_STATISTICSがfalseの場合は0。

WRITETIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、書込みに使用された時間(1/100秒)。TIMED_STATISTICSがfalseの場合は0。

SINGLEBLKRDTIM

NUMBER

シングル・ブロックの累積読取り時間(1/100秒)

PHYBLKRD

NUMBER

読み込まれた物理ブロックの数

PHYBLKWRT

NUMBER

ディスクに書き込まれたブロックの数。書き込まれたブロックがすべてシングル・ブロックの場合、PHYWRTSに等しい。

WAIT_COUNT

NUMBER

バッファ競合のためにファイル・レベルで待機している数を示します。この値には、buffer busy waits待機イベントに含まれる個々の待機イベントも含まれます。
関連項目: 「buffer busy waits」

TIME

NUMBER

WAIT_COUNT列の待機イベントの待機に費やされた時間

DBA_HIST_IC_CLIENT_STATS

DBA_HIST_IC_CLIENT_STATSは、インスタンスによるインターコネクト・デバイスの使用状況に関する情報を示します。情報はOracle Databaseの複数の領域に分割され、それぞれNAME値によって識別されます。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

NAME

VARCHAR2(9)

NOT NULL

Oracle Databaseの領域を識別する名前:

- ipq - パラレル問合せ通信

- dlm - データベース・ロック管理

- cache - グローバル・キャッシュ通信

他の値はすべてOracle内部の値で、頻繁に使用される見込みはない。

BYTES_SENT

NUMBER

インスタンス起動後にNAMEが識別するソフトウェア領域のインスタンスが送信したバイト数。この情報は、インスタンスが使用するすべてのデバイスから集計される。

BYTES_RECEIVED

NUMBER

インスタンス起動後にNAMEが識別するソフトウェア領域のインスタンスが受信したバイト数。この情報は、インスタンスが使用するすべてのデバイスから集計される。

DBA_HIST_IC_DEVICE_STATS

DBA_HIST_IC_DEVICE_STATSは、マシンによるインターコネクト・デバイスの使用状況に関するオペレーティング・システム情報を示します。この使用状況には、Oracleが含まれますがこれに限定されません。情報の品質は、オペレーティング・システムによって異なります。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

IF_NAME

VARCHAR2(256)

NOT NULL

デバイスの名前(DBA_HIST_CLUSTER_INTERCON内のNAMEと同じ)

IP_ADDR

VARCHAR2(64)

NOT NULL

デバイスのIPアドレス(DBA_HIST_CLUSTER_INTERCON内のIP_ADDRESSと同じ)

NET_MASK

VARCHAR2(16)

ネットワーク・マスク

FLAGS

VARCHAR2(32)

フラグ

MTU

NUMBER

送信の最大単位

BYTES_RECEIVED

NUMBER

OS起動時以降に受信されたバイト数

PACKETS_RECEIVED

NUMBER

OS起動時以降に受信されたパケット数

RECEIVE_ERRORS

NUMBER

OS起動時以降の受信エラーの数

RECEIVE_DROPPED

NUMBER

削除された受信メッセージの数

RECEIVE_BUF_OR

NUMBER

受信バッファ・オーバーランが発生した数

RECEIVE_FRAME_ERR

NUMBER

フレーム・エラーに起因する受信エラーの数

BYTES_SENT

NUMBER

OS起動時以降に送信されたバイト数

PACKETS_SENT

NUMBER

OS起動時以降に送信されたパケット数

SEND_ERRORS

NUMBER

OS起動時以降の送信エラーの数

SENDS_DROPPED

NUMBER

削除された送信メッセージの数

SEND_BUF_OR

NUMBER

送信バッファ・オーバーランが発生した数

SEND_CARRIER_LOST

NUMBER

キャリア損失による送信エラーの数

DBA_HIST_INST_CACHE_TRANSFER

DBA_HIST_INST_CACHE_TRANSFERは、インスタンス間で転送されたキャッシュ・ブロックに関する履歴統計情報を示します。このビューには、V$INSTANCE_CACHE_TRANSFERのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

INSTANCE

NUMBER

ブロックの転送元のインスタンス

CLASS

VARCHAR2(18)

キャッシュ・ブロックのクラス

CR_BLOCK

NUMBER

リモート処理の遅延によって影響されなかったCRブロック転送

CR_BUSY

NUMBER

リモートの競合による影響を受けた現行ブロック転送

CR_CONGESTED

NUMBER

リモート・システムの負荷によって影響を受けたCRブロック転送

CURRENT_BLOCK

NUMBER

リモート処理の遅延による影響がなかった現行ブロック転送

CURRENT_BUSY

NUMBER

リモートの競合による影響を受けた現行ブロック転送

CURRENT_CONGESTED

NUMBER

リモート・システムの負荷によって影響を受けた現行ブロック転送

LOST

NUMBER

特定のインスタンスによって送信されたが、このインスタンスで受信されていないブロックの数

CR_2HOP

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの数

CR_3HOP

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの数

CURRENT_2HOP

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの数

CURRENT_3HOP

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの数

CR_BLOCK_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからのCRブロックの合計待機時間(他の待機時間を含む)

CR_BUSY_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間、および送信インスタンスでフラッシュされたログによって遅延が生じたCRブロックの待機時間

CR_CONGESTED_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間、LMSがビジー状態にあったために遅延が生じたCRブロックの待機時間

CURRENT_BLOCK_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからのCRブロックの合計待機時間(他の待機時間を含む)

CURRENT_BUSY_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間、送信インスタンスでフラッシュされたログによって遅延が生じた現行ブロックの待機時間

CURRENT_CONGESTED_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間、LMSがビジー状態にあったために遅延が生じた現行ブロックの待機時間

LOST_TIME

NUMBER

特定のインスタンスによって送信されたが、このインスタンスで受信されていないブロックの待機時間

CR_2HOP_TIME

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間

CR_3HOP_TIME

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間

CURRENT_2HOP_TIME

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間

CURRENT_3HOP_TIME

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間

DBA_HIST_INSTANCE_RECOVERY

DBA_HIST_INSTANCE_RECOVERYは、リカバリI/Oを制限するためにユーザーが使用できるメカニズムの監視に関する履歴情報を示します。このビューはV$INSTANCE_RECOVERYのスナップショットを示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

RECOVERY_ESTIMATED_IOS

NUMBER

バッファ・キャッシュ内の使用済バッファ件数。Standard Editionでは、この列は常にNULL。

ACTUAL_REDO_BLKS

NUMBER

リカバリに必要なカレントREDOブロックの実際の数

TARGET_REDO_BLKS

NUMBER

リカバリ用に処理される必要があるカレントREDOブロックのターゲット数。この値は、次に示す3つの列の最小値であり、3つのユーザー定義制限のうち、どれがチェックポイントを支配するかを示す。

LOG_FILE_SIZE_REDO_BLKS

NUMBER

ログ・スイッチがチェックポイント完了前に発生しないことを保証することを必要とするREDOブロックの最大数

LOG_CHKPT_TIMEOUT_REDO_BLKS

NUMBER

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUTパラメータを満たすためにリカバリ時に処理する必要があるREDOブロック数。LOG_CHECKPOINT_TIMEOUTパラメータが設定されていない場合、表示される値は無効。

LOG_CHKPT_INTERVAL_REDO_BLKS

NUMBER

LOG_CHECKPOINT_INTERVALパラメータを満たすためにリカバリ時に処理される必要があるREDOブロック数。LOG_CHECKPOINT_INTERVALパラメータが設定されていない場合、表示される値は無効。

FAST_START_IO_TARGET_REDO_BLKS

NUMBER

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は常にNULL。

TARGET_MTTR

NUMBER

効果的なMTTR(平均リカバリ時間)ターゲット値(秒)。TARGET_MTTR値は、FAST_START_MTTR_TARGETパラメータ(TARGET_MTTR値は内部で使用される)の値を基にして計算され、通常、パラメータ値の近似値。ただし、FAST_START_MTTR_TARGETパラメータ値がきわめて小さい(たとえば、1秒)場合またはきわめて大きい(たとえば、3600秒)場合、計算はシステム制限で指定されるターゲット値を提供する。
この場合、リカバリに予想される時間を示すTARGET_MTTR値は、最短または最長の計算時間。FAST_START_MTTR_TARGETが指定されていない場合、このフィールドの値は現在見積もられているMTTR。

ESTIMATED_MTTR

NUMBER

リカバリに現在見積もられているMTTRは、使用済バッファ数およびログ・ブロック(FAST_START_MTTR_TARGETが指定されていない場合は0)に基づく。この値は、システムが現在実行中の作業に基づき推定されるリカバリ所要時間を示す。

CKPT_BLOCK_WRITES

NUMBER

チェックポイント書込みによって書き込まれるブロック数

OPTIMAL_LOGFILE_SIZE

NUMBER

FAST_START_MTTR_TARGETの現在の設定に基づいて最適と判断されるREDOログ・ファイルのサイズ(MB単位)。すべてのオンラインREDOログが少なくともこの値になるように構成することを推奨。

ESTD_CLUSTER_AVAILABLE_TIME

NUMBER

インスタンスに障害が発生した場合に、クラスタが部分的に使用可能になるまでの見積り時間(秒)。この列は、Oracle Real Application Clusters(Oracle RAC)環境でのみ有効。Oracle RAC環境以外の場合、この列の値はNULL。

WRITES_MTTR

NUMBER

FAST_START_MTTR_TARGETパラメータによる書込み数

WRITES_LOGFILE_SIZE

NUMBER

最小サイズのREDOログ・ファイルによる書込み数

WRITES_LOG_CHECKPOINT_SETTINGS

NUMBER

LOG_CHECKPOINT_INTERVALパラメータまたはLOG_CHECKPOINT_TIMEOUTパラメータによる書込み数

WRITES_OTHER_SETTINGS

NUMBER

非推奨のFAST_START_IO_TARGETパラメータなど、他の理由による書込み数

WRITES_AUTOTUNE

NUMBER

自動チューニング・チェックポイントによる書込み数

WRITES_FULL_THREAD_CKPT

NUMBER

フル・スレッド・チェックポイントによる書込み数

DBA_HIST_INTERCONNECT_PINGS

DBA_HIST_INTERCONNECT_PINGSは、インスタンス間のインターコネクト・メッセージ(ラウンドトリップ)について測定された待機時間に関する情報を示します。Oracle Database 11gでは、PINGプロセスにより、インスタンスのペアごとに通信に伴う待機時間が評価されます。

数秒ごとに、1つのインスタンス(INSTANCE_NUMBER値)内のプロセスにより、各インスタンス(TARGET_INSTANCE値)に2つのメッセージが送信されます。メッセージのサイズはそれぞれ500バイトと8KBです。メッセージは、ターゲット・インスタンス上のPINGプロセスにより受信され、ただちに通知されます。ラウンドトリップにかかる時間は測定され収集されます。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

TARGET_INSTANCE

NUMBER

NOT NULL

ターゲット・インスタンス番号

CNT_500B

NUMBER

ソース・インスタンス(INSTANCE_NUMBER)の起動以降に、INSTANCE_NUMBERからTARGET_INSTANCEに送信されたサイズ500バイトのpingの数。

WAIT_500B

NUMBER

ソース・インスタンス(INSTANCE_NUMBER)の起動以降に、INSTANCE_NUMBERからTARGET_INSTANCEに送信されたサイズ500バイトのメッセージのラウンドトリップ回数の合計。CNT_500Bで割ることで、平均待機時間が算出される。

WAITSQ_500B

NUMBER

ソース・インスタンス(INSTANCE_NUMBER)の起動以降に、INSTANCE_NUMBERからTARGET_INSTANCEに送信されたサイズ500バイトのメッセージのラウンドトリップ回数の二乗和(1/1000倍)。CNT_500BおよびWAIT_500Bとともに使用すると、遅延時間の標準偏差を算出できる。

CNT_8K

NUMBER

ソース・インスタンス(INSTANCE_NUMBER)の起動以降に、INSTANCE_NUMBERからTARGET_INSTANCEに送信されたサイズ8KBのpingの数。

WAIT_8K

NUMBER

ソース・インスタンス(INSTANCE_NUMBER)の起動以降に、INSTANCE_NUMBERからTARGET_INSTANCEに送信されたサイズ8KBのメッセージのラウンドトリップ回数の合計。CNT_8Kで割ることで、平均待機時間が算出される。

WAITSQ_8K

NUMBER

ソース・インスタンス(INSTANCE_NUMBER)の起動以降に、INSTANCE_NUMBERからTARGET_INSTANCEに送信されたサイズ8KBのメッセージのラウンドトリップ回数の二乗和(1/1000)。CNT_8KおよびWAIT_8Kとともに使用すると、遅延時間の標準偏差を算出できる。

DBA_HIST_IOSTAT_DETAIL

DBA_HIST_IOSTAT_DETAILは、ファイル・タイプと関数(コンポーネント)の組合せによって集計されたI/Oの統計を示します。このビューには、V$IOSTAT_FILEおよびV$IOSTAT_FUNCTIONのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

FUNCTION_ID

NUMBER

NOT NULL

ファンクションID

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファンクション名

FILETYPE_ID

NUMBER

NOT NULL

ファイルのタイプ(ログ・ファイル、データ・ファイルなど)

FILETYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

データ・ファイルまたは一時ファイルの場合はファイル名。それ以外のファイルの場合は、表示される対応する文字列(ARCHIVELOGなど)。

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの書き込みリクエスト数

NUMBER_OF_WAITS

NUMBER

NOT NULL

機能によるI/O待機数

WAIT_TIME

NUMBER

NOT NULL

合計待機時間(ミリ秒)

DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE

DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPEは、ファイル・タイプ別にI/Oの履歴統計を示します。このビューには、V$IOSTAT_FILEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

FILETYPE_ID

NUMBER

NOT NULL

ファイルのタイプ(ログ・ファイル、データ・ファイルなど)

FILETYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

データ・ファイルまたは一時ファイルの場合はファイル名。それ以外のファイルの場合は、表示される対応する文字列(ARCHIVELOGなど)。

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

SMALL_SYNC_READ_REQS

NUMBER

NOT NULL

同期シングル・ブロックの読取りリクエスト数

LARGE_READ_REQS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの書き込みリクエスト数

SMALL_READ_SERVICETIME

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロック読取りリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

SMALL_WRITE_SERVICETIME

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロック書込みリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

SMALL_SYNC_READ_LATENCY

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロック同期読取りの待機時間(ミリ秒)

LARGE_READ_SERVICETIME

NUMBER

NOT NULL

マルチブロック読取りリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

LARGE_WRITE_SERVICETIME

NUMBER

NOT NULL

マルチブロック書込みリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

RETRIES_ON_ERROR

NUMBER

NOT NULL

エラーにおける読取りの再試行数

DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE_NAME

DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE_NAMEは、ファイル・タイプ名に対するI/Oの履歴統計を示します。このビューには、V$IOSTAT_FILEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

FILETYPE_ID

NUMBER

NOT NULL

ファイルのタイプ(ログ・ファイル、データ・ファイルなど)

FILETYPE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

データ・ファイルまたは一時ファイルの場合はファイル名。それ以外のファイルの場合は、表示される対応する文字列(ARCHIVELOGなど)。

DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION

DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTIONは、ファンクション別にI/Oの履歴統計を示します。このビューには、V$IOSTAT_FUNCTIONのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

FUNCTION_ID

NUMBER

NOT NULL

ファンクションID

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファンクション名

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの書き込みリクエスト数

NUMBER_OF_WAITS

NUMBER

NOT NULL

機能によるI/O待機数

WAIT_TIME

NUMBER

NOT NULL

合計待機時間(ミリ秒)

DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION_NAME

DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION_NAMEは、ファンクション名別にI/Oの履歴統計を示します。このビューには、V$IOSTAT_FUNCTIONのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

FUNCTION_ID

NUMBER

NOT NULL

ファンクションID

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファンクション名

DBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICE

DBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICEは、様々なサイズのJavaプール内での見積り解析時間に関する履歴情報を示します。このビューには、V$JAVA_POOL_ADVICEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

JAVA_POOL_SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

NOT NULL

見積り用のJavaプール・サイズ(MB)

JAVA_POOL_SIZE_FACTOR

NUMBER

現行のJavaプール・サイズに対するサイズ要因

ESTD_LC_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュに使用中のメモリー見積り(MB)

ESTD_LC_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

指定したサイズのJavaプールに格納されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの見積り数

ESTD_LC_TIME_SAVED

NUMBER

指定したサイズのJavaプール内で検出されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトによる、解析経過時間の短縮見積り(秒)。この時間は、使用可能な空きメモリーの不足によりメモリーから消去されたオブジェクトを、Javaプールに再ロードするのに要する時間に相当する。

ESTD_LC_TIME_SAVED_FACTOR

NUMBER

現行のJavaプール・サイズに対する解析時間の見積り短縮要因

ESTD_LC_LOAD_TIME

NUMBER

指定したサイズのJavaプール内で解析を行う場合の経過時間の見積り(秒)

ESTD_LC_LOAD_TIME_FACTOR

NUMBER

現行のJavaプール・サイズに対するロード時間の見積り要因

ESTD_LC_MEMORY_OBJECT_HITS

NUMBER

指定したサイズのJavaプール内でライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトが検出された回数の見積り

5 静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_HIST_LATCHからDBA_STORED_SETTINGS

この章では、静的データ・ディクショナリ・ビューのDBA_HIST_LATCHからDBA_STORED_SETTINGSについて説明します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の静的データ・ディクショナリ・ビューのページに移動します。

DBA_HIST_LATCH

DBA_HIST_LATCHは、親ラッチと子ラッチのラッチ名別の集計ラッチの履歴統計情報を示します。このビューには、V$LATCHのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

LATCH_HASH

NUMBER

ラッチ・ハッシュ

LATCH_NAME

VARCHAR2(64)

ラッチ名

LEVEL#

NUMBER

ラッチ・レベル

GETS

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求された回数

MISSES

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求され、リクエスタが待機する必要があった回数

SLEEPS

NUMBER

ラッチの待機中に待機可能ラッチ要求によってセッションがスリープ状態になった回数

IMMEDIATE_GETS

NUMBER

ラッチが待機なしモードで要求された回数

IMMEDIATE_MISSES

NUMBER

待機なしのラッチ要求が失敗(ミス)した回数

SPIN_GETS

NUMBER

最初の試行に失敗したが、スピン中に成功した待機可能ラッチ要求の数

SLEEP[1 | 2 | 3 | 4]

NUMBER

これらの列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。これらの列にはデータは蓄積されず、値は常に0。

WAIT_TIME

NUMBER

ラッチを待機中の経過時間(マイクロ秒)

DBA_HIST_LATCH_CHILDREN

DBA_HIST_LATCH_CHILDRENは、子ラッチに関する履歴統計情報を示します。このビューには、DBA_HIST_LATCHのすべての列に加えてCHILD#列が含まれています。LATCH#列が互いに一致する子ラッチは、同じ親ラッチを持ちます。このビューには、V$LATCH_CHILDRENのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

LATCH_HASH

NUMBER

ラッチ・ハッシュ

LATCH_NAME

VARCHAR2(64)

ラッチ名

CHILD#

NUMBER

子ラッチ番号(各親ラッチに対してのみ一意)

GETS

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求された回数

MISSES

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求され、リクエスタが待機する必要があった回数

SLEEPS

NUMBER

ラッチの待機中に待機可能ラッチ要求によってセッションがスリープ状態になった回数

IMMEDIATE_GETS

NUMBER

ラッチが待機なしモードで要求された回数

IMMEDIATE_MISSES

NUMBER

待機なしのラッチ要求が失敗(ミス)した回数

SPIN_GETS

NUMBER

最初の試行に失敗したが、スピン中に成功した待機可能ラッチ要求の数

SLEEP[1 | 2 | 3 | 4]

NUMBER

これらの列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。これらの列にはデータは蓄積されず、値は常に0。

WAIT_TIME

NUMBER

ラッチを待機中の経過時間(マイクロ秒)

DBA_HIST_LATCH_MISSES_SUMMARY

DBA_HIST_LATCH_MISSES_SUMMARYは、取得できなかったラッチに関するサマリー統計情報の履歴を示します。このビューには、V$LATCH_MISSESのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

PARENT_NAME

VARCHAR2(50)

親ラッチのラッチ名

WHERE_IN_CODE

VARCHAR2(64)

ラッチを取得しようとした場所

NWFAIL_COUNT

NUMBER

待機なしのラッチの取得が失敗した回数

SLEEP_COUNT

NUMBER

取得しようとしてスリープになった回数

WTR_SLP_COUNT

NUMBER

待機がスリープした回数

DBA_HIST_LATCH_NAME

DBA_HIST_LATCH_NAMEは、DBA_HIST_LATCHに示されたラッチのデコードされたラッチ名の情報を示します。このビューには、V$LATCHNAMEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

LATCH_HASH

NUMBER

NOT NULL

ラッチ・ハッシュ

LATCH_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

ラッチ名

DBA_HIST_LATCH_PARENT

DBA_HIST_LATCH_PARENTは、親ラッチに関する履歴統計情報を示します。このビューには、V$LATCH_PARENTのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

LATCH_HASH

NUMBER

ラッチ・ハッシュ

LATCH_NAME

VARCHAR2(64)

ラッチ名

LEVEL#

NUMBER

ラッチ・レベル

GETS

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求された回数

MISSES

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求され、リクエスタが待機する必要があった回数

SLEEPS

NUMBER

ラッチの待機中に待機可能ラッチ要求によってセッションがスリープ状態になった回数

IMMEDIATE_GETS

NUMBER

ラッチが待機なしモードで要求された回数

IMMEDIATE_MISSES

NUMBER

待機なしのラッチ要求が失敗(ミス)した回数

SPIN_GETS

NUMBER

最初の試行に失敗したが、スピン中に成功した待機可能ラッチ要求の数

SLEEP[1 | 2 | 3 | 4]

NUMBER

これらの列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。これらの列にはデータは蓄積されず、値は常に0。

WAIT_TIME

NUMBER

ラッチを待機中の経過時間(マイクロ秒)

DBA_HIST_LIBRARYCACHE

DBA_HIST_LIBRARYCACHEは、ライブラリ・キャッシュのパフォーマンスおよびアクティビティに関する履歴統計情報を示します。このビューには、V$LIBRARYCACHEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

NAMESPACE

VARCHAR2(15)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュのネームスペース

GETS

NUMBER

このネームスペースのオブジェクトに対して要求されたロックの回数

GETHITS

NUMBER

メモリー内でオブジェクトのハンドルが見つかった回数

PINS

NUMBER

このネームスペースのオブジェクトに対してPINが要求された回数

PINHITS

NUMBER

メモリー内でライブラリ・オブジェクトのすべてのメタデータが見つかった回数

RELOADS

NUMBER

あるオブジェクトの任意のPIN(ただし、オブジェクト・ハンドルの作成後に実行された最初のPIN以外)。ディスクからそのオブジェクトをロードするように要求する。

INVALIDATIONS

NUMBER

依存するオブジェクトが修正されたために、このネームスペース内のオブジェクトに無効のマークが付いた合計回数

DLM_LOCK_REQUESTS

NUMBER

ロック・インスタンス・ロックのGET要求の数

DLM_PIN_REQUESTS

NUMBER

ロック・インスタンス・ロックのPIN要求の数

DLM_PIN_RELEASES

NUMBER

PINインスタンス・ロックのリリース要求の数

DLM_INVALIDATION_REQUESTS

NUMBER

無効インスタンス・ロックのGET要求の数

DLM_INVALIDATIONS

NUMBER

他のインスタンスから受け取った無効pingの数

DBA_HIST_LOG

DBA_HIST_LOGは、制御ファイルからのログ・ファイルの履歴情報を示します。このビューには、V$LOGのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

GROUP#

NUMBER

NOT NULL

ログ・グループ番号

THREAD#

NUMBER

NOT NULL

ログ・スレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

NOT NULL

ログ順序番号

BYTES

NUMBER

ログのサイズ(バイト)

MEMBERS

NUMBER

ログ・グループのメンバーの数

ARCHIVED

VARCHAR2(3)

アーカイブ状態(YES | NO)

STATUS

VARCHAR2(16)

ログ状態:

- UNUSED - オンラインREDOログが、まだ書き込まれていないことを示す。これは、ログがカレントREDOログではない場合の、追加またはRESETLOGSの直後のREDOログの状態。

- CURRENT - 現行のREDOログ。これは、REDOログがアクティブであることを意味する。REDOログはオープン状態の場合もクローズ状態の場合もある。

- ACTIVE - ログはアクティブだが、現行のログではない。クラッシュ・リカバリで必要です。ブロック・リカバリでも使用できます。アーカイブされている場合もアーカイブされていない場合もある。

- CLEARING - ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE文の後、空のログとして再作成されていることを示す。ログの消去の後、状態がUNUSEDに変更される。

- CLEARING_CURRENT - クローズされたスレッドからカレント・ログが消去されることを示す。新しいログ・ヘッダーを書き込むときのI/Oエラーなどのスイッチ障害がある場合、ログがこの状態のままになることがある。

- INACTIVE - ログがインスタンス・リカバリに不要になったことを示す。メディア・リカバリでも使用できます。アーカイブされている場合もアーカイブされていない場合もある。

- INVALIDATED: 現行のREDOログがログ・スイッチなしでアーカイブされたことを示す。

FIRST_CHANGE#

NUMBER

ログ内の最小システム変更番号(SCN)

FIRST_TIME

DATE

ログ内の最初のSCNの時刻

DBA_HIST_MEM_DYNAMIC_COMP

DBA_HIST_MEM_DYNAMIC_COMPは、メモリー・コンポーネント・サイズの履歴を示します。このビューには、V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTSのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

COMPONENT

VARCHAR2(64)

NOT NULL

コンポーネント名

CURRENT_SIZE

NUMBER

コンポーネントの現行のサイズ

MIN_SIZE

NUMBER

インスタンス起動後のコンポーネントの最小サイズ

MAX_SIZE

NUMBER

インスタンス起動後のコンポーネントの最大サイズ

USER_SPECIFIED_SIZE

NUMBER

コンポーネントのユーザー・パラメータの値

OPER_COUNT

NUMBER

インスタンス起動後の操作数

LAST_OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

コンポーネントに対して最後に完了した操作:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

LAST_OPER_MODE

VARCHAR2(9)

最後に完了した操作のモード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

LAST_OPER_TIME

DATE

最後に完了した操作の開始時刻

GRANULE_SIZE

NUMBER

GROW操作またはSHRINK操作の粒度

DBA_HIST_MEMORY_RESIZE_OPS

DBA_HIST_MEMORY_RESIZE_OPSは、メモリーのサイズ変更操作の履歴を示します。このビューには、V$MEMORY_RESIZE_OPSのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

COMPONENT

VARCHAR2(64)

NOT NULL

コンポーネント名

OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

NOT NULL

操作のタイプ:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

START_TIME

DATE

NOT NULL

操作の開始時刻

END_TIME

DATE

NOT NULL

操作の終了時刻

TARGET_SIZE

NUMBER

NOT NULL

サイズ変更後のパラメータに要求される値

OPER_MODE

VARCHAR2(9)

操作モード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

PARAMETER

VARCHAR2(80)

サイズ変更操作のパラメータ名

INITIAL_SIZE

NUMBER

操作の開始時のパラメータ値

FINAL_SIZE

NUMBER

サイズ変更後のパラメータの実際の値

STATUS

VARCHAR2(9)

操作の完了状態:

- INACTIVE

- PENDING

- COMPLETE

- CANCELLED

- ERROR

DBA_HIST_MEMORY_TARGET_ADVICE

DBA_HIST_MEMORY_TARGET_ADVICEは、メモリー・ターゲット・アドバイスの履歴を示します。このビューには、V$MEMORY_TARGET_ADVICEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

MEMORY_SIZE

NUMBER

NOT NULL

MEMORY_SIZE_FACTOR列に値1がある場合、MEMORY_TARGET初期化パラメータで設定されているように、この列には現在のメモリーのサイズが表示される。
MEMORY_SIZE_FACTOR列の値が1未満であるか、または1より大きい場合は、この列には提案されたメモリー・サイズが表示される。

MEMORY_SIZE_FACTOR

NUMBER

現在のメモリー・サイズの乗数。可能な値は、0.25、0.5、0.75、1、1.5、1.75および2。現在のメモリー・サイズにこの乗数をかけた値がMEMORY_SIZE列の値と等しくなる。

ESTD_DB_TIME

NUMBER

現在のメモリー・サイズ(MEMORY_SIZE_FACTOR = 1)の場合は、現行のワークロードを完了するために必要なデータベース時間。提案されたメモリー・サイズの場合は、MEMORY_TARGETパラメータが提案されたサイズに変更されたときに必要となる見積りデータベース時間。

ESTD_DB_TIME_FACTOR

NUMBER

提案されたメモリー・サイズの場合は、現在のデータベース時間に対する見積りデータベース時間の割合

VERSION

NUMBER

この推奨項目のバージョン番号

DBA_HIST_METRIC_NAME

DBA_HIST_METRIC_NAMEは、一連のRDBMSメトリックの属性を示します。このビューには、V$METRICNAMEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

メトリック・グループID

GROUP_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック・グループ名

METRIC_ID

NUMBER

NOT NULL

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

メトリック名

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

NOT NULL

測定単位

DBA_HIST_MTTR_TARGET_ADVICE

DBA_HIST_MTTR_TARGET_ADVICEは、各行に対応するMTTRの物理I/O要求数の予測履歴を示します。データには、物理I/O要因も含まれます。物理I/O要因とは、現行のMTTR設定によって測定間隔内で実際に実行されるI/O要求数に対する見積りI/O要求数の割合です。このビューには、V$MTTR_TARGET_ADVICEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

MTTR_TARGET_FOR_ESTIMATE

NUMBER

シミュレートされるMTTR設定(これがビューの1行目の場合は、現行のMTTR設定と同じ)

ADVICE_STATUS

VARCHAR2(5)

MTTRシミュレーションの現在の状態:

- ON SET

- READY SET

- OFF

DIRTY_LIMIT

NUMBER

シミュレート対象のMTTRから導出される使用済バッファ制限

ESTD_CACHE_WRITES

NUMBER

このMTTRでのキャッシュの物理書込みの見積り数

ESTD_CACHE_WRITE_FACTOR

NUMBER

このMTTRでのキャッシュの見積り物理書込み比。これは、現行のMTTR設定におけるキャッシュ書込み数に対する見積りキャッシュ書込み数の割合を示す。

ESTD_TOTAL_WRITES

NUMBER

このMTTRでの物理書込みの見積り合計数

ESTD_TOTAL_WRITE_FACTOR

NUMBER

このMTTRでの見積り合計物理書込み比。これは、現行のMTTR設定における物理書込みの合計数に対する物理書込みの見積り合計数の割合を示す。

ESTD_TOTAL_IOS

NUMBER

このMTTRでのI/O要求の見積り合計数

ESTD_TOTAL_IO_FACTOR

NUMBER

このMTTRでの見積り合計I/O比。現行のMTTR設定における合計I/O要求数に対する見積り合計I/O要求数の割合を示す。

DBA_HIST_MUTEX_SLEEP

DBA_HIST_MUTEX_SLEEPは、mutexスリープ・サマリーの履歴統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベース識別子

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

MUTEX_TYPE

VARCHAR2(32)

NOT NULL

Mutexタイプ

LOCATION

VARCHAR2(40)

NOT NULL

mutexの待機側がスリープしたコード位置

SLEEPS

NUMBER

このMUTEX_TYPEおよびLOCATIONのスリープ数

WAIT_TIME

NUMBER

待機時間(マイクロ秒)

DBA_HIST_OPTIMIZER_ENV

DBA_HIST_OPTIMIZER_ENVは、ワークロード・リポジトリに取得されたオプティマイザ環境を示します。このビューは、DBA_HIST_SQLSTATビューとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

OPTIMIZER_ENV_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

オプティマイザ環境のハッシュ値

OPTIMIZER_ENV

RAW(623)

オプティマイザ環境

DBA_HIST_OSSTAT

DBA_HIST_OSSTATは、オペレーティング・システムについての履歴統計情報を示します。このビューには、V$OSSTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

STAT_ID

NUMBER

統計ID

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

統計名

VALUE

NUMBER

統計値

DBA_HIST_OSSTAT_NAME

DBA_HIST_OSSTAT_NAMEは、オペレーティング・システムの統計情報の名前を示します。このビューは、DBA_HIST_OSSTATビューとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

STAT_ID

NUMBER

NOT NULL

統計ID

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

統計名

DBA_HIST_PARAMETER

DBA_HIST_PARAMETERは、インスタンスに対して有効であった初期化パラメータの履歴情報を示します。このビューには、V$SYSTEM_PARAMETERのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

PARAMETER_HASH

NUMBER

パラメータ・ハッシュ

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(64)

パラメータ名

VALUE

VARCHAR2(512)

セッションのパラメータ値(セッション内で変更された場合)、またはインスタンス全体のパラメータ値

ISDEFAULT

VARCHAR2(9)

パラメータがデフォルト値に設定されるか(TRUE)、またはパラメータ値がパラメータ・ファイルに指定されているか(FALSE)

ISMODIFIED

VARCHAR2(10)

パラメータがインスタンスの起動後に変更されたかどうか:

- MODIFIED: パラメータがALTER SESSIONで変更された。

- SYSTEM_MOD: パラメータがALTER SYSTEMで変更された(これにより、現在ログインしているすべてのセッションの値が変更される)。

- FALSE: パラメータがインスタンスの起動後に変更されていない。

DBA_HIST_PARAMETER_NAME

DBA_HIST_PARAMETER_NAMEは、ワークロード・リポジトリに取得されたパラメータ名に関する情報を示します。このビューは、DBA_HIST_PARAMETERビューとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

PARAMETER_HASH

NUMBER

NOT NULL

パラメータ・ハッシュ

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

パラメータ名

DBA_HIST_PERSISTENT_QMN_CACHE

DBA_HIST_PERSISTENT_QMN_CACHEは、バックグラウンド・キュー表アクティビティの履歴サマリーを示します。このビューには、V$PERSISTENT_QMN_CACHEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

QUEUE_TABLE_ID

NUMBER

NOT NULL

キュー表のオブジェクトID

TYPE

VARCHAR2(32)

キュー表のキュー・モニター・キャッシュのタイプ

STATUS

NUMBER

キュー表のキュー・モニター・キャッシュの状態

NEXT_SERVICE_TIME

TIMESTAMP(3)

キュー表がQMONサーバーによるサービスを受ける予定時刻

WINDOW_END_TIME

TIMESTAMP(3)

所有者がいないキュー表操作に対するタイム・マネージャのアクティビティ期間

TOTAL_RUNS

NUMBER

キュー表が処理される合計回数

TOTAL_LATENCY

NUMBER

キュー表の処理での累積待機時間(1/100秒)

TOTAL_ELAPSED_TIME

NUMBER

キュー表の処理に費やされた合計時間(秒)

TOTAL_CPU_TIME

NUMBER

キュー表の処理の累積CPU時間(1/100秒)

TMGR_ROWS_PROCESSED

NUMBER

処理されたタイム・マネージャ・エントリの数

TMGR_ELAPSED_TIME

NUMBER

時間管理アクティビティの累積時間(1/100秒)

TMGR_CPU_TIME

NUMBER

時間管理アクティビティの累積CPU時間(1/100秒)

LAST_TMGR_PROCESSING_TIME

TIMESTAMP(3)

前回のタイム・マネージャ処理時刻

DEQLOG_ROWS_PROCESSED

NUMBER

処理されたデキュー・ログ・エントリの数

DEQLOG_PROCESSING_ELAPSED_TIME

NUMBER

デキュー・ログ・エントリの合計処理時間(1/100秒)

DEQLOG_PROCESSING_CPU_TIME

NUMBER

デキュー・ログ・エントリの処理の合計CPU時間(1/100秒)

LAST_DEQLOG_PROCESSING_TIME

TIMESTAMP(3)

前回のデキュー・ログ処理時刻

DEQUEUE_INDEX_BLOCKS_FREED

NUMBER

解放されたデキュー索引ブロックの数

HISTORY_INDEX_BLOCKS_FREED

NUMBER

解放された履歴索引ブロックの数

TIME_INDEX_BLOCKS_FREED

NUMBER

解放されたタイム・マネージャ索引ブロックの数

INDEX_CLEANUP_COUNT

NUMBER

索引ブロックのクリーンアップが試行された回数

INDEX_CLEANUP_ELAPSED_TIME

NUMBER

索引ブロックのクリーンアップの合計時間(1/100秒)

INDEX_CLEANUP_CPU_TIME

NUMBER

索引ブロックのクリーンアップの合計CPU時間(1/100秒)

LAST_INDEX_CLEANUP_TIME

TIMESTAMP(3)

前回の索引ブロックのクリーンアップ時刻

注意:
DBA_HIST_PERSISTENT_QMN_CACHEビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_HIST_PERSISTENT_QUEUES

DBA_HIST_PERSISTENT_QUEUESは、STREAMS AQ永続キューの履歴統計情報を示します。このビューには、V$PERSISTENT_QUEUESのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

QUEUE_ID

NUMBER

NOT NULL

キューの識別子

FIRST_ACTIVITY_TIME

TIMESTAMP(6)

データベースの起動以後の最初にキューが動作した時刻

ENQUEUED_MSGS

NUMBER

エンキューされたメッセージの数

DEQUEUED_MSGS

NUMBER

デキューされたメッセージの数
注意: メッセージのすべてのサブスクライバがメッセージをデキューし、その保存時間が経過するまで、この列は増加しない。

BROWSED_MSGS脚注 1

NUMBER

参照されたメッセージの数

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

エンキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ENQUEUE_CPU_TIME脚注 1

NUMBER

エンキューの合計CPU時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME脚注 1

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

AVG_MSG_AGE脚注 1

NUMBER

キュー内のメッセージの平均有効期間

DEQUEUED_MSG_LATENCY脚注 1

NUMBER

最後にデキューされたメッセージの待機時間(秒)

ELAPSED_TRANSFORMATION_TIME

NUMBER

変換に費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_EVALUATION_TIME

NUMBER

ルール評価に費やされた合計時間(1/100秒)

ENQUEUED_EXPIRY_MSGS

NUMBER

期限切れによりエンキューされたメッセージの数

ENQUEUED_DELAY_MSGS

NUMBER

遅延によりエンキューされたメッセージの数

MSGS_MADE_EXPIRED

NUMBER

タイム・マネージャにより期限切れとなったメッセージの数

MSGS_MADE_READY

NUMBER

タイム・マネージャにより準備完了となったメッセージの数

LAST_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後のメッセージのエンキュー時間

LAST_DEQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後のメッセージのデキュー時間

LAST_TM_EXPIRY_TIME

TIMESTAMP(6)

前回、タイム・マネージャによりメッセージが期限切れとなった時刻

LAST_TM_READY_TIME

TIMESTAMP(6)

前回、タイム・マネージャによりメッセージが準備完了となった時刻

ENQUEUE_TRANSACTIONS脚注 1

NUMBER

エンキュー・トランザクションの数

DEQUEUE_TRANSACTIONS脚注 1

NUMBER

デキュー・トランザクションの数

EXECUTION_COUNT脚注 1

NUMBER

デキュー・カーソルの実行数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_HIST_PERSISTENT_SUBS

DBA_HIST_PERSISTENT_SUBSは、STREAMS AQ永続キュー・サブスクライバの履歴統計情報を示します。このビューには、V$PERSISTENT_SUBSCRIBERSのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

キューの名前

SUBSCRIBER_ID

NUMBER

NOT NULL

内部サブスクライバ番号

SUBSCRIBER_NAME

VARCHAR2(30)

サブスクライバ名

SUBSCRIBER_ADDRESS

VARCHAR2(1024)

サブスクライブしているエージェントのアドレス

SUBSCRIBER_TYPE

VARCHAR2(30)

サブスクライバのタイプ:

- PROXY - 伝播サブスクライバ

- SUBSCRIBER - 標準サブスクライバ

- RECIPIENT - 受信者

FIRST_ACTIVITY_TIME

TIMESTAMP(6)

データベースの起動以後の最初にサブスクライバが動作した時刻

ENQUEUED_MSGS

NUMBER

FIRST_ACTIVITY_TIME以後にエンキューされたメッセージの数

DEQUEUED_MSGS

NUMBER

FIRST_ACTIVITY_TIME以後にデキューされたメッセージの数

AVG_MSG_AGE脚注 1

NUMBER

キュー内のメッセージの平均有効期間

BROWSED_MSGS脚注 1

NUMBER

参照されたメッセージの数

EXPIRED_MSGS

NUMBER

FIRST_ACTIVITY_TIME以後に期限切れとなったメッセージの数

DEQUEUED_MSG_LATENCY

NUMBER

最後にデキューされたメッセージの待機時間(秒)

LAST_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後にエンキューされたメッセージのタイムスタンプ

LAST_DEQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後にデキューされたメッセージのタイムスタンプ

ELAPSED_DEQUEUE_TIME脚注 1

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME脚注 1

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

DEQUEUE_TRANSACTIONS脚注 1

NUMBER

デキュー・トランザクションの数

EXECUTION_COUNT脚注 1

NUMBER

デキュー索引カーソルの実行数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_HIST_PGA_TARGET_ADVICE

DBA_HIST_PGA_TARGET_ADVICEは、PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの値が変更された場合に、V$PGASTATパフォーマンス・ビューで表示されるcache hit percentage統計とover allocation count統計が受ける影響予測の履歴を示します。このビューには、V$PGA_TARGET_ADVICEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

PGA_TARGET_FOR_ESTIMATE

NUMBER

NOT NULL

この予測のPGA_AGGREGATE_TARGETの値(バイト)

PGA_TARGET_FACTOR

NUMBER

PGA_TARGET_FOR_ESTIMATE/PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの現在の値

ADVICE_STATUS

VARCHAR2(3)

アドバイスがSTATISTICS_LEVELパラメータの値に応じて使用可能か(ON)、使用禁止か(OFF)

BYTES_PROCESSED

NUMBER

このアドバイスで考慮されるすべての作業領域で処理された合計バイト数

ESTD_TIME

NUMBER

バイト処理に必要な時間(秒)

ESTD_EXTRA_BYTES_RW

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETがPGA_TARGET_FOR_ESTIMATE列の値に設定されていた場合に読み込まれるか書き込まれる追加の見積りバイト数。この値は、PGA_AGGREGATE_TARGETの値についてワン・パス(またはマルチ・パス)で実行される作業領域の見積り数およびサイズから導出される。

ESTD_PGA_CACHE_HIT_PERCENTAGE

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETがPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEと等しいときの、cache hit percentage統計の見積り値。この列は前述の2列から導出され、BYTES_PROCESSED / (BYTES_PROCESSED + ESTD_EXTRA_BYTES_RW)と等しくなる。

ESTD_OVERALLOC_COUNT

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETの値がPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEに設定されている場合の、PGAメモリーの過剰割当ての見積り数。0(ゼロ)以外の値は、PGA_TARGET_FOR_ESTIMATEの設定値が小さいために、作業領域のワークロードを実行できないことを意味する。これによってOracleではそのターゲットを処理できなくなるため、PGA_AGGREGATE_TARGETをPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEに設定しないようにする必要がある。

DBA_HIST_PGASTAT

DBA_HIST_PGASTATは、自動PGAメモリー・マネージャが使用可能になっている場合のPGAメモリー使用量に関する履歴統計情報および自動PGAメモリー・マネージャに関する統計情報を示します。このビューには、V$PGASTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

統計名:

- aggregate PGA auto target

- aggregate PGA target parameter

- bytes processed

- cache hit percentage

- extra bytes read/written

- global memory bound

- max processes count

- maximum PGA allocated

- maximum PGA used for auto workareas

- maximum PGA used for manual workareas

- over allocation count

- PGA memory freed back to OS

- process count

- recompute count (total)

- total freeable PGA memory

- total PGA allocated

- total PGA inuse

- total PGA used for auto workareas

- total PGA used for manual workareas

関連項目: 統計情報の詳細については、V$PGASTATを参照。

VALUE

NUMBER

統計値

DBA_HIST_PLAN_OPERATION_NAME

DBA_HIST_PLAN_OPERATION_NAMEは、SQLプランの操作名の履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベース識別子

OPERATION_ID

NUMBER

NOT NULL

プラン操作識別子

OPERATION_NAME

VARCHAR2(64)

プラン操作の名前。この値は、DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORYビューのSQL_PLAN_OPERATION列にも表示される。

DBA_HIST_PLAN_OPTION_NAME

DBA_HIST_PLAN_OPTION_NAMEは、SQLプランのオプション名の履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベース識別子

OPTION_ID

NUMBER

NOT NULL

プラン・オプション識別子

OPTION_NAME

VARCHAR2(64)

プラン・オプション名。この値は、DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORYビューのSQL_PLAN_OPTIONS列にも表示される。

DBA_HIST_PROCESS_MEM_SUMMARY

DBA_HIST_PROCESS_MEM_SUMMARYは、各プロセスの指定されたコンポーネント・カテゴリ別に、動的PGAメモリー使用量に関する履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

CATEGORY

VARCHAR2(15)

NOT NULL

カテゴリ名。カテゴリには、SQL、PL/SQL、OLAP、JAVAなどがある。特別なカテゴリとして、FreeableとOtherがある。解放可能なメモリーはオペレーティング・システムによってプロセスに割り当てられているが、カテゴリには割り当てられていない。その他のメモリーはカテゴリに割り当てられているが、名前付きカテゴリの1つには割り当てられていない。

NUM_PROCESSES

NUMBER

プロセスの数

NON_ZERO_ALLOCS

NUMBER

ゼロ以外が割り当てられたプロセス数

USED_TOTAL

NUMBER

カテゴリに対してプロセスによって使用されるPGAメモリーのバイト数

ALLOCATED_TOTAL

NUMBER

カテゴリに対してプロセスによって割り当てられたPGAメモリーの合計バイト数

ALLOCATED_AVG

NUMBER

カテゴリに対してプロセスによって割り当てられたPGAメモリーの平均バイト数

ALLOCATED_STDDEV

NUMBER

カテゴリに対してプロセスによって割り当てられたPGAメモリーの標準偏差のバイト数

ALLOCATED_MAX

NUMBER

カテゴリに対してプロセスによって割り当てられたPGAメモリーの最大バイト数

MAX_ALLOCATED_MAX

NUMBER

カテゴリに対してプロセスによって割当て可能なPGAメモリーの最大バイト数

DBA_HIST_RESOURCE_LIMIT

DBA_HIST_RESOURCE_LIMITは、一部のシステム・リソースでのグローバル・リソースの使用状況に関する履歴情報を示します。このビューには、V$RESOURCE_LIMITのスナップショットが含まれています。

時間に関心がある場合は、このビューをDBA_HIST_SNAPSHOT.END_INTERVAL_TIMEと結合します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リソース名

CURRENT_UTILIZATION

NUMBER

現在使用されている(リソースまたはロック、プロセスの)数

MAX_UTILIZATION

NUMBER

最後にインスタンスを起動してからのこのリソースの最大消費量

INITIAL_ALLOCATION

VARCHAR2(10)

初期の割当て。これは、初期化パラメータ・ファイルに指定したリソースの値と同じ(無制限の場合、UNLIMITED)。

LIMIT_VALUE

VARCHAR2(10)

リソースおよびロックの場合は無制限。これは、初期の割当て値より大きくてもかまわない(無制限の場合、UNLIMITED)。

DBA_HIST_ROWCACHE_SUMMARY

DBA_HIST_ROWCACHE_SUMMARYは、データ・ディクショナリのアクティビティについてのサマリー統計情報の履歴を示します。このビューには、V$ROWCACHEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

PARAMETER

VARCHAR2(32)

データ・ディクショナリ・キャッシュ内のエントリの数を決定する初期化パラメータの名前

TOTAL_USAGE

NUMBER

キャッシュ内のエントリの合計数

USAGE

NUMBER

有効なデータを含むキャッシュ・エントリの数

GETS

NUMBER

データ・オブジェクトに関する情報要求の合計件数

GETMISSES

NUMBER

結果的にキャッシュ・ミスになったデータ要求数

SCANS

NUMBER

スキャンのリクエスト数

SCANMISSES

NUMBER

スキャンでキャッシュ内のデータを見つけられなかった回数

SCANCOMPLETES

NUMBER

従属エントリのリストがすべてスキャンされた回数

MODIFICATIONS

NUMBER

挿入および更新、削除の数

FLUSHES

NUMBER

ディスクにフラッシュされた回数

DLM_REQUESTS

NUMBER

DLM要求の数

DLM_CONFLICTS

NUMBER

DLM競合数

DLM_RELEASES

NUMBER

DLM解放数

DBA_HIST_RSRC_CONSUMER_GROUP

DBA_HIST_RSRC_CONSUMER_GROUPは、リソース・マネージャのコンシューマ・グループに関する履歴情報を示します。このビューには、V$RSRC_CONS_GROUP_HISTORYのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SEQUENCE#

NUMBER

NOT NULL

コンシューマ・グループ統計情報が適用されるDBA_HIST_RSRC_PLANエントリを一意に説明する順次カウンタ。インスタンスが再開すると、この値は0にリセットされる。

CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

コンシューマ・グループ・オブジェクトID。データベースの終了および開始に渡って一貫して使用される一意の数値。

CONSUMER_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンシューマ・グループ名

REQUESTS

NUMBER

NOT NULL

コンシューマ・グループで実行された要求の累積数

CPU_WAIT_TIME

NUMBER

NOT NULL

リソースの管理のため、セッションがCPUを待機した時間の累積。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CPU_WAITS

NUMBER

NOT NULL

リソース管理のため、コンシューマ・グループのすべてのセッションがCPUを待機する必要があった回数の累積。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CONSUMED_CPU_TIME

NUMBER

NOT NULL

コンシューマ・グループのすべてのセッションがコンシュームしたCPU時間の累積(ミリ秒)

YIELDS

NUMBER

NOT NULL

定量切れのために、コンシューマ・グループのセッションから他のセッションにCPUが明け渡された累計回数

ACTIVE_SESS_LIMIT_HIT

NUMBER

NOT NULL

アクティブ・セッションの制限に達したために、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられた回数

UNDO_LIMIT_HIT

NUMBER

NOT NULL

UNDO_POOL制限に達したために、コンシューマ・グループの問合せが取り消された回数

SWITCHES_IN_CPU_TIME

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_CPU_TIME

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SWITCHES_IN_IO_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_MEGABYTES制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_IO_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_MEGABYTES制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SWITCHES_IN_IO_REQUESTS

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_REQS制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_IO_REQUESTS

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_REQS制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SQL_CANCELED

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限を超え、リソース・マネージャ・プランのSWITCH_GROUPとしてCANCEL_SQLが指定されていたために、コンシューマ・グループで実行中のSQL問合せが中断した回数

ACTIVE_SESS_KILLED

NUMBER

NOT NULL

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限を超え、リソース・マネージャ・プランのSWITCH_GROUPとしてKILL_SESSIONが指定されていたために、コンシューマ・グループで実行中のセッションが終了した回数

IDLE_SESS_KILLED

NUMBER

NOT NULL

アイドル状態が長く続いたため(MAX_IDLE_TIMEに達したため)に、コンシューマ・グループのセッションが終了した回数

IDLE_BLKR_SESS_KILLED

NUMBER

NOT NULL

アイドル状態が長く続き(MAX_IDLE_BLOCKER_TIMEに達し)、他のセッションをブロックしていたために、コンシューマ・グループのセッションが終了した回数

QUEUED_TIME

NUMBER

NOT NULL

アクティブ・セッションの制限に達したために、コンシューマ・グループのセッションがQUEUED状態になっていた合計時間(ミリ秒)

QUEUE_TIME_OUTS

NUMBER

NOT NULL

キューに長く入れられていたため(QUEUEING_P1に達したため)に、コンシューマ・グループのセッションからの要求がタイムアウトした回数

IO_SERVICE_TIME

NUMBER

NOT NULL

累積I/O待機時間(ミリ秒)

IO_SERVICE_WAITS

NUMBER

NOT NULL

待機要求の合計数

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

NOT NULL

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQUESTS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

NOT NULL

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQUESTS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQUESTS

NUMBER

NOT NULL

マルチブロックの書き込みリクエスト数

PQS_QUEUED脚注 1

NUMBER

パラレル文を実行しようとしたときに、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられた回数

PQ_QUEUED_TIME脚注 1

NUMBER

パラレル文を実行しようとしたときに、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられていた合計時間(ミリ秒)

PQ_QUEUE_TIME_OUTS脚注 1

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのPARALLEL_QUEUE_TIMEOUT制限をキュー時間が超えたために、コンシューマ・グループのセッションからのパラレル文がタイムアウトした回数

PQS_COMPLETED脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したパラレル文の合計数

PQ_SERVERS_USED脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したパラレル文によって使用されるパラレル・サーバーの合計数

PQ_ACTIVE_TIME脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したすべてのパラレル文の、パラレル・アクティブ時間の累積合計(ミリ秒)

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_HIST_RSRC_PLAN

DBA_HIST_RSRC_PLANは、リソース・プランの履歴情報を示します。このビューには、V$RSRC_PLAN_HISTORYのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SEQUENCE#

NUMBER

NOT NULL

行を一意に説明する順次カウンタ。インスタンスが再開すると、この値は0にリセットされる。

START_TIME

DATE

NOT NULL

リソース・プランが使用可能になった時刻

END_TIME

DATE

NOT NULL

リソース・プランが使用不可になった時刻。行に現行のリソース・プラン情報が含まれている場合はNULL。

PLAN_ID

NUMBER

NOT NULL

リソース・プランID。リソース・マネージャが使用不可の場合はNULL。

PLAN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リソース・プラン名。リソース・マネージャが使用不可の場合はNULL。

CPU_MANAGED

VARCHAR2(4)

NOT NULL

リソース・プランに、リソース・マネージャがCPU使用率の管理セッションをスケジューリングするためのポリシーを指定するパラメータが含まれているか(ON)、またはリソース・マネージャはCPU使用率を管理していない(OFF)

PARALLEL_EXECUTION_MANAGED脚注 1

VARCHAR2(4)

パラレル文のキューイングの状態:

- OFF - パラレル文のキューイングは使用禁止

- STARTUP - パラレル文のキューイングは使用可能。これは、Oracle RACデータベースで構成を変更中に発生する可能性のある一時的な状態である。

- FIFO - パラレル文のキューイングは使用可能。すべてのパラレル文は単一のOracle RAC FIFOキューで管理される。

- FULL - パラレル文のキューイングは使用可能。すべてのパラレル文は、現行のリソース・プランに基づいてコンシューマ・グループ別のキューで管理される。この状態は、リソース割当てディレクティブ(MGMT_P*)を含むリソース・プランが使用可能な場合に使用される。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_HIST_RULE_SET

DBA_HIST_RULE_SETは、ルール・セット統計情報の履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルール・セットの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ルール・セットの名前

STARTUP_TIME

DATE

NOT NULL

インスタンスの起動時間

CPU_TIME

NUMBER

ルール・セットの評価に費やした合計CPU時間(1/100秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

ルール・セットの評価に費やした合計経過時間(1/100秒)

EVALUATIONS

NUMBER

ルール・セットに対する評価の数

SQL_FREE_EVALUATIONS

NUMBER

ルールの評価のために内部でSQLを発行せずに実行したルール・セットに対する評価の数

SQL_EXECUTIONS

NUMBER

ルール・セットの評価中に実行されたSQL文の合計

RELOADS

NUMBER

ルール・セット・オブジェクトが共有メモリーで再ロードされた回数

DBA_HIST_SEG_STAT

DBA_HIST_SEG_STATは、セグメント・レベルの履歴統計情報を示します。このビューには、一連の基準に基づいた最上位セグメントおよびV$SEGSTATからの情報が取得されます。合計値は、インスタンスの起動以後の統計の値です。デルタ値は、DBA_HIST_SNAPSHOTビューのBEGIN_INTERVAL_TIMEからEND_INTERVAL_TIMEまでの統計の値です。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

TS#

NUMBER

NOT NULL

表領域番号

OBJ#

NUMBER

NOT NULL

ディクショナリ・オブジェクト番号

DATAOBJ#

NUMBER

NOT NULL

データ・オブジェクト番号

LOGICAL_READS_TOTAL

NUMBER

logical readsの累積値

LOGICAL_READS_DELTA

NUMBER

logical readsのデルタ値

BUFFER_BUSY_WAITS_TOTAL

NUMBER

buffer busy waitsの累積値

BUFFER_BUSY_WAITS_DELTA

NUMBER

buffer busy waitsのデルタ値

DB_BLOCK_CHANGES_TOTAL

NUMBER

db block changesの累積値

DB_BLOCK_CHANGES_DELTA

NUMBER

db block changesのデルタ値

PHYSICAL_READS_TOTAL

NUMBER

physical readsの累積値

PHYSICAL_READS_DELTA

NUMBER

physical readsのデルタ値

PHYSICAL_WRITES_TOTAL

NUMBER

physical writesの累積値

PHYSICAL_WRITES_DELTA

NUMBER

physical writesのデルタ値

PHYSICAL_READS_DIRECT_TOTAL

NUMBER

physical reads directの累積値

PHYSICAL_READS_DIRECT_DELTA

NUMBER

physical reads directのデルタ値

PHYSICAL_WRITES_DIRECT_TOTAL

NUMBER

physical writes directの累積値

PHYSICAL_WRITES_DIRECT_DELTA

NUMBER

physical writes directのデルタ値

ITL_WAITS_TOTAL

NUMBER

ITL waitsの累積値

ITL_WAITS_DELTA

NUMBER

ITL waitsのデルタ値

ROW_LOCK_WAITS_TOTAL

NUMBER

row lock waitsの累積値

ROW_LOCK_WAITS_DELTA

NUMBER

row lock waitsのデルタ値

GC_CR_BLOCKS_SERVED_TOTAL

NUMBER

global cache CR blocks servedの累積値

GC_CR_BLOCKS_SERVED_DELTA

NUMBER

global cache CR blocks servedのデルタ値

GC_CU_BLOCKS_SERVED_TOTAL

NUMBER

global cache current blocks servedの累積値

GC_CU_BLOCKS_SERVED_DELTA

NUMBER

global cache current blocks servedのデルタ値

GC_BUFFER_BUSY_TOTAL

NUMBER

global cache buffer busyの累積値

GC_BUFFER_BUSY_DELTA

NUMBER

global cache buffer busyのデルタ値

GC_CR_BLOCKS_RECEIVED_TOTAL

NUMBER

global cache CR blocks receivedの累積値

GC_CR_BLOCKS_RECEIVED_DELTA

NUMBER

global cache CR blocks receivedのデルタ値

GC_CU_BLOCKS_RECEIVED_TOTAL

NUMBER

global cache current blocks receivedの累積値

GC_CU_BLOCKS_RECEIVED_DELTA

NUMBER

global cache current blocks receivedのデルタ値

SPACE_USED_TOTAL

NUMBER

使用されたスペースの累積値

SPACE_USED_DELTA

NUMBER

使用されたスペースのデルタ値

SPACE_ALLOCATED_TOTAL

NUMBER

割り当てられたスペースの累積値

SPACE_ALLOCATED_DELTA

NUMBER

割り当てられたスペースのデルタ値

TABLE_SCANS_TOTAL

NUMBER

table scansの累積値

TABLE_SCANS_DELTA

NUMBER

table scansのデルタ値

CHAIN_ROW_EXCESS_TOTAL

NUMBER

表の再編成によって削除可能な連鎖行の数の累積値

CHAIN_ROW_EXCESS_DELTA

NUMBER

表の再編成によって削除可能な連鎖行の数のデルタ値

PHYSICAL_READ_REQUESTS_TOTAL

NUMBER

監視対象のセグメントに対して発行された物理読取りI/Oリクエスト数の累積値

PHYSICAL_READ_REQUESTS_DELTA

NUMBER

監視対象のセグメントに対して発行された物理読取りI/Oリクエスト数のデルタ値

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS_TOTAL

NUMBER

監視対象のセグメントに対して発行された物理書込みI/Oリクエスト数の累積値

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS_DELTA

NUMBER

監視対象のセグメントに対して発行された物理書込みI/Oリクエスト数のデルタ値

OPTIMIZED_PHYSICAL_READS_TOTAL

NUMBER

監視対象セグメントのデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取り数の累積値

OPTIMIZED_PHYSICAL_READS_DELTA

NUMBER

監視対象セグメントのデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取り数のデルタ値

DBA_HIST_SEG_STAT_OBJ

DBA_HIST_SEG_STAT_OBJは、ワークロード・リポジトリで取得されたセグメントのすべての名前を示します。このビューは、DBA_HIST_SEG_STATビューとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

TS#

NUMBER

NOT NULL

表領域番号

OBJ#

NUMBER

NOT NULL

ディクショナリ・オブジェクト番号

DATAOBJ#

NUMBER

NOT NULL

データ・オブジェクト番号

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

SUBOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

サブオブジェクトの名前

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(18)

オブジェクトのタイプ

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの表領域名

PARTITION_TYPE

VARCHAR2(8)

パーティションのタイプ(関連する場合)

DBA_HIST_SERVICE_NAME

DBA_HIST_SERVICE_NAMEは、ワークロード・リポジトリで追跡されたサービスの名前を示します。このビューには、V$SERVICESについての情報が含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

NOT NULL

サービス名のハッシュ

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

サービス名

DBA_HIST_SERVICE_STAT

DBA_HIST_SERVICE_STATは、ワークロード・リポジトリで追跡された重要なサービスについての履歴統計情報を示します。このビューのコール率統計は、ランタイム・ルーティングの決定、サービス・レベルの追跡、コール率に対する各インスタンスの診断などに使用できます。

各コールの経過時間は、任意のサービス名で発行されたSQLコールの処理内容に関する、インスタンス間の相対値を示します。サービス名に対して集計が使用可能になっている場合、このビューはサービス全体に対して発行された、コールのタイミングおよびこれらのコールに対して実行された処理の履歴データを示します。このビューには、V$SERVICE_STATSからの情報が含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

サービス名のハッシュ

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

サービス名

STAT_ID

NUMBER

統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

統計名

VALUE

NUMBER

統計値

DBA_HIST_SERVICE_WAIT_CLASS

DBA_HIST_SERVICE_WAIT_CLASSは、ワークロード・リポジトリで追跡されたサービスについての待機クラス情報の履歴を示します。このビューには、V$SERVICE_WAIT_CLASSからの情報が含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

サービス名のハッシュ

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

サービス名

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

TOTAL_WAITS

NUMBER

このイベントの待機合計数

TIME_WAITED

NUMBER

このイベントを待機した合計時間(1/100秒)

DBA_HIST_SESS_TIME_STATS

DBA_HIST_SESS_TIME_STATSは、関連するStreamsセッションのCPUおよびI/O時間に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SESSION_TYPE

VARCHAR2(64)

NOT NULL

セッションのタイプ

MIN_LOGON_TIME

DATE

最小ログオン時間

SUM_CPU_TIME

NUMBER

合計CPU時間

SUM_SYS_IO_WAIT

NUMBER

システムI/O合計待機時間

SUM_USER_IO_WAIT

NUMBER

ユーザーI/O合計待機時間

DBA_HIST_SESSMETRIC_HISTORY

DBA_HIST_SESSMETRIC_HISTORYは、いくつかの重要なセッションのメトリックの履歴を示します。

注意:
このビューは、セッション・メトリックがDBMS_SERVER_ALERTパッケージを使用して構成されたサーバー・メトリックしきい値を超えた場合にのみ移入されます。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

BEGIN_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の終了時間

SESSID

NUMBER

NOT NULL

セッションID

SERIAL#

NUMBER

NOT NULL

セッション・シリアル番号

INTSIZE

NUMBER

NOT NULL

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

グループID

METRIC_ID

NUMBER

NOT NULL

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

メトリック名

VALUE

NUMBER

NOT NULL

メトリック値

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

NOT NULL

測定単位

関連項目:
『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_SERVER_ALERTパッケージに関する説明を参照してください。

DBA_HIST_SGA

DBA_HIST_SGAは、システム・グローバル領域(SGA)のサマリー情報の履歴を示します。このビューには、V$SGAのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

SGAコンポーネント・グループ

VALUE

NUMBER

NOT NULL

メモリー・サイズ(バイト)

DBA_HIST_SGA_TARGET_ADVICE

DBA_HIST_SGA_TARGET_ADVICEは、SGA_TARGET初期化パラメータに関する履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SGA_SIZE

NUMBER

NOT NULL

SGAのサイズ

SGA_SIZE_FACTOR

NUMBER

NOT NULL

SGA_SIZEとSGAの現行のサイズとの間の比率

ESTD_DB_TIME

NUMBER

NOT NULL

このSGA_SIZEに対するDB_TIMEの見積り

ESTD_PHYSICAL_READS

NUMBER

物理読取り数の見積り

DBA_HIST_SGASTAT

DBA_HIST_SGASTATは、システム・グローバル領域(SGA)に関する詳細な履歴情報を示します。このビューには、V$SGASTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

NAME

VARCHAR2(64)

SGAコンポーネント・グループ

POOL

VARCHAR2(12)

NAMEのメモリーがあるプール:

- shared pool: メモリーは共有プールから割り当てられる

- large pool: メモリーはラージ・プールから割り当てられる

- java pool: メモリーはJavaプールから割り当てられる

- streams pool: メモリーはStreamsプールから割り当てられる

BYTES

NUMBER

メモリー・サイズ(バイト)

DBA_HIST_SHARED_POOL_ADVICE

DBA_HIST_SHARED_POOL_ADVICEは、様々なサイズの共有プール内での見積り解析時間に関する履歴情報を示します。このビューには、V$SHARED_POOL_ADVICEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SHARED_POOL_SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

NOT NULL

見積り用の共有プール・サイズ(MB)

SHARED_POOL_SIZE_FACTOR

NUMBER

現行の共有プール・サイズに対するサイズ要因

ESTD_LC_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュに使用中のメモリー見積り(MB)

ESTD_LC_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

指定したサイズの共有プールに格納されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの見積り数

ESTD_LC_TIME_SAVED

NUMBER

指定したサイズの共有プール内で検出されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトによる、解析経過時間の短縮見積り(秒)。この時間は、使用可能な空きメモリーの不足によってメモリーから消去された必要なオブジェクトを、共有プールに再ロードするのに要する時間に相当する。

ESTD_LC_TIME_SAVED_FACTOR

NUMBER

現行の共有プール・サイズに対する解析時間の見積り短縮要因

ESTD_LC_LOAD_TIME

NUMBER

指定したサイズの共有プール内で解析を行う場合の経過時間の見積り(秒)

ESTD_LC_LOAD_TIME_FACTOR

NUMBER

現行の共有プール・サイズに対するロード時間の見積り要因

ESTD_LC_MEMORY_OBJECT_HITS

NUMBER

指定したサイズの共有プール内でライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトが検出された回数の見積り

DBA_HIST_SHARED_SERVER_SUMMARY

DBA_HIST_SHARED_SERVER_SUMMARYは、共有サーバーの履歴情報を示します。このビューには、共有サーバー・アクティビティ、サーバー、共通キューおよびディスパッチャ・キューに関する情報が含まれます。このビューは、V$SHARED_SERVER、V$DISPATCHER、V$CIRCUITおよびV$QUEUEから情報を取得し、すべてのサーバー、ディスパッチャ、キューおよびサーキットについて集計します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

NUM_SAMPLES

NUMBER

サンプルの合計数。

SAMPLE_TIME

NUMBER

最後のサンプルのタイムスタンプ。

SAMPLED_TOTAL_CONN

NUMBER

すべてのサンプルを対象とした、接続の累積合計数。2つのスナップショット間の接続の平均数は、SAMPLED_TOTAL_CONNの差をNUM_SAMPLESの差で割って算出する。

SAMPLED_ACTIVE_CONN

NUMBER

すべてのサンプルを対象とした、アクティブな接続の累積合計数。2つのスナップショット間のアクティブな接続の平均数は、SAMPLED_ACTIVE_CONNの差をNUM_SAMPLESの差で割って算出する。

SAMPLED_TOTAL_SRV

NUMBER

すべてのサンプルを対象とした、サーバーの累積合計数。2つのスナップショット間のサーバー数の平均は、SAMPLED_TOTAL_SRVの差をNUM_SAMPLESの差で割って算出する。

SAMPLED_ACTIVE_SRV

NUMBER

すべてのサンプルを対象とした、アクティブなサーバーの累積合計数。2つのスナップショット間のアクティブなサーバーの平均数は、SAMPLED_ACTIVE_SRVの差をNUM_SAMPLESの差で割って算出する。

SAMPLED_TOTAL_DISP

NUMBER

すべてのサンプルを対象とした、ディスパッチャの累積合計数。2つのスナップショット間のディスパッチャの平均数は、SAMPLED_TOTAL_DISPの差をNUM_SAMPLESの差で割って算出する。

SAMPLED_ACTIVE_DISP

NUMBER

すべてのサンプルを対象とした、アクティブなディスパッチャの累積合計数。2つのスナップショット間のアクティブなディスパッチャの平均数は、SAMPLED_ACTIVE_DISPの差をNUM_SAMPLESの差で割って算出する。

SRV_BUSY

NUMBER

共有サーバーの合計ビジー時間(1/100秒)。

SRV_IDLE

NUMBER

共有サーバーの合計アイドル時間(1/100秒)。

SRV_IN_NET

NUMBER

共有サーバーの合計着信ネットワーク待機時間(1/100秒)。この値には、受信とリセットの待機時間が含まれる。この時間はSRV_BUSYにも含まれる。

SRV_OUT_NET

NUMBER

共有サーバーの合計発信ネットワーク待機時間(1/100秒)。この値には、送信およびアウトバウンド接続リクエストの待機時間が含まれる。この時間はSRV_BUSYにも含まれる。

SRV_MESSAGES

NUMBER

処理されたメッセージの数

SRV_BYTES

NUMBER

全メッセージの合計バイト数

CQ_WAIT

NUMBER

共通キュー内の全項目の待機時間の合計(1/100秒)。

CQ_TOTALQ

NUMBER

これまで共通キューに入れられた項目の合計数。

DQ_TOTALQ

NUMBER

これまでディスパッチャ・キューに入れられた項目の合計数。

DBA_HIST_SNAP_ERROR

DBA_HIST_SNAP_ERRORは、ワークロード・リポジトリ内のスナップショット・エラー情報に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

エラーが発生した表の名前

ERROR_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

発生したエラーのエラー番号

DBA_HIST_SNAPSHOT

DBA_HIST_SNAPSHOTは、ワークロード・リポジトリ内のスナップショットに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

STARTUP_TIME

TIMESTAMP(3)

NOT NULL

インスタンスの起動時間

BEGIN_INTERVAL_TIME

TIMESTAMP(3)

NOT NULL

スナップショット時間間隔の開始時

END_INTERVAL_TIME

TIMESTAMP(3)

NOT NULL

スナップショット時間間隔の終了時(実際にスナップショットが取得された時間)

FLUSH_ELAPSED

INTERVAL DAY(5) TO SECOND(1)

スナップショットの実行時間

SNAP_LEVEL

NUMBER

スナップショット・レベル

ERROR_COUNT

NUMBER

特定のスナップショットの表で発生したエラー数

SNAP_FLAG

NUMBER

スナップショットが挿入された条件。表示される値:
0 - 管理性モニター・プロセス(MMONプロセス)によってスナップショットが自動的に取得された

1 - PL/SQL パッケージを使用して作成された手動のスナップショット

2 - インポートされたスナップショット

4 - Diagnostic PackまたはTuning Packが無効になっている間に取得されたスナップショット

SNAP_TIMEZONE脚注 1

INTERVAL DAY(0) TO SECOND(0)

UTC(協定世界時)タイム・ゾーンからのオフセットとして表現されたスナップショットのタイム・ゾーン

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
MMONプロセスの詳細は表F-1を参照してください。

DBA_HIST_SQL_BIND_METADATA

DBA_HIST_SQL_BIND_METADATAは、SQLカーソルによって使用されたバインド変数のメタデータに関する履歴情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

NAME

VARCHAR2(30)

バインド変数の名前

POSITION

NUMBER

NOT NULL

SQL文内のバインド変数の位置

DUP_POSITION

NUMBER

バインディングが名前によって実行され、バインド変数の複製が作成された場合、この列には1次バインド変数の位置が設定される。

DATATYPE

NUMBER

バインド・データ型の内部識別子

DATATYPE_STRING

VARCHAR2(15)

バインド・データ型のテキスト表現

CHARACTER_SID

NUMBER

各国語キャラクタ・セットの識別子

PRECISION

NUMBER

精度(数値バインド用)

SCALE

NUMBER

スケール(数値バインド用)

MAX_LENGTH

NUMBER

最大バインド長

DBA_HIST_SQL_PLAN

DBA_HIST_SQL_PLANは、ワークロード・リポジトリ内の子カーソルごとの実行計画情報を示します。このビューでは、V$SQL_PLANからの情報が取得され、DBA_HIST_SQLSTATビューとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

カーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

ID

NUMBER

NOT NULL

実行計画の手順ごとに割り当てられた番号

OPERATION

VARCHAR2(30)

この手順で実行される内部操作の名前(たとえば、TABLE ACCESS)

OPTIONS

VARCHAR2(30)

OPERATION列で示されている操作のバリエーション(たとえば、FULL)

OBJECT_NODE

VARCHAR2(128)

オブジェクトを参照するために使用されたデータベース・リンクの名前(表またはビューの名前)。パラレル実行を使用するローカル問合せの場合、この列はコンシュームされた操作からの出力順番を示す。

OBJECT#

NUMBER

表または索引のオブジェクト番号

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表または索引を含むスキーマを持つユーザーの名前

OBJECT_NAME

VARCHAR2(31)

表名または索引名

OBJECT_ALIAS

VARCHAR2(65)

オブジェクトの別名

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(20)

オブジェクトのタイプ

OPTIMIZER

VARCHAR2(20)

計画の最初の行(文)に対するオプティマイザのカレント・モード(たとえば、CHOOSE)。操作がデータベース・アクセス(たとえば、TABLE ACCESS)の場合、この列は、オブジェクトが分析されたかどうかを示す。

PARENT_ID

NUMBER

現行の手順の出力に基づいて動作する、次の実行手順のID

DEPTH

NUMBER

ツリー内の操作の深さ(レベル)。レベル情報を取得するために、必ずしもCONNECT BY文(通常、PLAN_TABLE表からの行をインデントするために使用)を発行する必要はない。ルート操作(文)は、レベル0です。

POSITION

NUMBER

同じPARENT_IDを持つすべての操作の処理順序

SEARCH_COLUMNS

NUMBER

開始キーと停止キーを持つ索引列の数(つまり、一致する述語を持つ列数)

COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作コスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

CARDINALITY

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成された行数の見積り

BYTES

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成されたバイト数の見積り

OTHER_TAG

VARCHAR2(35)

OTHER列のコンテンツを説明する。値の詳細は、「EXPLAIN PLAN」を参照。

PARTITION_START

VARCHAR2(5)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション

PARTITION_STOP

VARCHAR2(5)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション

PARTITION_ID

NUMBER

PARTITION_START列とPARTITION_STOP列の値の組を計算する手順

OTHER

VARCHAR2(4000)

ユーザーにとって有効な、実行手順に固有のその他の情報。値の詳細は、「EXPLAIN PLAN」を参照。

DISTRIBUTION

VARCHAR2(20)

プロデューサの問合せサーバーからコンシューマの問合せサーバーへの、行の分散に使用されるメソッドを格納する。

CPU_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のCPUコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

IO_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のI/Oコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

TEMP_SPACE

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作(ソートまたはハッシュ結合)の一時領域の使用方法。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

ACCESS_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

アクセス構造内の行の検索に使用する述語。たとえば、開始述語または停止述語は索引レンジ・スキャンに使用。

FILTER_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

行の生成前のフィルタ処理に使用される述語

PROJECTION

VARCHAR2(4000)

操作により生成される式

TIME

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった、操作の経過時間(秒)。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

QBLOCK_NAME

VARCHAR2(31)

問合せブロックの名前

REMARKS

VARCHAR2(4000)

注釈

TIMESTAMP

DATE

プランが生成された時点のタイムスタンプ

OTHER_XML

CLOB

実行計画の実行手順に固有の追加情報を示す。次の項目を含む複数の情報を格納できるため、この列の内容はXMLを使用して構成される。

- 問合せが解析された対象スキーマの名前

- EXPLAIN PLANを作成したOracle Databaseのリリース番号

- 実行計画に関連付けられたハッシュ値

- 実行計画の作成に使用されたアウトラインまたはSQLプロファイルがある場合は、その名前

- 計画の作成に動的サンプリングが使用されたかどうか

- アウトライン・データ(同じ計画の再作成に使用できる一連のオプティマイザ・ヒント)

DBA_HIST_SQL_SUMMARY

DBA_HIST_SQL_SUMMARYは、SQLのサマリー情報の履歴を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

TOTAL_SQL

NUMBER

NOT NULL

SQLの合計数

TOTAL_SQL_MEM

NUMBER

NOT NULL

SQL用の共有可能な合計メモリー(バイト)

SINGLE_USE_SQL

NUMBER

NOT NULL

単一実行SQLの総数

SINGLE_USE_SQL_MEM

NUMBER

NOT NULL

単一実行SQL用の共有可能な合計メモリー(バイト)

DBA_HIST_SQL_WORKAREA_HSTGRM

DBA_HIST_SQL_WORKAREA_HSTGRMは、様々な作業領域グループについて、インスタンスの起動以後に累積された作業領域の実行統計の履歴を示します。このビューには、V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAMのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

LOW_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

NOT NULL

この行に含まれる作業領域の最適メモリー要件の下限(バイト)

HIGH_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

NOT NULL

この行に含まれる作業領域の最適メモリー要件の上限(バイト)

OPTIMAL_EXECUTIONS

NUMBER

インスタンスの起動後に最適モードで実行された、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適メモリー要件を持つ作業領域の数

ONEPASS_EXECUTIONS

NUMBER

インスタンスの起動後にワン・パス・モードで実行された、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適メモリー要件を持つ作業領域の数

MULTIPASSES_EXECUTIONS

NUMBER

インスタンスの起動後にマルチパス・モードで実行された、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適メモリー要件を持つ作業領域の数

TOTAL_EXECUTIONS

NUMBER

OPTIMAL_EXECUTIONS、ONEPASS_EXECUTIONSおよびMULTIPASSES_EXECUTIONSの合計

DBA_HIST_SQLBIND

DBA_HIST_SQLBINDは、SQLカーソルによって使用されたバインド変数の履歴情報を示します。このビューには、V$SQL_BIND_CAPTUREのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

NAME

VARCHAR2(30)

バインド変数の名前

POSITION

NUMBER

SQL文内のバインド変数の位置

DUP_POSITION

NUMBER

バインディングが名前によって実行され、バインド変数の複製が作成された場合、この列には1次バインド変数の位置が設定される。

DATATYPE

NUMBER

バインド・データ型の内部識別子

DATATYPE_STRING

VARCHAR2(15)

バインド・データ型のテキスト表現

CHARACTER_SID

NUMBER

各国語キャラクタ・セットの識別子

PRECISION

NUMBER

精度(数値バインド用)

SCALE

NUMBER

スケール(数値バインド用)

MAX_LENGTH

NUMBER

最大バインド長

WAS_CAPTURED

VARCHAR2(3)

バインド値が取得されたかどうか(YES | NO)

LAST_CAPTURED

DATE

バインド値が取得された日付。バインド値は、SQL文の実行時に取得される。オーバーヘッドを制限するには、指定したカーソルに対して最大15分間隔でバインドを取得する。

VALUE_STRING

VARCHAR2(4000)

文字列として表されたバインドの値

VALUE_ANYDATA

ANYDATA

自己記述型のSys.AnyDataデータ型を使用して表されたバインドの値。この表現は、バインド変数の値をプログラムでデコードする場合に有効。

DBA_HIST_SQLCOMMAND_NAME

DBA_HIST_SQLCOMMAND_NAMEは、SQLのopcodeとコマンド名のマッピングを示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

COMMAND_TYPE

NUMBER

NOT NULL

SQLコマンド番号

COMMAND_NAME

VARCHAR2(64)

SQLコマンド名

DBA_HIST_SQLSTAT

DBA_HIST_SQLSTATは、SQL統計情報の履歴情報を示します。このビューには、一連の基準に基づいた最上位SQL文およびV$SQLからの統計情報が取得されます。合計値は、インスタンスの起動以後の統計の値です。デルタ値は、DBA_HIST_SNAPSHOTビューのBEGIN_INTERVAL_TIMEからEND_INTERVAL_TIMEまでの統計の値です。

このビューは、SQL統計の完全な履歴を示すためにDBA_HIST_OPTIMIZER_ENV、DBA_HIST_SQLTEXTおよびDBA_HIST_SQL_PLANビューとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

カーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

OPTIMIZER_COST

NUMBER

オプティマイザによる問合せのコスト

OPTIMIZER_MODE

VARCHAR2(10)

SQL文が実行されるモード

OPTIMIZER_ENV_HASH_VALUE

NUMBER

オプティマイザ環境のハッシュ値

SHARABLE_MEM

NUMBER

この子カーソルが使用している共有メモリーのバイト数

LOADED_VERSIONS

NUMBER

コンテキスト・ヒープがロードされるかどうか(1 | 0)

VERSION_COUNT

NUMBER

カーソルに関連付けられた子の数

MODULE

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEをコールして設定した)モジュールの名前

ACTION

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONをコールして設定した)アクションの名前

SQL_PROFILE

VARCHAR2(64)

適用されたSQLプロファイルの名前

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

PARSING_SCHEMA_ID

NUMBER

この子カーソルの作成に使用されたスキーマID

PARSING_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

この子カーソルの作成に使用されたスキーマ名

PARSING_USER_ID

NUMBER

この子カーソルの作成に使用されたユーザーID

FETCHES_TOTAL

NUMBER

SQL文に関連するフェッチの累積数

FETCHES_DELTA

NUMBER

SQL文に関連するフェッチのデルタ数

END_OF_FETCH_COUNT_TOTAL

NUMBER

カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後で、このカーソルが完全に実行された回数の累積。カーソルが正常に実行されなかったか、カーソルがクローズまたは再実行される前にこのカーソルによって生成された先頭の数列のみフェッチされたため、カーソルが部分的に実行された場合、この統計の値は増分されない。END_OF_FETCH_COUNT列の値は、EXECUTIONS列の値以下に定義される。

END_OF_FETCH_COUNT_DELTA

NUMBER

カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後で、このカーソルが完全に実行されたデルタ回数。カーソルが正常に実行されなかったか、カーソルがクローズまたは再実行される前にこのカーソルによって生成された先頭の数列のみフェッチされたため、カーソルが部分的に実行された場合、この統計の値は増分されない。

SORTS_TOTAL

NUMBER

この子カーソルに対して実行されたソートの累積数

SORTS_DELTA

NUMBER

この子カーソルに対して実行されたソートのデルタ数

EXECUTIONS_TOTAL

NUMBER

このオブジェクトがライブラリ・キャッシュに入れられた後で行われた実行の累積数

EXECUTIONS_DELTA

NUMBER

このオブジェクトがライブラリ・キャッシュに入れられた後で行われた実行のデルタ数

PX_SERVERS_EXECS_TOTAL

NUMBER

PXサーバー実行の累積数

PX_SERVERS_EXECS_DELTA

NUMBER

PXサーバー実行のデルタ値

LOADS_TOTAL

NUMBER

オブジェクトがロードまたは再ロードされた回数の累積値

LOADS_DELTA

NUMBER

オブジェクトがロードまたは再ロードされた回数のデルタ値

INVALIDATIONS_TOTAL

NUMBER

この子カーソルが無効にされた回数の累積値

INVALIDATIONS_DELTA

NUMBER

この子カーソルが無効にされた回数のデルタ値

PARSE_CALLS_TOTAL

NUMBER

この子カーソルに対する解析コールの累積数

PARSE_CALLS_DELTA

NUMBER

この子カーソルに対する解析コールのデルタ数

DISK_READS_TOTAL

NUMBER

この子カーソルに対するディスク読取りの累積数

DISK_READS_DELTA

NUMBER

この子カーソルに対するディスク読取りのデルタ数

BUFFER_GETS_TOTAL

NUMBER

この子カーソルに対するバッファ取得の累積数

BUFFER_GETS_DELTA

NUMBER

この子カーソルに対するバッファ取得のデルタ数

ROWS_PROCESSED_TOTAL

NUMBER

解析されたSQL文が戻す行数の累積値

ROWS_PROCESSED_DELTA

NUMBER

解析されたSQL文が戻す行数のデルタ値

CPU_TIME_TOTAL

NUMBER

このカーソルによって、解析、実行またはフェッチのために使用されたCPU時間(マイクロ秒)の累積値

CPU_TIME_DELTA

NUMBER

このカーソルによって、解析、実行またはフェッチのために使用されたCPU時間(マイクロ秒)のデルタ値

ELAPSED_TIME_TOTAL

NUMBER

このカーソルによって、解析、実行またはフェッチのために使用された経過時間(マイクロ秒)の累積値カーソルがパラレル実行を使用する場合、ELAPSED_TIME_TOTALは、問合せコーディネータへの時間にすべてのパラレル問合せスレーブ処理を加えた累積時間です。

ELAPSED_TIME_DELTA

NUMBER

このカーソルによって、解析、実行またはフェッチのために使用された経過時間(マイクロ秒)のデルタ値

IOWAIT_TOTAL

NUMBER

ユーザーI/O待機時間の累積値(マイクロ秒)

IOWAIT_DELTA

NUMBER

ユーザーI/O待機時間のデルタ値(マイクロ秒)

CLWAIT_TOTAL

NUMBER

クラスタ待機時間の累積値(マイクロ秒)

CLWAIT_DELTA

NUMBER

クラスタ待機時間のデルタ値(マイクロ秒)

APWAIT_TOTAL

NUMBER

アプリケーション待機時間の累積値(マイクロ秒)

APWAIT_DELTA

NUMBER

アプリケーション待機時間のデルタ値(マイクロ秒)

CCWAIT_TOTAL

NUMBER

同時実行性待機時間の累積値(マイクロ秒)

CCWAIT_DELTA

NUMBER

同時実行性待機時間のデルタ値(マイクロ秒)

DIRECT_WRITES_TOTAL

NUMBER

direct writesの累積値

DIRECT_WRITES_DELTA

NUMBER

direct writesのデルタ値

PLSEXEC_TIME_TOTAL

NUMBER

PL/SQL実行時間の累積値(マイクロ秒)

PLSEXEC_TIME_DELTA

NUMBER

PL/SQL実行時間のデルタ値(マイクロ秒)

JAVEXEC_TIME_TOTAL

NUMBER

Java実行時間の累積値(マイクロ秒)

JAVEXEC_TIME_DELTA

NUMBER

Java実行時間のデルタ値(マイクロ秒)

IO_OFFLOAD_ELIG_BYTES_TOTAL

NUMBER

Exadataストレージ・システムによるフィルタリングが可能なI/Oのバイト数の累積値
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_OFFLOAD_ELIG_BYTES_DELTA

NUMBER

Exadataストレージ・システムによるフィルタリングが可能なI/Oのバイト数のデルタ値
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_INTERCONNECT_BYTES_TOTAL

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数の累積値

IO_INTERCONNECT_BYTES_DELTA

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数のデルタ値

PHYSICAL_READ_REQUESTS_TOTAL

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数の累積値

PHYSICAL_READ_REQUESTS_DELTA

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数のデルタ値

PHYSICAL_READ_BYTES_TOTAL

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数の累積値

PHYSICAL_READ_BYTES_DELTA

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数のデルタ値

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS_TOTAL

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数の累積値

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS_DELTA

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数のデルタ値

PHYSICAL_WRITE_BYTES_TOTAL

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数の累積値

PHYSICAL_WRITE_BYTES_DELTA

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数のデルタ値

OPTIMIZED_PHYSICAL_READS_TOTAL

NUMBER

監視対象SQLによるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュまたはExadataスマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取り数の累積値

OPTIMIZED_PHYSICAL_READS_DELTA

NUMBER

監視対象SQLによるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュまたはExadataスマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取り数のデルタ値

CELL_UNCOMPRESSED_BYTES_TOTAL

NUMBER

Exadataセルにオフロードされる圧縮解除済バイト数(解凍後のサイズ)の累積値
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

CELL_UNCOMPRESSED_BYTES_DELTA

NUMBER

Exadataセルにオフロードされる圧縮解除済バイト数(解凍後のサイズ)のデルタ値
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_OFFLOAD_RETURN_BYTES_TOTAL

NUMBER

スマート・スキャンのみの場合にExadataセルから戻されるバイト数(他のデータベースI/Oのバイト数は含まない)の累積値
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_OFFLOAD_RETURN_BYTES_DELTA

NUMBER

スマート・スキャンのみの場合にExadataセルから戻されるバイト数(他のデータベースI/Oのバイト数は含まない)のデルタ値
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

BIND_DATA

RAW(2000)

バインド・データ

FLAG

NUMBER

予約済

DBA_HIST_SQLTEXT

DBA_HIST_SQLTEXTは、ワークロード・リポジトリで取得された共有SQLカーソルに属するSQL文のテキストを示します。このビューでは、V$SQLからの情報が取得され、DBA_HIST_SQLSTATビューとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

SQL_ID

VARCHAR2(13)

NOT NULL

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

SQL_TEXT

CLOB

CLOB列として公開されたSQL文の全テキスト。

COMMAND_TYPE

NUMBER

Oracleコマンド・タイプ定義

DBA_HIST_STAT_NAME

DBA_HIST_STAT_NAMEは、ワークロード・リポジトリで取得された統計情報のデコード済統計名を示します。このビューでは、V$STATNAMEからの情報が取得され、DBA_HIST_SYSSTATおよびDBA_HIST_SYS_TIME_MODELとともに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

STAT_ID

NUMBER

NOT NULL

統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

統計名

DBA_HIST_STREAMS_APPLY_SUM

DBA_HIST_STREAMS_APPLY_SUMは、各適用プロセスとそのアクティビティに関する情報を示します。このビューには、V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR、V$STREAMS_APPLY_READERおよびV$STREAMS_APPLY_SERVERのスナップショットが含まれています。このビューは、自動ワークロード・リポジトリ(AWR)で使用されます。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

適用プロセスの名前

STARTUP_TIME

DATE

NOT NULL

適用プロセスの前回の開始時刻

READER_TOTAL_MESSAGES_DEQUEUED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後にデキューされたメッセージの合計数

READER_LAG

NUMBER

取得されたメッセージの場合は、最後のメッセージが作成されてから適用プロセスによって受信されるまでの遅延(秒)。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、メッセージがローカル・データベースでエンキューされてから適用プロセスによって受信されるまでの遅延。

COORD_TOTAL_RECEIVED

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからコーディネータ・プロセスにより受信されたトランザクションの合計数

COORD_TOTAL_APPLIED

NUMBER

前回の開始後に適用プロセスにより適用されたトランザクションの合計数

COORD_TOTAL_ROLLBACKS

NUMBER

予期しない競合によりロールバックされたトランザクションの数

COORD_TOTAL_WAIT_DEPS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、トランザクション間の依存性が原因で他の適用サーバーによりトランザクションが適用されるまで、ある適用サーバーがトランザクション内で論理変更レコード(LCR)の適用を待機していた回数

COORD_TOTAL_WAIT_CMTS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、コミットをシリアライズするために、他の適用サーバーによりトランザクションがコミットされるまで、ある適用サーバーがトランザクションのコミットを待機していた回数

COORD_LWM_LAG

NUMBER

取得されたメッセージの場合は、最低水位標に対応するメッセージが作成されてから、適用プロセスによって適用されるまでの遅延(秒)。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、メッセージがローカル・データベースでエンキューされてから適用プロセスによって適用されるまでの遅延。

SERVER_TOTAL_MESSAGES_APPLIED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に、すべての適用サーバーによって適用されたメッセージの合計数

SERVER_ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のすべての適用サーバーによるメッセージのデキュー中の経過時間(1/100秒)

SERVER_ELAPSED_APPLY_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のすべての適用サーバーによるメッセージの適用中の経過時間(1/100秒)

DBA_HIST_STREAMS_CAPTURE

DBA_HIST_STREAMS_CAPTUREは、各取得プロセスに関する情報を示します。このビューには、V$STREAMS_CAPTUREのスナップショットが含まれています。このビューは、自動ワークロード・リポジトリ(AWR)で使用されます。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得プロセスの名前

STARTUP_TIME

DATE

NOT NULL

取得プロセスの前回の開始時刻

LAG

NUMBER

最後に取得されたメッセージの作成から取得までの遅延(秒)

TOTAL_MESSAGES_CAPTURED

NUMBER

取得プロセスの前回開始後に取得された変更の合計数

TOTAL_MESSAGES_ENQUEUED

NUMBER

取得プロセスの前回の開始後にエンキューされたメッセージの合計数

ELAPSED_RULE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のルール評価中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のメッセージのエンキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_REDO_WAIT_TIME

NUMBER

WAITING FOR REDO状態にある取得プロセスが要した経過時間(1/100秒)

ELAPSED_PAUSE_TIME

NUMBER

一時停止の経過時間

DBA_HIST_STREAMS_POOL_ADVICE

DBA_HIST_STREAMS_POOL_ADVICEは、収容されたメッセージまたは取り出されたメッセージの推定件数と、様々なStreamsプール・サイズに対して収容または取出しのアクティビティに費やされた時間に関する履歴情報を示します。このビューは、自動ワークロード・リポジトリ(AWR)で使用されます。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

NOT NULL

見積り用のプール・サイズ(MB)

SIZE_FACTOR

NUMBER

現行のプール・サイズに対するサイズ要因

ESTD_SPILL_COUNT

NUMBER

Streamsプールから収容されたメッセージの推定個数

ESTD_SPILL_TIME

NUMBER

収容されるまでの推定経過時間(秒)

ESTD_UNSPILL_COUNT

NUMBER

取出し(ディスクからの読込み)の推定回数

ESTD_UNSPILL_TIME

NUMBER

取出しまでの推定経過時間(秒)

DBA_HIST_SYS_TIME_MODEL

DBA_HIST_SYS_TIME_MODELは、システムの時間モデル統計情報の履歴を示します。このビューには、V$SYS_TIME_MODELのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

STAT_ID

NUMBER

統計ID

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

統計名

VALUE

NUMBER

統計値

DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY

DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORYは、データベース内に保存されているデータ・セット全体についてのシステム・メトリック値の使用可能なすべての履歴を外部化します。このビューには、V$SYSMETRIC_HISTORYのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

BEGIN_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の終了時間

INTSIZE

NUMBER

NOT NULL

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

グループID

METRIC_ID

NUMBER

NOT NULL

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

メトリック名

VALUE

NUMBER

NOT NULL

メトリック値

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

NOT NULL

測定単位

DBA_HIST_SYSMETRIC_SUMMARY

DBA_HIST_SYSMETRIC_SUMMARYは、System Metrics Long Durationグループ内のすべてのメトリック値の統計サマリーの履歴を示します。このビューには、V$SYSMETRIC_SUMMARYのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

BEGIN_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の終了時間

INTSIZE

NUMBER

NOT NULL

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

グループID

METRIC_ID

NUMBER

NOT NULL

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

メトリック名

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

NOT NULL

測定単位

NUM_INTERVAL

NUMBER

NOT NULL

検出された時間間隔数

MINVAL

NUMBER

NOT NULL

検出された最小値

MAXVAL

NUMBER

NOT NULL

検出された最大値

AVERAGE

NUMBER

NOT NULL

指定された期間での平均

STANDARD_DEVIATION

NUMBER

NOT NULL

1つの標準偏差

SUM_SQUARES

NUMBER

平均からの二乗偏差の合計

DBA_HIST_SYSSTAT

DBA_HIST_SYSSTATは、システムについての統計情報の履歴を示します。このビューには、V$SYSSTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

STAT_ID

NUMBER

統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

統計名

VALUE

NUMBER

統計値

DBA_HIST_SYSTEM_EVENT

DBA_HIST_SYSTEM_EVENTは、1つのイベントについての待機の合計の履歴情報を示します。このビューには、V$SYSTEM_EVENTのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

EVENT_ID

NUMBER

NOT NULL

待機イベントの識別子

EVENT_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

待機イベントの名前

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

TOTAL_WAITS

NUMBER

イベントの合計待機数

TOTAL_TIMEOUTS

NUMBER

イベントのタイムアウト合計数

TIME_WAITED_MICRO

NUMBER

イベントの合計待機時間(マイクロ秒)

TOTAL_WAITS_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの合計待機数

TOTAL_TIMEOUTS_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの合計タイムアウト数

TIME_WAITED_MICRO_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの待機時間(マイクロ秒)

DBA_HIST_TABLESPACE_STAT

DBA_HIST_TABLESPACE_STATは、制御ファイルからの表領域情報を示します。このビューには、V$TABLESPACEおよびDBA_TABLESPACEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

TS#

NUMBER

表領域番号

TSNAME

VARCHAR2(30)

表領域名

CONTENTS

VARCHAR2(9)

表領域の内容:

- PERMANENT

- TEMPORARY

STATUS

VARCHAR2(9)

表領域のステータス:

- ONLINE

- OFFLINE

- READ ONLY

SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT

VARCHAR2(6)

この表領域内のセグメントの空き領域と使用済領域を空きリストを使用して管理するか(MANUAL)、ビットマップを使用して管理するか(AUTO)

EXTENT_MANAGEMENT

VARCHAR2(10)

表領域内のエクステントが、ディクショナリ管理表領域か(DICTIONARY)、ローカル管理表領域か(LOCAL)

IS_BACKUP

VARCHAR2(5)

表領域がバックアップの一部であるかどうか

DBA_HIST_TBSPC_SPACE_USAGE

DBA_HIST_TBSPC_SPACE_USAGEは、表領域の使用に関する統計情報の履歴を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

TABLESPACE_ID

NUMBER

表領域ID

TABLESPACE_SIZE

NUMBER

表領域サイズ(データベース・ブロック数)

TABLESPACE_MAXSIZE

NUMBER

表領域の最大サイズ(データベース・ブロック数)

TABLESPACE_USEDSIZE

NUMBER

使用済の表領域サイズ(データベース・ブロック数)

RTIME

VARCHAR2(25)

実行時

DBA_HIST_TEMPFILE

DBA_HIST_TEMPFILEは、制御ファイルからの一時ファイル情報の履歴を示します。このビューには、V$TEMPFILEのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

FILE#

NUMBER

NOT NULL

ファイル識別番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

NOT NULL

一時ファイル作成時の変更番号

FILENAME

VARCHAR2(513)

NOT NULL

一時ファイルの名前

TS#

NUMBER

NOT NULL

表領域番号

TSNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域の名前

BLOCK_SIZE

NUMBER

一時ファイルのブロック・サイズ

DBA_HIST_TEMPSTATXS

DBA_HIST_TEMPSTATXSは、一時ファイルの読取り/書込みの統計情報を示します。このビューには、V$TEMPSTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

FILE#

NUMBER

NOT NULL

ファイル識別番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

NOT NULL

一時ファイル作成時の変更番号

FILENAME

VARCHAR2(513)

NOT NULL

一時ファイルの名前

TS#

NUMBER

NOT NULL

表領域番号

TSNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域の名前

BLOCK_SIZE

NUMBER

一時ファイルのブロック・サイズ

PHYRDS

NUMBER

実行された物理読取り数

PHYWRTS

NUMBER

DBWRに書込みが必要となった回数

SINGLEBLKRDS

NUMBER

シングル・ブロックの読取り数

READTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、読取りに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

WRITETIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、書込みに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

SINGLEBLKRDTIM

NUMBER

シングル・ブロックの累積読取り時間(1/100秒)

PHYBLKRD

NUMBER

読み込まれた物理ブロックの数

PHYBLKWRT

NUMBER

ディスクに書き込まれたブロックの数。書き込まれたブロックがすべてシングル・ブロックの場合、PHYWRTSに等しい。

WAIT_COUNT

NUMBER

バッファ競合のためにファイル・レベルで待機している数を示します。この値には、buffer busy waits待機イベントに含まれる個々の待機イベントも含まれます。
関連項目: 「buffer busy waits」

TIME

NUMBER

WAIT_COUNT列の待機イベントの待機に費やされた時間

DBA_HIST_THREAD

DBA_HIST_THREADは、制御ファイルからのスレッド情報の履歴を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

THREAD#

NUMBER

NOT NULL

スレッド番号

THREAD_INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スレッドのインスタンス番号

STATUS

VARCHAR2(6)

スレッドの状態(OPEN| CLOSED)

OPEN_TIME

DATE

前回、スレッドがオープンされた時刻

CURRENT_GROUP#

NUMBER

カレント・ログ・グループ

SEQUENCE#

NUMBER

カレント・ログの順序番号

DBA_HIST_TOPLEVELCALL_NAME

DBA_HIST_TOPLEVELCALL_NAMEは、Oracle最上位のコールと名前のマッピングを示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

TOP_LEVEL_CALL#

NUMBER

NOT NULL

Oracle最上位のコール番号

TOP_LEVEL_CALL_NAME

VARCHAR2(64)

Oracle最上位のコール名

DBA_HIST_UNDOSTAT

DBA_HIST_UNDOSTATは、統計データのヒストグラムの履歴を示して、システムがどれだけ効果的に動作しているかを表示します。使用可能な統計情報には、UNDO領域の消費量、トランザクションの同時実行性およびインスタンスで実行された問合せの長さなどがあります。このビューには、V$UNDOSTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

BEGIN_TIME

DATE

NOT NULL

時間間隔の開始点を示す

END_TIME

DATE

NOT NULL

時間間隔の終了点を示す

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

UNDOTSN

NUMBER

NOT NULL

該当する期間の最後にアクティブであったUNDO表領域を示す。このアクティブUNDO表領域の表領域IDは、この列に戻される。期間中に、複数のUNDO表領域がアクティブであった場合、その中で最後にアクティブであったアクティブUNDO表領域がレポートされる。

UNDOBLKS

NUMBER

コンシューム済UNDOブロックの合計数を示す。この列を使用してUNDOブロックの使用率を取得し、システム上のワークロード処理に必要なUNDO表領域のサイズを見積もることができる。

TXNCOUNT

NUMBER

期間中に実行されたトランザクションの合計数を示す

MAXQUERYLEN

NUMBER

期間中、インスタンスで実行された最も長い問合せの長さ(秒数)を示す。この統計情報を使用して、UNDO_RETENTION初期化パラメータの適切な設定を推定できる。問合せの長さは、カーソルがオープンされた時刻から最後にフェッチまたは実行された時刻までが測定される。期間中、フェッチ/実行されたカーソルの長さのみ、このビューに反映される。

MAXQUERYSQLID

VARCHAR2(13)

期間中、実行時間が最も長いSQL文のSQL識別子

MAXCONCURRENCY

NUMBER

期間中に同時実行されたトランザクションの最大数を示す。

UNXPSTEALCNT

NUMBER

別のトランザクションから期限切れ前のエクステントを移動して、UNDO領域を取得するための試行数

UNXPBLKRELCNT

NUMBER

別のトランザクションで使用できるように、特定のUNDOセグメントから削除された期限切れ前のブロックの数

UNXPBLKREUCNT

NUMBER

トランザクションで再利用された期限切れ前のUNDOブロックの数

EXPSTEALCNT

NUMBER

別のUNDOセグメントから期限切れのUNDOブロックを移動するための試行数

EXPBLKRELCNT

NUMBER

別のUNDOセグメントから移動された期限切れのUNDOブロックの数

EXPBLKREUCNT

NUMBER

同じUNDOセグメントで再利用された期限切れのUNDOブロックの数

SSOLDERRCNT

NUMBER

エラーORA-01555が発生した回数を示す。この統計情報を使用してUNDO表領域のサイズが指定されている場合、UNDO_RETENTION初期化パラメータが正しく設定されているかどうかを判断できる。UNDO_RETENTIONの値を大きくすると、このエラーの発生回数を削減できる。

NOSPACEERRCNT

NUMBER

UNDO表領域で領域が要求され、空き領域がなかった(UNDO表領域のすべての領域がアクティブ・トランザクションによって使用されていた)回数を識別する。つまり、UNDO表領域のすべての領域がアクティブなトランザクションによって使用されていた。対処措置は、UNDO表領域の領域を増やすことである。

ACTIVEBLKS

NUMBER

期間中、サンプリングが行われた時点におけるインスタンスのUNDO表領域のアクティブ・エクステント内のブロック合計数

UNEXPIREDBLKS

NUMBER

期間中、サンプリングが行われた時点におけるインスタンスのUNDO表領域の期限内のエクステント内のブロック合計数

EXPIREDBLKS

NUMBER

期間中、サンプリングが行われた時点におけるインスタンスのUNDO表領域の期限切れのエクステント内のブロック合計数

TUNED_UNDORETENTION

NUMBER

システムでチューニングされる、UNDOが保存される期間を示す値

DBA_HIST_WAITCLASSMET_HISTORY

DBA_HIST_WAITCLASSMET_HISTORYは、ワークロード・リポジトリで保存された待機イベント・クラスのメトリック・データの履歴を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

NOT NULL

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

スナップショットのインスタンス番号

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

BEGIN_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

NOT NULL

その間隔の終了時間

INTSIZE

NUMBER

NOT NULL

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

メトリック・グループID

AVERAGE_WAITER_COUNT

NUMBER

NOT NULL

待機しているユーザーの平均数

DBTIME_IN_WAIT

NUMBER

NOT NULL

待機に費やされたデータベース時間の割合

TIME_WAITED

NUMBER

NOT NULL

時間間隔中の待機時間(マイクロ秒)

WAIT_COUNT

NUMBER

NOT NULL

待機回数

DBA_HIST_WAITSTAT

DBA_HIST_WAITSTATは、ブロック競合に関する履歴統計情報を示します。このビューには、V$WAITSTATのスナップショットが含まれています。

列

データ型

NULL

説明

SNAP_ID

NUMBER

一意のスナップショットID

DBID

NUMBER

スナップショットのデータベースID

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

スナップショットのインスタンス番号

CLASS

VARCHAR2(18)

ブロックのクラス

WAIT_COUNT

NUMBER

このブロックのCLASSに対するOPERATIONの待機数

TIME

NUMBER

このブロックのCLASSに対するOPERATIONのすべての待機についての合計待機時間

DBA_HIST_WR_CONTROL

DBA_HIST_WR_CONTROLは、ワークロード・リポジトリについての制御情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DBID

NUMBER

NOT NULL

データベースID

SNAP_INTERVAL

INTERVAL DAY(5) TO SECOND(1)

NOT NULL

スナップショット時間間隔(スナップショットを自動的に取得する間隔)

RETENTION

INTERVAL DAY(5) TO SECOND(1)

NOT NULL

スナップショットの保存に関する設定(スナップショットを保存しておく時間)

TOPNSQL

VARCHAR2(10)

各SQL基準(経過時間、CPU時間、解析コール、共有可能メモリー、バージョン数)に対してフラッシュされた最上位SQLの数

DBA_HISTOGRAMS

DBA_HISTOGRAMSは、DBA_TAB_HISTOGRAMSのシノニムです。

関連項目:
「DBA_TAB_HISTOGRAMS」

DBA_IDENTIFIERS

DBA_IDENTIFIERSは、データベースに格納されているすべてのオブジェクトの識別子に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_IDENTIFIERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_IDENTIFIERS」

DBA_IND_COLUMNS

DBA_IND_COLUMNSは、データベース内のすべての表およびクラスタについてのすべての索引の列を示します。このビューの列は、ALL_IND_COLUMNSの列と同じです。

DBA_IND_EXPRESSIONS

DBA_IND_EXPRESSIONSは、データベース内すべての表およびクラスタについてのファンクション索引の式を示します。このビューの列は、ALL_IND_EXPRESSIONSの列と同じです。

DBA_IND_PARTITIONS

DBA_IND_PARTITIONSは、データベース内の各索引パーティションについて、パーティション・レベル・パーティション化情報、パーティションの記憶域パラメータ、DBMS_STATSパッケージよって生成された様々なパーティション統計情報を示します。このビューの列は、ALL_IND_PARTITIONSの列と同じです。

DBA_IND_PENDING_STATS

DBA_IND_PENDING_STATSは、データベース内のすべての表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューの列は、ALL_IND_PENDING_STATSの列と同じです。

DBA_IND_STATISTICS

DBA_IND_STATISTICSは、データベース内のすべての索引についてのオプティマイザ統計情報を示します。このビューの列は、ALL_IND_STATISTICSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_IND_STATISTICS」

DBA_IND_SUBPARTITIONS

DBA_IND_SUBPARTITIONSは、データベース内の各索引サブパーティションについて、パーティション・レベル・パーティション化情報、サブパーティションの記憶域パラメータ、DBMS_STATSパッケージよって生成された様々なパーティション統計情報を示します。このビューの列は、ALL_IND_SUBPARTITIONSの列と同じです。

DBA_INDEXES

DBA_INDEXESは、データベース内の索引をすべて示します。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。このビューは、パーティション索引のパラレル・スキャンで使用されます。このビューの列は、ALL_INDEXESの列と同じです。

DBA_INDEXTYPE_ARRAYTYPES

DBA_INDEXTYPE_ARRAYTYPESは、データベース内のすべての索引タイプで指定された配列タイプに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPES」

DBA_INDEXTYPE_COMMENTS

DBA_INDEXTYPE_COMMENTSは、データベース内のユーザー定義のすべての索引タイプに関するコメントを示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPE_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPE_COMMENTS」

DBA_INDEXTYPE_OPERATORS

DBA_INDEXTYPE_OPERATORSは、データベース内の索引タイプでサポートされている演算子をすべて示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPE_OPERATORSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPE_OPERATORS」

DBA_INDEXTYPES

DBA_INDEXTYPESは、データベース内の索引タイプをすべて示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPES」

DBA_INTERNAL_TRIGGERS

DBA_INTERNAL_TRIGGERSは、データベース内のすべての表の内部トリガーを示します。このビューの列は、ALL_INTERNAL_TRIGGERSの列と同じです。

DBA_INVALID_OBJECTS

DBA_INVALID_OBJECTSは、データベース内の無効なオブジェクトをすべて示します。このビューを使用して、データベースのアップグレードの前および後で、無効なオブジェクトを識別できます。

このビューでは古いバージョンのオブジェクト・タイプは削除されます。最新バージョンのオブジェクト・タイプのみが含まれます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(128)

オブジェクト名

SUBOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

サブオブジェクトの名前(たとえは、パーティション)

OBJECT_ID

NUMBER

オブジェクトのディクショナリ・オブジェクト番号

DATA_OBJECT_ID

NUMBER

オブジェクトを含むセグメントのディクショナリ・オブジェクト番号。
注意: OBJECT_IDおよびDATA_OBJECT_IDはデータ・ディクショナリ・メタデータを表示します。これらの番号を、システム内のオブジェクト表の行オブジェクトに割り当てられる16バイトの一意なオブジェクト識別子(オブジェクトID)と混同しないでください。

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(19)

オブジェクトのタイプ(たとえば、TABLE、INDEX)

CREATED

DATE

オブジェクトの作成についてのタイムスタンプ

LAST_DDL_TIME

DATE

DDL文(権限付与および取消しを含む)による、オブジェクトおよび依存オブジェクトの前回の変更についてのタイムスタンプ

TIMESTAMP

VARCHAR2(19)

オブジェクトの作成についてのタイムスタンプ(文字データ)

STATUS

VARCHAR2(7)

オブジェクトの状態:

- VALID

- INVALID

- N/A

TEMPORARY

VARCHAR2(1)

一時オブジェクトかどうか(カレント・セッション内で見ることのできるデータは、そのセッション内でオブジェクトに配置されたデータに限られるか)(Y | N)

GENERATED

VARCHAR2(1)

このオブジェクトの名前がシステムによって生成されたかどうか(Y | N)

SECONDARY

VARCHAR2(1)

Oracleデータ・カートリッジのODCIIndexCreateメソッドによって作成されたセカンダリ・オブジェクトかどうか(Y | N)

NAMESPACE

NUMBER

オブジェクトのネームスペース

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトが実在するエディションの名前

DBA_JAVA_ARGUMENTS

DBA_JAVA_ARGUMENTSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスに関する引数情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_ARGUMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_ARGUMENTS」

DBA_JAVA_CLASSES

DBA_JAVA_CLASSESは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスに関するクラス・レベル情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_CLASSESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_CLASSES」

DBA_JAVA_COMPILER_OPTIONS

DBA_JAVA_COMPILER_OPTIONSは、データベース内のすべてのシステム固有のコンパイラについての情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONS」

DBA_JAVA_DERIVATIONS

DBA_JAVA_DERIVATIONSは、Javaソース・オブジェクト、導出されるJavaクラス・オブジェクトおよびデータベース内のすべてのJavaクラスのJavaリソース・オブジェクトに関するマッピング情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_DERIVATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_DERIVATIONS」

DBA_JAVA_FIELDS

DBA_JAVA_FIELDSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスのフィールド情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_FIELDSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_FIELDS」

DBA_JAVA_IMPLEMENTS

DBA_JAVA_IMPLEMENTSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスで実装されるインタフェースを示します。このビューの列は、ALL_JAVA_IMPLEMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_IMPLEMENTS」

DBA_JAVA_INNERS

DBA_JAVA_INNERSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスが参照するインナー・クラスの情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_INNERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_INNERS」

DBA_JAVA_LAYOUTS

DBA_JAVA_LAYOUTSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスに関するクラス・レイアウト情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_LAYOUTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_LAYOUTS」

DBA_JAVA_METHODS

DBA_JAVA_METHODSは、データベース内のすべてのストアドJavaクラスのメソッド情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_METHODSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_METHODS」

DBA_JAVA_NCOMPS

DBA_JAVA_NCOMPSは、データベース内のすべてのJavaクラスのncomp関連情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_NCOMPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_NCOMPS」

DBA_JAVA_POLICY

DBA_JAVA_POLICYは、データベース内のすべてのユーザーに関するJavaセキュリティ権限を示します。

関連ビュー

USER_JAVA_POLICYは、現行のユーザーに関するJavaセキュリティ権限を示します。

列

データ型

NULL

説明

KIND

VARCHAR2(8)

この権限が積極的(GRANT)または制限的(RESTRICT)のどちらなのか。

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限オブジェクトが割り当てられているユーザー、スキーマまたはロールの名前。

TYPE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限オブジェクトがロードされているスキーマ。

TYPE_NAME

VARCHAR2(4000)

java.io.FilePermissionなど、完全クラス名を含む文字列で指定された権限クラス・タイプ。

NAME

VARCHAR2(4000)

権限オブジェクトのターゲット属性(名前)。この名前は、権限を定義するときに使用される。

ACTION

VARCHAR2(4000)

この権限のアクション属性。多くのパーミッションでは、そのパーミッションに対して適切なアクションがない場合、NULL値と想定されます。

ENABLED

VARCHAR2(8)

権限が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらなのか。

SEQ

NUMBER

この行の識別に使用される順序番号。権限を使用禁止、使用可能または削除する場合は、この番号を指定する必要がある。

関連項目:
「USER_JAVA_POLICY」

DBA_JAVA_RESOLVERS

DBA_JAVA_RESOLVERSは、データベース内のすべてのJavaクラスのリゾルバ情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_RESOLVERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_RESOLVERS」

DBA_JAVA_THROWS

DBA_JAVA_THROWSは、データベース内のすべてのJavaクラスのメソッドからスローされた例外に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_JAVA_THROWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_THROWS」

DBA_JOBS

DBA_JOBSは、データベース内のジョブをすべて示します。

関連ビュー

USER_JOBSは、現行のユーザーが所有するジョブを示します。

列

データ型

NULL

説明

JOB

NUMBER

NOT NULL

ジョブの識別子。インポート/エクスポートによっても、実行を繰り返すことによっても、この値は変更されない。

LOG_USER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ジョブが送られたときのログイン・ユーザー

PRIV_USER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このジョブに適用されるデフォルト権限を持つユーザー

SCHEMA_USER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ジョブを解析するために使用されたデフォルト・スキーマ。
たとえば、SCHEMA_USERがSCOTTのときに、プロシージャHIRE_EMPをジョブとして送ると、Oracle DatabaseはSCOTT.HIRE_EMPを検索する。

LAST_DATE

DATE

このジョブが、正常に実行された前回の日付

LAST_SEC

VARCHAR2(8)

LAST_DATEと同じ。前回の正常終了した実行が開始された時点のこと。

THIS_DATE

DATE

このジョブが実行を開始した日付(実行していないときは、通常、NULL)

THIS_SEC

VARCHAR2(8)

THIS_DATEと同じ。前回の正常終了した実行が開始された時点のこと。

NEXT_DATE

DATE

NOT NULL

このジョブが、次回、実行される日付

NEXT_SEC

VARCHAR2(8)

NEXT_DATEと同じ。前回の正常終了した実行が開始された時点のこと。

TOTAL_TIME

NUMBER

このジョブの最初の実行以降、システムがこのジョブに費やした実時間の合計(秒)。この値は累積値である。

BROKEN

VARCHAR2(1)

Y: このジョブは実行されない
N: このジョブは実行される

INTERVAL

VARCHAR2(200)

NOT NULL

実行の開始時点で、次のNEXT_DATEを決定するための日付関数

FAILURES

NUMBER

前回の成功以降、このジョブが開始して失敗した回数

WHAT

VARCHAR2(4000)

このジョブが実行する無名PL/SQLブロックの本体

NLS_ENV

VARCHAR2(4000)

ジョブのNLS環境を指定するセッション・パラメータ

MISC_ENV

RAW(32)

このジョブに適用されるその他のセッション・パラメータ

INSTANCE

NUMBER

ジョブを実行できるか、または実行しているインスタンスのID。デフォルトは0です。

関連項目:
「USER_JOBS」

DBA_JOBS_RUNNING

DBA_JOBS_RUNNINGは、インスタンス内で現在実行中のジョブをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

SID

NUMBER

ジョブを実行中のプロセスの識別子。「V$LOCK」を参照。

JOB

NUMBER

ジョブの識別子。このジョブは現在実行中。

FAILURES

NUMBER

前回の成功以降、このジョブが開始して失敗した回数。

LAST_DATE

DATE

このジョブが、前回、正常に実行された日付。

LAST_SEC

VARCHAR2(8)

LAST_DATEと同じ。前回の正常終了した実行が開始された時点のこと。

THIS_DATE

DATE

このジョブが実行を開始した日付。

THIS_SEC

VARCHAR2(8)

THIS_DATEと同じ。前回の正常終了した実行が開始された時点のこと。

INSTANCE

NUMBER

ジョブを実行できるインスタンスまたは実行しているインスタンス。デフォルトは0。

DBA_JOIN_IND_COLUMNS

DBA_JOIN_IND_COLUMNSは、データベース内の結合条件をすべて示します。このビューの列は、ALL_JOIN_IND_COLUMNSの列と同じです。

DBA_KGLLOCK

DBA_KGLLOCKは、KGLオブジェクト(Kernel Generic Libraryキャッシュ内のオブジェクト)で保持されるロックおよび確保をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

kgllkuse

RAW(4)

ロックまたは確保を保持するユーザー・セッションのアドレス

kgllkhdl

RAW(4)

KGLオブジェクトのハンドルのアドレス

kgllkmod

NUMBER

ロックまたは確保のカレント・モード

kgllkreq

NUMBER

ロックまたは確保が要求されたモード

kgllktype

VARCHAR2(4)

これがロックなのか確保なのかを示す

DBA_LIBRARIES

DBA_LIBRARIESは、データベース内のライブラリをすべて示します。このビューの列は、ALL_LIBRARIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_LIBRARIES」

DBA_LMT_FREE_SPACE

DBA_LMT_FREE_SPACEは、データベース内のすべてのローカル管理表領域の使用可能エクステントを示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_ID

NUMBER

エクステントが設定されている表領域の識別子番号

FILE_ID

NUMBER

エクステントが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK_ID

NUMBER

エクステントの先頭ブロック番号

BLOCKS

NUMBER

エクステントのサイズ(Oracleブロック単位)

DBA_LMT_USED_EXTENTS

DBA_LMT_USED_EXTENTSは、データベース内のすべてのローカル管理表領域のセグメントを含むエクステントを示します。

列

データ型

NULL

説明

SEGMENT_FILEID

NUMBER

エクステントのセグメント・ヘッダーのファイル番号

SEGMENT_BLOCK

NUMBER

エクステントのセグメント・ヘッダーのブロック番号

TABLESPACE_ID

NUMBER

エクステントが設定されている表領域の識別子番号

EXTENT_ID

NUMBER

セグメント内のエクステント番号

FILEID

NUMBER

エクステントが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK

NUMBER

エクステントの先頭ブロック番号

LENGTH

NUMBER

エクステント内のブロック数

DBA_LOB_PARTITIONS

DBA_LOB_PARTITIONSは、データベース内のLOBパーティションをすべて示します。このビューの列は、ALL_LOB_PARTITIONSの列と同じです。

DBA_LOB_SUBPARTITIONS

DBA_LOB_SUBPARTITIONSは、データベース内のすべてのLOBデータ・サブパーティションのパーティション・レベルの属性を示します。このビューの列は、ALL_LOB_SUBPARTITIONSの列と同じです。

DBA_LOB_TEMPLATES

DBA_LOB_TEMPLATESは、データベース内のLOBサブパーティション・テンプレートをすべて示します。このビューの列は、ALL_LOB_TEMPLATESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_LOB_TEMPLATES」

DBA_LOBS

DBA_LOBSは、データベース内のすべての表に含まれるBLOBおよびCLOBを表示します。BFILEはデータベース外に格納されるため、このビューには示されません。このビューの列は、ALL_LOBSの列と同じです。

DBA_LOCK

DBA_LOCKは、データベース内に保持されているすべてのロックまたはラッチ、およびロックまたはラッチに対する未解決の要求を示します。

列

データ型

NULL

説明

SESSION_ID

NUMBER

ロックを保持または取得しているセッション

LOCK_TYPE

VARCHAR2(26)

ロック・タイプ
関連項目: ロック・タイプの一覧については、付録D「Oracleエンキュー名」を参照。

MODE HELD

VARCHAR2(40)

ロック・モード

MODE REQUESTED

VARCHAR2(40)

要求されたロック・モード

LOCK_ID1

VARCHAR2(40)

タイプ固有のロック識別子パート1

LOCK_ID2

VARCHAR2(40)

タイプ固有のロック識別子パート2

LAST_CONVERT

NUMBER

最新の変換

BLOCKING_OTHERS

VARCHAR2(40)

ロックが現在その他をブロックしているかどうか

DBA_LOCK_INTERNAL

DBA_LOCK_INTERNALは、保持されているそれぞれのロックまたはラッチの行、およびロックまたはラッチに対するそれぞれの未処理の要求の行を示します。

列

データ型

NULL

説明

SESSION_ID

NUMBER

ロックを保持または取得しているセッション

LOCK_TYPE

VARCHAR2(56)

ロック・タイプ
関連項目: ロック・タイプの一覧については、付録D「Oracleエンキュー名」を参照。

MODE HELD

VARCHAR2(40)

ロック・モード

MODE REQUESTED

VARCHAR2(40)

要求されたロック・モード

LOCK_ID1

VARCHAR2(1130)

タイプ固有のロック識別子パート1

LOCK_ID2

VARCHAR2(40)

タイプ固有のロック識別子パート2

DBA_LOCKS

DBA_LOCKSは、DBA_LOCKのシノニムです。

関連項目:
「DBA_LOCK」

DBA_LOG_GROUP_COLUMNS

DBA_LOG_GROUP_COLUMNSは、ログ・グループに指定されているデータベース内の列をすべて示します。このビューの列は、ALL_LOG_GROUP_COLUMNSの列と同じです。

DBA_LOG_GROUPS

DBA_LOG_GROUPSは、データベース内のすべての表のログ・グループ定義を示します。このビューの列は、ALL_LOG_GROUPSの列と同じです。

DBA_LOGMNR_LOG

DBA_LOGMNR_LOGは、データベース内のアクティブなLogMiner永続セッションに登録されたすべてのアーカイブ・ログを示します。

LogMiner永続セッションを作成するには、初回にロジカル・スタンバイ・データベースでData Guard SQL Applyを起動するか、Streams取得を作成します。

列

データ型

NULL

説明

LOGMNR_SESSION_ID

NUMBER

NOT NULL

永続セッションの一意の識別子

NAME

VARCHAR2(513)

アーカイブ・ログの名前

DBID

NUMBER

NOT NULL

アーカイブ・ログを作成したデータベースの識別子

RESETLOGS_SCN

NUMBER

NOT NULL

アーカイブ・ログを生成するソース・データベースでリセットログ操作が実行された時点のSCN

RESETLOGS_TIME

NUMBER

NOT NULL

アーカイブ・ログを生成するソース・データベースでリセットログ操作が実行された時点のタイムスタンプ

MODIFIED_TIME

DATE

LogMinerにアーカイブ・ログが登録された時刻

THREAD#

NUMBER

NOT NULL

アーカイブ・ログを生成したソース・データベースでのREDOスレッド

SEQUENCE#

NUMBER

NOT NULL

ログ・ファイルの順序番号

FIRST_SCN

NUMBER

NOT NULL

ログ・ファイルに含まれていたREDOレコードの最小SCN

NEXT_SCN

NUMBER

NOT NULL

ログ・ファイルに含まれていたREDOレコードの最大である可能性があるSCN

FIRST_TIME

DATE

ログ・ファイルに含まれていた最初のREDOレコードの時刻

NEXT_TIME

DATE

ログ・ファイルに含まれていた最後のREDOレコードの時刻

DICTIONARY_BEGIN

VARCHAR2(3)

アーカイブ・ログにLogMinerディクショナリの開始が含まれているかどうか(YES | NO)。

DICTIONARY_END

VARCHAR2(3)

アーカイブ・ログにLogMinerディクショナリの終了が含まれているかどうか(YES | NO)。

KEEP

VARCHAR2(3)

まだこのLogMinerセッションにログ・ファイルが必要かどうか(YES | NO)

SUSPECT

VARCHAR2(3)

アーカイブ・ログの内容が破損しているとみなされたかどうか、またはアーカイブ・ログの一部が一杯になっているかどうか(YES | NO)。

DBA_LOGMNR_PURGED_LOG

DBA_LOGMNR_PURGED_LOGは、ロジカル・スタンバイ・データベースに適用され、アーカイブされたREDOログ・ファイルのうち、不要になったため削除可能なものを示します。このビューのファイルは、次のいずれかのPL/SQLプロシージャを実行した結果としてリフレッシュされます。

- DBMS_LOGSTDBY.PURGE_SESSION(Oracle Data Guard SQL Applyの場合)

- DBMS_CAPTURE.SET_FIRST_SCN(Oracle Streamsの場合)

列

データ型

NULL

説明

FILE_NAME

VARCHAR2(513)

アーカイブされたREDOログ・ファイルのうち、SQL Applyで不要なためオペレーティング・システムから削除できるファイルの完全修飾名

DBA_LOGMNR_SESSION

DBA_LOGMNR_SESSIONは、データベース内のアクティブなLogMiner永続セッションをすべて示します。

LogMiner永続セッションを作成するには、初回にロジカル・スタンバイ・データベースでData Guard SQL Applyを起動するか、Streams取得を作成します。

列

データ型

NULL

説明

ID

NUMBER

NOT NULL

一意のセッション識別子

NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

一意のセッション名

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

このLogMiner永続セッション内でアーカイブ・ログのマイニングが行われるソース・データベースのグローバル名

SOURCE_DBID

NUMBER

ソース・データベースのデータベースID

SOURCE_RESETLOGS_SCN

NUMBER

アーカイブ・ログのマイニングが行われるソース・データベースのインカネーションに関連付けられたリセットログのSCN

SOURCE_RESETLOGS_TIME

NUMBER

アーカイブ・ログのマイニングが行われるソース・データベースのインカネーションに対応付けられたリセットログの時刻

FIRST_SCN

NUMBER

このSCNまたはそれ以降に行われた変更のみ、この永続セッションによるマイニングが可能

END_SCN

NUMBER

このSCNまたはそれ以降に行われた変更は、この永続セッションによるマイニングが不可能

BRANCH_SCN

NUMBER

ソース・データベースに対応するインカネーションでのブランチが行われる時点のSCN。これは、このSCNでPoint-in-Timeリカバリがソース・データベースで実行されたことを意味する。

WAIT_FOR_LOG

VARCHAR2(3)

RFSが新しいアーカイブ・ログを登録するまで、またはギャップを補完するまで、永続セッションが待機するかどうか(YES | NO)

HOT_MINE

VARCHAR2(3)

リアルタイム・マイニングが動作中か(YES)そうでないか(NO)

SAFE_PURGE_SCN

NUMBER

このSCNまで、問題なく永続セッションが削除できる

CHECKPOINT_SCN

NUMBER

LogMiner永続セッションによってチェックポイントが最後に取得される時点のSCN

DBA_LOGSTDBY_EVENTS

DBA_LOGSTDBY_EVENTSは、ロジカル・スタンバイ・データベース・システムのアクティビティに関する情報を示します。このビューを使用すると、ロジカル・スタンバイ・データベースにREDOログを適用するときに発生する障害の原因を判断できます。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

EVENT_TIME

DATE

イベントが記録された時刻

EVENT_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)

イベントが記録された時点のタイムスタンプ

CURRENT_SCN

NUMBER

プライマリ・データベースにおける変更に関連付けられたSCN。障害が発生した場合は、この列を調べて、障害のソース(サポートされていないレコードなど)が含まれているアーカイブ・ログ・ファイルを判断する。

COMMIT_SCN

NUMBER

プライマリ・データベースにおける変更のコミットに使用されたSCN値

XIDUSN

NUMBER

関連するトランザクションのプライマリ・データベースにおけるトランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

関連するトランザクションのプライマリ・データベースにおけるトランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

関連するトランザクションのプライマリ・データベースにおけるトランザクションIDの順序番号

EVENT

CLOB

障害の発生時に処理中だった文

STATUS_CODE

NUMBER

STATUSメッセージに属するステータス(またはOracleエラー・コード)

STATUS

VARCHAR2(2000)

プロセスの現行のアクティビティの説明または適用操作の停止理由

DBA_LOGSTDBY_HISTORY

DBA_LOGSTDBY_HISTORYは、Data Guardの構成内のスイッチオーバーおよびフェイルオーバーの履歴を示します。すべてのロール・トランジションについて、ローカル・システムで処理または作成されたすべてのREDOログ・ストリームを示すことでこれを行います。(ロール・トランジション後は、新しいログ・ストリームが開始し、新しいプライマリ・データベースによってログ・ストリーム順序番号が増分されます。)このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

STREAM_SEQUENCE#

NUMBER

ローカル・システムで作成または適用されたすべてのログ・ストリームの順序番号を一覧表示します。
注意: 値0は不明な順序順序を示します。0は今後のログ・ストリーム用に予約されています。

STATUS

VARCHAR2(16)

ログ・ストリーム処理の説明:

- Past: ログ・ストリームはすでに処理済である。

- Immediate Past: 最後に処理されたログ・ストリームであり、このストリームの状態はCurrentからPastに推移中である。

- Current: ログ・ストリームは現在処理中である。

- Immediate Future: 次に処理されるログ・ストリームであり、ストリームの状態はFutureからCurrentに推移中である。

- Future: ログ・ストリームは今後処理される。

SOURCE

VARCHAR2(5)

ログ・ストリームが開始された方法を示します。

- RFS: RFSプロセスがログ・ストリームを作成した

- User: ユーザーがログ・ストリームの初期ログ・ファイルを登録した。

- Synch: ユーザーがALTER DATABASE START LOGICAL STANDBY APPLY NEW PRIMARY DDL文を発行した。

- Redo: ログ・ストリーム情報がREDOログに記録された。

DBID

NUMBER

ログ・ストリームを作成したプライマリ・データベースのデータベース識別子

FIRST_CHANGE#

NUMBER

現行ログ・ファイル内の最小システム変更番号(SCN)

LAST_CHANGE#

NUMBER

現行ログ・ファイル内の最大システム変更番号(SCN)

FIRST_TIME

DATE

現行ログ・ファイル内の最初のSCNエントリ(FIRST_CHANGE#)の時刻

LAST_TIME

DATE

現行ログ・ファイル内の最後のSCNエントリ(LAST_CHANGE#)の時刻

DGNAME

VARCHAR2(255)

ログ・ストリームを生成したプライマリ・データベースの一意のデータベース名(DB_UNIQUE_NAME)。Data Guardの構成に定義されたすべてのデータベースのDB_UNIQUE_NAME値を表示するには、「V$DATAGUARD_CONFIG」を参照。

MERGE_CHANGE#

NUMBER

障害が発生した(ログ・ストリームを作成している)プライマリ・データベース、またはフェイルオーバー後のその他のロジカル・スタンバイ・データベースをフラッシュバックするために、関連するREDOログ・ストリームのコンテキストで使用する必要があるSCN。これは、関連するログ・ストリームのREDOで、プライマリ・データベースから受信したアーカイブ・ログのローカル・コピーを使用して、すべてのデータベースに問題なくマージできる最後のSCNを示す。フェイルオーバー後に、これよりも先の変更を適用するには、フェイルオーバー・ターゲットからREDOログをフェッチしてマイニングする必要がある。

PROCESSED_CHANGE#

NUMBER

新しいログ・ストリームに切り替わる前に、SQL Applyが最後にREDOレコードに適用したSCNの厳密な上限(新しいログ・ストリームに切り替わる原因は、スタンバイ・データベースがアクティブ化されプライマリ・データベースになったか、その他のロジカル・スタンバイ・データベースが新しいプライマリ・データベースに適応するために、新しいログ・ストリームに切り替えた場合のいずれか)

DBA_LOGSTDBY_LOG

DBA_LOGSTDBY_LOGは、ロジカル・スタンバイ・データベース用に登録されたログに関する情報を示します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

THREAD#

NUMBER

NOT NULL

アーカイブ・ログのスレッドID。THREAD番号は、シングル・インスタンスの場合は1。Real Application Clustersの場合、この列には異なる番号が含まれる。

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

NOT NULL

ブランチの開始SCN

RESETLOGS_ID

NUMBER

NOT NULL

リセットログ識別子(ブランチのタイムスタンプの数値形式)

SEQUENCE#

NUMBER

NOT NULL

アーカイブ・ログ・ファイルの順序番号

FIRST_CHANGE#

NUMBER

NOT NULL

現行のアーカイブ・ログのシステム変更番号(SCN)

NEXT_CHANGE#

NUMBER

次のアーカイブ・ログのSCN

FIRST_TIME

DATE

現行のアーカイブ・ログの日付

NEXT_TIME

DATE

次のアーカイブ・ログの日付

FILE_NAME

VARCHAR2(513)

アーカイブ・ログの名前

TIMESTAMP

DATE

アーカイブ・ログが登録された時刻

DICT_BEGIN

VARCHAR2(3)

ディクショナリ作成がこのアーカイブ・ログ内で開始されたかどうか(YES | NO)

DICT_END

VARCHAR2(3)

ディクショナリ作成がこのアーカイブ・ログ内で終了したかどうか(YES | NO)

APPLIED

VARCHAR2(8)

特定の外部アーカイブ・ログがSQL Applyによって完全に適用されたかどうか

- YES - SQL Applyは、外部アーカイブ・ログを完全に適用したため、必要ありません。

- CURRENT - SQL Applyは、外部アーカイブ・ログに含まれる変更を現在適用中です。

- NO - SQL Applyは、外部アーカイブ・ログに含まれるいずれの変更の適用も開始していません。

- FETCHING - SQL Applyは、この外部アーカイブ・ログからのREDOレコードの読取り中に破損を検出したため、現在、プライマリ・データベースからログの新しいコピーを再フェッチする自動ギャップ解決を使用しています。

- CORRUPT - SQL Applyは、この外部アーカイブ・ログからのREDOレコードの読取り時に破損を検出し、アーカイブ・ログの新しいコピーを再フェッチしましたが、問題が解決されませんでした。SQL Applyは、アーカイブ・ログの新しいコピーを自動的に再フェッチしないため、ユーザーが手動で外部アーカイブ・ログの新しいコピーを登録する必要があります。

BLOCKS

NUMBER

ログ内のブロック数

BLOCK_SIZE

NUMBER

ログ内の各ブロックのサイズ

注意:
このビューに表示されるSCN値は、DBA_LOGSTDBY_PROGRESSビューに表示されるSCN値に相関付けられています。

DBA_LOGSTDBY_NOT_UNIQUE

DBA_LOGSTDBY_NOT_UNIQUEは、一次索引も非NULLの一意索引もない表をすべて表示します。このビューで表示されるほとんどの表は、列にロジカル・スタンバイ・データベースでのメンテナンスに必要な情報が含まれているため、サポートされます。ただし、一部の表は列に必要な情報が含まれていないためサポートできません。通常、サポートされていない表には、サポートされていないデータ型を使用して定義された列が含まれています。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

一意でない表のスキーマ名

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

一意でない表の表名

BAD_COLUMN

VARCHAR2(1)

- Y: 表の列は、LONGまたはBLOBなど、バインドされていないデータ型を使用して定義されている。表の2つの行がLOB列を除き一致する場合は、その表を正常にメンテナンスできない。ログ適用サービスはこの種の表のメンテナンスを試みるが、アプリケーションではバインドされていない列でのみ一意性を許可しないように確認する必要がある。

- N: ロジカル・スタンバイ・データベース内で表のメンテナンスに必要な列情報が存在するが、ログ転送サービスとログ適用サービスは主キーを追加する方が効率的に実行される。この種の表には、使用禁止になっているRELY制約を追加することを考慮する必要がある。

DBA_LOGSTDBY_PARAMETERS

DBA_LOGSTDBY_PARAMETERSは、ロジカル・スタンバイ・データベースに対するSQL Applyで使用されるパラメータのリストを示します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

パラメータ名

- MAX_SGA: ログ適用サービスのキャッシュに割り当てられたシステム・グローバル領域(SGA)(MB)。

- MAX_SERVERS: SQL Applyサービスによって使用されるプロセス数。

- PREPARE_SERVERS: 変更の準備に使用されるパラレル実行サーバーの数を制御する。

- APPLY_SERVERS: 変更の適用に使用されるパラレル実行サーバーの数を制御する。

- MAX_EVENTS_RECORDED: DBA_LOGSTDBY_EVENTSビューに格納されているイベントの数。

- RECORD_SKIP_ERRORS: スキップされるレコード。

- RECORD_SKIP_DDL: スキップされるDDL文。

- RECORD_APPLIED_DDL: 適用されたDDL文。

- RECORD_UNSUPPORTED_OPERATIONS: DBA_LOGSTDBY_EVENTSビューで、プライマリ・データベースに対してサポートされていない操作を実行したトランザクションに関する情報をSQL Applyが取得するかどうかを示す。

- EVENT_LOG_DEST: 関連するイベントの発生をSQL Applyが記録する場所を示す。

- LOG_AUTO_DELETE: ログの内容がロジカル・スタンバイ・データベースに適用された後、プライマリ・データベースから受信したリモート・アーカイブ・ログをSQL Applyが自動的に削除するかどうかを示す。

- LOG_AUTO_DEL_RETENTION_TARGET: ログの内容がSQL Applyによって適用された後、プライマリ・データベースから受信したリモート・アーカイブ・ログがロジカル・スタンバイ・データベースに何分間保持されるかを示す。

- PRESERVE_COMMIT_ORDER: トランザクションが、プライマリ・データベースにコミットされたのと同じ順序でロジカル・スタンバイ・データベースにコミットされたかどうかを示す。

VALUE

VARCHAR2(2000)

パラメータの値

UNIT

VARCHAR2(64)

値の単位(適用できる場合)

SETTING

VARCHAR2(64)

有効な値は次のとおりです。

- SYSTEM: パラメータ値はユーザーによって明示的に設定されなかった。ただし、ユーザーはAPPLY_SETプロシージャへの適切なコールを使用してパラメータを変更できる。

- USER: パラメータ値はユーザーによって明示的に設定された。

DYNAMIC

VARCHAR2(64)

YES(パラメータが動的に設定可能な場合、つまりSQL Applyを停止する必要がない場合)
NO(パラメータの設定により、SQL Applyを停止することを要求される場合)

DBA_LOGSTDBY_PROGRESS

DBA_LOGSTDBY_PROGRESSは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$LOGSTDBY_PROGRESSビュー内にあります。

DBA_LOGSTDBY_SKIP

DBA_LOGSTDBY_SKIPは、SQL適用で使用されるスキップ・ルールを示します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

ERROR

VARCHAR2(1)

スキップ・ルールが作成された方法を示す。

- Y - DBMS_LOGSTDBY.SKIP_ERRORからのルールの場合

- N - DBMS_LOGSTDBY.SKIPからのルールの場合

STATEMENT_OPT

VARCHAR2(30)

スキップする文のタイプを指定する。

OWNER

VARCHAR2(30)

このスキップ・オプションを使用する必要のあるスキーマの名前

NAME

VARCHAR2(65)

スキップされる表名

USE_LIKE

VARCHAR2(1)

文で名前の一致を行うときに、SQLワイルドカード検索を使用する必要があるかどうか(Y | N)

ESC

VARCHAR2(1)

ワイルドカードによる一致を行う場合に使用するエスケープ文字

PROC

VARCHAR2(98)

スキップ・オプションの処理中に実行されるストアド・プロシージャの名前

DBA_LOGSTDBY_SKIP_TRANSACTION

DBA_LOGSTDBY_SKIP_TRANSACTIONは、選択されているスキップ設定を示します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

XIDUSN

NUMBER

トランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

トランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

トランザクションIDの順序番号

DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED

DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTEDは、サポートされていないデータ型を含む表のスキーマ、表および列を示します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベースの作成を準備する際に使用します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

サポートされていない表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

サポートされていない表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

サポートされていない列の名前

ATTRIBUTES

VARCHAR2(39)

表がSQL Applyによってサポートされていない理由を示す。表の(一部の列のデータ型だけでなく)構造がサポートされていない場合、このビューは表のすべての列を示す。表の列ごとに次のいずれかの値が表示される。

- IOT with Overflow

- IOT with LOB

- Mapping table for physical rowid of IOT

- IOT with row movement

- Table Compression

- Object Table

- AQ queue table

- Unsupported Virtual Column

- Encrypted Column

表の構造はサポートされているが、表の中の特定の列がサポートされていないデータ型である場合、ATTRIBUTE列はNULL。

DATA_TYPE

VARCHAR2(32)

サポートされていない列のデータ型

DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLE

DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLEは、ロジカル・スタンバイによってサポートされていないデータ表を示します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

サポートされていない表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

サポートされていない表の名前

DBA_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

DBA_MEASURE_FOLDER_CONTENTSは、データベース内のすべてのOLAPメジャー・フォルダの内容を示します。このビューの列は、ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTS」

DBA_MEASURE_FOLDERS

DBA_MEASURE_FOLDERSは、データベース内のOLAPメジャー・フォルダをすべて示します。このビューの列は、ALL_MEASURE_FOLDERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MEASURE_FOLDERS」

DBA_METHOD_PARAMS

DBA_METHOD_PARAMSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のメソッド・パラメータを示します。このビューの列は、ALL_METHOD_PARAMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_METHOD_PARAMS」

DBA_METHOD_RESULTS

DBA_METHOD_RESULTSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のメソッドの結果を示します。このビューの列は、ALL_METHOD_RESULTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_METHOD_RESULTS」

DBA_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

DBA_MINING_MODEL_ATTRIBUTESは、データベース内のマイニング・モデル属性をすべて示します。このビューの列は、ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES」

DBA_MINING_MODEL_SETTINGS

DBA_MINING_MODEL_SETTINGSは、データベース内のマイニング・モデル設定をすべて示します。このビューの列は、ALL_MINING_MODEL_SETTINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MINING_MODEL_SETTINGS」

DBA_MINING_MODEL_TABLES

DBA_MINING_MODEL_TABLESは、データベース内のマイニング・モデルに関するメタデータを含む表を示します。マイニング・モデルとは、Oracle Data Miningによって作成されたスキーマ・オブジェクトです。

モデル表は、マイニング・モデル所有者のスキーマ内に存在します。表内に格納されているメタデータは、Oracle Data Mining APIによって制御されます。これらの表は、読取り専用です。ユーザーによる変更は禁止されています。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの所有者

MODEL_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

マイニング・モデルの名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表の名前

TABLE_TYPE

VARCHAR2(21)

表内に格納されているメタデータの型

DBA_MINING_MODELS

DBA_MINING_MODELSは、データベース内のすべてのマイニング・モデルを示します。このビューの列は、ALL_MINING_MODELSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MINING_MODELS」

DBA_MVIEW_AGGREGATES

DBA_MVIEW_AGGREGATESは、データベース内の集計マテリアライズド・ビューのSELECT構文のリストに表示されるグループ関数(集計処理)を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_AGGREGATESの列と同じです。

DBA_MVIEW_ANALYSIS

DBA_MVIEW_ANALYSISは、クエリー・リライトを部分的にサポートし、アプリケーションによる分析用に追加情報を提供するデータベース内のマテリアライズド・ビューを示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_ANALYSISの列と同じです。

注意:
このビューは、リモート表を参照するマテリアライズド・ビュー、およびSYSDATEやUSERのような非静的値の参照を含むマテリアライズド・ビューを除外します。また、これらのビューは、Oracle8iより前にスナップショットとして作成され、クエリー・リライトを使用できるように変更されていないマテリアライズド・ビューも除外します。

DBA_MVIEW_COMMENTS

DBA_MVIEW_COMMENTSは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューについてのコメントを示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEW_COMMENTS」

DBA_MVIEW_DETAIL_PARTITION

DBA_MVIEW_DETAIL_PARTITIONは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・パーティションに関するフレッシュネス情報を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_DETAIL_PARTITIONの列と同じです。

DBA_MVIEW_DETAIL_RELATIONS

DBA_MVIEW_DETAIL_RELATIONSは、マテリアライズド・ビューのFROMリストにあるか、そのFROMリストにあるビューを介して間接的に参照される、名前付きの詳細な関係を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_DETAIL_RELATIONSの列と同じです。

DBA_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

DBA_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・サブパーティションに関するフレッシュネス情報を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONの列と同じです。

DBA_MVIEW_JOINS

DBA_MVIEW_JOINSは、マテリアライズド・ビューを定義する副問合せのWHERE句内の2つの列の結合を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_JOINSの列と同じです。

DBA_MVIEW_KEYS

DBA_MVIEW_KEYSは、元になっているデータベース内のマテリアライズド・ビューの元表を用いたSELECT構文のリスト内の列または式を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_KEYSの列と同じです。

DBA_MVIEW_LOG_FILTER_COLS

DBA_MVIEW_LOG_FILTER_COLSは、マテリアライズド・ビュー・ログ内にロギングされるすべての列(主キー列を除く)を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ロギングされるマスター表の所有者

NAME

VARCHAR2(30)

ロギングされるマスター表の名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

ロギングされる列

DBA_MVIEW_LOGS

DBA_MVIEW_LOGSは、データベース内のマテリアライズド・ビュー・ログをすべて示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_LOGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEW_LOGS」

DBA_MVIEW_REFRESH_TIMES

DBA_MVIEW_REFRESH_TIMESは、データベース内のすべてのマテリアライズド・ビューのリフレッシュ時刻を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_REFRESH_TIMESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES」

DBA_MVIEWS

DBA_MVIEWSは、データベース内のマテリアライズド・ビューをすべて示します。このビューの列は、ALL_MVIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEWS」

DBA_NESTED_TABLE_COLS

DBA_NESTED_TABLE_COLSは、データベース内のすべてのネストした表の列を示します。このビューの列は、ALL_NESTED_TABLE_COLSの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

DBA_NESTED_TABLES

DBA_NESTED_TABLESは、データベース内のすべての表に含まれるネストした表をすべて示します。このビューの列は、ALL_NESTED_TABLESの列と同じです。

DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGES

DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGESは、現在ネットワーク・ホストに割り当てられている、すべてのアクセス制御リストに定義されたネットワーク権限を示します。

列

データ型

NULL

説明

ACL

VARCHAR2(4000)

アクセス制御リストのパス

ACLID

RAW(16)

NOT NULL

アクセス制御リストのオブジェクトID

PRINCIPAL

VARCHAR2(4000)

権限が付与または拒否されるプリンシパル(データベース・ユーザーまたはロール)

PRIVILEGE

VARCHAR2(7)

ネットワーク権限

IS_GRANT

VARCHAR2(5)

権限が付与されているか(true)拒否されているか(false)

INVERT

VARCHAR2(5)

アクセス制御エントリに逆方向のプリンシパルが含まれているかどうか(true | false)

START_DATE

TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE

アクセス制御エントリの開始日

END_DATE

TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE

アクセス制御エントリの終了日

DBA_NETWORK_ACLS

DBA_NETWORK_ACLSは、ネットワーク・ホストへのアクセス制御リストの割当てを示します。

列

データ型

NULL

説明

HOST

VARCHAR2(1000)

NOT NULL

ネットワーク・ホスト

LOWER_PORT

NUMBER(5)

ポート範囲の下限

UPPER_PORT

NUMBER(5)

ポート範囲の上限

ACL

VARCHAR2(4000)

アクセス制御リストのパス

ACLID

RAW(16)

NOT NULL

アクセス制御リストのオブジェクトID

DBA_OBJ_AUDIT_OPTS

DBA_OBJ_AUDIT_OPTSは、すべてのオブジェクトの監査オプションを示します。

関連ビュー

USER_OBJ_AUDIT_OPTSは、現行のユーザーが所有するすべてのオブジェクトの監査オプションを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトの名前

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(23)

オブジェクトのタイプ

ALT

VARCHAR2(3)

ALTER WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

AUD

VARCHAR2(3)

AUDIT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

COM

VARCHAR2(3)

COMMENT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

DEL

VARCHAR2(3)

DELETE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

GRA

VARCHAR2(3)

GRANT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

IND

VARCHAR2(3)

INDEX WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

INS

VARCHAR2(3)

INSERT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

LOC

VARCHAR2(3)

LOCK WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

REN

VARCHAR2(3)

RENAME WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

SEL

VARCHAR2(3)

SELECT WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

UPD

VARCHAR2(3)

UPDATE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

REF

CHAR(3)

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は常に-/-

EXE

VARCHAR2(3)

EXECUTE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

CRE

VARCHAR2(3)

CREATE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

REA

VARCHAR2(3)

READ WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

WRI

VARCHAR2(3)

WRITE WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

FBK

VARCHAR2(3)

FLASHBACK WHENEVER SUCCESSFUL / UNSUCCESSFULの監査

関連項目:

- SQLのAUDIT文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

- 監査したアクティビティに関する情報を検索する方法の詳細は、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。

DBA_OBJ_COLATTRS

DBA_OBJ_COLATTRSは、データベース内のすべての表に含まれるオブジェクト列と属性を示します。このビューの列は、ALL_OBJ_COLATTRSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OBJ_COLATTRS」

DBA_OBJECT_SIZE

DBA_OBJECT_SIZEは、様々なPL/SQLオブジェクトのバイト単位のサイズを示します。

関連ビュー

- USER_OBJECT_SIZEは、現行のユーザーが所有するPL/SQLオブジェクトのサイズを示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(12)

オブジェクトの型: TYPE、TYPE BODY、TABLE、VIEW、SYNONYM、SEQUENCE、PROCEDURE、FUNCTION、PACKAGE、PACKAGE BODY、JAVA SOURCE、JAVA CLASS、JAVA RESOURCE

SOURCE_SIZE

NUMBER

ソースのバイト単位のサイズ。コンパイルまたは動的再コンパイル時にメモリー内にとられるサイズ。

PARSED_SIZE

NUMBER

オブジェクトの解析された形のバイト単位のサイズ。このオブジェクトを参照するオブジェクトのコンパイル時にメモリー内にとられるサイズ。

CODE_SIZE

NUMBER

バイト単位のコード・サイズ。このオブジェクトの実行時にメモリー内にとられるサイズ。

ERROR_SIZE

NUMBER

エラー・メッセージのバイト単位のサイズ。コンパイル・エラーがある場合のオブジェクトのコンパイル時にメモリー内にとられるサイズ。

DBA_OBJECT_TABLES

DBA_OBJECT_TABLESは、データベース内のオブジェクト表をすべて示します。このビューの列は、ALL_OBJECT_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OBJECT_TABLES」

DBA_OBJECTS

DBA_OBJECTSは、データベース内のオブジェクトをすべて示します。このビューの列は、ALL_OBJECTSの列と同じです。

DBA_OBJECTS_AE

DBA_OBJECTS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のオブジェクトをすべて示します。このビューの列は、ALL_OBJECTS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OBJECTS_AE」

DBA_OPANCILLARY

DBA_OPANCILLARYは、データベース内のすべての演算子バインディングに関する補助的な情報を示します。このビューの列は、ALL_OPANCILLARYの列と同じです。

DBA_OPARGUMENTS

DBA_OPARGUMENTSは、データベース内のすべての演算子バインディングに関する引数情報を示します。このビューの列は、ALL_OPARGUMENTSの列と同じです。

DBA_OPBINDINGS

DBA_OPBINDINGSは、データベース内のすべての演算子のバインディング関数およびメソッドを示します。このビューの列は、ALL_OPBINDINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OPBINDINGS」

DBA_OPERATOR_COMMENTS

DBA_OPERATOR_COMMENTSは、データベース内のユーザー定義のすべての演算子に関するコメントを示します。このビューの列は、ALL_OPERATOR_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OPERATOR_COMMENTS」

DBA_OPERATORS

DBA_OPERATORSは、データベース内の演算子をすべて示します。このビューの列は、ALL_OPERATORSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OPERATORS」

DBA_OPTSTAT_OPERATIONS

DBA_OPTSTAT_OPERATIONSは、DBMS_STATSパッケージを使用してスキーマおよびデータベース・レベルで実行される静的操作の履歴を示します。

列

データ型

NULL

説明

OPERATION

VARCHAR2(64)

操作の名前

TARGET

VARCHAR2(64)

操作を実行したターゲット

START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

操作の開始時刻

END_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

操作の終了時刻

DBA_ORPHAN_KEY_TABLE

DBA_ORPHAN_KEY_TABLEは、基礎となる実表にブロック破損がある索引からキー値をレポートします。ビューを作成するには、DBMS_REPAIR.ADMIN_TABLESプロシージャを実行します。孤立したキー表を索引に移入するには、索引上でDBMS_REPAIR.DUMP_ORPHAN_KEYSプロシージャを実行します。破損データ・ブロックを示す索引内の各キーに対しては、孤立したキー表に行が挿入されます。

列

データ型

NULL

説明

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引のスキーマ名

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の名前

IPART_NAME

VARCHAR2(30)

NULL

索引パーティションまたはサブパーティションの名前

INDEX_ID

NUMBER

NOT NULL

索引のディクショナリ・オブジェクトID

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の実表名

PART_NAME

VARCHAR2(30)

NULL

実表パーティションまたは実表サブパーティションの名前

TABLE_ID

NUMBER

NOT NULL

実表のディクショナリ・オブジェクトID

KEYDATA

UROWID

NOT NULL

破損データ行の物理ROWID

KEY

UROWID

NOT NULL

索引エントリのキー値

DUMP_TIMESTAMP

DATE

NOT NULL

孤立したキー表にエントリが作成されたタイムスタンプ

DBA_OUTLINE_HINTS

DBA_OUTLINE_HINTSは、データベース内のすべてのアウトラインに格納されている一連のヒントを示します。

関連ビュー

USER_OUTLINE_HINTSは、現行のユーザーが所有するアウトラインに格納されている一連のヒントを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

アウトラインの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

アウトラインを作成したユーザーの名前

NODE

NUMBER

ヒントを適用する問合せまたは副問合せのID。トップ・レベル問合せには、1のラベルが付けられている。副問合せには、それに続く数のラベル(2以上)が割り当てられる。

STAGE

NUMBER

アウトライン・ヒントは、コンパイル処理中に、3つの異なるステージに適用できる。この列は、このヒントが適用されたステージを示す。

JOIN_POS

NUMBER

結合順序内の表の位置。この値は、ヒントおよび結合位置を適用する表を識別するアクセス方法のヒント以外のすべてのヒントに対して0。

HINT

VARCHAR2(512)

ヒントのテキスト

関連項目:
「USER_OUTLINE_HINTS」

DBA_OUTLINES

DBA_OUTLINESは、データベース内のストアド・アウトラインをすべて示します。

関連ビュー

USER_OUTLINESは、現行のユーザーが所有するストアド・アウトラインを示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

ストアド・アウトラインのユーザー定義名または生成された名前。名前は、SQLで表現できる形式である必要がある。

OWNER

VARCHAR2(30)

アウトラインを作成したユーザーの名前

CATEGORY

VARCHAR2(30)

アウトラインが属するカテゴリのユーザー定義名

USED

VARCHAR2(6)

アウトラインが使用されたことがあるかどうか(USED | UNUSED)

TIMESTAMP

DATE

アウトライン作成のタイムスタンプ

VERSION

VARCHAR2(64)

アウトラインを作成したOracleのバージョン

SQL_TEXT

LONG

元の文の一部であったヒントを含む、問合せのSQLテキストです。バインド変数を含む場合、変数名はSQLテキストで格納されます。変数に割り当てた値ではありません。

注意: このフィールドは、データベースまたはアプリケーションを反映するような情報を含む場合があります。そのため、これらのビューに、SELECTまたはVIEWオブジェクト権限を付与する場合は、慎重に行ってください。

SIGNATURE

RAW(16)

アウトラインSQLテキストを一意に識別するシグネチャ

COMPATIBLE

VARCHAR2(12)

アウトライン・ヒントが移行を通して互換性があるか(COMPATIBLE)ないか(INCOMPATIBLE)

ENABLED

VARCHAR2(8)

アウトラインが使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)かどうか

FORMAT

VARCHAR2(6)

ヒントの形式:

- NORMAL

- LOCAL

MIGRATED

VARCHAR2(12)

アウトラインがSQLプラン・ベースラインに移行されたかどうか(MIGRATED | NOT-MIGRATED)

関連項目:
「USER_OUTLINES」

DBA_OUTSTANDING_ALERTS

DBA_OUTSTANDING_ALERTSは、サーバーによって未解決とみなされているアラートを示します。

列

データ型

NULL

説明

SEQUENCE_ID

NUMBER

アラート順序番号

REASON_ID

NUMBER

NOT NULL

アラート理由のID

OWNER

VARCHAR2(30)

アラートが発行されたオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(513)

オブジェクト名

SUBOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

サブオブジェクトの名前

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(64)

オブジェクト型

REASON

VARCHAR2(4000)

アラートの理由

TIME_SUGGESTED

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

前回アラートが更新された時刻

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

最初のアラートが作成された時刻

SUGGESTED_ACTION

VARCHAR2(4000)

推奨されるアクションについてのアドバイス

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(30)

詳細情報を入手するために起動するアドバイザの名前

METRIC_VALUE

NUMBER

関連するメトリックの値

MESSAGE_TYPE

VARCHAR2(12)

メッセージのタイプ:

- 通知

- 警告

MESSAGE_GROUP

VARCHAR2(64)

アラートが属するメッセージ・グループの名前

MESSAGE_LEVEL

NUMBER

メッセージの重大度レベル(1から32)

HOSTING_CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

アラートが関連するクライアントまたはセキュリティ・グループのID

MODULE_ID

VARCHAR2(64)

アラートの生成元となったモジュールのID

PROCESS_ID

VARCHAR2(128)

プロセスID

HOST_ID

VARCHAR2(256)

アラートの生成元ホストのDNSホスト名

HOST_NW_ADDR

VARCHAR2(256)

アラートの生成元ホストのIPアドレスまたは他のネットワーク・アドレス

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(16)

アラートの生成元インスタンス名

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

アラートの生成元インスタンスの番号

USER_ID

VARCHAR2(30)

ユーザーID

EXECUTION_CONTEXT_ID

VARCHAR2(60)

実行のしきい値のID

ERROR_INSTANCE_ID

VARCHAR2(142)

エラー・インスタンスのIDおよび順序番号

DBA_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS

DBA_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKSは、データベース内のすべてのタスクのチャンクを示します。

関連ビュー

USER_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKSは、現行のユーザーが作成したタスクのチャンクを示します。このビューは、TASK_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

CHUNK_ID

NUMBER

NOT NULL

チャンクの一意のID

TASK_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

タスクの所有者

TASK_NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

タスク名

STATUS

VARCHAR2(20)

チャンクの状態:

- UNASSIGNED

- ASSIGNED

- PROCESSED

- PROCESSED_WITH_ERROR

START_ROWID

ROWID

チャンクに含まれる最初の行のROWID

END_ROWID

ROWID

チャンクに含まれる最後の行のROWID

START_ID

NUMBER

チャンクに含まれる最初の行の数値列の値

END_ID

NUMBER

チャンクに含まれる最後の行の数値列の値

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

このチャンクを処理したジョブの名前

START_TS

TIMESTAMP(6)

このチャンクの処理開始時刻

END_TS

TIMESTAMP(6)

このチャンクの処理終了時刻

ERROR_CODE

NUMBER

チャンクの実行中に戻されたエラー・コード(STATUS列がPROCESSED_WITH_ERRORの場合)

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

チャンクの実行中に戻されたエラー・メッセージ(STATUS列がPROCESSED_WITH_ERRORの場合)

関連項目:
「USER_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS」

DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKS

DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKSは、データベース内のすべてのタスクを示します。

関連ビュー

USER_PARALLEL_EXECUTE_TASKSは、現行のユーザーが作成したタスクを示します。このビューは、TASK_OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TASK_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

タスクの所有者

TASK_NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

タスク名

CHUNK_TYPE

VARCHAR2(12)

パラレル更新のタイプ:

- UNDELARED

- ROWID_RANGE

- NUMBER_RANGE

STATUS

VARCHAR2(19)

タスクのステータス:

- CREATED

- CHUNKING

- CHUNKING_FAILED

- CHUNKED

- PROCESSING

- FINISHED

- FINISHED_WITH_ERROR

- CRASHED

TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

チャンク化する表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

チャンク化する表の名前

NUMBER_COLUMN

VARCHAR2(30)

IDを保持してる列の名前(チャンクのタイプがNUMBER_RANGEの場合のみ該当)

TASK_COMMENT

VARCHAR2(4000)

コメント・フィールド

JOB_PREFIX

VARCHAR2(30)

このタスクを実行しているジョブの名前の接頭辞

SQL_STMT

CLOB

前回のDBMS_PARALLEL_EXECUTE.RUN_TASKで使用された引数

LANGUAGE_FLAG

NUMBER

前回のDBMS_PARALLEL_EXECUTE.RUN_TASKで使用された引数

EDITION

VARCHAR2(30)

前回のDBMS_PARALLEL_EXECUTE.RUN_TASKで使用された引数

APPLY_CROSSEDITION_TRIGGER

VARCHAR2(30)

前回のDBMS_PARALLEL_EXECUTE.RUN_TASKで使用された引数

FIRE_APPLY_TRIGGER

VARCHAR2(10)

前回のDBMS_PARALLEL_EXECUTE.RUN_TASKで使用された引数

PARALLEL_LEVEL

NUMBER

前回のDBMS_PARALLEL_EXECUTE.RUN_TASKで使用された引数

JOB_CLASS

VARCHAR2(30)

前回のDBMS_PARALLEL_EXECUTE.RUN_TASKで使用された引数

関連項目:
「USER_PARALLEL_EXECUTE_TASKS」

DBA_PART_COL_STATISTICS

DBA_PART_COL_STATISTICSは、データベース内すべての表パーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。このビューの列は、ALL_PART_COL_STATISTICSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_COL_STATISTICS」

DBA_PART_HISTOGRAMS

DBA_PART_HISTOGRAMSは、データベース内にあるすべての表パーティションのヒストグラムのヒストグラム・データ(ヒストグラムごとのエンドポイント)を示します。このビューの列は、ALL_PART_HISTOGRAMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_HISTOGRAMS」

DBA_PART_INDEXES

DBA_PART_INDEXESは、データベース内のすべてのパーティション索引に対するオブジェクト・レベルのパーティション化情報を示します。このビューの列は、ALL_PART_INDEXESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_INDEXES」

DBA_PART_KEY_COLUMNS

DBA_PART_KEY_COLUMNSは、データベース内のすべてのパーティション・オブジェクトに対するパーティション化キー列を示します。このビューの列は、ALL_PART_KEY_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_KEY_COLUMNS」

DBA_PART_LOBS

DBA_PART_LOBSは、データベース内のすべてのパーティションLOBについて、LOBデータ・パーティションのデフォルト属性を含む、表レベルの情報を示します。このビューの列は、ALL_PART_LOBSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_LOBS」

DBA_PART_TABLES

DBA_PART_TABLESは、データベース内のすべてのパーティション表に対するオブジェクト・レベルのパーティション化情報を示します。このビューの列は、ALL_PART_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_TABLES」

DBA_PARTIAL_DROP_TABS

DBA_PARTIAL_DROP_TABSは、DROP COLUMN操作が部分的に完了した、データベース内の表をすべて示します。このビューの列は、ALL_PARTIAL_DROP_TABSの列と同じです。

DBA_PENDING_CONV_TABLES

DBA_PENDING_CONV_TABLESは、データベース内のすべてのペンディング変換表を示します。このビューの列は、ALL_PENDING_CONV_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PENDING_CONV_TABLES」

DBA_PENDING_TRANSACTIONS

DBA_PENDING_TRANSACTIONSは、(障害が発生した場合またはコーディネータがコミット/ロールバックを送信しない場合のいずれかを原因とする)未解決トランザクションを示します。

列

データ型

NULL

説明

FORMATID

NUMBER

トランザクション識別子の形式識別子

GLOBALID

RAW(64)

トランザクション識別子のグローバルな部分(gtrid)

BRANCHID

RAW(64)

トランザクション識別子のブランチ修飾子(bqual)

DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGS

DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGSは、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトのコンパイラ設定に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGS」

DBA_POLICIES

DBA_POLICIESは、データベース内のすべてのOracle Virtual Private Database(VPD)セキュリティ・ポリシーを示します。このビューの列は、ALL_POLICIESの列と同じです。セキュリティ・ポリシーは、データベース・オブジェクトへのユーザー・アクセスを規制するセキュリティ要件とルールの一覧です。

関連項目:
「ALL_POLICIES」

DBA_POLICY_CONTEXTS

DBA_POLICY_CONTEXTSは、データベース内の駆動コンテキストをすべて示します。このビューの列は、ALL_POLICY_CONTEXTSの各列と同じです。

関連項目:
「ALL_POLICY_CONTEXTS」

DBA_POLICY_GROUPS

DBA_POLICY_GROUPSは、データベース内のポリシー・グループをすべて示します。このビューの列は、ALL_POLICY_GROUPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_POLICY_GROUPS」

DBA_PRIV_AUDIT_OPTS

DBA_PRIV_AUDIT_OPTSは、システム全体にわたってユーザー別に監査されている現行のシステム権限を示します。

列

データ型

NULL

説明

USER_NAME

VARCHAR2(30)

ユーザー別監査の場合はユーザー名。クライアントのかわりにプロキシが行うアクセスが監視されている場合は、ANY CLIENT。システム全体の監査の場合は、NULL。

PROXY_NAME

VARCHAR2(30)

クライアントに対して操作を実行しているプロキシ・ユーザー名。クライアントが直接、操作を実行している場合は、NULL。

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

監査されているシステム権限の名前

SUCCESS

VARCHAR2(10)

WHENEVER SUCCESSFULシステム監査のモード

FAILURE

VARCHAR2(10)

WHENEVER NOT SUCCESSFULシステム監査のモード

DBA_PROCEDURES

DBA_PROCEDURESは、データベースで使用可能なすべてのファンクションおよびプロシージャを、関連するプロパティとともに示します。このビューの列は、ALL_PROCEDURESの列と同じです。

関連項目:
データベースで使用可能なすべてのファンクションおよびプロシージャの引数の詳細は、「DBA_ARGUMENTS」を参照してください。

DBA_PROFILES

DBA_PROFILESは、すべてのプロファイルおよびそれらの制限を示します。

列

データ型

NULL

説明

PROFILE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プロファイル名

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(32)

NOT NULL

リソース名

RESOURCE_TYPE

VARCHAR2(8)

リソース・プロファイルがKERNELまたはPASSWORDパラメータのどちらなのか

LIMIT

VARCHAR2(40)

このプロファイルのこのリソースに課された制限

DBA_PROPAGATION

DBA_PROPAGATIONは、データベース内のすべてのStreams伝播の情報を示します。このビューの列は、ALL_PROPAGATIONの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PROPAGATION」

DBA_PROXIES

DBA_PROXIESは、データベース内のすべてのプロキシ接続に関する情報を表示します。

関連ビュー

USER_PROXIESは、現行のユーザーが使用できるプロキシ接続に関する情報を示します。このビューは、PROXY列またはPROXY_AUTHORITY列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

PROXY

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プロキシ・ユーザーの名前

CLIENT

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プロキシ・ユーザーがかわりに動作できるクライアント・ユーザーの名前

AUTHENTICATION

VARCHAR2(3)

プロキシがクライアントの認証接続情報を指定する必要があるかどうか(YES | NO)

AUTHORIZATION_CONSTRAINT

VARCHAR2(35)

クライアントのかわりにロールを使用できるプロキシの認可レベル

- PROXY MAY ACTIVATE ALL CLIENT ROLES

- NO CLIENT ROLES MAY BE ACTIVATED

- PROXY MAY ACTIVATE ROLE

- PROXY MAY ACTIVATE ALL CLIENT ROLES

- PROXY MAY NOT ACTIVATE ROLE

ROLE

VARCHAR2(30)

AUTHORIZATION_CONSTRAINTで参照するロールの名前

PROXY_AUTHORITY

VARCHAR2(9)

次のいずれかの値:

- DIRECTORY(EUSプロキシがこのデータベース・ユーザーに対して使用可能な場合)

- DATABASE(この行がローカル・プロキシ権限を示している場合)

関連項目:
「USER_PROXIES」

DBA_PUBLISHED_COLUMNS

DBA_PUBLISHED_COLUMNSは、ソース表に対してパブリッシュされているデータベース内のすべてのソース表列を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのパブリッシャが使用します。

関連ビュー

USER_PUBLISHED_COLUMNSは、ソース表に対してパブリッシュされている、現行のユーザーが所有するソース表列を示します。このビューは、CHANGE_TABLE_SCHEMA列またはCHANGE_TABLE_NAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

CHANGE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変更セットの名前

CHANGE_TABLE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

対応付けられた変更表の所有者

CHANGE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

対応付けられた変更表の名前

PUB_ID

NUMBER

NOT NULL

パブリケーションの識別子

SOURCE_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・データベース内の表所有者

SOURCE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・データベース内の表名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

列名

DATA_TYPE

VARCHAR2(106)

列のデータ型

DATA_LENGTH

NUMBER

NOT NULL

列長(バイト)

DATA_PRECISION

NUMBER

NUMBERデータ型の場合は10進精度。FLOATデータ型の場合は2進精度。その他のデータ型の場合はNULL。

DATA_SCALE

NUMBER

数値における小数点の右側の桁数

NULLABLE

VARCHAR2(1)

NULLが指定可能かどうか(Y | N)

関連項目:
「USER_PUBLISHED_COLUMNS」

DBA_QUEUE_SCHEDULES

DBA_QUEUE_SCHEDULESは、データベース内の伝播スケジュールをすべて示します。このビューの列は、ALL_QUEUE_SCHEDULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_QUEUE_SCHEDULES」

DBA_QUEUE_SUBSCRIBERS

DBA_QUEUE_SUBSCRIBERSは、データベース内のすべてのキューのすべてのサブスクライバを示します。このビューの列は、ALL_QUEUE_SUBSCRIBERSの列と同じです。

DBA_QUEUE_TABLES

DBA_QUEUE_TABLESには、キュー表の所有者インスタンスに関する情報が含まれます。キュー表は、複数のキューを含むことがあります。この場合、キュー表内の各キューはキュー表と同じ所有者インスタンスを持ちます。列は、ALL_QUEUE_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_QUEUE_TABLES」

DBA_QUEUES

DBA_QUEUESは、データベース内のキューごとの操作上の特性を示します。このビューの列は、ALL_QUEUESの列と同じです。

関連項目:
このビューおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、『Oracle Streamsアドバンスト・キューイング・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

DBA_RCHILD

DBA_RCHILDは、リフレッシュ・グループの子をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

REFGROUP

NUMBER

リフレッシュ・グループの内部識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループのオブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループのオブジェクトの名前

TYPE#

VARCHAR2(30)

リフレッシュ・グループのオブジェクト型

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT

DBA_RECOVERABLE_SCRIPTは、リカバリ可能な操作の詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

SCRIPT_ID

RAW(16)

操作の一意のID

CREATION_TIME

DATE

操作が起動された時刻

INVOKING_PACKAGE_OWNER

VARCHAR2(30)

操作の起動パッケージの所有者

INVOKING_PACKAGE

VARCHAR2(30)

操作の起動パッケージ

INVOKING_PROCEDURE

VARCHAR2(30)

操作の起動手順

INVOKING_USER

VARCHAR2(30)

スクリプト所有者

STATUS

VARCHAR2(12)

リカバリ可能なスクリプトの状態: GENERATING、NOT EXECUTED、EXECUTING、EXECUTED、ERROR

TOTAL_BLOCKS

NUMBER

実行するリカバリ可能スクリプトのブロックの合計数

DONE_BLOCK_NUM

NUMBER

これまでに実行されたブロックのうちの直前のブロック

SCRIPT_COMMENT

VARCHAR2(4000)

リカバリ可能なスクリプトのコメント

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_BLOCKS

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_BLOCKSは、リカバリ可能なスクリプトの詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

SCRIPT_ID

RAW(16)

このブロックが属するリカバリ可能なスクリプトのグローバルに一意のID

BLOCK_NUM

NUMBER

実行するリカバリ可能なスクリプトのn番目のブロック

FORWARD_BLOCK

CLOB

実行対象のフォワード・ブロック

FORWARD_BLOCK_DBLINK

VARCHAR2(128)

フォワード・ブロックが実行されるデータベース

UNDO_BLOCK

CLOB

フォワード操作をロールバックするブロック

UNDO_BLOCK_DBLINK

VARCHAR2(128)

UNDOブロックが実行されるデータベース

STATUS

VARCHAR2(12)

ブロック実行の状態: GENERATING、NOT EXECUTED、EXECUTING、EXECUTED、ERROR

BLOCK_COMMENT

VARCHAR2(4000)

ブロックについてのコメント

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_ERRORS

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_ERRORSは、スクリプト実行中に発生したエラーの詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

SCRIPT_ID

RAW(16)

リカバリ可能なスクリプトのグローバルに一意なID

BLOCK_NUM

NUMBER

失敗したn番目のブロック

ERROR_NUMBER

NUMBER

ブロックの実行中に発生したエラーの番号

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

ブロックの実行中に発生したエラー・メッセージ

ERROR_CREATION_TIME

DATE

エラーが作成された時刻

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_HIST

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_HISTは、実行または消去されたリカバリ可能な操作の詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

SCRIPT_ID

RAW(16)

操作の一意のID

CREATION_TIME

DATE

操作が起動された時刻

INVOKING_PACKAGE_OWNER

VARCHAR2(30)

操作の起動パッケージの所有者

INVOKING_PACKAGE

VARCHAR2(30)

操作の起動パッケージ

INVOKING_PROCEDURE

VARCHAR2(30)

操作の起動手順

INVOKING_USER

VARCHAR2(30)

スクリプト所有者

STATUS

VARCHAR2(8)

リカバリ可能スクリプトの状態: EXECUTED、PURGED

TOTAL_BLOCKS

NUMBER

実行するリカバリ可能スクリプトのブロックの合計数

DONE_BLOCK_NUM

NUMBER

最後に実行されたブロック

SCRIPT_COMMENT

VARCHAR2(4000)

リカバリ可能なスクリプトのコメント

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_PARAMS

DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_PARAMSは、リカバリ可能な操作のパラメータの詳細を示します。

列

データ型

NULL

説明

SCRIPT_ID

RAW(16)

操作の一意のID

PARAMETER

VARCHAR2(30)

パラメータの名前

PARAM_INDEX

NUMBER

複数の値を持つパラメータの索引

VALUE

VARCHAR2(4000)

パラメータの値

DBA_RECYCLEBIN

DBA_RECYCLEBINは、データベース内のすべてのごみ箱に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_RECYCLEBINは、現行のユーザーが所有するごみ箱に関する情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの元の所有者の名前

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの新しい名前

ORIGINAL_NAME

VARCHAR2(32)

オブジェクトの元の名前

OPERATION

VARCHAR2(9)

オブジェクトに対して実行された操作:

- DROP - オブジェクトが削除された

- TRUNCATE - オブジェクトが切り捨てられた
注意: 現在Oracle Databaseでサポートされているのは、ごみ箱からの削除済オブジェクトのリカバリのみです。切り捨てられたオブジェクトのリカバリはできません。

TYPE

VARCHAR2(25)

オブジェクトのタイプ:

- TABLE

- NORMAL INDEX

- BITMAP INDEX

- NESTED TABLE

- LOB

- LOB INDEX

- DOMAIN INDEX

- IOT TOP INDEX

- IOT OVERFLOW SEGMENT

- IOT MAPPING TABLE

- TRIGGER

- Table Partition

- Table Composite Partition

- Index Partition

- Index Composite Partition

- LOB Partition

- LOB Composite Partition

TS_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトが属する表領域の名前

CREATETIME

VARCHAR2(19)

オブジェクトの作成についてのタイムスタンプ

DROPTIME

VARCHAR2(19)

オブジェクト削除のタイムスタンプ

DROPSCN

NUMBER

ごみ箱へのオブジェクトの移動が行われたトランザクションのシステム変更番号(SCN)

PARTITION_NAME

VARCHAR2(32)

削除されたパーティションの名前

CAN_UNDROP

VARCHAR2(3)

オブジェクトの削除の解除が可能かどうか(YES | NO)

CAN_PURGE

VARCHAR2(3)

オブジェクトの消去が可能かどうか(YES | NO)

RELATED

NUMBER

NOT NULL

親オブジェクトのオブジェクト番号

BASE_OBJECT

NUMBER

NOT NULL

ベース・オブジェクトのオブジェクト番号

PURGE_OBJECT

NUMBER

NOT NULL

消去対象オブジェクトのオブジェクト番号

SPACE

NUMBER

オブジェクトで使用されたブロック数

関連項目:
「USER_RECYCLEBIN」

DBA_REDEFINITION_ERRORS

DBA_REDEFINITION_ERRORSは、再定義の仮表に対して同様のオブジェクトを作成しようとしたときにエラーが発生した、依存オブジェクトを示すオンライン再定義ビューです。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(12)

再定義オブジェクトのタイプ:

- TABLE

- INDEX

- CONSTRAINT

- TRIGGER

- NESTED TABLE

- PARTITION

- MV LOG

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(4000)

再定義オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

再定義オブジェクト名

BASE_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

再定義オブジェクトの実表の所有者

BASE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

再定義オブジェクトの実表の名前

DDL_TXT

CLOB

対応する仮の再定義オブジェクトの作成に使用されるDDL

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

将来の使用のために予約済

DBA_REDEFINITION_OBJECTS

DBA_REDEFINITION_OBJECTSは、現行の再定義に関連するオブジェクトを示すオンライン再定義ビューです。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(12)

再定義オブジェクトのタイプ:

- TABLE

- INDEX

- CONSTRAINT

- TRIGGER

- NESTED TABLE

- PARTITION

- MV LOG

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(4000)

再定義オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

再定義オブジェクト名

BASE_TABLE_OWNER

VARCHAR2(30)

再定義オブジェクトの実表の所有者

BASE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

再定義オブジェクトの実表の名前

INTERIM_OBJECT_OWNER

VARCHAR2(4000)

対応する仮の再定義オブジェクトの所有者

INTERIM_OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

対応する仮の再定義オブジェクトの名前

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

将来の使用のために予約済

DBA_REFRESH

DBA_REFRESHは、データベース内のリフレッシュ・グループをすべて示します。このビューの列は、ALL_REFRESHの列と同じです。

DBA_REFRESH_CHILDREN

DBA_REFRESH_CHILDRENは、データベース内のすべてのリフレッシュ・グループのオブジェクトを示します。このビューの列は、ALL_REFRESH_CHILDRENの列と同じです。

DBA_REFS

DBA_REFSは、データベース内のすべてのオブジェクトのオブジェクト型列にあるREF列およびREF属性を示します。このビューの列は、ALL_REFSの列と同じです。

DBA_REGISTERED_ARCHIVED_LOG

DBA_REGISTERED_ARCHIVED_LOGは、データベース内のすべての登録済アーカイブ・ログ・ファイルに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CONSUMER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アーカイブ・ログのコンシューマ名

SOURCE_DATABASE

VARCHAR2(128)

REDOレコードを生成したデータベースの名前

THREAD#

NUMBER

NOT NULL

アーカイブREDOログのスレッド番号。スレッド番号は、シングル・インスタンスの場合は1。Real Application Clustersの場合、この列には異なる番号が含まれる。

SEQUENCE#

NUMBER

NOT NULL

アーカイブREDOログ・ファイルの順序番号

FIRST_SCN

NUMBER

NOT NULL

現行のアーカイブREDOログのシステム変更番号(SCN)

NEXT_SCN

NUMBER

次のアーカイブREDOログのシステム変更番号(SCN)

FIRST_TIME

DATE

現行のアーカイブREDOログの日時

NEXT_TIME

DATE

次のアーカイブREDOログの日時

NAME

VARCHAR2(513)

アーカイブREDOログの名前

MODIFIED_TIME

DATE

アーカイブREDOログが登録された時刻

DICTIONARY_BEGIN

VARCHAR2(3)

ディクショナリ作成がアーカイブREDOログ内で開始されたかどうか(YES | NO)

DICTIONARY_END

VARCHAR2(3)

ディクショナリ作成がアーカイブREDOログ内で終了したかどうか(YES | NO)

PURGEABLE

VARCHAR2(3)

REDOログを永続的に削除できるかどうか(YES | NO)

RESET_LOGS_CHANGE#

NUMBER

NOT NULL

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ変更番号

RESET_TIMESTAMP

NUMBER

NOT NULL

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ時刻

DBA_REGISTERED_MVIEW_GROUPS

DBA_REGISTERED_MVIEW_GROUPSには、マスター・サイトまたはマテリアライズド・ビュー・サイトのすべての登録済マテリアライズド・ビュー・グループがリストされます。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

マテリアライズド・ビューのレプリケーション・グループの名前。

MVIEW_SITE

VARCHAR2(128)

マテリアライズド・ビューのレプリケーション・グループのサイト。

GROUP_COMMENT

VARCHAR2(80)

マテリアライズド・ビューのレプリケーション・グループの説明。

VERSION

VARCHAR2(8)

マテリアライズド・ビュー・レプリケーション・グループのOracleリリース:

- ORACLE 7

- ORACLE 8

- REPAPI

注意: Oracle8iおよび新しいマテリアライズド・ビュー・グループではORACLE 8が表示されます。

FNAME

VARCHAR2(30)

マテリアライズド・ビュー・グループの固有の名前。

OWNER

VARCHAR2(30)

マテリアライズド・ビューのレプリケーション・グループの所有者。

DBA_REGISTERED_MVIEWS

DBA_REGISTERED_MVIEWSは、データベース内のすべての登録済マテリアライズド・ビュー(マスター・サイトまたはマスター・マテリアライズド・ビュー・サイトで登録)を示します。このビューの列は、ALL_REGISTERED_MVIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_REGISTERED_MVIEWS」

DBA_REGISTRY

DBA_REGISTRYは、コンポーネント・レジストリにロードされる、データベース内のすべてのコンポーネントに関する情報を示します。コンポーネント・レジストリは、Oracle Databaseに個別にロードできるコンポーネントを追跡します。SQLスクリプトがコンポーネントのPL/SQLパッケージとその他のデータベース・オブジェクトをデータベースにロードするとき、このスクリプトはDBMS_REGISTRYパッケージを使用してコンポーネントの名前、状態およびバージョンを記録します。コンポーネントのディクショナリ要素のアップグレード/ダウングレードにスクリプトを使用した場合、そのスクリプトもDBMS_REGISTRYパッケージを使用して状態およびバージョンの情報を提供します。

関連ビュー

USER_REGISTRYは、コンポーネント・レジストリにロードされる、現行ユーザー所有のコンポーネントに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

COMP_ID

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネントID

COMP_NAME

VARCHAR2(255)

コンポーネント名

VERSION

VARCHAR2(30)

ロードされたコンポーネントのバージョン

STATUS

VARCHAR2(11)

コンポーネントのステータス:

- INVALID

- VALID

- LOADING

- LOADED

- UPGRADING

- UPGRADED

- DOWNGRADING

- DOWNGRADED

- REMOVING

- REMOVED

MODIFIED

VARCHAR2(20)

コンポーネントの最終変更時刻

NAMESPACE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネント・ネームスペース

CONTROL

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネント・エントリを作成したユーザー

SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネントのオブジェクトを持つユーザー

PROCEDURE

VARCHAR2(61)

妥当性チェック・プロシージャ

STARTUP

VARCHAR2(8)

アップグレード後にコンポーネントの起動が必要(REQUIRED)かどうか

PARENT_ID

VARCHAR2(30)

親コンポーネントID

関連項目:
「USER_REGISTRY」

DBA_REGISTRY_HIERARCHY

DBA_REGISTRY_HIERARCHYは、データベースにロードされたコンポーネントに関する情報を、コンポーネント階層形式で所有者別に示します。

列

データ型

NULL

説明

NAMESPACE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネント・ネームスペース

COMP_ID

VARCHAR2(4000)

コンポーネントID

VERSION

VARCHAR2(30)

ロードされたコンポーネントのバージョン

STATUS

VARCHAR2(11)

コンポーネントのステータス:

- INVALID

- VALID

- LOADING

- LOADED

- UPGRADING

- UPGRADED

- DOWNGRADING

- DOWNGRADED

- REMOVING

- REMOVED

MODIFIED

VARCHAR2(20)

コンポーネントの最終変更時刻

DBA_REGISTRY_HISTORY

DBA_REGISTRY_HISTORYは、データベースで実行されたアップグレード、ダウングレードおよび重要なパッチ更新に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

ACTION_TIME

TIMESTAMP(6)

アップグレード、ダウングレードまたはパッチ・アクションが完了した時刻

ACTION

VARCHAR2(30)

特定のアクション(UPGRADE、DOWNGRADEなど)

NAMESPACE

VARCHAR2(30)

影響を受けるコンポーネントのネームスペース(SERVERなど)

VERSION

VARCHAR2(30)

サーバーのバージョン番号(10.2.0.1.0など)

ID

NUMBER

バンドルID

BUNDLE_SERIES脚注 1

VARCHAR2(30)

バンドル・シリーズの名前(たとえば、CPU、PSU、WINBUNDLE)

COMMENTS

VARCHAR2(255)

実行されたアクションに関する追加コメント

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_REGISTRY_LOG

DBA_REGISTRY_LOGは、データベースにロードされたコンポーネントに関する操作情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OPTIME

VARCHAR2(20)

操作時間

NAMESPACE

VARCHAR2(30)

コンポーネント・ネームスペース

COMP_ID

VARCHAR2(30)

コンポーネントID

OPERATION

VARCHAR2(11)

操作の名前

MESSAGE

VARCHAR2(1000)

メッセージ

DBA_REPAIR_TABLE

DBA_REPAIR_TABLEは、DBMS_REPAIR.CHECK_OBJECTプロシージャが検出したブロック破損をすべて示します。この情報は、DBMS_REPAIR.FIX_CORRUPT_BLOCKSプロシージャの実行時に使用されます。このビューを作成するには、まず、DBMS_REPAIR.ADMIN_TABLESプロシージャを実行します。オブジェクトの修復表を移入するには、そのオブジェクトに対してDBMS_REPAIR.CHECK_OBJECTプロシージャを実行します。

注意:
DBMS_REPAIR.ADMIN_TABLESプロシージャによって作成される表は、デフォルトでREPAIR TABLEという名前になります。別の名前を指定する場合は、「DBA_REPAIR_」で始まる名前にしてください。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

破損しているオブジェクトのディクショナリ・オブジェクト番号

TABLESPACE_ID

NUMBER

NOT NULL

破損オブジェクトの表領域番号

RELATIVE_FILE_ID

NUMBER)

NOT NULL

破損オブジェクトの相対ファイル番号

BLOCK_ID

NUMBER

NOT NULL

破損のブロック番号

CORRUPT_TYPE

NUMBER

NOT NULL

検出されたブロック破損のタイプ

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

破損オブジェクトのスキーマ

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

破損オブジェクト名

BASEOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NULL

オブジェクトが索引の場合、その実表の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

NULL

パーティション名またはサブパーティション名(該当する場合)

CORRUPT_DESCRIPTION

VARCHAR2(200)

NULL

破損の説明

REPAIR_DESCRIPTION

VARCHAR2(200)

NULL

修復処置の説明

MARKED_CORRUPT

VARCHAR2(10)

NOT NULL

ブロックに破損マークが設定されたかどうかを示す(TRUE | FALSE)

CHECK_TIMESTAMP

DATE

NOT NULL

修復表にこの行が挿入された日時

FIX_TIMESTAMP

DATE

NULL

ブロックがFIX_CORRUPT_BLOCKSプロシージャによって変更された日時(該当する場合)

REFORMAT_TIMESTAMP

DATE

NULL

将来の使用のために予約済

DBA_RESOURCE_INCARNATIONS

DBA_RESOURCE_INCARNATIONSは、HA状態通知を実行しているか、または実行できるすべてのリソース・インカネーションを示します。

列

データ型

NULL

説明

RESOURCE_TYPE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リソースのタイプ

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(256)

リソース名

DB_UNIQUE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

データベースの一意の名前

DB_DOMAIN

VARCHAR2(128)

NOT NULL

データベース・ドメイン

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リソースが配置されたインスタンスの名前

HOST_NAME

VARCHAR2(512)

リソースが配置されたホストの名前

STARTUP_TIME

TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE

リソースの起動日時

DBA_RESUMABLE

DBA_RESUMABLEは、データベース内で実行されたすべての再開可能文を示します。

関連ビュー

USER_RESUMABLEは、現行のユーザーが実行した再開可能文を示します。このビューは、USER_ID列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

USER_ID

NUMBER

再開可能文の所有者のユーザーID番号

SESSION_ID

NUMBER

再開可能文のセッション識別子

INSTANCE_ID

NUMBER

再開可能文のインスタンス番号

COORD_INSTANCE_ID

NUMBER

パラレル・コーディネータが実行中のインスタンス番号

COORD_SESSION_ID

NUMBER

パラレル・コーディネータのセッション識別子

STATUS

VARCHAR2(9)

再開可能文の状態。

- RUNNING

- SUSPENDED

- TIMEOUT

- ERROR

- ABORTED

TIMEOUT

NUMBER

再開可能文のタイムアウト

START_TIME

VARCHAR2(20)

再開可能文の開始時刻

SUSPEND_TIME

VARCHAR2(20)

前回、再開可能文が一時停止された時刻(NULLに初期設定されている)

RESUME_TIME

VARCHAR2(20)

前回、一時停止された再開可能文が再開された時刻(NULLに初期設定されている)

NAME

VARCHAR2(4000)

この再開可能文の再開可能句に指定された名前

SQL_TEXT

VARCHAR2(1000)

再開可能文(V$SQLビューから選択)

ERROR_NUMBER

NUMBER

前回の修正可能なエラーのエラー・コード。STATUSがRUNNINGに設定されると、値は0に設定される。

ERROR_PARAMETER1

VARCHAR2(80)

エラー・メッセージの第1パラメータ(エラーがない場合、NULL)

ERROR_PARAMETER2

VARCHAR2(80)

エラー・メッセージの第2パラメータ(エラーがない場合、NULL)

ERROR_PARAMETER3

VARCHAR2(80)

エラー・メッセージの第3パラメータ(エラーがない場合、NULL)

ERROR_PARAMETER4

VARCHAR2(80)

エラー・メッセージの第4パラメータ(エラーがない場合、NULL)

ERROR_PARAMETER5

VARCHAR2(80)

エラー・メッセージの第5パラメータ(エラーがない場合、NULL)

ERROR_MSG

VARCHAR2(4000)

ERROR_NUMBERに対応するエラー・メッセージ。ERROR_NUMBERが0の場合、NULL。

関連項目:
「USER_RESUMABLE」

DBA_REWRITE_EQUIVALENCES

DBA_REWRITE_EQUIVALENCESは、データベース内のリライト等価値をすべて示します。このビューの列は、ALL_REWRITE_EQUIVALENCESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_REWRITE_EQUIVALENCES」

DBA_RGROUP

DBA_RGROUPは、すべてのリフレッシュ・グループを示します。

列

データ型

NULL

説明

REFGROUP

NUMBER

リフレッシュ・グループの内部識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループのオブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リフレッシュ・グループのオブジェクトの名前

IMPLICIT_DESTROY

VARCHAR2(1)

リフレッシュ・グループの最後の項目を削除するときに、リフレッシュ・グループを破棄するかどうか(Y | N)

PUSH_DEFERRED_RPC

VARCHAR2(1)

リフレッシュ前にスナップショットからマスターに変更がプッシュされるかどうか(Y | N)

REFRESH_AFTER_ERRORS

VARCHAR2(1)

遅延RPCのプッシュ時にエラーが発生した場合でも、リフレッシュを続行するかどうか(Y | N)

ROLLBACK_SEG

VARCHAR2(30)

リフレッシュ中に使用するロールバック・セグメント名

JOB

NUMBER

NOT NULL

グループを自動的にリフレッシュするために使用されるジョブの識別子

PURGE_OPTION

NUMBER(38)

各プッシュ後にトランザクション・キューを削除するメソッド。1は高速削除オプションを示す。2は完全削除オプションを示す。

PARALLELISM

NUMBER(38)

トランザクション伝播の並列度

HEAP_SIZE

NUMBER(38)

ヒープのサイズ

DBA_ROLE_PRIVS

DBA_ROLE_PRIVSは、データベース内のすべてのユーザーおよびロールに付与されたロールを示します。

関連ビュー

USER_ROLE_PRIVSは、現行のユーザーに付与されたロールを示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

権限を受け取るユーザーまたはロール名

GRANTED_ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

付与されたロール名

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(3)

ADMIN OPTION付きで付与されたか(YES)付与されなかったか(NO)

DEFAULT_ROLE

VARCHAR2(3)

ロールが、ユーザーのDEFAULT ROLEとして指定されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:
「USER_ROLE_PRIVS」

DBA_ROLES

DBA_ROLESは、データベース内のすべてのロールを示します。

列

データ型

NULL

説明

ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールの名前

PASSWORD_REQUIRED

VARCHAR2(8)

AUTHENTICATION_TYPE列が設定されている場合、この列は非推奨になる

AUTHENTICATION_TYPE

VARCHAR2(11)

ロールの認証方式:

- NONE - CREATE ROLE role1;

- EXTERNAL - CREATE ROLE role2 IDENTIFIED EXTERNALLY;

- GLOBAL - CREATE ROLE role3 IDENTIFIED GLOBALLY;

- APPLICATION - CREATE ROLE role4 IDENTIFIED USING schema.package;

- PASSWORD - CREATE ROLE role5 IDENTIFIED BY role5;

DBA_ROLLBACK_SEGS

DBA_ROLLBACK_SEGSは、ロールバック・セグメントを示します。

列

データ型

NULL

説明

SEGMENT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールバック・セグメントの名前。

OWNER

VARCHAR2(6)

ロールバック・セグメントの所有者

- PUBLIC

- SYS

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールバック・セグメントが設定されている表領域の名前

SEGMENT_ID

NUMBER

NOT NULL

ロールバック・セグメントのID番号

FILE_ID

NUMBER

NOT NULL

セグメント・ヘッダーが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK_ID

NUMBER

NOT NULL

セグメント・ヘッダーが設定されているブロックのID番号

INITIAL_EXTENT

NUMBER

初期エクステントのバイト単位のサイズ

NEXT_EXTENT

NUMBER

セカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ

MIN_EXTENTS

NUMBER

NOT NULL

エクステントの最小数

MAX_EXTENTS

NUMBER

NOT NULL

エクステントの最大数

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズの増加の割合

STATUS

VARCHAR2(16)

ロールバック・セグメントの状態:

- OFFLINE

- ONLINE

- NEEDS RECOVERY

- PARTLY AVAILABLE

- UNDEFINED

INSTANCE_NUM

VARCHAR2(40)

Real Application Clustersのインスタンス番号を所有するロールバック・セグメント

RELATIVE_FNO

NUMBER

NOT NULL

セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号

DBA_RSRC_CATEGORIES

DBA_RSRC_CATEGORIESは、すべてのリソース・コンシューマ・グループのカテゴリを示します。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループ・カテゴリの名前

COMMENTS

VARCHAR2(2000)

コンシューマ・グループ・カテゴリのテキスト・コメント

STATUS

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループ・カテゴリがペンディング・エリアの一部の場合はPENDING、それ以外の場合はNULL

MANDATORY

VARCHAR2(3)

コンシューマ・グループ・カテゴリが必須かどうか(YES | NO)

DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS

DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVSは、すべてのリソース・コンシューマ・グループおよびリソース・コンシューマ・グループに割り当てられたユーザーおよびロールに関する情報を示します。このビューおよびその関連ビューに関する権限は、DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVSパッケージを使用して付与されるSWITCH_CONSUMER_GROUPオブジェクト権限です。この権限はSQLのGRANT文では付与されません。

関連ビュー

USER_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVSは、現行のユーザーに割り当てられたリソース・コンシューマ・グループに関する情報を示します。このビューは、GRANTEE列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限を受け取るユーザーまたはロール

GRANTED_GROUP

VARCHAR2(30)

権限付与されるコンシューマ・グループ名

GRANT_OPTION

VARCHAR2(3)

GRANT OPTION付きで付与されたか付与されなかったか(YES | NO)

INITIAL_GROUP

VARCHAR2(3)

コンシューマ・グループがデフォルトでこのユーザーまたはロールに指定されるかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「USER_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS」

- コンシューマ・グループ権限の詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

DBA_RSRC_CONSUMER_GROUPS

DBA_RSRC_CONSUMER_GROUPSは、データベース内のすべてのリソース・コンシューマ・グループに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

NOT NULL

コンシューマ・グループID

CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループ名

CPU_METHOD

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループのCPUリソース割当てメソッド

MGMT_METHOD

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループのリソース割当てメソッド

INTERNAL_USE

VARCHAR2(3)

コンシューマ・グループが内部のみで使用されるかどうか(YES | NO)

COMMENTS

VARCHAR2(2000)

コンシューマ・グループのテキスト・コメント

CATEGORY

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループのカテゴリ

STATUS

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループがペンディング・エリアの一部の場合はPENDING、それ以外の場合はNULL

MANDATORY

VARCHAR2(3)

コンシューマ・グループが必須かどうか(YES | NO)

DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGS

DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGSは、データベース内のセッション属性とコンシューマ・グループ間のマッピングを示します。

列

データ型

NULL

説明

ATTRIBUTE

VARCHAR2(30)

一致させるセッション属性

VALUE

VARCHAR2(128)

属性値

CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(30)

ターゲットのコンシューマ・グループ名

STATUS

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループがペンディング・エリアの一部の場合はPENDING、それ以外の場合はNULL

DBA_RSRC_IO_CALIBRATE

DBA_RSRC_IO_CALIBRATEは、前回の測定実行におけるI/O測定の結果を示します。

列

データ型

NULL

説明

START_TIME

TIMESTAMP(6)

最新のI/O測定の開始時刻

END_TIME

TIMESTAMP(6)

最新のI/O測定の終了時刻

MAX_IOPS

NUMBER

持続可能なデータ・ブロック読取り要求の最大数(1秒当たり)

MAX_MBPS

NUMBER

持続可能な最大サイズの読取り要求の最大MB数(1秒当たり)

MAX_PMBPS

NUMBER

単一プロセスで持続可能な大きなI/O要求の最大MB数(1秒当たり)

LATENCY

NUMBER

データ・ブロック読取り要求の待機時間

NUM_PHYSICAL_DISKS

NUMBER

(ユーザー指定の)記憶域サブシステム内の物理ディスクの数

DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS

DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVSは、DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVSパッケージを使用して付与されるADMINISTER_RESOURCE_MANAGERシステム権限が付与されたすべてのユーザーおよびロールに関する情報を示します。この権限はSQLのGRANT文では付与されません。

関連ビュー

USER_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVSは、DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージに対するシステム権限を付与されたユーザーに関する情報を示します。このビューは、GRANTEE列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限を受け取るユーザーまたはロール

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

システム権限名

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(3)

ADMIN OPTION付きで付与されたかどうか(YES | NO)

関連項目:

- 「USER_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS」

- コンシューマ・グループ権限の詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

DBA_RSRC_MAPPING_PRIORITY

DBA_RSRC_MAPPING_PRIORITYは、すべてのコンシューマ・グループ・マッピング属性の優先順位に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

ATTRIBUTE

VARCHAR2(30)

セッション属性

PRIORITY

NUMBER

優先順位(1が最上位)

STATUS

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループがペンディング・エリアの一部の場合はPENDING、それ以外の場合はNULL

DBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVES

DBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVESは、データベース内のすべてのリソース・プラン・ディレクティブに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

PLAN

VARCHAR2(30)

このディレクティブが属するプラン名

GROUP_OR_SUBPLAN

VARCHAR2(30)

参照されるコンシューマ・グループ名またはサブプラン名

TYPE

VARCHAR2(14)

GROUP_OR_SUBPLANがコンシューマ・グループ(CONSUMER_GROUP)を参照するか、またはプラン(PLAN)を参照するか

CPU_P1

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第1パラメータ

CPU_P2

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第2パラメータ

CPU_P3

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第3パラメータ

CPU_P4

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第4パラメータ

CPU_P5

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第5パラメータ

CPU_P6

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第6パラメータ

CPU_P7

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第7パラメータ

CPU_P8

NUMBER

CPUリソース割当てメソッドの第8パラメータ

MGMT_P1

NUMBER

リソース割当てメソッドの第1パラメータ

MGMT_P2

NUMBER

リソース割当てメソッドの第2パラメータ

MGMT_P3

NUMBER

リソース割当てメソッドの第3パラメータ

MGMT_P4

NUMBER

リソース割当てメソッドの第4パラメータ

MGMT_P5

NUMBER

リソース割当てメソッドの第5パラメータ

MGMT_P6

NUMBER

リソース割当てメソッドの第6パラメータ

MGMT_P7

NUMBER

リソース割当てメソッドの第7パラメータ

MGMT_P8

NUMBER

リソース割当てメソッドの第8パラメータ

ACTIVE_SESS_POOL_P1

NUMBER

アクティブなセッションのプール・リソース割当てメソッドの第1パラメータ

QUEUEING_P1

NUMBER

キューイング・リソース割当てメソッドの第1パラメータ

PARALLEL_TARGET_PERCENTAGE脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループで使用できるパラレル・サーバーの目標数の最大割合

PARALLEL_DEGREE_LIMIT_P1

NUMBER

並列度制限リソース割当てメソッドの第1パラメータ

SWITCH_GROUP

VARCHAR2(30)

切替え時間に達した後に切替え先となるグループ

SWITCH_FOR_CALL

VARCHAR2(5)

最上位のコール完了時に初期コンシューマ・グループに切り替えるかどうか(TRUE | FALSE)

SWITCH_TIME

NUMBER

セッションの自動切替え前のランタイム

SWITCH_IO_MEGABYTES

NUMBER

グループ内のI/Oの最大MB数

SWITCH_IO_REQS

NUMBER

グループ内の最大I/O要求数

SWITCH_ESTIMATE

VARCHAR2(5)

推定実行時間を切替え基準として使用する必要があるどうか(TRUE | FALSE)

MAX_EST_EXEC_TIME

NUMBER

最大推定実行時間

UNDO_POOL

NUMBER

コンシューマ・グループのUNDOプール・サイズ

MAX_IDLE_TIME

NUMBER

セッションの最大アイドル時間

MAX_IDLE_BLOCKER_TIME

NUMBER

セッションが他のセッションをブロックしている間の最大アイドル時間

MAX_UTILIZATION_LIMIT

NUMBER

コンシューマ・グループまたはサブプランで使用できるCPUの最大割合

PARALLEL_QUEUE_TIMEOUT脚注 1

NUMBER

問合せを、エラー(ORA-07454)によって削除および終了するまでに、コンシューマ・グループのパラレル文のキューに残しておく時間(秒)

SWITCH_TIME_IN_CALL

NUMBER

グループ内での実行についてのコール切替え時間制限

COMMENTS

VARCHAR2(2000)

プラン・ディレクティブについてのテキスト・コメント

STATUS

VARCHAR2(30)

プラン・ディレクティブがペンディング・エリアの一部の場合はPENDING、それ以外の場合はNULL

MANDATORY

VARCHAR2(3)

プラン・ディレクティブが必須かどうか(YES | NO)

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- 一般的なリソース・プランについては、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージによるリソース・プランの作成については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

DBA_RSRC_PLANS

DBA_RSRC_PLANSは、データベース内のすべてのリソース・プランに関する情報を示します。現在アクティブなプランのリストについては、「V$RSRC_PLAN」を参照してください。

列

データ型

NULL

説明

PLAN_ID

NUMBER

NOT NULL

リソース・プランのID番号

PLAN

VARCHAR2(30)

リソース・プランの名前。

NUM_PLAN_DIRECTIVES

NUMBER

プランのプラン・ディレクティブ数

CPU_METHOD

VARCHAR2(30)

プランのCPUリソース割当てメソッド

MGMT_METHOD

VARCHAR2(30)

プランのリソース割当てメソッド

ACTIVE_SESS_POOL_MTH

VARCHAR2(30)

プランのアクティブ・セッションのプール・リソース割当てメソッド

PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH

VARCHAR2(30)

プランの並列度制限リソース割当てメソッド

QUEUING_MTH

VARCHAR2(30)

プランのキューイング・リソース割当てメソッド

SUB_PLAN

VARCHAR2(3)

プランがサブプランかどうか(YES | NO)

COMMENTS

VARCHAR2(2000)

プランについてのテキスト・コメント

STATUS

VARCHAR2(30)

プランがペンディング・エリアの一部の場合はPENDING、それ以外の場合はNULL

MANDATORY

VARCHAR2(3)

プランが必須かどうか(YES | NO)

関連項目:

- 一般的なリソース・プランについては、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージによるリソース・プランの作成については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

DBA_RULE_SET_RULES

DBA_RULE_SET_RULESは、データベース内のすべてのルール・セットのルールを示します。このビューの列は、ALL_RULE_SET_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_RULE_SET_RULES」

DBA_RULE_SETS

DBA_RULE_SETSは、データベース内のすべてのルール・セットを示します。このビューの列は、ALL_RULE_SETSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_RULE_SETS」

DBA_RULES

DBA_RULESは、データベース内のすべてのルールを示します。このビューの列は、ALL_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_RULES」

DBA_SCHEDULER_CHAIN_RULES

DBA_SCHEDULER_CHAIN_RULESは、データベース内のすべて連鎖のルールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULES」

DBA_SCHEDULER_CHAIN_STEPS

DBA_SCHEDULER_CHAIN_STEPSは、データベース内のすべての連鎖の定義されている手順に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPS」

DBA_SCHEDULER_CHAINS

DBA_SCHEDULER_CHAINSは、データベース内のすべての連鎖に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_CHAINSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CHAINS」

DBA_SCHEDULER_CREDENTIALS

DBA_SCHEDULER_CREDENTIALSは、データベース内のすべての資格証明に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_CREDENTIALSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CREDENTIALS」

DBA_SCHEDULER_DB_DESTS

DBA_SCHEDULER_DB_DESTSは、リモート・データベースを指し示している、データベース内のすべての宛先オブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_DB_DESTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_DB_DESTS」

DBA_SCHEDULER_DESTS

DBA_SCHEDULER_DESTSは、データベース内のジョブのすべての宛先オブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_DESTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_DESTS」

DBA_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS

DBA_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTSは、リモート・エージェントを指し示している、データベース内のすべての宛先オブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTS」

DBA_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

DBA_SCHEDULER_FILE_WATCHERSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ファイル監視要求に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERS」

DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE

DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTEは、データベース内のすべてのスケジューラ属性(DEFAULT_TIMEZONE、CURRENT_OPEN_WINDOWなど)の値を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTE」

DBA_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

DBA_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSは、データベース内のすべてのスケジューラ・オブジェクト・グループのメンバーに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS」

DBA_SCHEDULER_GROUPS

DBA_SCHEDULER_GROUPSは、データベース内のすべてのスケジューラ・オブジェクト・グループに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_GROUPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_GROUPS」

DBA_SCHEDULER_JOB_ARGS

DBA_SCHEDULER_JOB_ARGSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブの引数に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOB_ARGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_ARGS」

DBA_SCHEDULER_JOB_CLASSES

DBA_SCHEDULER_JOB_CLASSESは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブ・クラスに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOB_CLASSESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_CLASSES」

DBA_SCHEDULER_JOB_DESTS

DBA_SCHEDULER_JOB_DESTSは、データベース内のすべてのジョブに関して各宛先での状態の情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOB_DESTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_DESTS」

DBA_SCHEDULER_JOB_LOG

DBA_SCHEDULER_JOB_LOGは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブに関するログ情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOB_LOGの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_LOG」

DBA_SCHEDULER_JOB_ROLES

DBA_SCHEDULER_JOB_ROLESは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブに関する情報をデータベース・ロールごとに示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・ジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

スケジューラ・ジョブの名前

JOB_SUBNAME

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブのサブ名(連鎖手順を実行するジョブの場合)

JOB_CREATOR

VARCHAR2(30)

スケジューラ・ジョブの作成者

DATABASE_ROLE

VARCHAR2(16)

データベース・ロール名

PROGRAM_OWNER

VARCHAR2(4000)

ジョブに対応付けられたプログラムの所有者

PROGRAM_NAME

VARCHAR2(4000)

ジョブに対応付けられたプログラムの名前

JOB_TYPE

VARCHAR2(16)

インライン・ジョブのアクション・タイプ:

- PLSQL_BLOCK

- STORED_PROCEDURE

- EXECUTABLE

- CHAIN

JOB_ACTION

VARCHAR2(4000)

インライン・ジョブのアクション

JOB_CLASS

VARCHAR2(30)

ジョブに対応付けられたジョブ・クラスの名前

SCHEDULE_OWNER

VARCHAR2(4000)

ジョブが使用するスケジュール(ウィンドウまたはウィンドウ・グループ)の所有者

SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(4000)

ジョブが使用するスケジュール(ウィンドウまたはウィンドウ・グループ)の名前

SCHEDULE_TYPE

VARCHAR2(12)

ジョブが使用するスケジュールのタイプ

- IMMEDIATE- 開始日および繰返し間隔がNULL

- ONCE- 繰返し間隔がNULL

- PLSQL- スケジュールとして使用されるPL/SQL式

- CALENDAR- スケジュールとして使用されるOracleカレンダ式

- EVENT- イベント・スケジュール

- NAMED- 名前が指定されたスケジュール

- WINDOW- スケジュールとして使用されるウィンドウ

- WINDOW_GROUP- スケジュールとして使用されるウィンドウ・グループ

START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

インライン・スケジュールのジョブの元の開始予定日

REPEAT_INTERVAL

VARCHAR2(4000)

インライン・スケジュールのPL/SQL表現または暦文字列

END_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

インライン・スケジュールのジョブの最終実行日

LAST_START_DATE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

前回ジョブが実行された日付

ENABLED

VARCHAR2(5)

ジョブが使用可能(TRUE)または使用禁止(FALSE)かどうか

STATE

VARCHAR2(15)

ジョブの現在の状態

- DISABLED

- RETRY SCHEDULED

- SCHEDULED

- RUNNING

- COMPLETED

- BROKEN

- FAILED

- REMOTE

- SUCCEEDED

- CHAIN_STALLED

COMMENTS

VARCHAR2(240)

ジョブについてのコメント

DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS

DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブに関するログ実行詳細を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS」

DBA_SCHEDULER_JOBS

DBA_SCHEDULER_JOBSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOBSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOBS」

DBA_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

DBA_SCHEDULER_NOTIFICATIONSは、データベース内のすべてのジョブの電子メール通知に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONS」

DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS

DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSは、データベース内のすべてのスケジューラ・プログラムの引数に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS」

DBA_SCHEDULER_PROGRAMS

DBA_SCHEDULER_PROGRAMSは、データベース内のすべてのスケジューラ・プログラムに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_PROGRAMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_PROGRAMS」

DBA_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES

DBA_SCHEDULER_REMOTE_DATABASESは、リモート・データベース・ジョブのソースおよび宛先として登録されているすべてのリモート・データベースに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_REMOTE_DATABASESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_REMOTE_DATABASES」

DBA_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

DBA_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEは、リモート・データベースでのすべてのジョブの状態に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE」

DBA_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS

DBA_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSは、データベース内の実行中の連鎖について、連鎖手順に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS」

DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBS

DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBSは、データベース内の実行中のすべてのスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBS」

DBA_SCHEDULER_SCHEDULES

DBA_SCHEDULER_SCHEDULESは、データベース内のスケジューラのすべてのスケジュールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_SCHEDULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_SCHEDULES」

DBA_SCHEDULER_WINDOW_DETAILS

DBA_SCHEDULER_WINDOW_DETAILSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウに関するログ詳細を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_WINDOW_DETAILSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_WINDOW_DETAILS」

DBA_SCHEDULER_WINDOW_GROUPS

DBA_SCHEDULER_WINDOW_GROUPSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウ・グループに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_WINDOW_GROUPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_WINDOW_GROUPS」

DBA_SCHEDULER_WINDOW_LOG

DBA_SCHEDULER_WINDOW_LOGは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウに関するログ情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_WINDOW_LOGの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_WINDOW_LOG」

DBA_SCHEDULER_WINDOWS

DBA_SCHEDULER_WINDOWSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_WINDOWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_WINDOWS」

DBA_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERS

DBA_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERSは、データベース内のすべてのスケジューラ・ウィンドウ・グループのメンバーを示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERS」

DBA_SEC_RELEVANT_COLS

DBA_SEC_RELEVANT_COLSは、データベース内のすべてのセキュリティ・ポリシーのセキュリティ関連列を示します。このビューの列は、ALL_SEC_RELEVANT_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SEC_RELEVANT_COLS」

DBA_SECONDARY_OBJECTS

DBA_SECONDARY_OBJECTSは、データベース内のドメイン索引に関連付けられたすべてのセカンダリ・オブジェクトに関する情報を示します。このビューは、ドメイン索引のコンテキスト内でのみ関連します。このビューの列は、ALL_SECONDARY_OBJECTSの列と同じです。

DBA_SEGMENTS

DBA_SEGMENTSは、データベース内のすべてのセグメントに割り当てられた記憶域を示します。

関連ビュー

USER_SEGMENTSは、現行のユーザー・オブジェクトが所有するセグメントに割り当てられた記憶域を示します。このビューは、OWNER、HEADER_FILE、HEADER_BLOCKまたはRELATIVE_FNO列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

セグメント所有者のユーザー名

SEGMENT_NAME

VARCHAR2(81)

セグメントがある場合、その名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト・パーティション名(非パーティション・オブジェクトの場合はNULL)

SEGMENT_TYPE

VARCHAR2(18)

セグメントのタイプ:

- NESTED TABLE

- TABLE

- TABLE PARTITION

- CLUSTER

- LOBINDEX

- INDEX

- INDEX PARTITION

- LOBSEGMENT

- TABLE SUBPARTITION

- INDEX SUBPARTITION

- LOB PARTITION

- LOB SUBPARTITION

- ROLLBACK

- TYPE2 UNDO

- DEFERRED ROLLBACK

- TEMPORARY

- CACHE

- SPACE HEADER

- UNDEFINED

SEGMENT_SUBTYPE

VARCHAR2(10)

LOBセグメントのサブタイプ: SECUREFILE、ASSM、MSSMおよびNULL

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

セグメントが設定されている表領域の名前

HEADER_FILE

NUMBER

セグメント・ヘッダーが設定されているファイルのID

HEADER_BLOCK

NUMBER

セグメント・ヘッダーが設定されているブロックのID

BYTES

NUMBER

セグメントのバイト単位のサイズ

BLOCKS

NUMBER

セグメントのOracleブロック単位のサイズ

EXTENTS

NUMBER

セグメントに割り当てられたエクステントの数

INITIAL_EXTENT

NUMBER

セグメントを作成するときに初期エクステントに必要なバイト単位のサイズ。(必要なサイズが5ブロックより大きい場合、エクステント・サイズは、5ブロックの倍数に丸められる。)

NEXT_EXTENT

NUMBER

セグメントに割り当てられる次のエクステントのバイト単位のサイズ

MIN_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数

MAX_SIZE

NUMBER

セグメント内で使用できるブロックの最大数

RETENTION

VARCHAR2(7)

SECUREFILEセグメント用の保存オプション

MINRETENTION

NUMBER

SECUREFILEセグメント用の最小保存期間

PCT_INCREASE

NUMBER

次に割り当てられるエクステントのサイズを何パーセント増加するか

FREELISTS

NUMBER

このセグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

RELATIVE_FNO

NUMBER

セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

セグメント・ブロックに対して使用されるバッファ・プール:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE

FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

セグメント・ブロックに対して使用されるデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

Solaris機能およびOracle Linux機能のみ。

CELL_FLASH_CACHE

VARCHAR2(7)

セグメント・ブロックに対して使用されるセル・フラッシュ・キャッシュ・ヒント:

- DEFAULT

- KEEP

- NONE

関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

関連項目:
「USER_SEGMENTS」

DBA_SEGMENTS_OLD

DBA_SEGMENTS_OLDは、すべてのデータベース・セグメントに割り当てられた記憶域に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

セグメント所有者のユーザー名

SEGMENT_NAME

VARCHAR2(81)

セグメントがある場合、その名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名

SEGMENT_TYPE

VARCHAR2(18)

セグメントのタイプ: INDEX PARTITION、TABLE PARTITION、TABLE、CLUSTER、INDEX、ROLLBACK、DEFERRED ROLLBACK、TEMPORARY、CACHE、LOBSEGMENTおよびLOBINDEX

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

セグメントが設定されている表領域の名前

HEADER_FILE

NUMBER

セグメント・ヘッダーが設定されているファイルのID

HEADER_BLOCK

NUMBER

セグメント・ヘッダーが設定されているブロックのID

BYTES

NUMBER

セグメントのバイト単位のサイズ

BLOCKS

NUMBER

セグメントのOracleブロック単位のサイズ

EXTENTS

NUMBER

セグメントに割り当てられたエクステントの数

INITIAL_EXTENT

NUMBER

セグメントを作成するときに初期エクステントに必要なバイト単位のサイズ。(必要なサイズが5ブロックより大きい場合、エクステント・サイズは、5ブロックの倍数に丸められる。)

NEXT_EXTENT

NUMBER

セグメントに割り当てられる次のエクステントのバイト単位のサイズ

MIN_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最小数

MAX_EXTENTS

NUMBER

セグメント内で使用できるエクステントの最大数

PCT_INCREASE

NUMBER

次に割り当てられるエクステントのサイズを何パーセント増加するか

FREELISTS

NUMBER

セグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数

FREELIST_GROUPS

NUMBER

このセグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数

RELATIVE_FNO

NUMBER

セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号

BUFFER_POOL

VARCHAR2(7)

オブジェクトに対するバッファ・プール

DBA_SEQUENCES

DBA_SEQUENCESは、データベース内の順序をすべて示します。このビューの列は、ALL_SEQUENCESの列と同じです。

DBA_SERVER_REGISTRY

DBA_SERVER_REGISTRYは、コンポーネント・レジストリにロードされる、データベース内のすべてのサーバー・コンポーネントに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

COMP_ID

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネントID

COMP_NAME

VARCHAR2(255)

コンポーネント名

VERSION

VARCHAR2(30)

ロードされたコンポーネントのバージョン

STATUS

VARCHAR2(11)

コンポーネントのステータス:

- INVALID

- VALID

- LOADING

- LOADED

- UPGRADING

- UPGRADED

- DOWNGRADING

- DOWNGRADED

- REMOVING

- REMOVED

MODIFIED

VARCHAR2(20)

コンポーネントの最終変更時刻

CONTROL

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネント・エントリを作成したユーザー

SCHEMA

VARCHAR2(30)

NOT NULL

コンポーネントのオブジェクトを持つユーザー

PROCEDURE

VARCHAR2(61)

妥当性チェック・プロシージャ

STARTUP

VARCHAR2(8)

アップグレード後にコンポーネントの起動が必要(REQUIRED)かどうか

PARENT_ID

VARCHAR2(30)

親コンポーネントID

DBA_SERVICES

DBA_SERVICESは、データベース内のすべてのサービスを示します。このビューは、削除のマークが付けられた列を除外します。このビューの列は、ALL_SERVICESの列と同じです。

DBA_SOURCE

DBA_SOURCEは、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。このビューの列は、ALL_SOURCEの列と同じです。

DBA_SOURCE_AE

DBA_SOURCE_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のすべてのストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。このビューの列は、ALL_SOURCE_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SOURCE_AE」

DBA_SOURCE_TABLES

DBA_SOURCE_TABLESは、変更表が定義されているデータベース内のすべてのソース表を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのパブリッシャが使用します。

関連ビュー

USER_SOURCE_TABLESは、現行のユーザーが所有する、変更表が定義済のソース表を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・データベース内の表所有者

SOURCE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・データベース内の表名

関連項目:
「USER_SOURCE_TABLES」

DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIG

DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIGは、SQL Management Baseの構成パラメータを示します。構成パラメータの値を変更するには、DBAロールが必要です。

列

データ型

NULL

説明

PARAMETER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

構成パラメータ名:

- SPACE_BUDGET_PERCENT

- PLAN_RETENTION_WEEKS

PARAMETER_VALUE

NUMBER

NOT NULL

構成パラメータの値

LAST_MODIFIED

TIMESTAMP(6)

パラメータが最後に更新された時刻

MODIFIED_BY

VARCHAR2(30)

パラメータ値を最後に更新したユーザー

DBA_SQL_PATCHES

DBA_SQL_PATCHESは、SQLパッチのセットを示します。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQLパッチの名前。

CATEGORY

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQLパッチのカテゴリ

SIGNATURE

NUMBER

NOT NULL

正規化されたSQLテキストから生成された一意の識別子

SQL_TEXT

CLOB

NOT NULL

正規化されていないSQLテキスト

CREATED

TIMESTAMP(6)

NOT NULL

SQLパッチが作成された時点のタイムスタンプ

LAST_MODIFIED

TIMESTAMP(6)

前回SQLパッチが変更された時点のタイムスタンプ

DESCRIPTION

VARCHAR2(500)

SQLパッチ用のテキストの説明

STATUS

VARCHAR2(8)

SQLパッチの状態:

- ENABLED

- DISABLED

FORCE_MATCHING

VARCHAR2(3)

シグネチャが強制的に一致されるか(YES)または完全一致か(NO)

TASK_ID

NUMBER

SQLパッチを生成したアドバイザ・タスクID

TASK_EXEC_NAME

VARCHAR2(30)

SQLパッチのアドバイザ実行名

TASK_OBJ_ID

NUMBER

SQLパッチのアドバイザ・オブジェクトID

TASK_FND_ID

NUMBER

SQLパッチのアドバイザ検索ID

TASK_REC_ID

NUMBER

SQLパッチのアドバイザ推奨項目ID

DBA_SQL_PLAN_BASELINES

DBA_SQL_PLAN_BASELINESは、特定のSQL文について現在作成されているSQLプラン・ベースラインに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SIGNATURE

NUMBER

NOT NULL

正規化されたSQLテキストから生成された一意のSQL識別子

SQL_HANDLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

検索キーとしての一意のSQL識別子(文字列形式)

SQL_TEXT

CLOB

NOT NULL

正規化されていないSQLテキスト

PLAN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

検索キーとしての一意のプラン識別子(文字列形式)

CREATOR

VARCHAR2(30)

プラン・ベースラインを作成したユーザー

ORIGIN

VARCHAR2(14)

プラン・ベースラインの作成方法:

- MANUAL-LOAD

- AUTO-CAPTURE

- MANUAL-SQLTUNE

- AUTO-SQLTUNE

PARSING_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

解析スキーマの名前

DESCRIPTION

VARCHAR2(500)

プラン・ベースライン用のテキストの説明

VERSION

VARCHAR2(64)

プラン・ベースライン作成時のデータベースのバージョン

CREATED

TIMESTAMP(6)

NOT NULL

プラン・ベースラインが作成された時点のタイムスタンプ

LAST_MODIFIED

TIMESTAMP(6)

前回プラン・ベースラインが変更された時点のタイムスタンプ

LAST_EXECUTED

TIMESTAMP(6)

前回プラン・ベースラインが実行された時点のタイムスタンプ

LAST_VERIFIED

TIMESTAMP(6)

前回プラン・ベースラインが検証された時点のタイムスタンプ

ENABLED

VARCHAR2(3)

プラン・ベースラインが使用可能かどうか(YES | NO)

ACCEPTED

VARCHAR2(3)

プラン・ベースラインが受け入れられるかどうか(YES | NO)

FIXED

VARCHAR2(3)

プラン・ベースラインが固定されるかどうか(YES | NO)

REPRODUCED脚注 1

VARCHAR2(3)

オプティマイザでプランを再生成できたかどうか(YES | NO)。この列の値は、プランが最初にプラン・ベースラインに追加されるときにYESに設定される。

AUTOPURGE

VARCHAR2(3)

プラン・ベースラインが自動パージされるかどうか(YES | NO)

OPTIMIZER_COST

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点でのオプティマイザ・コスト

MODULE脚注 2

VARCHAR2(48)

アプリケーション・モジュールの名前

ACTION脚注 2

VARCHAR2(32)

アプリケーション・アクション

EXECUTIONS

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点での実行数

ELAPSED_TIME

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点での合計経過時間

CPU_TIME

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点での合計CPU時間

BUFFER_GETS

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点で取得されたバッファの合計

DISK_READS

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点でのディスク読取りの合計

DIRECT_WRITES

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点での直接書込みの合計

ROWS_PROCESSED

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点での処理された行の合計

FETCHES

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点でのフェッチの合計数

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

プラン・ベースラインが作成された時点での完全フェッチの合計数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

関連項目:

- 『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』の「SQL計画の管理」を参照してください。

- 『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_SQLTUNEパッケージに関する項を参照してください。

DBA_SQL_PROFILES

DBA_SQL_PROFILESは、特定のSQL文について現在作成されているSQLプロファイルに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQLプロファイルの名前

CATEGORY

VARCHAR2(30)

NOT NULL

SQLプロファイルのカテゴリ

SIGNATURE

NUMBER

NOT NULL

正規化されたSQLテキストから生成された一意の識別子

SQL_TEXT

CLOB

NOT NULL

正規化されていないSQLテキスト

CREATED

DATE

NOT NULL

SQLプロファイルが作成された時点のタイムスタンプ

LAST_MODIFIED

DATE

NOT NULL

前回SQLプロファイルが変更された時点のタイムスタンプ

DESCRIPTION

VARCHAR2(500)

SQLプロファイル用のテキストの説明

TYPE

VARCHAR2(9)

SQLプロファイルのタイプ(作成方法):

- MANUAL

- AUTO

STATUS

VARCHAR2(8)

SQLプロファイルの状態:

- ENABLED

- DISABLED

- VOID

FORCE_MATCHING

VARCHAR2(3)

YESの場合、SQLプロファイルは、すべてのリテラル値をバインド変数に正規化した後に、同じテキストを持つすべてのSQL文をターゲットとします。リテラル値とバインド変数の組合せが同じSQLテキストで使用されている場合は、変換されません。これは、CURSOR_SHARINGパラメータのFORCEオプションで使用されるマッチング・アルゴリズムと似ています。
NOの場合、リテラルは変換されません。これは、CURSOR_SHARINGパラメータのEXACTオプションで使用される一致アルゴリズムと似ています。

TASK_ID

NUMBER

SQLプロファイルを生成したアドバイザ・タスクID

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

SQLプロファイルのアドバイザ実行名

OBJECT_ID

NUMBER

SQLプロファイルのアドバイザ・オブジェクトID

FINDING_ID

NUMBER

SQLプロファイルのアドバイザ検出結果ID

REC_ID

NUMBER

SQLプロファイルのアドバイザ推奨項目ID

関連項目:
『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_SQLTUNEパッケージに関する項を参照してください。

DBA_SQLJ_TYPE_ATTRS

DBA_SQLJ_TYPE_ATTRSは、データベース内のすべてのSQLJオブジェクト型の属性を示します。このビューの列は、ALL_SQLJ_TYPE_ATTRSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SQLJ_TYPE_ATTRS」

DBA_SQLJ_TYPE_METHODS

DBA_SQLJ_TYPE_METHODSは、データベース内のすべてのSQLJオブジェクト型のメソッドを示します。このビューの列は、ALL_SQLJ_TYPE_METHODSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SQLJ_TYPE_METHODS」

DBA_SQLJ_TYPES

DBA_SQLJ_TYPESは、データベース内のすべてのSQLJオブジェクト型を示します。このビューの列は、ALL_SQLJ_TYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SQLJ_TYPES」

DBA_SQLSET

DBA_SQLSETは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SQLSETの列と同じです。

DBA_SQLSET_BINDS

DBA_SQLSET_BINDSは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットに関連付けられたバインド値を示します。このビューの列は、ALL_SQLSET_BINDSの列と同じです。

DBA_SQLSET_PLANS

DBA_SQLSET_PLANSは、データベース内のSQLチューニング・セット内の取得されたプランを示します。このビューの列は、ALL_SQLSET_PLANSの列と同じです。

DBA_SQLSET_REFERENCES

DBA_SQLSET_REFERENCESは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットがアクティブかどうか示します。参照対象となっているSQLチューニング・セットは削除できません。このビューの列は、ALL_SQLSET_REFERENCESの列と同じです。

DBA_SQLSET_STATEMENTS

DBA_SQLSET_STATEMENTSは、データベース内のすべてのSQLチューニング・セットを形成するSQL文に関する情報を、その統計情報とともに示します。このビューの列は、ALL_SQLSET_STATEMENTSの列と同じです。

DBA_SQLTUNE_BINDS

DBA_SQLTUNE_BINDSは、データベース内のすべてのチューニング済SQL文に関連付けられたバインド値を示します。

関連ビュー

USER_SQLTUNE_BINDSは、現行のユーザーが所有するチューニング済SQL文に関連付けられたバインド値を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

チューニング・タスク識別子

OBJECT_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

アドバイザ・フレームワーク・オブジェクト識別子

POSITION

NUMBER(38)

NOT NULL

バインド位置

VALUE

ANYDATA

バインド値

関連項目:
「USER_SQLTUNE_BINDS」

DBA_SQLTUNE_PLANS

DBA_SQLTUNE_PLANSは、SQLチューニング・セッション中に、データベース内のすべてのSQL文について生成された実行計画に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_SQLTUNE_PLANSは、SQLチューニング・セッション中に、現行のユーザーが所有するSQL文について生成された実行計画に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

アドバイザ・タスクID

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アドバイザ・タスク実行

OBJECT_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

アドバイザ・オブジェクトID

ATTRIBUTE

VARCHAR2(27)

実行計画のタイプを識別するテキスト文字列:

- Original - 問合せの元の計画

- Original with adjusted cost - Originalと同じ。ただしコスト調整が行われる。

- Using SQL profile - SQLプロファイルが適用される計画

- Using new indices - 索引が適用される計画

STATEMENT_ID

VARCHAR2(30)

EXPLAIN PLAN文に指定されたオプションの文識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

NOT NULL

実行計画の数値表現

PLAN_ID

NUMBER

計画の識別子

TIMESTAMP

DATE

EXPLAIN PLAN文が発行された日時

REMARKS

VARCHAR2(4000)

実行計画の手順に追加できるコメントの位置

OPERATION

VARCHAR2(30)

この手順で実行された操作の名前

OPTIONS

VARCHAR2(255)

この手順で実行された操作に使用されたオプション

OBJECT_NODE

VARCHAR2(128)

オブジェクトを参照するために使用されたデータベース・リンクの名前

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

OBJECT_ALIAS

VARCHAR2(65)

オブジェクトの別名

OBJECT_INSTANCE

NUMBER(38)

元のSQL文内のオブジェクト名の番号付きの位置

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(30)

オブジェクト型を詳細に記述する記述修飾子

OPTIMIZER

VARCHAR2(255)

オプティマイザのカレント・モード

SEARCH_COLUMNS

NUMBER

開始キーと停止キーを持つ索引列の数(つまり、一致する述語を持つ列数)

ID

NUMBER(38)

NOT NULL

実行計画内でのこの手順の識別番号

PARENT_ID

NUMBER(38)

この手順の結果に基づいて動作する次の手順のID

DEPTH

NUMBER(38)

深さ

POSITION

NUMBER(38)

親IDが同じである手順の処理順序

COST

NUMBER(38)

コストベースのオプティマイザ(CBO)が見積もった現在の操作のコスト

CARDINALITY

NUMBER(38)

CBOが見積もった現在の操作によって戻される行数

BYTES

NUMBER(38)

現在の操作によって戻されるバイト数

OTHER_TAG

VARCHAR2(255)

OTHER列内のSQLテキストの処理を示す。OTHER_TAGの値は次のとおり。

- SERIAL: SQLは、ローカルで実行される、順次問合せ設計のテキスト。この場合、SQLはOTHERに現在ロードされていない。

- SERIAL_FROM_REMOTE: OTHER列に指定されているSQLテキストは、リモート・サイトで実行される。

- PARALLEL_COMBINED_WITH_PARENT: この操作の親は、パラレル実行計画で両方の操作を実行するDFO。

- PARALLEL_COMBINED_WITH_CHILD: この操作の子は、パラレル実行計画で両方の操作を実行するDFO。

- PARALLEL_TO_SERIAL: OTHER列に指定されるSQLテキストは、パラレル計画のトップ・レベル。

- PARALLEL_TO_PARALLEL: OTHER列に指定されているSQLテキストは、パラレルで実行および出力される。

- PARALLEL_FROM_SERIAL: この操作は、順次操作からデータをコンシュームして、それをパラレルで出力する。

PARTITION_START

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション

PARTITION_STOP

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション

PARTITION_ID

NUMBER(38)

PARTITION_START列とPARTITION_STOP列の値の組を計算した手順

OTHER

LONG

パラレル実行サーバーおよびパラレル問合せの情報

DISTRIBUTION

VARCHAR2(30)

配布方法

CPU_COST

NUMBER(38)

ユーザー定義のCPUコスト

IO_COST

NUMBER(38)

ユーザー定義のI/Oコスト

TEMP_SPACE

NUMBER(38)

コストベース・オプティマイザ(CBO)で見積もった操作(ソートまたはハッシュ結合)の一時領域の使用状況

ACCESS_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

アクセス構造内の行の検索に使用する述語。たとえば、開始述語または停止述語は索引レンジ・スキャンに使用。

FILTER_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

行の生成前のフィルタ処理に使用される述語

PROJECTION

VARCHAR2(4000)

操作により生成される式

TIME

NUMBER(38)

CBOで見積もった操作の経過時間(秒)。

QBLOCK_NAME

VARCHAR2(30)

問合せブロックの名前

OTHER_XML

CLOB

実行計画の実行手順に固有の追加情報を示す。次の項目を含む複数の情報を格納できるため、この列の内容はXMLを使用して構成される。

- 問合せが解析された対象スキーマの名前

- EXPLAIN PLANを作成したOracle Databaseのリリース番号

- 実行計画に関連付けられたハッシュ値

- 実行計画の作成に使用されたアウトラインまたはSQLプロファイルがある場合は、その名前

- 計画の作成に動的サンプリングが使用されたかどうか

- アウトライン・データ(同じ計画の再作成に使用できる一連のオプティマイザ・ヒント)

関連項目:
「USER_SQLTUNE_PLANS」

DBA_SQLTUNE_RATIONALE_PLAN

DBA_SQLTUNE_RATIONALE_PLANは、データベース内のすべてのSQL文の実行計画に関する根拠と操作の関係を示します。

関連ビュー

USER_SQLTUNE_RATIONALE_PLANは、現行のユーザーが所有するSQL文の実行計画に関する根拠と操作間の関係を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

チューニング・タスク識別子

EXECUTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このエントリ(行)に関連するタスク実行の名前

RATIONALE_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

根拠の識別子

OBJECT_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

アドバイザ・フレームワーク・オブジェクト識別子

OPERATION_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

操作識別子

PLAN_ATTRIBUTE

VARCHAR2(27)

実行計画のタイプ:

- Original - 問合せの元の計画

- Original with adjusted cost - Originalと同じ。ただしコスト調整が行われる。

- Using SQL profile - SQLプロファイルが適用される計画

- Using new indices - 索引が適用される計画

関連項目:
「USER_SQLTUNE_RATIONALE_PLAN」

DBA_SQLTUNE_STATISTICS

DBA_SQLTUNE_STATISTICSは、データベース内のすべてのSQL文に関連する統計情報を示します。

関連ビュー

USER_SQLTUNE_STATISTICSは、現行のユーザーが所有するSQL文に関連する統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TASK_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

チューニング・タスク識別子

OBJECT_ID

NUMBER(38)

NOT NULL

アドバイザ・フレームワーク・オブジェクト識別子

PARSING_SCHEMA_ID

NUMBER

SQLの解析が行われるスキーマ

MODULE脚注 1

VARCHAR2(48)

前回SQLに記録されたアプリケーション・モジュール

ACTION脚注 1

VARCHAR2(32)

前回SQLに記録されたアプリケーション・アクション

ELAPSED_TIME

NUMBER

SQL文の経過時間

CPU_TIME

NUMBER

SQLのCPU時間

BUFFER_GETS

NUMBER

バッファ取得数

DISK_READS

NUMBER

ディスク読取り数

DIRECT_WRITES

NUMBER

ディスク書込み数

ROWS_PROCESSED

NUMBER

SQLによって処理される行数

FETCHES

NUMBER

フェッチ数

EXECUTIONS

NUMBER

実行数

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

フェッチ・カウントの終わり

OPTIMIZER_COST

NUMBER

SQLのオプティマイザ・コスト

OPTIMIZER_ENV

RAW(1000)

オプティマイザ環境

COMMAND_TYPE

NUMBER

コマンド・タイプ

脚注 1 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

関連項目:
「USER_SQLTUNE_STATISTICS」

DBA_SSCR_CAPTURE

DBA_SSCR_CAPTUREは、セッションの状態を取得した統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DB_NAME

VARCHAR2(4000)

取得したセッションのデータベース名

INST_NAME

VARCHAR2(4000)

取得したセッションのインスタンス名

INST_ID

NUMBER

取得したセッションのインスタンスID

SESSION_ID

NUMBER

取得したセッションのセッションID

SESSION_SERIAL#

NUMBER

取得したセッションのセッション・シリアル番号

USER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得したセッションのユーザー名

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

取得したセッションのスキーマ名

SEQUENCE#

NUMBER

取得したセッションの順序番号

CAPTURE_MODE

VARCHAR2(7)

取得操作のモード

CAPTURE_SCOPE

VARCHAR2(7)

取得操作の有効範囲

CAPTURE_FORMAT

VARCHAR2(9)

取得ファイルの形式

CAPTURE_DIR

VARCHAR2(30)

取得ファイルのディレクトリ・オブジェクト

CAPTURE_LOCATOR

RAW(64)

マスター取得ファイルのロケータ

CAPTURE_TIME

TIMESTAMP(6)

取得操作のタイムスタンプ

DBA_SSCR_RESTORE

DBA_SSCR_RESTOREは、セッションの状態をリストアした統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DB_NAME

VARCHAR2(4000)

リストアしたセッションのデータベース名

INST_NAME

VARCHAR2(4000)

リストアしたセッションのインスタンス名

INST_ID

NUMBER

リストアしたセッションのインスタンスID

SESSION_ID

NUMBER

リストアしたセッションのセッションID

SESSION_SERIAL#

NUMBER

リストアしたセッションのセッション・シリアル番号

USER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リストアしたセッションのユーザー名

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リストアしたセッションのスキーマ名

SEQUENCE#

NUMBER

リストア操作の順序番号

RESTORE_MODE

VARCHAR2(7)

リストア操作のモード

RESTORE_SCOPE

VARCHAR2(7)

リストア操作の有効範囲

RESTORE_FORMAT

VARCHAR2(9)

リストア・ファイルの形式

RESTORE_DIR

VARCHAR2(30)

リストア・ファイルのディレクトリ・オブジェクト

RESTORE_LOCATOR

RAW(64)

マスター・リストア・ファイルのロケータ

RESTORE_TIME

TIMESTAMP(6)

リストア操作のタイムスタンプ

DBA_STAT_EXTENSIONS

DBA_STAT_EXTENSIONSは、データベース内のすべてのオプティマイザ統計拡張子にする関する情報を示します。

関連項目:
「ALL_STAT_EXTENSIONS」

DBA_STMT_AUDIT_OPTS

DBA_STMT_AUDIT_OPTSは、システム全体にわたるユーザー別の現在のシステム監査オプションを示します。

列

データ型

NULL

説明

USER_NAME

VARCHAR2(30)

ユーザー別監査の場合はユーザー名。クライアントのかわりにプロキシが行うアクセスが監視されている場合は、ANY CLIENT。システム全体の監査の場合は、NULL。

PROXY_NAME

VARCHAR2(30)

クライアントに対して操作を実行しているプロキシ・ユーザー名。クライアントが直接、操作を実行している場合は、NULL。

AUDIT_OPTION

VARCHAR2(40)

NOT NULL

システム監査オプションの名前

SUCCESS

VARCHAR2(10)

WHENEVER SUCCESSFULシステム監査のモード

FAILURE

VARCHAR2(10)

WHENEVER NOT SUCCESSFULシステム監査のモード

DBA_STORED_SETTINGS

DBA_STORED_SETTINGSは、現行のユーザーが実行権限を持つストアドPL/SQLユニットの永続パラメータ設定についての情報を示します。データベース内のすべてのオブジェクトについてパラメータ情報も返し、SELECT_CATALOG_ROLE権限を持つユーザーのみがアクセスできます。このビューの列は、ALL_STORED_SETTINGSの列と同じです。

6 静的データ・ディクショナリ・ビュー: DBA_STREAMS_ADD_COLUMNからXS_SESSION_ROLES

この章では、静的データ・ディクショナリ・ビューのDBA_STREAMS_ADD_COLUMNからXS_SESSION_ROLESについて説明します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の静的データ・ディクショナリ・ビューのページに移動します。

DBA_STREAMS_ADD_COLUMN

DBA_STREAMS_ADD_COLUMNは、行の論理変更レコード(LCR)に列を追加するルールベースの宣言変換に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

追加する列のスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

追加する列の表

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

追加する列の名前

COLUMN_VALUE

ANYDATA

追加する列の値

COLUMN_TYPE

VARCHAR2(4000)

追加する列のタイプ

COLUMN_FUNCTION

VARCHAR2(30)

列を追加するときに使用されるデフォルトのファンクション名

VALUE_TYPE

VARCHAR2(3)

LCRの古い値(OLD)、新規の値(NEW)またはその両方の値(*)を変更するかどうか

PRECEDENCE

NUMBER

3(同じSTEP_NUMBERでの他の変換に対する相対的な実行順序。小さい値が先に実行される)

STEP_NUMBER

NUMBER

この変換を実行する順序

DBA_STREAMS_ADMINISTRATOR

DBA_STREAMS_ADMINISTRATORは、DBMS_STREAMS_AUTHパッケージ内のプロシージャによって、Streams管理者権限が付与されたユーザーに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Streams管理者権限を付与されたユーザーの名前

LOCAL_PRIVILEGES

VARCHAR2(3)

ローカルのStreams管理者権限が付与されたかどうか(YES | NO)

ACCESS_FROM_REMOTE

VARCHAR2(3)

データベース・リンクを介したリモートStreams管理をユーザーが利用できるかどうか(YES | NO)

DBA_STREAMS_COLUMNS

DBA_STREAMS_COLUMNSは、データベース内のStreamsによってサポートされていないすべての列に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_COLUMNS」

DBA_STREAMS_DELETE_COLUMN

DBA_STREAMS_DELETE_COLUMNは、行の論理変更レコード(LCR)から列を削除するルールベースの宣言変換に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

削除する列のスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

削除する列の表

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

削除する列の名前

VALUE_TYPE

VARCHAR2(3)

LCRの古い値(OLD)、新規の値(NEW)またはその両方の値(*)を変更するかどうか

PRECEDENCE

NUMBER

1(同じSTEP_NUMBERでの他の変換に対する相対的な実行順序。小さい値が先に実行される)

STEP_NUMBER

NUMBER

この変換を実行する順序

DBA_STREAMS_GLOBAL_RULES

DBA_STREAMS_GLOBAL_RULESは、データベース内のすべてのStreams取得プロセス、伝播および適用プロセス用に作成されたグローバル・ルールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_GLOBAL_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_GLOBAL_RULES」

DBA_STREAMS_KEEP_COLUMNS

DBA_STREAMS_KEEP_COLUMNSは、行の論理変更レコード(LCR)内に列のリストを保持するルール・ベースの宣言変換に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

変換が関連付けられているルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

変換が関連付けられているルールの名前

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

保持する列のスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

保持する列の表

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

保持する列

VALUE_TYPE

VARCHAR2(3)

LCRの古い値(OLD)、新規の値(NEW)またはその両方の値(*)を保持するかどうか

PRECEDENCE

NUMBER

0(同じSTEP_NUMBERでの他の変換に対する相対的な実行順序。小さい値が先に実行される)

STEP_NUMBER

NUMBER

この変換を実行する順序

DBA_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERS

DBA_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERSは、データベース内のすべてのStreamsメッセージ・クライアントに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERS」

DBA_STREAMS_MESSAGE_RULES

DBA_STREAMS_MESSAGE_RULESは、データベース内のすべてのStreamsメッセージ・ルールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_MESSAGE_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_MESSAGE_RULES」

DBA_STREAMS_NEWLY_SUPPORTED

DBA_STREAMS_NEWLY_SUPPORTEDは、Streams取得プロセスで新しくサポートされる、データベース内のすべての表に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_NEWLY_SUPPORTEDの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_NEWLY_SUPPORTED」

DBA_STREAMS_RENAME_COLUMN

DBA_STREAMS_RENAME_COLUMNは、行の論理変更レコード(LCR)内の列の名前を変更するルールベースの宣言変換に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

名前を変更する列のスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

名前を変更する列の表

FROM_COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

名前を変更する列

TO_COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

新規の列名

VALUE_TYPE

VARCHAR2(3)

LCRの古い値(OLD)、新規の値(NEW)またはその両方の値(*)を変更するかどうか

PRECEDENCE

NUMBER

2(同じSTEP_NUMBERでの他の変換に対する相対的な実行順序。小さい値が先に実行される)

STEP_NUMBER

NUMBER

この変換を実行する順序

DBA_STREAMS_RENAME_SCHEMA

DBA_STREAMS_RENAME_SCHEMAは、行の論理変更レコード(LCR)内のスキーマの名前を変更するルールベースの宣言変換に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

FROM_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

名前を変更するスキーマ

TO_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

新規のスキーマ名

PRECEDENCE

NUMBER

5(同じSTEP_NUMBERでの他の変換に対する相対的な実行順序。小さい値が先に実行される)

STEP_NUMBER

NUMBER

この変換を実行する順序

DBA_STREAMS_RENAME_TABLE

DBA_STREAMS_RENAME_TABLEは、行の論理変更レコード(LCR)内の表の名前を変更するルールベースの宣言変換に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

FROM_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

名前を変更するスキーマ

TO_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

新規のスキーマ名

FROM_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

名前を変更する表

TO_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

新規の表名

PRECEDENCE

NUMBER

4(同じSTEP_NUMBERでの他の変換に対する相対的な実行順序。小さい値が先に実行される)

STEP_NUMBER

NUMBER

この変換を実行する順序

DBA_STREAMS_RULES

DBA_STREAMS_RULESは、データベース内のすべてのStreamsプロセスで使用されるルールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_RULES」

DBA_STREAMS_SCHEMA_RULES

DBA_STREAMS_SCHEMA_RULESは、データベース内のすべてのStreams取得プロセス、伝播および適用プロセス用に作成されたスキーマ・ルールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_SCHEMA_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_SCHEMA_RULES」

DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE

DBA_STREAMS_SPLIT_MERGEは、現行の自動の分割操作およびマージ操作に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

ORIGINAL_CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

元の取得プロセスの名前

CLONED_CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

クローン化された取得プロセスの名前

ORIGINAL_CAPTURE_STATUS

VARCHAR2(8)

元の取得プロセスの状態

- DISABLED

- ENABLED

- ABORTED

CLONED_CAPTURE_STATUS

VARCHAR2(8)

クローン化された取得プロセスの状態

- DISABLED

- ENABLED

- ABORTED

ORIGINAL_STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

元の取得プロセスから直接データベースの変更を受信する、元のOracle Streamsコンポーネントの名前。このコンポーネントは伝播プロセスまたはローカルの適用プロセスのいずれかである。

CLONED_STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

クローン化された取得プロセスから直接データベースの変更を受信する、クローン化されたOracle Streamsコンポーネントの名前。このコンポーネントは伝播プロセスまたはローカルの適用プロセスのいずれかである。

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(11)

ORIGINAL_STREAMS_NAMEおよびCLONED_STREAMS_NAMEのコンポーネントのタイプ

- PROPAGATION

- APPLY

RECOVERABLE_SCRIPT_ID

RAW(16)

操作の一意のID

SCRIPT_STATUS

VARCHAR2(12)

リカバリ可能なスクリプトの状態:

- GENERATING

- NOT EXECUTED

- EXECUTING

- EXECUTED

- ERROR

ACTION_TYPE

VARCHAR2(7)

スクリプトによって実行される操作のタイプ

- SPLIT

- MERGE

- MONITOR

ACTION_THRESHOLD

VARCHAR2(40)

SPLIT操作の場合は、split_threshold取得プロセス・パラメータで設定されているしきい値。MERGE操作の場合は、merge_threshold取得プロセス・パラメータで設定されているしきい値。

STATUS

VARCHAR2(16)

操作の状態

- NOTHING TO SPLIT - 分割可能な状態でないか、または分割の必要がない

- ABOUT TO SPLIT

- SPLITTING - 分割処理中

- SPLIT DONE - 分割が完了

- NOTHING TO MERGE - マージ可能な状態でない

- ABOUT TO MERGE

- MERGING - マージ処理中

- MERGE DONE - マージが完了

- ERROR - 分割またはマージ中にエラーが返された

- NONSPLITTABLE - 元の取得プロセスを分割できない。原因は、元の取得プロセスが使用禁止になっているか、元の取得プロセスのキューに対して複数のパブリッシャが存在するか、または取得されたメッセージの宛先が元の取得プロセスに1つしかないため。

STATUS_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(6)

前回、状態が更新された時刻

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)

操作の開始時刻

LAG

NUMBER

クローン化された取得プロセスが元の取得プロセスより遅延している時間(秒)

JOB_OWNER

VARCHAR2(30)

分割またはマージ操作を実行するジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

分割またはマージ操作を実行するジョブの名前

JOB_STATE

VARCHAR2(15)

ジョブの現在の状態

- DISABLED

- RETRY SCHEDULED

- SCHEDULED

- RUNNING

- COMPLETED

- BROKEN

- FAILED

- REMOTE

- SUCCEEDED

- CHAIN_STALLED

JOB_NEXT_RUN_DATE

VARCHAR2(64)

次回のジョブ実行時刻

ERROR_NUMBER

NUMBER

取得プロセスが異常終了した場合のエラー番号

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

取得プロセスが異常終了した場合のエラー・メッセージ

DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE_HIST

DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE_HISTは、過去の自動分割操作およびマージ操作に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

ORIGINAL_CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

元の取得プロセスの名前

CLONED_CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

クローン化された取得プロセスの名前

ORIGINAL_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

元の取得プロセスで使用されるキューの所有者

ORIGINAL_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

元の取得プロセスで使用されるキューの名前

CLONED_QUEUE_OWNER

VARCHAR2(30)

クローン化された取得プロセスで使用されるキューの所有者

CLONED_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

クローン化された取得プロセスで使用されるキューの名前

ORIGINAL_CAPTURE_STATUS

VARCHAR2(8)

元の取得プロセスの状態

- DISABLED

- ENABLED

- ABORTED

CLONED_CAPTURE_STATUS

VARCHAR2(8)

クローン化された取得プロセスの状態

- DISABLED

- ENABLED

- ABORTED

ORIGINAL_STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

元の取得プロセスから直接データベースの変更を受信する、元のOracle Streamsコンポーネントの名前。このコンポーネントは伝播プロセスまたはローカルの適用プロセスのいずれかである。

CLONED_STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

クローン化された取得プロセスから直接データベースの変更を受信する、クローン化されたOracle Streamsコンポーネントの名前。このコンポーネントは伝播プロセスまたはローカルの適用プロセスのいずれかである。

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(11)

ORIGINAL_STREAMS_NAMEおよびCLONED_STREAMS_NAMEのコンポーネントのタイプ

- PROPAGATION

- APPLY

RECOVERABLE_SCRIPT_ID

RAW(16)

操作の一意のID

SCRIPT_STATUS

VARCHAR2(12)

リカバリ可能なスクリプトの状態:

- GENERATING

- NOT EXECUTED

- EXECUTING

- EXECUTED

- ERROR

ACTION_TYPE

VARCHAR2(7)

スクリプトによって実行される操作のタイプ

- SPLIT

- MERGE

- MONITOR

ACTION_THRESHOLD

VARCHAR2(40)

SPLIT操作の場合は、split_threshold取得プロセス・パラメータで設定されているしきい値。MERGE操作の場合は、merge_threshold取得プロセス・パラメータで設定されているしきい値。

STATUS

VARCHAR2(16)

操作の状態

- NOTHING TO SPLIT - 分割可能な状態でないか、または分割の必要がない

- ABOUT TO SPLIT

- SPLITTING - 分割処理中

- SPLIT DONE - 分割が完了

- NOTHING TO MERGE - マージ可能な状態でない

- ABOUT TO MERGE

- MERGING - マージ処理中

- MERGE DONE - マージが完了

- ERROR - 分割またはマージ中にエラーが返された

- NONSPLITTABLE - 元の取得プロセスを分割できない。原因は、元の取得プロセスが使用禁止になっているか、元の取得プロセスのキューに対して複数のパブリッシャが存在するか、または取得されたメッセージの宛先が元の取得プロセスに1つしかないため。

STATUS_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(6)

前回、状態が更新された時刻

CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)

操作の開始時刻

LAG

NUMBER

クローン化された取得プロセスが元の取得プロセスより遅延している時間(秒)

JOB_OWNER

VARCHAR2(30)

分割またはマージ操作を実行するジョブの所有者

JOB_NAME

VARCHAR2(30)

分割またはマージ操作を実行するジョブの名前

ERROR_NUMBER

NUMBER

取得プロセスが異常終了した場合のエラー番号

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

取得プロセスが異常終了した場合のエラー・メッセージ

DBA_STREAMS_STMT_HANDLERS

DBA_STREAMS_STMT_HANDLERSは、データベース内のすべての文DMLハンドラに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_STMT_HANDLERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_STMT_HANDLERS」

DBA_STREAMS_STMTS

DBA_STREAMS_STMTSは、データベース内のすべての文DMLハンドラの文に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_STMTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_STMTS」

DBA_STREAMS_TABLE_RULES

DBA_STREAMS_TABLE_RULESは、データベース内のすべてのStreams取得プロセス、伝播および適用プロセス用に作成された表ルールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_TABLE_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_TABLE_RULES」

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT

DBA_STREAMS_TP_COMPONENTは、各データベースでの各Oracle Streamsコンポーネントに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

COMPONENT_ID

NUMBER

NOT NULL

StreamsコンポーネントのID

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(4000)

Streamsコンポーネントの名前

COMPONENT_DB

VARCHAR2(128)

Streamsコンポーネントが存在するデータベース

COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(20)

Streamsコンポーネントのタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION SENDER

- PROPAGATION RECEIVER

- APPLY

- QUEUE

COMPONENT_CHANGED_TIME

DATE

Streamsコンポーネントが前回変更された時刻

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_LINK

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_LINKは、Oracle Streamsコンポーネント間のメッセージ・フローに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_COMPONENT_ID

NUMBER

NOT NULL

ソースStreamsコンポーネントのID

SOURCE_COMPONENT_NAME

VARCHAR2(4000)

ソースStreamsコンポーネントの名前

SOURCE_COMPONENT_DB

VARCHAR2(128)

ソースStreamsコンポーネントが存在するデータベース

SOURCE_COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(20)

ソースStreamsコンポーネントのタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION SENDER

- PROPAGATION RECEIVER

- APPLY

- QUEUE

DESTINATION_COMPONENT_ID

NUMBER

NOT NULL

宛先StreamsコンポーネントのID

DESTINATION_COMPONENT_NAME

VARCHAR2(4000)

宛先Streamsコンポーネントの名前

DESTINATION_COMPONENT_DB

VARCHAR2(128)

宛先Streamsコンポーネントが存在するデータベース

DESTINATION_COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(20)

宛先Streamsコンポーネントのタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION SENDER

- PROPAGATION RECEIVER

- APPLY

- QUEUE

PATH_ID

NUMBER

NOT NULL

ストリーム・パスのID

POSITION

NUMBER

ストリーム・パス内のリンクの位置

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_STAT

DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_STATは、各Oracle Streamsコンポーネントについて、一時的なパフォーマンス統計情報およびセッション統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

COMPONENT_ID

NUMBER

NOT NULL

StreamsコンポーネントのID

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(4000)

Streamsコンポーネントの名前

COMPONENT_DB

VARCHAR2(128)

Streamsコンポーネントが存在するデータベース

COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(20)

Streamsコンポーネントのタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION SENDER

- PROPAGATION RECEIVER

- APPLY

- QUEUE

SUB_COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(27)

Streamsサブコンポーネントのタイプ:

- LOGMINER READER

- LOGMINER PREPARER

- LOGMINER BUILDER

- CAPTURE SESSION

- PROPAGATION SENDER+RECEIVER

- APPLY READER

- APPLY COORDINATOR

- APPLY SERVER

SESSION_ID

NUMBER

StreamsコンポーネントのStreamsセッションのID

SESSION_SERIAL#

NUMBER

StreamsコンポーネントのStreamsセッションのシリアル番号

STATISTIC_TIME

DATE

統計がとられた時刻

STATISTIC_NAME

VARCHAR2(64)

統計の名前

STATISTIC_VALUE

NUMBER

統計値

STATISTIC_UNIT

VARCHAR2(64)

統計の単位

ADVISOR_RUN_ID

NUMBER

アドバイザ実行の論理数(1ベース)

ADVISOR_RUN_TIME

DATE

アドバイザが実行された時刻

DBA_STREAMS_TP_DATABASE

DBA_STREAMS_TP_DATABASEは、Oracle Streamsコンポーネントを含む各データベースに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

GLOBAL_NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

Streamsデータベースのグローバル名

LAST_QUERIED

DATE

NOT NULL

Streamsデータベースに前回問い合せた時刻

VERSION

VARCHAR2(30)

Streamsデータベースのデータベース・バージョン

COMPATIBILITY

VARCHAR2(30)

Streamsデータベースの互換性設定

MANAGEMENT_PACK_ACCESS

VARCHAR2(30)

Streamsデータベースの管理パックによるアクセス

DBA_STREAMS_TP_PATH_BOTTLENECK

DBA_STREAMS_TP_PATH_BOTTLENECKは、ストリーム・パス内のメッセージ・フローの速度を低下させている可能性があるOracle Streamsコンポーネントについて、一時的な情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

PATH_ID

NUMBER

ストリーム・パスのID

COMPONENT_ID

NUMBER

ボトルネック・コンポーネントのID

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(4000)

ボトルネック・コンポーネントの名前

COMPONENT_DB

VARCHAR2(128)

ボトルネック・コンポーネントが存在するデータベース

COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(20)

ボトルネック・コンポーネントのタイプ:

- CAPTURE

- PROPAGATION SENDER

- PROPAGATION RECEIVER

- APPLY

- QUEUE

TOP_SESSION_ID

NUMBER

ボトルネック・コンポーネントの最上位セッションのID

TOP_SESSION_SERIAL#

NUMBER

ボトルネック・コンポーネントの最上位セッションのシリアル番号

ACTION_NAME

VARCHAR2(32)

ボトルネック・プロセスのアクション名

BOTTLENECK_IDENTIFIED

VARCHAR2(30)

ボトルネックが識別されたかどうか(YES | NO)

ADVISOR_RUN_ID

NUMBER

アドバイザ実行の論理数(1ベース)

ADVISOR_RUN_TIME

DATE

アドバイザが実行された時刻

ADVISOR_RUN_REASON

VARCHAR2(4000)

ボトルネック分析結果の理由:

- NULL - ボトルネックが識別されている

- PRE-11.1 DATABASE EXISTS - リリース11.1より前のデータベースがストリーム・パスに存在している

- DIAGNOSTIC PACK REQUIRED - ストリーム・パスのデータベースに診断パッケージがインストールされていない

- NO BOTTLENECK IDENTIFIED

DBA_STREAMS_TP_PATH_STAT

DBA_STREAMS_TP_PATH_STATは、Oracle Streamsトポロジに存在する各ストリーム・パスについて、一時的なパフォーマンス統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

PATH_ID

NUMBER

ストリーム・パスのID

STATISTIC_TIME

DATE

統計がとられた時刻

STATISTIC_NAME

VARCHAR2(64)

統計の名前

STATISTIC_VALUE

NUMBER

統計値

STATISTIC_UNIT

VARCHAR2(64)

統計の単位

ADVISOR_RUN_ID

NUMBER

アドバイザ実行の論理数(1ベース)

ADVISOR_RUN_TIME

DATE

アドバイザが実行された時刻

DBA_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTION

DBA_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTIONは、データベース内のすべてのルール・ベースの変換関数に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTIONの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTION」

DBA_STREAMS_TRANSFORMATIONS

DBA_STREAMS_TRANSFORMATIONSは、システムで使用可能なすべての変換に関する情報を実行順に示します。

列

データ型

NULL

説明

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

TRANSFORM_TYPE

VARCHAR2(26)

変換のタイプ:

- DECLARATIVE TRANSFORMATION

- SUBSET RULE

- CUSTOM TRANSFORMATION

FROM_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

名前を変更するスキーマ

TO_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

新規のスキーマ名

FROM_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

名前を変更する表

TO_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

新規の表名

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

変更する列のスキーマ

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

変更する列の表

FROM_COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

名前を変更する列

TO_COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

新規の列名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(4000)

追加または削除する列

COLUMN_VALUE

ANYDATA

追加する列の値

COLUMN_TYPE

VARCHAR2(4000)

新規の列型

COLUMN_FUNCTION

VARCHAR2(30)

列を追加するときに使用されるデフォルトのファンクション名

VALUE_TYPE

VARCHAR2(3)

LCRの古い値(OLD)、新規の値(NEW)またはその両方の値(*)を変更するかどうか

USER_FUNCTION_NAME

VARCHAR2(4000)

実行するユーザー定義の変換関数の名前

SUBSETTING_OPERATION

VARCHAR2(6)

行のサブセット化のためのDML操作:

- INSERT

- UPDATE

- DELETE

DML_CONDITION

VARCHAR2(4000)

行のサブセット化の条件

DECLARATIVE_TYPE

VARCHAR2(13)

宣言変換のタイプ:

- KEEP COLUMNS

- DELETE COLUMN

- RENAME COLUMN

- ADD COLUMN

- RENAME TABLE

- RENAME SCHEMA

PRECEDENCE

NUMBER

同じSTEP_NUMBERでの他の宣言変換に対する相対的な実行順序

STEP_NUMBER

NUMBER

この変換を実行する順序

DBA_STREAMS_UNSUPPORTED

DBA_STREAMS_UNSUPPORTEDは、Oracle DatabaseのこのリリースのStreamsでサポートされない、データベース内のすべての表に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_STREAMS_UNSUPPORTEDの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STREAMS_UNSUPPORTED」

DBA_SUBPART_COL_STATISTICS

DBA_SUBPART_COL_STATISTICSは、データベース内のすべてのサブパーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。このビューの列は、ALL_STORED_SETTINGSの列と同じです。

DBA_SUBPART_HISTOGRAMS

DBA_SUBPART_HISTOGRAMSは、データベース内のすべての表サブパーティション上の、ヒストグラムの実際のヒストグラム・データ(ヒストグラムごとのエンドポイント)を示します。このビューの列は、ALL_SUBPART_HISTOGRAMSの列と同じです。

DBA_SUBPART_KEY_COLUMNS

DBA_SUBPART_KEY_COLUMNSは、データベース内のすべてのコンポジット・パーティション表(およびコンポジット・パーティション表のローカル索引)のサブパーティション化キー列を示します。このビューの列は、ALL_SUBPART_KEY_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS」

DBA_SUBPARTITION_TEMPLATES

DBA_SUBPARTITION_TEMPLATESは、データベース内のサブパーティション・テンプレートをすべて示します。このビューの列は、ALL_SUBPARTITION_TEMPLATESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SUBPARTITION_TEMPLATES」

DBA_SUBSCR_REGISTRATIONS

DBA_SUBSCR_REGISTRATIONSは、データベース内のすべてのサブスクリプション登録に関する情報を示します。

関連ビュー

USER_SUBSCR_REGISTRATIONSは、現行のユーザーが所有するサブスクリプション登録に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

REG_ID

NUMBER

登録ID

SUBSCRIPTION_NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

サブスクリプション登録の名前。サブスクリプション名は、登録がシングル・コンシューマ・キューの場合はschema.queue、登録がマルチコンシューマ・キューの場合はschema.queue:consumer_nameの形式となる。

LOCATION_NAME

VARCHAR2(256)

NOT NULL

登録のエンドポイントの場所

USER#

NUMBER

NOT NULL

内部で生成されたユーザーID

USER_CONTEXT

RAW(128)

PL/SQL登録の実行中にユーザーが指定するコンテキスト、またはOCI登録用に内部で生成されたコンテキスト

CONTEXT_SIZE

NUMBER

コンテキストのサイズ

NAMESPACE

VARCHAR2(9)

サブスクリプション登録のネームスペース:

- ANONYMOUS

- AQ

- DBCHANGE

PRESENTATION

VARCHAR2(7)

通知のプレゼンテーション形式:

- DEFAULT - Binary

- XML

VERSION

VARCHAR2(5)

データベースのバージョン:

- 8.1.6

- 10.2

- 11.1

STATUS

VARCHAR2(8)

登録の状態:

- DB REG - データベース登録

- LDAP REG - LDAP登録

ANY_CONTEXT

ANYDATA

AnyDataユーザー・コンテキスト(Streamsレプリケーション登録に使用される)

CONTEXT_TYPE

NUMBER

ユーザー・コンテキストのタイプ

QOSFLAGS

VARCHAR2(13)

登録のサービス品質:

- RELIABLE - インスタンスおよびデータベースの再起動後も信頼性の高い通知が保持される。

- PAYLOAD - ペイロード配信が必要。これは、クライアント通知およびRAWキューに対してのみサポートされる。

- PURGE_ON_NTFN - 最初の通知がこの登録の場所に配信されると、登録は自動的に消去される。

PAYLOAD_CALLBACK

VARCHAR2(4000)

通知ペイロードをシリアライズ化するために登録されたコールバック

TIMEOUT

TIMESTAMP(6)

登録タイムアウト

REG_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

登録の時刻

NTFN_GROUPING_CLASS

VARCHAR2(4)

通知の分類クラス

NTFN_GROUPING_VALUE

NUMBER

通知の分類の値

NTFN_GROUPING_TYPE

VARCHAR2(7)

通知の分類のタイプ:

- SUMMARY

- LAST

NTFN_GROUPING_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

通知の分類の開始時刻

NTFN_GROUPING_REPEAT_COUNT

VARCHAR2(40)

通知の分類の繰返しカウント、またはFOREVER

関連項目:
「USER_SUBSCR_REGISTRATIONS」

DBA_SUBSCRIBED_COLUMNS

DBA_SUBSCRIBED_COLUMNSは、すべてのサブスクライバがサブスクライブしたソース表の列を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのパブリッシャが使用します。

関連ビュー

USER_SUBSCRIBED_COLUMNSは、現行のユーザーがサブスクライブしたソース表の列を示します。

列

データ型

NULL

説明

HANDLE

NUMBER

NOT NULL

サブスクリプション・ハンドル

SOURCE_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース表のスキーマ識別子

SOURCE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース表の識別子

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース表の列識別子

SUBSCRIPTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

サブスクリプションの名前

SOURCE_DB

VARCHAR2(128)

ソース・データベースのグローバル名

関連項目:
「USER_SUBSCRIBED_COLUMNS」

DBA_SUBSCRIBED_TABLES

DBA_SUBSCRIBED_TABLESは、すべてのサブスクライバがサブスクライブしたデータベース内のすべてのソース表を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのパブリッシャが使用します。

関連ビュー

USER_SUBSCRIBED_TABLESは、現行のユーザーがサブスクライブしたソース表を示します。

列

データ型

NULL

説明

HANDLE

NUMBER

NOT NULL

サブスクリプション・ハンドル

SOURCE_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース表の所有者

SOURCE_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース表の名前

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

サブスクライバ・ビューの名前

CHANGE_SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

チェンジ・セット名

SUBSCRIPTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

サブスクリプションの名前

関連項目:
「USER_SUBSCRIBED_TABLES」

DBA_SUBSCRIPTIONS

DBA_SUBSCRIPTIONSは、データベース内のすべてのサブスクリプションを示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのパブリッシャが使用します。

関連ビュー

USER_SUBSCRIPTIONSは、現行のユーザーが作成したサブスクリプションを示します。

列

データ型

NULL

説明

HANDLE

NUMBER

NOT NULL

サブスクリプション・ハンドル

SET_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

チェンジ・セット名

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

サブスクライバのユーザー名

CREATED

DATE

NOT NULL

サブスクリプションの作成日

STATUS

VARCHAR2(1)

NOT NULL

サブスクリプションの状態:

- N - まだアクティブ化されていない

- A - 現在アクティブである

EARLIEST_SCN

NUMBER

NOT NULL

サブスクリプション・ウィンドウの下限

LATEST_SCN

NUMBER

NOT NULL

サブスクリプション・ウィンドウの上限

DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

サブスクライバのコメント・フィールド

LAST_PURGED

DATE

前回、サブスクライバが、このサブスクリプションに対してPURGE_WINDOWをコールした時刻

LAST_EXTENDED

DATE

前回、サブスクライバが、このサブスクリプションに対してEXTEND_WINDOWをコールした時刻

SUBSCRIPTION_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

サブスクリプションの名前

関連項目:
「USER_SUBSCRIPTIONS」

DBA_SYNC_CAPTURE

DBA_SYNC_CAPTUREは、データベース内のすべての同期取得プロセスに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SYNC_CAPTUREの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SYNC_CAPTURE」

DBA_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS

DBA_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABSは、同期取得インスタンス化の準備が完了している、データベース内のすべての表に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABS」

DBA_SYNC_CAPTURE_TABLES

DBA_SYNC_CAPTURE_TABLESは、同期Streams取得によって取得される、データベース内のすべての表に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_SYNC_CAPTURE_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SYNC_CAPTURE_TABLES」

DBA_SYNONYMS

DBA_SYNONYMSは、データベース内のシノニムをすべて示します。このビューの列は、ALL_SYNONYMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SYNONYMS」

DBA_SYS_PRIVS

DBA_SYS_PRIVSは、ユーザーおよびロールに付与されたシステム権限を示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限受領者名、つまり、権限を受け取るユーザーまたはロール

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

システム権限

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(3)

ADMIN OPTION付きで付与されたかどうか(YES | NO)

DBA_TAB_COL_STATISTICS

DBA_TAB_COL_STATISTICSは、DBA_TAB_COLUMNSから抽出される列統計およびヒストグラム情報を示します。このビューの列は、ALL_TAB_COL_STATISTICSの列と同じです。

DBA_TAB_COLS

DBA_TAB_COLSは、データベース内すべての表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューは、DBA_TAB_COLUMNSとは異なり、非表示列のフィルタ処理は行われません。このビューの列は、ALL_TAB_COLSの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

DBA_TAB_COLUMNS

DBA_TAB_COLUMNSは、データベース内すべての表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューの列は、ALL_TAB_COLUMNSの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

DBA_TAB_COMMENTS

DBA_TAB_COMMENTSは、データベース内のすべての表およびビューについてのコメントを示します。このビューの列は、ALL_TAB_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TAB_COMMENTS」

DBA_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

DBA_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSは、データベース内の表、パーティション、サブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューの列は、ALL_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSの列と同じです。

DBA_TAB_HISTOGRAMS

DBA_TAB_HISTOGRAMSは、データベース内のすべての表の列についてのヒストグラムを示します。このビューの列は、ALL_TAB_HISTOGRAMSの列と同じです。

DBA_TAB_MODIFICATIONS

DBA_TAB_MODIFICATIONSは、前回、表の統計情報を収集した時点から変更されている、データベース内のすべての表の変更を示します。このビューの列は、ALL_TAB_MODIFICATIONSの列と同じです。

注意:
このビューは、MONITORING属性を持つ表に対してのみ移入されます。また、長時間にわたる統計情報の収集を目的としています。パフォーマンス上の理由から、このビューは、実際に変更が行われた直後には移入されません。このビューに最新の情報を移入するには、DBMS_STATS PL/SQLパッケージのFLUSH_DATABASE_MONITORING_INFOプロシージャを実行します。このプロシージャを実行するには、ANALYZE_ANYシステム権限が必要です。

DBA_TAB_PARTITIONS

DBA_TAB_PARTITIONSは、パーティション・レベル・パーティション化情報、パーティションの記憶域パラメータ、およびデータベース内のすべてのパーティションに対してDBMS_STATSパッケージで生成されたパーティション統計情報を示します。このビューの列は、ALL_TAB_PARTITIONSの列と同じです。

DBA_TAB_PENDING_STATS

DBA_TAB_PENDING_STATSは、データベース内の表、パーティション、サブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューの列は、ALL_TAB_PENDING_STATSの列と同じです。

DBA_TAB_PRIVS

DBA_TAB_PRIVSは、データベース内のすべてのオブジェクトについての権限付与を示します。

関連ビュー

USER_TAB_PRIVSは、現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者または権限受領者であるオブジェクトの権限付与を示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名。オブジェクトには、表、パッケージ、索引、順序など、任意のオブジェクトを設定できる。

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

オブジェクトについての権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

権限がGRANT OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

HIERARCHY

VARCHAR2(3)

権限がHIERARCHY OPTION付きで付与されたか(YES)されていないか(NO)

関連項目:
「USER_TAB_PRIVS」

DBA_TAB_STATISTICS

DBA_TAB_STATISTICSは、データベース内のすべての表についてのオプティマイザ統計を示します。このビューの列は、ALL_TAB_STATISTICSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TAB_STATISTICS」

DBA_TAB_STAT_PREFS

DBA_TAB_STAT_PREFSは、データベース内のすべての表についての統計プリファレンスに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_TAB_STAT_PREFSの列と同じです。

DBA_TAB_STATS_HISTORY

DBA_TAB_STATS_HISTORYは、データベース内のすべての表の表統計情報変更の履歴を示します。このビューの列は、ALL_TAB_STATS_HISTORYの列と同じです。

DBA_TAB_SUBPARTITIONS

DBA_TAB_SUBPARTITIONSは、各表サブパーティションについて、そのサブパーティション名、それに属する表名とパーティション名、およびその記憶域属性を示します。このビューの列は、ALL_TAB_SUBPARTITIONSの列と同じです。

注意:
収集される統計情報は、サブパーティション別ではありません。

DBA_TABLES

DBA_TABLESは、データベース内のリレーショナル表をすべて示します。このビューの列は、ALL_TABLESの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

関連項目:
「ALL_TABLES」

DBA_TABLESPACE_GROUPS

DBA_TABLESPACE_GROUPSは、データベース内のすべての表領域グループを示します。

列

データ型

NULL

説明

GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域グループの名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域の名前

DBA_TABLESPACE_THRESHOLDS

DBA_TABLESPACE_THRESHOLDSは、データベース内のすべての表領域について、領域使用率のしきい値設定を示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表領域名

CONTENTS

VARCHAR2(9)

表領域の内容:

- UNDO

- PERMANENT

- TEMPORARY

EXTENT_MANAGEMENT

VARCHAR2(10)

表領域内のエクステントが、ディクショナリ管理表領域か(DICTIONARY)、ローカル管理表領域か(LOCAL)

THRESHOLD_TYPE

VARCHAR2(8)

しきい値のソース:

- EXPLICIT

- DEFAULT

- NONE

METRICS_NAME

VARCHAR2(64)

監視対象のメトリックの名前:

WARNING_OPERATOR

VARCHAR2(12)

警告しきい値の関係演算子:

- GT

- EQ

- LT

- LE

- GE

- CONTAINS

- NE

- DO NOT CHECK

- DO_NOT_CHECK

WARNING_VALUE

VARCHAR2(256)

警告しきい値

CRITICAL_OPERATOR

VARCHAR2(12)

クリティカルしきい値の関係演算子:

- GT

- EQ

- LT

- LE

- GE

- CONTAINS

- NE

- DO NOT CHECK

- DO_NOT_CHECK

CRITICAL_VALUE

VARCHAR2(256)

クリティカルしきい値

DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS

DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICSは、永続、一時、UNDOなどすべてのタイプの表領域についての表領域使用状況メトリックを示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表領域名

USED_SPACE

NUMBER

表領域によって消費された合計領域(データベース・ブロック数)

TABLESPACE_SIZE

NUMBER

表領域の最大サイズ(データベース・ブロック数)

USED_PERCENT

NUMBER

可能な最大表領域サイズのファンクションとして使用される領域の割合

DBA_TABLESPACES

DBA_TABLESPACESは、データベース内の表領域をすべて示します。

関連ビュー

USER_TABLESPACESは、現行のユーザーがアクセスできる表領域を示します。このビューは、PLUGGED_IN列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域の名前

BLOCK_SIZE

NUMBER

NOT NULL

表領域のブロック・サイズ(バイト単位)

INITIAL_EXTENT

NUMBER

デフォルトの初期エクステント・サイズ(バイト単位)。

NEXT_EXTENT

NUMBER

デフォルトの増分エクステント・サイズ(バイト単位)。

MIN_EXTENTS

NUMBER

NOT NULL

エクステントのデフォルトの最小数

MAX_EXTENTS

NUMBER

エクステントのデフォルトの最大数

MAX_SIZE

NUMBER

セグメントのデフォルトの最大サイズ(Oracleブロック単位)

PCT_INCREASE

NUMBER

エクステント・サイズのデフォルトの増加の割合

MIN_EXTLEN

NUMBER

この表領域の最小エクステント・サイズ(バイト単位)。

STATUS

VARCHAR2(9)

表領域のステータス:

- ONLINE

- OFFLINE

- READ ONLY

CONTENTS

VARCHAR2(9)

表領域の内容:

- UNDO

- PERMANENT

- TEMPORARY

LOGGING

VARCHAR2(9)

デフォルトのロギング属性:

- LOGGING

- NOLOGGING

FORCE_LOGGING

VARCHAR2(3)

この表領域が強制ロギング・モードか(YES)そうでないか(NO)

EXTENT_MANAGEMENT

VARCHAR2(10)

表領域内のエクステントが、ディクショナリ管理表領域か(DICTIONARY)、ローカル管理表領域か(LOCAL)

ALLOCATION_TYPE

VARCHAR2(9)

この表領域に有効なエクステント割当てのタイプ:

- SYSTEM

- UNIFORM

- USER

PLUGGED_IN

VARCHAR2(3)

この表領域がプラグインか(YES)そうでないか(NO)

SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT

VARCHAR2(6)

この表領域内のセグメントの空き領域と使用済領域を空きリストを使用して管理するか(MANUAL)、ビットマップを使用して管理するか(AUTO)

DEF_TAB_COMPRESSION

VARCHAR2(8)

デフォルトの表圧縮が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか
注意: デフォルトの表圧縮を使用可能にすると、特に指定がないかぎり、表領域内のすべての表が圧縮された状態で作成されます。

RETENTION

VARCHAR2(11)

UNDO表領域の保存:

- GUARANTEE - 表領域は、RETENTIONがGUARANTEEに指定されているUNDO表領域
RETENTION値がGUARANTEEの場合、セグメントにUNDOを作成する必要がある実行中の操作が失敗する場合も、UNDO表領域内のすべてのUNDOセグメントの期限切れ前のUNDOを保持する必要があることを示す。

- NOGUARANTEE - 表領域は、RETENTIONがNOGUARANTEEに指定されているUNDO表領域

- NOT APPLY - UNDO表領域ではない表領域

BIGFILE

VARCHAR2(3)

表領域がbigfile表領域か(YES)、smallfile表領域か(NO)

PREDICATE_EVALUATION

VARCHAR2(7)

述語がホスト(HOST)によって評価されているか、記憶域(STORAGE)によって評価されているか

ENCRYPTED

VARCHAR2(3)

表領域が暗号化されているかどうか(YES | NO)

COMPRESS_FOR

VARCHAR2(12)

デフォルトで圧縮する操作の種類:

- BASIC

- OLTP

- QUERY LOW脚注 1

- QUERY HIGH脚注 1

- ARCHIVE LOW脚注 1

- ARCHIVE HIGH脚注 1

- NULL

脚注 1 ハイブリッド列圧縮はOracle DatabaseのEnterprise Editionの機能であり、基礎となるストレージ・システムによって異なります。詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

関連項目:
「USER_TABLESPACES」

DBA_TEMP_FILES

DBA_TEMP_FILESは、データベース内の一時ファイルをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

FILE_NAME

VARCHAR2(513)

データベースの一時ファイル名

FILE_ID

NUMBER

データベースの一時ファイルのファイル識別子番号

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ファイルが属する表領域の名前

BYTES

NUMBER

ファイル・サイズ(バイト)

BLOCKS

NUMBER

ファイル・サイズ(Oracleブロック単位)

STATUS

CHAR(9)

ファイルの状態:

- OFFLINE

- ONLINE

- UNKNOWN

RELATIVE_FNO

NUMBER

表領域の相対ファイル番号

AUTOEXTENSIBLE

VARCHAR2(3)

ファイルが自動拡張可能か(YES)そうでないか(NO)

MAXBYTES

NUMBER

最大ファイル・サイズ(バイト)

MAXBLOCKS

NUMBER

最大ファイル・サイズ(Oracleブロック単位)

INCREMENT_BY

NUMBER

自動拡張のデフォルト増分値(Oracleブロック内)

USER_BYTES

NUMBER

ファイルの実際に使用可能な部分のサイズ(バイト)

USER_BLOCKS

NUMBER

ファイルの実際に使用可能な部分のサイズ(Oracleブロック単位)

DBA_TEMP_FREE_SPACE

DBA_TEMP_FREE_SPACEは、表領域レベルの一時領域使用状況に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域の名前

TABLESPACE_SIZE

NUMBER

表領域の合計サイズ(バイト)

ALLOCATED_SPACE

NUMBER

現在割り当てられ、使用されている領域と、現在割り当てられ、再利用できる領域を含む、割り当てられた領域の合計量(バイト)

FREE_SPACE

NUMBER

現在割り当てられ、再利用できる領域と、現在割り当てられていない領域を含む、使用可能空き領域の合計量(バイト)

DBA_THRESHOLDS

DBA_THRESHOLDSは、すべてのしきい値を示します。

列

データ型

NULL

説明

METRICS_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック名

WARNING_OPERATOR

VARCHAR2(12)

警告しきい値の関係演算子:

- GT

- EQ

- LT

- LE

- GE

- CONTAINS

- NE

- DO NOT CHECK

- DO_NOT_CHECK

WARNING_VALUE

VARCHAR2(256)

警告しきい値

CRITICAL_OPERATOR

VARCHAR2(12)

クリティカルしきい値の関係演算子:

- GT

- EQ

- LT

- LE

- GE

- CONTAINS

- NE

- DO NOT CHECK

- DO_NOT_CHECK

CRITICAL_VALUE

VARCHAR2(256)

クリティカルしきい値

OBSERVATION_PERIOD

NUMBER

監視期間の長さ(分)

CONSECUTIVE_OCCURRENCES

NUMBER

アラートが発行される前の発生数

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(16)

インスタンス名。データベース全体のアラートの場合は、NULL。

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(64)

オブジェクト型:

- SYSTEM

- SERVICE

- EVENT_CLASS

- TABLESPACE

- FILE

OBJECT_NAME

VARCHAR2(513)

しきい値が設定されているオブジェクトの名前

STATUS

VARCHAR2(7)

有効なオブジェクトに対してしきい値が適用できるかどうか(VALID | INVALID)

DBA_TRANSFORMATIONS

DBA_TRANSFORMATIONSは、データベース内のすべての変換についての情報を示します。この変換は、アドバンスト・キューイング操作(エンキュー、デキューおよびサブスクライブなど)で指定でき、AQメッセージ機能に変換が自動的に統合されます。このビューの列は、ALL_TRANSFORMATIONSの列と同じです。

関連ビュー

ALL_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーがアクセスできるすべての変換に関する情報を示します。

USER_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーが所有する変換についての情報を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TRANSFORMATION_ID

NUMBER

NOT NULL

変換の一意の識別子

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換を所有するユーザー

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

変換名

FROM_TYPE

VARCHAR2(61)

ソース・タイプ名

TO_TYPE

VARCHAR2(91)

ターゲット・タイプ名

関連項目:

- 「ALL_TRANSFORMATIONS」

- 「USER_TRANSFORMATIONS」

DBA_TRIGGER_COLS

DBA_TRIGGER_COLSは、データベース内すべてのトリガーの列の使用方法を示します。このビューの列は、ALL_TRIGGER_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TRIGGER_COLS」

DBA_TRIGGER_ORDERING

DBA_TRIGGER_ORDERINGは、FOLLOWSまたはPRECEDES順序のある、データベース内のトリガーをすべて示します。このビューの列は、ALL_TRIGGER_ORDERINGの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TRIGGER_ORDERING」

DBA_TRIGGERS

DBA_TRIGGERSは、データベース内のトリガーをすべて示します。このビューの列は、ALL_TRIGGERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TRIGGERS」

DBA_TS_QUOTAS

DBA_TS_QUOTASは、すべてのユーザーに対する表領域の割当て制限を示します。

関連ビュー

USER_TS_QUOTASは、現行のユーザーに対する表領域の割当て制限を示します。このビューは、USERNAME列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域名

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域上のリソースの権利を持つユーザー

BYTES

NUMBER

ユーザーに割り当てられたバイト数

MAX_BYTES

NUMBER

ユーザーの割当て制限(バイト)。無制限の場合は-1。

BLOCKS

NUMBER

NOT NULL

ユーザーに割り当てられたOracleブロックの数

MAX_BLOCKS

NUMBER

ユーザーの割当て制限(Oracleブロック単位)。無制限の場合は-1。

DROPPED

VARCHAR2(3)

表領域が削除されたかどうか

DBA_TSM_DESTINATION

DBA_TSM_DESTINATIONは、Transparent Session Migration(TSM)宛先セッションの統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_DATABASE_NAME

VARCHAR2(4000)

ソース・セッションのデータベース名

DESTINATION_DATABASE_NAME

VARCHAR2(4000)

宛先セッションのデータベース名

DESTINATION_INSTANCE_NAME

VARCHAR2(4000)

宛先セッションのインスタンス名

DESTINATION_INSTANCE_ID

VARCHAR2(4000)

宛先セッションのインスタンスID

DESTINATION_INST_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

宛先セッションのインスタンス開始時刻

SEQUENCE#

NUMBER

移行順序番号

DESTINATION_SID

NUMBER

宛先セッションのセッションID

DESTINATION_SERIAL#

NUMBER

宛先セッションのセッション・シリアル番号

DESTINATION_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

宛先セッションの移行開始時刻

DESTINATION_END_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

宛先セッションの移行終了時刻

DESTINATION_USER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先セッションに関連付けられたユーザー

DESTINATION_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

宛先セッションに関連付けられたスキーマ

DESTINATION_STATE

VARCHAR2(24)

宛先セッションの移行状態

DBA_TSM_SOURCE

DBA_TSM_SOURCEは、Transparent Session Migration(TSM)ソース・セッションの統計情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_DATABASE_NAME

VARCHAR2(4000)

ソース・セッションのデータベース名

SOURCE_INSTANCE_NAME

VARCHAR2(4000)

ソース・セッションのインスタンス名

SOURCE_INSTANCE_ID

VARCHAR2(4000)

ソース・セッションのインスタンスID

SOURCE_INSTANCE_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ソース・セッションのインスタンス開始時刻

SEQUENCE#

NUMBER

移行順序番号

SOURCE_SID

NUMBER

ソース・セッションのセッションID

SOURCE_SERIAL#

NUMBER

ソース・セッションのソース・シリアル番号

SOURCE_STATE

VARCHAR2(24)

ソース・セッションの移行状態

CONNECT_STRING

VARCHAR2(4000)

移行用に指定された接続文字列

SOURCE_START_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ソース・セッションでの移行の開始時刻

COST

NUMBER

移行コストの見積り

FAILURE_REASON

VARCHAR2(34)

移行失敗の理由(理由がある場合)

SOURCE_END_TIME

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

ソース・セッションでの移行の終了時刻

ROUNDTRIPS

NUMBER

移行中のクライアントとサーバー間のラウンドトリップ数

SOURCE_USER_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・セッションに関連付けられたユーザー

SOURCE_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ソース・セッションに関連付けられたスキーマ

DESTINATION_DATABASE_NAME

VARCHAR2(4000)

宛先セッションのデータベース名

DBA_TSTZ_TAB_COLS

DBA_TSTZ_TAB_COLSは、データベース内のすべての表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表の列に関する情報を示します。このビューの列は(COLUMN_NAME, NESTED,およびVIRTUAL_COLUMNを除き)、ALL_TSTZ_TAB_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TSTZ_TAB_COLS」

DBA_TSTZ_TABLES

DBA_TSTZ_TABLESは、データベース内のすべての表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_TSTZ_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TSTZ_TABLES」

DBA_TUNE_MVIEW

DBA_TUNE_MVIEWは、DBMS_ADVISOR.TUNE_MVIEWプロシージャの実行結果を示します。

関連ビュー

USER_TUNE_MVIEWは、DBMS_ADVISOR.TUNE_MVIEWプロシージャの実行結果を示します。このビューは、OWNER列を表示しません。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

タスクの所有者

TASK_NAME

VARCHAR2(30)

タスク名

ACTION_ID

NUMBER

NOT NULL

アクションの識別子

SCRIPT_TYPE

VARCHAR2(14)

スクリプトのタイプ:

- IMPLEMENTATION

- UNDO

STATEMENT

CLOB

アクション文

関連項目:
「USER_TUNE_MVIEW」

DBA_TYPE_ATTRS

DBA_TYPE_ATTRSは、データベース内のすべてのオブジェクト型の属性を示します。このビューの列は(CHAR_USED列を除き)、ALL_TYPE_ATTRSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPE_ATTRS」

DBA_TYPE_METHODS

DBA_TYPE_METHODSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のメソッドを示します。このビューの列は、ALL_TYPE_METHODSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPE_METHODS」

DBA_TYPE_VERSIONS

DBA_TYPE_VERSIONSは、データベース内のすべてのオブジェクト型のバージョンを示します。このビューの列は、ALL_TYPE_VERSIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPE_VERSIONS」

DBA_TYPES

DBA_TYPESは、データベース内のオブジェクト型をすべて示します。このビューの列は、ALL_TYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPES」

DBA_UNDO_EXTENTS

DBA_UNDO_EXTENTSは、データベースのすべてのUNDO表領域内のセグメントを含むエクステントを示します。

注意:
DBA_UNDO_EXTENTSによって報告されるUNDO領域配分の状態は、DBA_UNDO_EXTENTSが問い合せられているインスタンス上でアクティブなUNDO表領域に対して正しいものです。ただし、各インスタンスで異なるインメモリー情報を使用するため、インスタンスから問合せがあったときに、別のインスタンス上でアクティブなUNDO表領域のUNDO領域配分の状態に不一致が生じる場合があります。これはUNDO機能には影響せず、他のインスタンスのUNDO表領域の領域配分の状態の不一致を報告するのみです。ベスト・プラクティスは、UNDO表領域がアクティブになっているインスタンスから、UNDO表領域の領域配分を問い合せることです。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

CHAR(3)

UNDO表領域の所有者

SEGMENT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールバック・セグメントの名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

UNDO表領域の名前

EXTENT_ID

NUMBER

エクステントのID

FILE_ID

NUMBER

NOT NULL

エクステントが設定されているファイルのファイル識別子番号

BLOCK_ID

NUMBER

エクステントの開始ブロック番号

BYTES

NUMBER

エクステントのサイズ(バイト)

BLOCKS

NUMBER

エクステントのサイズ(ブロック単位)

RELATIVE_FNO

NUMBER

セグメント・ヘッダーが設定されているファイルの相対番号

COMMIT_JTIME

NUMBER

エクステントのUNDOのコミット・タイム(ユリウス時刻で示す)。この列は非推奨であるが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

COMMIT_WTIME

VARCHAR2(20)

エクステントのUNDOのコミット・タイム(実時間で示す)。この列は非推奨であるが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

STATUS

VARCHAR2(9)

エクステントのUNDOのトランザクション・ステータス:

- ACTIVE

- EXPIRED

- UNEXPIRED

DBA_UNUSED_COL_TABS

DBA_UNUSED_COL_TABSは、未使用の列を含むデータベース内の表をすべて示します。このビューの列は、ALL_UNUSED_COL_TABSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_UNUSED_COL_TABS」

DBA_UPDATABLE_COLUMNS

DBA_UPDATABLE_COLUMNSは、データベース管理者が適切な権限に従って更新できる結合ビュー内の列をすべて示します。このビューの列は、ALL_UPDATABLE_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
更新可能な結合ビューの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

DBA_USERS

DBA_USERSは、データベース内のユーザーをすべて示します。

関連ビュー

USER_USERSは、現行のユーザーを説明します。このビューは、PASSWORD、PROFILE、PASSWORD_VERSIONS、EDITIONS_ENABLEDまたはAUTHENTICATION_TYPE列を示しません。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザー名

USER_ID

NUMBER

NOT NULL

ユーザーのID番号

PASSWORD

VARCHAR2(30)

AUTHENTICATION_TYPE列が設定されている場合、この列は非推奨になる

ACCOUNT_STATUS

VARCHAR2(32)

NOT NULL

アカウントの状態:

- OPEN

- EXPIRED

- EXPIRED(GRACE)

- LOCKED(TIMED)

- LOCKED

- EXPIRED & LOCKED(TIMED)

- EXPIRED(GRACE) & LOCKED(TIMED)

- EXPIRED & LOCKED

- EXPIRED(GRACE) & LOCKED

LOCK_DATE

DATE

アカウントがロック状態の場合、ロックされた日付

EXPIRY_DATE

DATE

アカウントの時間切れの日付

DEFAULT_TABLESPACE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

データのデフォルト表領域

TEMPORARY_TABLESPACE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

一時表のデフォルトの表領域の名前または表領域グループの名前。

CREATED

DATE

NOT NULL

ユーザーの作成日

PROFILE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザーのリソース・プロファイル名

INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(30)

ユーザーの初期リソース・コンシューマ・グループ

EXTERNAL_NAME

VARCHAR2(4000)

ユーザー外部名

PASSWORD_VERSIONS

VARCHAR2(8)

アカウントに対して存在するパスワード・ハッシュ(「ベリファイア」とも呼ばれる)のバージョンのリストを示す。
PASSWORD_VERSIONS列の値には、大/小文字を区別しない古いORCLハッシュが存在する場合は10G、SHA-1ハッシュが存在する場合は11Gが含まれる。

これらのベリファイアのいずれかまたは両方は、指定されたすべてのアカウントに対して存在可能である。

EDITIONS_ENABLED

VARCHAR2(1)

対応ユーザーに対してエディションが使用可能になっているかどうか(Y | N)

AUTHENTICATION_TYPE

VARCHAR2(8)

ユーザーの認証方式:

- EXTERNAL - CREATE USER user1 IDENTIFIED EXTERNALLY;

- GLOBAL - CREATE USER user2 IDENTIFIED GLOBALLY;

- PASSWORD - CREATE USER user3 IDENTIFIED BY user3;

関連項目:
「USER_USERS」

DBA_USERS_WITH_DEFPWD

DBA_USERS_WITH_DEFPWDは、現在もデフォルトのパスワードを使用しているデータベースのユーザーをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ユーザー名

DBA_USTATS

DBA_USTATSは、データベース内のすべての表および索引について収集されるユーザー定義の統計情報を示します。このビューの列は、ALL_USTATSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_USTATS」

DBA_VARRAYS

DBA_VARRAYSは、データベース内のVARRAYをすべて示します。このビューの列は、ALL_VARRAYSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_VARRAYS」

DBA_VIEWS

DBA_VIEWSは、データベース内のビューをすべて示します。このビューの列は、ALL_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_VIEWS」

DBA_VIEWS_AE

DBA_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、データベース内のビューをすべて示します。このビューの列は、ALL_VIEWS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_VIEWS_AE」

DBA_WAITERS

DBA_WAITERSは、ロックを待機しているすべてのセッションを示します。Oracle RAC環境では、待機側が同一インスタンス上にある場合にのみ、これがあてはまります。

列

データ型

NULL

説明

WAITING_SESSION

NUMBER

待機中のセッション

HOLDING_SESSION

NUMBER

保留中のセッション

LOCK_TYPE

VARCHAR2(26)

ロック・タイプ

MODE_HELD

VARCHAR2(40)

保持されたモード

MODE_REQUESTED

VARCHAR2(40)

要求されたモード

LOCK_ID1

VARCHAR2(40)

ロックID 1

LOCK_ID2

VARCHAR2(40)

ロックID 2

DBA_WALLET_ACLS

DBA_WALLET_ACLSは、PL/SQLネットワーク・ユーティリティ・パッケージを介したウォレットへのアクセスを制限するために割り当てられているアクセス制御リストを示します。

列

データ型

NULL

説明

WALLET_PATH

VARCHAR2(1000)

NOT NULL

ウォレット・パス

ACL

VARCHAR2(4000)

アクセス制御リストのパス

ACLID

RAW(16)

NOT NULL

アクセス制御リストのオブジェクトID

DBA_WARNING_SETTINGS

DBA_WARNING_SETTINGSは、データベース内のすべてのオブジェクトの警告パラメータ設定に関する情報を示します。このビューの列は、ALL_WARNING_SETTINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_WARNING_SETTINGS」

DBA_WORKLOAD_ACTIVE_USER_MAP

DBA_WORKLOAD_ACTIVE_USER_MAPは、次の再実行に有効になる、または現在の再実行に有効なマッピングを示します。

列

データ型

NULL

説明

SCHEDULE_CAP_ID

NUMBER

予定されている取得のID

CAPTURE_USER

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

ワークロード取得中のユーザー名

REPLAY_USER

VARCHAR2(4000)

取得したユーザーが再実行時に再マッピングされるユーザー名

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

DBA_WORKLOAD_CAPTURES

DBA_WORKLOAD_CAPTURESは、現在のデータベース内で実行されたワークロード取得をすべて表示します。DBMS_WORKLOAD_CAPTURE.GET_CAPTURE_INFO()またはDBMS_WORKLOAD_REPLAY.GET_REPLAY_INFO()がコールされた取得も示します。1行につき1つのワークロード取得に関する情報が示されます。

列

データ型

NULL

説明

ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード取得の内部キー

NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ワークロード取得の名前

DBID

NUMBER

NOT NULL

ワークロードを取得したデータベースのID

DBNAME

VARCHAR2(10)

NOT NULL

ワークロードを取得したデータベースの名前

DBVERSION

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ワークロードを取得したデータベースのバージョン

PARALLEL

VARCHAR2(3)

ワークロードを取得したデータベースがOracle RACデータベース(YES)またはシングル・インスタンス・データベース(NO)のどちらであるかを示す

DIRECTORY

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ワークロード取得用のディレクトリ・オブジェクトの名前

STATUS

VARCHAR2(40)

NOT NULL

ワークロード取得の現在の状態:

- IN PROGRESS - ワークロード取得が進行中である

- COMPLETED - ワークロード取得が正常に完了した

- FAILED - エラーの発生によりワークロード取得が異常終了した。

START_TIME

DATE

NOT NULL

取得を開始した日付

END_TIME

DATE

取得が完了または失敗した日付。取得が進行中の場合はNULL

DURATION_SECS

NUMBER

ワークロード取得時間(秒)

START_SCN

NUMBER

NOT NULL

この取得に対する開始SCNの値

END_SCN

NUMBER

この取得に対する終了SCNの値。取得が進行中の場合はNULL

DEFAULT_ACTION

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ワークロード取得フィルタを適用するモード:

- INCLUDE - すべての取得フィルタはEXCLUSIONフィルタとして扱われ、取得されないワークロードを決定する。

- EXCLUDE - すべての取得フィルタはINCLUSIONフィルタとして扱われ、取得されるワークロードを決定する。

FILTERS_USED

NUMBER

この取得に対して使用されたフィルタの数

CAPTURE_SIZE

NUMBER

ワークロード取得の合計サイズ

DBTIME

NUMBER

このワークロード取得に記録されているデータベース合計時間(マイクロ秒)

DBTIME_TOTAL

NUMBER

ワークロード取得時のすべてのデータベースのデータベース合計時間(マイクロ秒)(取得されなかったワークロードの一部を含む)

USER_CALLS

NUMBER

このワークロード取得に記録されているユーザー・コールの合計数

USER_CALLS_TOTAL

NUMBER

ワークロード取得時のすべてのデータベースのユーザー・コールの合計数(取得されなかったワークロードの一部を含む)

USER_CALLS_UNREPLAYABLE

NUMBER

このワークロード取得以降にリプレイされないユーザー・コールの合計数

TRANSACTIONS

NUMBER

このワークロード取得に記録されているトランザクションの合計数

TRANSACTIONS_TOTAL

NUMBER

ワークロード取得時のすべてのデータベースのトランザクションの合計数(取得されなかったワークロードの一部を含む)

CONNECTS

NUMBER

このワークロード取得に記録されているセッション接続の合計数

CONNECTS_TOTAL

NUMBER

ワークロード取得時のすべてのデータベースのセッション接続の合計数(取得されなかったワークロードの一部を含む)

ERRORS

NUMBER

このワークロード取得に記録されているエラーの合計数

AWR_DBID

NUMBER

このワークロード取得に対応するAWRスナップショットのデータベースID。現在のデータベース内で実行された取得では、この値は現在のデータベースのDBIDに等しい。その他のデータベース内で実行された取得では、この値にNULLまたはDBMS_WORKLOAD_CAPTURE.IMPORT_AWR()が移入される。

AWR_BEGIN_SNAP

NUMBER

このワークロード取得に対応するAWRスナップショットのスナップショットIDを開始

AWR_END_SNAP

NUMBER

このワークロード取得に対応するAWRスナップショットのスナップショットIDを終了

AWR_EXPORTED

VARCHAR2(12)

このワークロード取得に対応するAWRスナップショットが、DBMS_WORKLOAD_CAPTURE.EXPORT_AWR()を使用してエクスポートされた(YES)またはされない(NO)、取得が進行中のためエクスポートできない、正常に完了した、異なるデータベース内で取得したためエクスポートされない(NOT POSSIBLE)ことを示す

ERROR_CODE

NUMBER

このワークロード取得のエラー・コード

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(300)

このワークロード取得のエラー・メッセージ

DIR_PATH

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

ワークロード取得ディレクトリ・オブジェクトの完全なディレクトリ・パス

DIR_PATH_SHARED

VARCHAR2(10)

NOT NULL

ワークロード取得ディレクトリを記録データベースのすべてのインスタンスが共有しているかどうか(Oracle RACデータベースにのみ使用可能)

LAST_PROCESSED_VERSION

VARCHAR2(128)

DBMS_WORKLOAD_REPLAY.PROCESS_CAPTURE() lastを使用してこの取得が事前処理されたデータベースのバージョン。取得が事前処理されていない場合はNULL

SQLSET_OWNER脚注 1

VARCHAR2(128)

SQLチューニング・セットの所有者のユーザー名

SQLSET_NAME脚注 1

VARCHAR2(128)

このワークロード取得のSQLチューニング・セットの名前

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_WORKLOAD_CONNECTION_MAP

DBA_WORKLOAD_CONNECTION_MAPは、ワークロード・リプレイ用の接続マッピング情報を表示します。特定のワークロード・リプレイに対して、1行につき1つの接続マッピングを定義します。

列

データ型

NULL

説明

REPLAY_ID

NUMBER

NOT NULL

リプレイのID(DBA_WORKLOAD_REPLAYS.IDに対応)

CONN_ID

NUMBER

NOT NULL

接続マッピング表のキー(ID)

SCHEDULE_CAP_ID脚注 1

NUMBER

スケジュール取得のID (DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_CAPTURES.SCHEDULE_CAP_IDに対応)

CAPTURE_CONN

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

取得中に使用された接続文字列

REPLAY_CONN

VARCHAR2(4000)

リプレイ中に使用すべき接続文字列

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

DBA_WORKLOAD_FILTERS

DBA_WORKLOAD_FILTERSは、現在のデータベース内で定義されたワークロード・フィルタをすべて表示します。Oracle Database 11gでは、ワークロード・フィルタのタイプCAPTUREのみがサポートされます。

列

データ型

NULL

説明

TYPE

VARCHAR2(30)

ワークロード・フィルタのタイプ

ID

VARCHAR2(40)

ワークロード・フィルタの順序番号

STATUS

VARCHAR2(6)

ワークロード・フィルタの状態

- NEW - 次に続くオペレーション(ワークロード取得など)によって使用されるフィルタ。

- IN USE - 進行中のオペレーション(アクティブなワークロード取得など)によって現在使用されているフィルタ。

- USED - 以前にオペレーション(ワークロード取得など)によって使用されたフィルタ。

SET_NAME脚注 1

VARCHAR2(1000)

フィルタが属するフィルタ・セットの名前

NAME

VARCHAR2(128)

ワークロード・フィルタ名

ATTRIBUTE

VARCHAR2(128)

フィルタが定義される属性の名前

VALUE

VARCHAR2(4000)

フィルタが定義される属性の値。属性が文字列タイプの場合は、ワイルドカード(%や_など)がサポートされる。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_WORKLOAD_REPLAY_DIVERGENCE

DBA_WORKLOAD_REPLAY_DIVERGENCEは、リプレイされたユーザー・コールのデータまたはエラーの逸脱に関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

REPLAY_ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード・リプレイのID(キー)

TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

逸脱が発生した時刻

DIVERGENCE_TYPE

NUMBER

NOT NULL

将来の使用のために予約済

IS_QUERY_DATA_DIVERGENCE

VARCHAR2(1)

データの逸脱がSELECT問合せによってフェッチされた行数によるか(Y)よらないか(N)を示す

IS_DML_DATA_DIVERGENCE

VARCHAR2(1)

逸脱がINSERT、UPDATEまたはDELETESQL文によって影響された行数によるか(Y)よらないか(N)を示す

IS_ERROR_DIVERGENCE

VARCHAR2(1)

逸脱が取得またはリプレイ中に表示されたエラーによるか(Y)よらないか(N)を示す

IS_THREAD_FAILURE

VARCHAR2(1)

逸脱がリプレイ中に失敗したセッションによるか(Y)よらないか(N)を示す

IS_DATA_MASKED脚注 1

VARCHAR2(1)

SQLコールにマスキングされたバインド・データが含まれる(Y)か含まれない(N)かを示す。
リプレイ・データベースでデータ・マスキング・テクノロジが使用されている場合、ワークロード取得ファイルをマスキングする必要がある。それ以外の場合、重要なバインド・データが含まれる取得ファイルから生成されたSQL文はデータベースと一致しない。リプレイ・クライアントは、マスキングされたバインド・データをサーバーに送信するときに、現在のSQLコールのIS_DATA_MASKEDフラグをオンにする。

EXPECTED_ROW_COUNT

NUMBER

SELECT問合せにフェッチされた行数または取得中にINSERT、UPDATEまたはDELETESQL文に影響された行数

OBSERVED_ROW_COUNT

NUMBER

SELECT問合せにフェッチされた実際の行数またはリプレイ中にINSERT、UPDATEまたはDELETESQL文に影響された実際の行数

EXPECTED_ERROR#

NUMBER

取得中に表示されたエラーの数(取得が正常に実行された場合は0)

EXPECTED_ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

EXPECTED_ERROR#列に表示されている番号に対応する、エラー・メッセージのテキスト。

OBSERVED_ERROR#

NUMBER

リプレイ中に表示された実際のエラーの数(リプレイが正常に実行された場合は0、取得されたコールをリプレイできなかった場合は15566(ORA-15566に対応))

OBSERVED_ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

OBSERVED_ERROR#列に表示されている番号に対応する、エラー・メッセージのテキスト。

STREAM_ID

NUMBER

NOT NULL

逸脱が報告されたセッションのストリームID

CALL_COUNTER

NUMBER

NOT NULL

逸脱が報告されたユーザー・コールのコール・カウンタ

CAPTURE_STREAM_ID脚注 1

NUMBER

そのリプレイによって逸脱が生成された取得ファイルの内部ID

SQL_ID

VARCHAR2(13)

逸脱が報告されたSQLのSQL ID

SESSION_ID

NUMBER

NOT NULL

逸脱が報告されたセッションのセッションID

SESSION_SERIAL#

NUMBER

NOT NULL

逸脱が報告されたセッションの取得されたセッション・シリアル番号

SERVICE

VARCHAR2(64)

逸脱が報告されたセッションのサービス名

MODULE脚注 2

VARCHAR2(64)

逸脱が報告されたセッションのモジュール名

ACTION脚注 2

VARCHAR2(64)

逸脱が報告されたセッションのアクション名

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

脚注 2 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

DBA_WORKLOAD_REPLAY_SCHEDULES

DBA_WORKLOAD_REPLAY_SCHEDULESは、カレント・リプレイ・ディレクトリのリプレイ・スケジュールの名前を示します。リプレイ・スケジュールは、1つまたは複数のワークロード取得およびそのリプレイを開始する順序を定義します。カレント・リプレイ・ディレクトリは、DBMS_WORKLOAD_REPLAY.SET_REPLAY_DIRECTORY('replay_dir')によって設定されます。ビュー内の1行につき1つのリプレイ・スケジュールに関する情報が示されます。

列

データ型

NULL

説明

SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

リプレイされるスケジュールの名前。1つまたは複数のワークロード取得およびそのリプレイを開始する順序を定義する。

DIRECTORY

VARCHAR2(128)

NOT NULL

リプレイ・スケジュール名のディレクトリ・オブジェクト名

STATUS

VARCHAR2(128)

スケジュールが作成中の場合はNEW、スケジュールがリプレイによって現在使用されている場合はCURRENT、その他の場合はNULL

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:

- 「DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_CAPTURES」(リプレイ・スケジュール内のワークロード取得を示す)

- 「DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_ORDERING」(リプレイ・スケジュール内の取得を開始する順序を示す)

- DBMS_WORKLOAD_REPLAYパッケージの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

DBA_WORKLOAD_REPLAYS

DBA_WORKLOAD_REPLAYSは、現在のデータベース内で実行されたワークロード・リプレイをすべて表示します。DBMS_WORKLOAD_REPLAY.GET_REPLAY_INFO()がコールされたリプレイも示します。1行につき1つのワークロード・リプレイに関する情報が示されます。

列

データ型

NULL

説明

ID

NUMBER

NOT NULL

ワークロード・リプレイの内部キー

NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ワークロード・リプレイの名前

DBID

NUMBER

NOT NULL

ワークロードがリプレイされたデータベースのID

DBNAME

VARCHAR2(10)

NOT NULL

ワークロードがリプレイされたデータベースの名前

DBVERSION

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ワークロードがリプレイされたデータベースのバージョン

PARALLEL

VARCHAR2(3)

ワークロードがリプレイされたデータベースがOracle RACデータベース(YES)またはシングル・インスタンス・データベース(NO)のどちらであるかを示す

DIRECTORY

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ワークロード・リプレイ用のディレクトリ・オブジェクトの名前

CAPTURE_ID

NUMBER

リプレイされた取得のID(DBA_WORKLOAD_CAPTURES.ID)

STATUS

VARCHAR2(40)

NOT NULL

ワークロード・リプレイの現在の状態:

- PREPARE - ワークロード・リプレイが開始され、クライアントの結合を待っている

- IN PROGRESS - ワークロード・リプレイが進行中である

- COMPLETED - ワークロード・リプレイが正常に完了した

- CANCELLED - ワークロード・リプレイまたはワークロード準備がキャンセルされた

- FAILED - エラーの発生によりワークロード・リプレイが異常終了した。詳細は、COMMENTS列を参照。

PREPARE_TIME

DATE

ワークロード準備を開始した日付

START_TIME

DATE

リプレイを開始した日付

END_TIME

DATE

リプレイを完了またはキャンセルした日付。リプレイが進行中の場合はNULL

DURATION_SECS

NUMBER

ワークロード・リプレイ時間(秒)

NUM_CLIENTS

NUMBER

NOT NULL

このワークロード・リプレイ中に使用されたワークロード・リプレイのクライアント・プロセス数

NUM_CLIENTS_DONE

NUMBER

NOT NULL

リプレイが完了したワークロード・リプレイのクライアント・プロセス数

FILTER_SET_NAME脚注 1

VARCHAR2(1000)

リプレイに使用されたフィルタ・セットの名前

DEFAULT_ACTION

VARCHAR2(30)

NOT NULL

将来の使用のために予約済

SYNCHRONIZATION

VARCHAR2(9)

記録されているトランザクション・セマンティクスを維持する必要があるか(TRUE)ないか(FALSE)を示す
同期化がオンの場合、元のワークロード取得中に検出されたコミット順が保持される。リプレイされる各アクションが実行されるのは、依存コミットがすべて実行された後のみとなる。依存コミットは、元のワークロード取得の特定のアクションより前に発行されたコミット。

関連項目: リプレイ・パラメータの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_WORKLOAD_REPLAY.PREPARE_REPLAY()を参照。

CONNECT_TIME_SCALE

NUMBER

NOT NULL

リプレイ中に取得されたストリームに対する接続時間のスケール変更係数。この値はパーセンテージとして解釈される。デフォルト値の100は100%を意味する。
関連項目: リプレイ・パラメータの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_WORKLOAD_REPLAY.PREPARE_REPLAY()を参照。

THINK_TIME_SCALE

NUMBER

NOT NULL

リプレイ中に取得されたストリームに対する思考時間のスケール変更係数。取得された同じストリームからの2つの連続的なユーザー・コール間で経過する思考時間のスケーリングを行う。入力はパーセンテージとして解釈される。デフォルト値の100は100%を意味する。
関連項目: リプレイ・パラメータの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_WORKLOAD_REPLAY.PREPARE_REPLAY()を参照。

THINK_TIME_AUTO_CORRECT

VARCHAR2(5)

思考時間をコール間で自動的に修正する必要がある(TRUE)かない(FALSE)かを示す
TRUEの場合、リプレイが取得よりも遅くなった場合に思考時間が短縮される。

FALSEの場合、アクションは発生しない。

関連項目: リプレイ・パラメータの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_WORKLOAD_REPLAY.PREPARE_REPLAY()を参照。

SCALE_UP_MULTIPLIER

NUMBER

NOT NULL

複数の取得のリプレイの前に、SCALE_UP_MULTIPLIERを使用してワークロード取得の問合せ部分をスケールアップする。取得された各セッションの問合せは、SCALE_UP_MULTIPLIERの値と同じ回数だけ同時にリプレイされる。

USER_CALLS

NUMBER

リプレイされたユーザー・コールの合計数

DBTIME

NUMBER

リプレイに対する累積データベース時間

NETWORK_TIME

NUMBER

リプレイに対する累積ネットワーク時間

THINK_TIME

NUMBER

リプレイに対する累積思考時間

PAUSE_TIME

NUMBER

停止状態のリプレイに費やされた時間

ELAPSED_TIME_DIFF

NUMBER

将来の使用のために予約済

AWR_DBID

NUMBER

このワークロード・リプレイに対応するAWRスナップショットのデータベースID。現在のデータベース内で実行されたリプレイでは、この値は現在のデータベースのDBIDに等しい。その他のデータベース内で実行されたリプレイでは、この値にNULLまたはDBMS_WORKLOAD_REPLAY.IMPORT_AWR()が移入される。

AWR_BEGIN_SNAP

NUMBER

このワークロード・リプレイに対応するAWRスナップショットのスナップショットIDを開始する

AWR_END_SNAP

NUMBER

このワークロード・リプレイに対応するAWRスナップショットのスナップショットIDを終了する

AWR_EXPORTED

VARCHAR2(12)

このワークロード・リプレイに対応するAWRスナップショットが、DBMS_WORKLOAD_REPLAY.EXPORT_AWR()を使用してエクスポートされた(YES)またはされない(NO)、リプレイが進行中のためエクスポートできない、正常に完了した、異なるデータベース内で取得したためエクスポートされない(NOT POSSIBLE)ことを示す

ERROR_CODE

NUMBER

このワークロード・リプレイのエラー・コード

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(300)

このワークロード・リプレイのエラー・メッセージ

DIR_PATH

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

ワークロード・リプレイ・ディレクトリ・オブジェクトの完全なディレクトリ・パス

REPLAY_DIR_NUMBER

NUMBER

このビューの他の列(NAME、DBID、DBNAME、PREPARE_TIME、START_TIME、END_TIME列など)の値に基づいて計算されハッシュ値。すべてのリプレイに対して完全に一意である必要がある。この値を使用して、リプレイ・ディレクトリ下のサブディレクトリが作成される。

SQLSET_OWNER脚注 1

VARCHAR2(128)

SQLチューニング・セットの所有者のユーザー名

SQLSET_NAME脚注 1

VARCHAR2(128)

このワークロード・リプレイのSQLチューニング・セットの名前

SCHEDULE_NAME脚注 2

VARCHAR2(128)

リプレイされるスケジュールの名前。1つまたは複数のワークロード取得およびそのリプレイを開始する順序を定義する。
SCHEDULE_NAMEがNULLの場合、リプレイはOracle Database 11gから導入された通常のリプレイであり、DBMS_WORKLOAD_REPLAY: INITIALIZE_REPLAY、PREPARE_REPLAYおよびSTART_REPLAYからの既存のAPIを使用して実行される。

SCHEDULE_NAMEがNULL以外の場合、リプレイはOracle Database 11.2.0.4で導入された新しい統合リプレイとなる。つまり、DBMS_WORKLOAD_REPLAY: INITIALIZE_CONSOLIDATED_REPLAY、PREPARE_CONSOLIDATED_REPLAYおよびSTART_CONSOLIDATED_REPLAYの新しいAPIを使用して実行される1つまたは複数のワークロード取得のリプレイとなる。

関連項目: 『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』のDBMS_WORKLOAD_REPLAY

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_CAPTURES

DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_CAPTURESは、リプレイ・スケジュールで使用されるワークロード取得を示します。ビュー内の1行につき1つのワークロード取得に関する情報が示されます。

列

データ型

NULL

説明

SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

リプレイされるスケジュールの名前

SCHEDULE_CAP_ID

NUMBER

NOT NULL

リプレイ・スケジュールに追加されたワークロード取得を識別する。1から開始される。同じ取得が複数回スケジュールに追加された場合は、異なるSCHEDULE_CAP_ID列と同一のCAPTURE_ID列を持つ複数の行ができます。

CAPTURE_ID

NUMBER

NOT NULL

DBA_WORKLOAD_CAPTURESからの取得IDを指し示す

CAPTURE_DIR

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ワークロード取得用のディレクトリ・オブジェクトの名前

OS_SUBDIR

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

リプレイ・ディレクトリ下の、このワークロード取得のサブディレクトリの名前

MAX_CONCURRENT_SESSIONS

NUMBER

このワークロード取得時に行われた同時セッションの最大数

NUM_CLIENTS_ASSIGNED

NUMBER

リプレイが開始される前にこのワークロード取得に割り当てられたクライアント数

NUM_CLIENTS

NUMBER

リプレイ中にこのワークロード取得用に実行しているクライアント数

NUM_CLIENTS_DONE

NUMBER

このワークロード取得のリプレイを終了したクライアント数

STOP_REPLAY

VARCHAR2(1)

NOT NULL

このワークロード取得のリプレイが完了したらリプレイ全体が停止する(Y)か停止しない(N)かを示す

TAKE_BEGIN_SNAPSHOT

VARCHAR2(1)

NOT NULL

この取得が開始されたときにAWRスナップショットが取得される(Y)か取得されない(N)かを示す

TAKE_END_SNAPSHOT

VARCHAR2(1)

NOT NULL

この取得が終了したときにAWRスナップショットが取得される(Y)か取得されない(N)かを示す

QUERY_ONLY

VARCHAR2(1)

NOT NULL

内部使用専用。

START_DELAY_SECS

NUMBER

ワークロード取得のリプレイの開始準備が整ったときの待機時間(秒)を示す。開始準備が整ったとは、取得がその他の取得を待機していないか、待機する必要がある取得のリプレイがすべて完了していることを意味する。デフォルト値は0(ゼロ)です。

START_TIME

DATE

この取得のリプレイの開始時刻

END_TIME

DATE

この取得のリプレイの終了時刻

AWR_DBID

NUMBER

リプレイのAWRデータベースID

AWR_BEGIN_SNAP

NUMBER

リプレイ開始時のAWRスナップショットのID

AWR_END_SNAP

NUMBER

リプレイ終了時のAWRスナップショットのID

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_ORDERING

DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_ORDERINGは、リプレイ・スケジュール内のワークロード取得間の開始順序を示します。このビューの各行では、同じリプレイ・スケジュール内の2つのワークロード取得間の開始順序が定義されています。

列

データ型

NULL

説明

SCHEDULE_NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

リプレイされるスケジュールの名前

SCHEDULE_CAP_ID

NUMBER

NOT NULL

待機するワークロード取得を示す

WAITFOR_CAP_ID

NUMBER

NOT NULL

SCHEDULE_CAP_IDに示されているワークロード取得が待機する必要があるワークロード取得を示す。取得SCHEDULE_CAP_IDは、取得WAITFOR_CAP_IDがそのリプレイを終了するまで開始されない。
このビューに、SCHEDULE_CAP_IDが同じだがWAITFOR_CAP_IDが異なる複数の行がある場合、SCHEDULE_CAP_IDに指定されている取得が、すべての待機対象の取得の実行が完了するまで開始されないスケジュールが定義されている。

このビューに、WAITFOR_CAP_IDが同じだがSCHEDULE_CAP_IDが異なる複数の行がある場合、WAITFOR_CAP_IDに指定されている取得が終了するまで複数の取得のリプレイが開始されないスケジュールが定義されている。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

DBA_WORKLOAD_USER_MAP

DBA_WORKLOAD_USER_MAPには、ある時点で削除されるまでに実行されたすべてのマッピングが含まれます。

マッピングは、このビューによって公開された表に格納されています。

古いマッピングを削除するには、次の文を実行します。

SQL> delete * from DBA_WORKLOAD_USER_MAP;

列

データ型

NULL

説明

REPLAY_ID

NUMBER

DBA_WORKLOAD_REPLAYSビュー内のID列に対する外部キー

SCHEDULE_CAP_ID

NUMBER

予定されている取得のID

CAPTURE_USER

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

ワークロード取得中のユーザー名

REPLAY_USER

VARCHAR2(4000)

取得したユーザーが再実行時に再マッピングされるユーザー名。REPLAY_USERがNULLの場合は、リプレイ中にCAPTURE_USERが使用される。つまり、元のユーザーが使用される。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
「DBA_WORKLOAD_REPLAYS」

DBA_XML_INDEXES

DBA_XML_INDEXESは、データベース内のXML索引をすべて示します。このビューの列は、ALL_XML_INDEXESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_INDEXES」

DBA_XML_SCHEMAS

DBA_XML_SCHEMASは、データベース内で登録済のすべてのXML Schemaを示します。このビューの列は、ALL_XML_SCHEMASの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_SCHEMAS」

DBA_XML_TAB_COLS

DBA_XML_TAB_COLSは、データベース内のすべてのXML表の列を示します。このビューの列は、ALL_XML_TAB_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_TAB_COLS」

DBA_XML_TABLES

DBA_XML_TABLESは、データベース内のすべてのXML表を示します。このビューの列は、ALL_XML_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_TABLES」

DBA_XML_VIEW_COLS

DBA_XML_VIEW_COLSは、データベース内のすべてのXMLビューの列を示します。このビューの列は、ALL_XML_VIEW_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_VIEW_COLS」

DBA_XML_VIEWS

DBA_XML_VIEWSは、データベース内のすべてのXMLビューを示します。このビューの列は、ALL_XML_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_VIEWS」

DBA_XSTREAM_ADMINISTRATOR

DBA_XSTREAM_ADMINISTRATORは、DBMS_XSTREAM_AUTHパッケージ内のプロシージャによって、XStream管理者権限が付与されたユーザーに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

XStream管理者権限を付与されたユーザーの名前

LOCAL_PRIVILEGES

VARCHAR2(3)

ローカルのXStream管理者権限が付与されたかどうか(YES | NO)

ACCESS_FROM_REMOTE

VARCHAR2(3)

データベース・リンクを介したリモートXStream管理をユーザーが利用できるかどうか(YES | NO)

注意:
DBA_XSTREAM_ADMINISTRATORビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_XSTREAM_INBOUND

DBA_XSTREAM_INBOUNDは、データベース内のすべてのXStreamインバウンド・サーバーに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_XSTREAM_INBOUNDの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XSTREAM_INBOUND」

DBA_XSTREAM_INBOUND_PROGRESS

DBA_XSTREAM_INBOUND_PROGRESSは、データベース内のすべてのXStreamインバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。このビューの列は、ALL_XSTREAM_INBOUND_PROGRESSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XSTREAM_INBOUND_PROGRESS」

DBA_XSTREAM_OUT_SUPPORT_MODE

DBA_XSTREAM_OUT_SUPPORT_MODEは、データベース内の表に対する取得プロセスのサポート・レベルに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表名

SUPPORT_MODE

VARCHAR2(6)

表に対する取得プロセスのサポート・レベル:

- FULL - 表のすべての列に加えられた変更を取得プロセスで取得できる。

- ID KEY - LOB、LONG、LONG RAW、XMLType列を除き、取得プロセスでサポートされている表のキー列と他の列に加えられた変更を取得プロセスで取得できる。

- NONE - 表の列に加えられた変更を取得プロセスで取得できない。

注意:
DBA_XSTREAM_OUT_SUPPORT_MODEビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

DBA_XSTREAM_OUTBOUND

DBA_XSTREAM_OUTBOUNDは、データベース内のすべてのXStreamアウトバウンド・サーバーに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_XSTREAM_OUTBOUNDの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XSTREAM_OUTBOUND」

DBA_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESS

DBA_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESSは、データベース内のすべてのXStreamアウトバウンド・サーバーによる進捗情報を示します。このビューの列は、ALL_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESS」

DBA_XSTREAM_RULES

DBA_XSTREAM_RULESは、データベース内のすべてのXStreamルールに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_XSTREAM_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XSTREAM_RULES」

DBFS_CONTENT

DBFS_CONTENTは、システム内の使用可能なすべてのコンテンツ・ストアのパス・アイテムをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

STORE

VARCHAR2(256)

ストアの名前

MOUNT

VARCHAR2(256)

ストアのインスタンスがマウントされる場所。

PATHNAME

VARCHAR2(1024)

項目へのパス名。

PATHTYPE

VARCHAR2(32)

パス項目のタイプ(DBMS_DBFS_CONTENTの定数(パス名のタイプ)に関する説明を参照)

FILEDATA

BLOB

パス項目内のデータにアクセスするために使用可能なBLOBロケータ

STD_ACCESS_TIME

TIMESTAMP(6)

パス名のコンテンツの最終アクセス時間。

STD_ACL

VARCHAR2(1024)

アクセス制御リスト(標準ACL構文)。

STD_CHANGE_TIME

TIMESTAMP(6)

パス名が最後に変更された時刻

STD_CHILDREN

NUMBER

ディレクトリまたはフォルダ・パスに含まれる子ディレクトリまたは子フォルダの数(このプロパティは、FEATURE_FOLDERS機能をサポートしているプロバイダで使用可能)。

STD_CONTENT_TYPE

VARCHAR2(1024)

通常TYPE_FILEであるパス名を説明する1つ以上のクライアントが提供するMIMEタイプ(標準RFC構文)。コンテンツ・タイプは、ストアにより必ず解析されるとはかぎりません。

STD_CREATION_TIME

TIMESTAMP(6)

項目が作成された時刻。一度設定すると、この値はパス名の使用期間中同じままです。

STD_DELETED

NUMBER

パス名が論理的に削除されているだけで、まだ完全に削除されていない場合は、ゼロ以外の数値が設定される(DBMS_DBFS_CONTENTの定数(格納機能)に関する説明を参照)。

STD_GUID

NUMBER

パス名に対するストア固有の一意の識別子。クライアントは異なるストア間でGUIDが一意であることに依存できないが、指定した(ストア名、ストア固有のパス名)に対するGUIDは、使用期間中、不変かつ一意である。

STD_MODIFICATION_TIME

TIMESTAMP(6)

パス名と関連付けられたデータの最終変更時間。TYPE_FILEまたはTYPE_REFERENCEパスのコンテンツの変更、TYPE_LINKパスの指示対象、およびTYPE_DIRECTORYパスの直下の子の追加または削除、構成データのすべての変更。

STD_OWNER

VARCHAR2(32)

パス名のクライアントが提供する(または暗黙的な)所有者名。

STD_PARENT_GUID

NUMBER

パス名の親に対するストア固有の一意の識別子。クライアントは異なるストア間でGUIDが一意であることに依存できないが、指定した(ストア名、ストア固有のパス名)に対するGUIDは、使用期間中、不変かつ一意である。
このパス名の親のGUID(std_parent_guid(pathname) == std_guid(parent(pathname)))

STD_REFERENT

VARCHAR2(1024)

TYPE_LINKパスのシンボリック・リンクのコンテンツ、それ以外の場合はNULL。STD_REFERENTでは任意の文字列が可能で、必ずしもクライアントでパス名と解釈される必要はない(このような解釈を行う場合は細心の注意を払う必要がある)。

OPT_HASH_TYPE

VARCHAR2(32)

OPT_HASH_VALUEプロパティで提供されるハッシュのタイプ(使用可能なオプションについては、DBMS_CRYPTOを参照)。

OPT_HASH_VALUE

VARCHAR2(128)

パス名のコンテンツを示すOPT_HASH_TYPEタイプのハッシュ値

OPT_LOCK_COUNT

NUMBER

パス名に配置される、互換性のあるロックの数。様々なプリンシパルが互換性のある(読取り)ロックをパスに配置可能な場合は、ロック数を正確に保持できるように、OPT_LOCKERを反復してすべてのロッカーを指定する必要がある。

OPT_LOCK_DATA

VARCHAR2(128)

ユーザー・ロックと関連付けられ、ストアによって解釈されない、クライアントが提供するユーザー・データ。

OPT_LOCKER

VARCHAR2(128)

パス名にユーザー・ロックを適用した、1つ以上の暗黙的なまたはユーザー指定のプリンシパル。

OPT_LOCK_STATUS

NUMBER

現在パス名に適用されているロックのタイプを示す値(LOCK_READ_ONLY、LOCK_WRITE_ONLY、LOCK_READ_WRITEのいずれか)

OPT_VERSION

NUMBER

パス名の線形バージョニングに対する順序番号。

OPT_VERSION_PATH

VARCHAR2(1024)

パス名の階層バージョニングに対するバージョン・パス名。

OPT_CONTENT_ID

RAW(128)

ファイル要素に対してプロバイダが生成する、文字列形式のストア固有の一意のコンテンツID。必要に応じてパスに関連付けられない場合もある(DBMS_DBFS_CONTENTの定数(ストア機能)のFEATURE_CONTENT_IDおよびFEATURE_LAZY_PATHを参照)

DBFS_CONTENT_PROPERTIES

DBFS_CONTENT_PROPERTIESは、システム内のすべてのコンテンツ・ストアにあるすべてのパス項目のプロパティと値のペアをすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

STORE

VARCHAR2(256)

ストアの名前

MOUNT

VARCHAR2(256)

ストアのインスタンスがマウントされる場所。

PATHNAME

VARCHAR2(1024)

項目へのパス名。

PROPERTY_NAME

VARCHAR2(32)

プロパティの名前

PROPERTY_VALUE

VARCHAR2(1024)

プロパティの値

PROPERTY_TYPE

NUMBER

プロパティの値に対するPL/SQL typecode。

DBMS_ALERT_INFO

DBMS_ALERT_INFOは、登録済アラートを示します。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アラート名

SID

VARCHAR2(30)

NOT NULL

このアラートを待機中のセッションのセッションID

CHANGED

VARCHAR2(1)

アラートが送信されたことを示すブール・フラグ。アラートが送信された場合はY。アラートなしの場合はN。

MESSAGE

VARCHAR2(1800)

アラートの送信側によって渡されたオプションのメッセージ

DBMS_LOCK_ALLOCATED

DBMS_LOCK_ALLOCATEDは、ユーザー割当てロックを示します。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(128)

NOT NULL

ロック名

LOCKID

NUMBER(38)

ロック識別子番号

EXPIRATION

DATE

ロックの時間切れ予定日(割当てプロシージャが実行されるたびに更新される)

DEPTREE

このビューはutldtree.sqlによって作成され、オブジェクト依存性ツリーの情報を示します。ユーザーSYSの場合、このビューは、オブジェクトに依存する共有カーソル(共有カーソルのみ)を示します。その他のすべてのユーザーの場合、このビューは共有カーソル以外のオブジェクトを示します。その他のユーザーは、SYS.DEPTREEにアクセスして共有カーソルの情報を得ることができます。

列

データ型

NULL

説明

NESTED_LEVEL

NUMBER

依存性ツリー内のネスト・レベル

TYPE

VARCHAR2(15)

オブジェクト型

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクト所有者

NAME

VARCHAR2(1002)

オブジェクト名

SEQ#

NUMBER

依存性ツリー内の順序番号。順序問合せに使用される。
関連項目: 「IDEPTREE」

DICT

DICTは、DICTIONARYのシノニムです。

関連項目:
「DICTIONARY」

DICT_COLUMNS

DICT_COLUMNSは、データ・ディクショナリ表およびデータ・ディクショナリ・ビュー内の列について示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

列が設定されているオブジェクトの名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

列の名前

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

列についてのテキスト・コメント

DICTIONARY

DICTIONARYは、データ・ディクショナリ表およびデータ・ディクショナリ・ビューについて示します。

列

データ型

NULL

説明

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

COMMENTS

VARCHAR2(4000)

オブジェクトについてのテキスト・コメント

DM_USER_MODELS

DM_USER_MODELSは、ユーザー・スキーマ内のモデルに関する情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

モデルの名前

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(30)

モデル関数:

- association - 関連は、記述マイニング関数です。相関モデルによって、データ・セット内に存在する関係とその発生確率が識別されます。

- attribute_importance - 属性の重要度は、予測マイニング関数です。属性評価モデルによって、特定の結果を予測する際の、属性の相対的な重要度が識別されます。

- classification - 分類は、予測マイニング関数です。分類モデルでは、履歴データを使用して新しい個別データまたは分類データが予測されます。
classification関数は、異常検出にも使用できます。この場合は、NULLターゲットを含むSVMアルゴリズムが使用されます(1クラスSVM)。

- clustering - クラスタリングは、記述マイニング関数です。クラスタリング・モデルは、データセットの中で自然なグループを識別する。

- feature_extraction - 機能抽出は、記述マイニング関数です。特徴抽出モデルによって、モデルのベースとなる最適なデータ・セットが作成されます。

- regression - 回帰は、予測マイニング関数です。回帰モデルでは、履歴データを使用して新しい連続的な数値データが予測されます。

ALGORITHM_NAME

VARCHAR2(30)

モデルで使用されるアルゴリズム:

- algo_name - モデルで使用するアルゴリズムを指定する設定。

- asso_max_rule_length - 関連モデルで使用するルールの最大長を指定する設定。

- asso_min_confidence - 関連モデルの最小信頼度を指定する設定。

- asso_min_support - 関連モデルの最小サポートを指定する設定。

- clas_cost_table_name - 分類モデルのコスト・マトリックス表の名前を指定する設定。

- clas_priors_table_name - NBモデルおよびABNモデルの事前確率表の名前を指定する設定。事前確率を使用しない分類アルゴリズムは、ディシジョン・ツリーのみです。
SVM分類モデルの場合は、この設定には重みの表の名前を指定します。

- clus_num_clusters - クラスタ化モデルのクラスタ数を指定する設定。

- feat_num_features - 機能選択モデルの機能数を指定する設定。

CREATION_DATE

DATE

NOT NULL

モデルの作成日

BUILD_DURATION

NUMBER

モデル作成プロセスの持続時間

TARGET_ATTRIBUTE

VARCHAR2(30)

分類モデルのターゲットとして指定された属性

MODEL_SIZE

NUMBER

モデルのサイズ(MB)

DOCUMENT_LINKS

DOCUMENT_LINKSは、Oracle XML DB Repositoryドキュメント内のOracle XML DBドキュメント・リンクに関するシステム情報を示します。XLinkまたはXIncludeリンクを含むXMLドキュメントがこのリポジトリに追加された場合、これらのリンクをドキュメント・リンクにマッピングし、DOCUMENT_LINKSビューを使用して追跡できます。

列

データ型

NULL

説明

SOURCE_ID

RAW(16)

ソース・リソースOID

TARGET_ID

RAW(16)

ターゲット・リソースOID

TARGET_PATH

VARCHAR2(4000)

この列は常にNULL。今後使用するために予約されています。

LINK_TYPE

VARCHAR2(8)

ドキュメント・リンクのタイプ: HardまたはWeak

LINK_FORM

VARCHAR2(8)

元のリンクがXlinkまたはXinclude形式のいずれであったか

SOURCE_TYPE

VARCHAR2(17)

リンクがResource ContentまたはResource Metadataに含まれているかどうか

関連項目:
このビューの使用方法の詳細は、『Oracle XML DB開発者ガイド』を参照してください。

ERROR_SIZE

ERROR_SIZEは、DBA_OBJECT_SIZEおよびUSER_OBJECT_SIZEを作成するためにアクセスされます。

EXCEPTIONS

EXCEPTIONSは、整合性制約違反の情報を示します。この表は、utlexcpt.sqlスクリプトによって作成されます。

列

データ型

NULL

説明

ROW_ID

ROWID

違反の原因となる行

OWNER

VARCHAR2(30)

表の所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

表の名前

CONSTRAINT

VARCHAR2(30)

違反した整合性制約

FLASHBACK_TRANSACTION_QUERY

FLASHBACK_TRANSACTION_QUERYは、データベース内のすべてのフラッシュバック・トランザクション問合せに関する情報を示します。データベースでは、予測不能な動作を回避するために少なくとも最小限のサプリメンタル・ロギングを有効にする必要があります。

列

データ型

NULL

説明

XID

RAW(8)

トランザクション識別子

START_SCN

NUMBER

トランザクション開始時のシステム変更番号(SCN)

START_TIMESTAMP

DATE

トランザクション開始時のタイムスタンプ

COMMIT_SCN

NUMBER

トランザクション・コミット時のシステム変更番号(トランザクションがアクティブな場合は、NULL)

COMMIT_TIMESTAMP

DATE

トランザクション・コミット時のタイムスタンプ(トランザクションがアクティブな場合は、NULL)

LOGON_USER

VARCHAR2(30)

トランザクションのログオン・ユーザー

UNDO_CHANGE#

NUMBER

UNDOシステム変更番号(1以上)

OPERATION

VARCHAR2(32)

トランザクションにより実行されるフォワードDML操作:

- D - 削除

- I - 挿入

- U - 更新

- B

- UNKNOWN

TABLE_NAME

VARCHAR2(256)

DMLが適用される表の名前

TABLE_OWNER

VARCHAR2(32)

DMLが適用される表の所有者

ROW_ID

VARCHAR2(19)

DMLによって変更された行のROWID

UNDO_SQL

VARCHAR2(4000)

OPERATIONで指定されたDMLを元に戻すためのSQL

関連項目:
最小限のサプリメンタル・ロギングを有効にする方法については、『Oracle Databaseユーティリティ』を参照してください。

GLOBAL_CONTEXT

GLOBAL_CONTEXTには、CLIENT_IDENTIFIER値に基づく、現在のセッションでアクセス可能なグローバル・コンテキスト属性の値が表示されます。このビューは、SESSION_CONTEXTと同様で、現在のセッションで設定されたセッション(またはローカル)コンテキスト属性の値をリストします。

列

データ型

NULL

説明

NAMESPACE

VARCHAR2(31)

グローバルにアクセス可能なコンテキストのネームスペース

ATTRIBUTE

VARCHAR2(31)

グローバルにアクセス可能なコンテキストの属性

VALUE

VARCHAR2(4000)

グローバルにアクセス可能なコンテキストの属性の値

USERNAME

VARCHAR2(31)

グローバルにアクセス可能なコンテキスト値が適用されるユーザー名

CLIENT_IDENTIFIER

VARCHAR2(65)

グローバルにアクセス可能なコンテキストのクライアント識別子

関連項目:

- 「SESSION_CONTEXT」

- グローバル・アプリケーション・コンテキストの使用の詳細は、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。

GLOBAL_NAME

GLOBAL_NAMEは、現行のデータベースのグローバル名を表示した1行を示します。

列

データ型

NULL

説明

GLOBAL_NAME

VARCHAR2(4000)

データベースのグローバル名

HS_ALL_CAPS

HS_ALL_CAPSは、Oracle以外(FDS)のデータ・ストアに対応付けられたすべての機能の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAP_NUMBER

NUMBER

機能番号

CONTEXT

NUMBER

この機能を適用できるコンテキスト

TRANSLATION

VARCHAR2(255)

等価なFDS要素への変換情報。関数の場合に有効。

ADDITIONAL_INFO

NUMBER

内部使用のフラグ

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

FDSクラスの名前

FDS_INST_NAME

VARCHAR2(30)

FDSインスタンスの名前

HS_ALL_DD

HS_ALL_DDは、Oracle以外(FDS)のデータ・ストアについてのデータ・ディクショナリ情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DD_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

データ・ディクショナリ表名

TRANSLATION_TYPE

CHAR(1)

T = 変換、M = 擬似実行

TRANSLATION_TEXT

VARCHAR2(4000)

マッピング情報を持つSQL文

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

FDSクラスの名前

FDS_INST_NAME

VARCHAR2(30)

FDSインスタンスの名前

DD_TABLE_DESC

VARCHAR2(255)

Oracleデータ・ディクショナリ表の説明

HS_ALL_INITS

HS_ALL_INITSは、Oracle以外(FDS)のデータ・ストアについてのデータ・ディクショナリ情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

INIT_VALUE_NAME

VARCHAR2(64)

初期化パラメータの名前

INIT_VALUE

VARCHAR2(255)

初期化パラメータの値

INIT_VALUE_TYPE

VARCHAR2(1)

環境変数(TまたはF)。Tは、環境変数として設定することを示す。Fは、環境変数として設定しないことを示す。

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

FDSクラスの名前

FDS_INST_NAME

VARCHAR2(30)

FDSインスタンスの名前

HS_BASE_CAPS

HS_BASE_CAPSは、Oracle以外(FDS)のデータ・ストアの基本機能の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAP_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

機能番号

CAP_DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

機能の説明

HS_BASE_DD

HS_BASE_DDは、ベース・データ・ディクショナリの変換表の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DD_TABLE_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

DD_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Oracleデータ・ディクショナリ表の名前

DD_TABLE_DESC

VARCHAR2(255)

Oracleデータ・ディクショナリ表の説明

HS_CLASS_CAPS

HS_CLASS_CAPSは、Oracle以外(FDS)のデータ・ストアに属する、クラス固有の(ドライバ)機能の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAP_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

機能番号

CAP_DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

機能の説明

CONTEXT

NUMBER

機能が使用可能になるコンテキストを示すフラグ

TRANSLATION

VARCHAR2(255)

等価なFDS要素への変換情報。関数の場合に有効。

ADDITIONAL_INFO

NUMBER

内部使用のための追加フラグ

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

HS_CLASS_DD

HS_CLASS_DDは、Oracle以外(FDS)のデータ・ストアのクラス固有のデータ・ディクショナリ変換の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DD_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Oracleデータ・ディクショナリ表の名前

DD_TABLE_DESC

VARCHAR2(255)

Oracleデータ・ディクショナリ表の説明

TRANSLATION_TYPE

CHAR(1)

NOT NULL

T = 変換、M = 擬似実行

TRANSLATION_TEXT

VARCHAR2(4000)

マッピング情報を持つSQL文

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前

DD_TABLE_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

HS_CLASS_INIT

HS_CLASS_INITは、Oracle以外(FDS)のクラス固有の初期化パラメータの情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

INIT_VALUE_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

初期化パラメータの名前

INIT_VALUE

VARCHAR2(255)

NOT NULL

初期化パラメータの値

INIT_VALUE_TYPE

VARCHAR2(1)

NOT NULL

環境変数(TまたはF)。Tは、環境変数として設定することを示す。Fは、環境変数として設定しないことを示す。

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前

FDS_CLASS_INIT_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

HS_FDS_CLASS

HS_FDS_CLASSは、Oracle以外(FDS)の有効なクラスの情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前(ODBC、DB2など)

FDS_CLASS
_COMMENTS

VARCHAR2(255)

Oracle以外のクラスのテキストの説明

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

HS_FDS_INST

HS_FDS_INSTは、Oracle以外(FDS)のインスタンスの情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

FDS_INST_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSインスタンスの名前

FDS_INST_COMMENTS

VARCHAR2(255)

Oracle以外のインスタンスのテキストの説明

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前

FDS_INST_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

HS_INST_CAPS

HS_INST_CAPSは、インスタンス固有の機能の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

CAP_NUMBER

NUMBER

NOT NULL

機能番号

CAP_DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

機能の説明

CONTEXT

NUMBER

この機能を適用できるコンテキスト

TRANSLATION

VARCHAR2(255)

等価なFDS要素への変換情報。関数の場合に有効。

ADDITIONAL_INFO

NUMBER

内部使用のための追加フラグ

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前(ODBC、DB2など)

FDS_INST_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSインスタンスの名前

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_INST_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

HS_INST_DD

HS_INST_DDは、Oracle以外(FDS)のインスタンス固有のデータ・ディクショナリ変換の情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

DD_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

Oracleデータ・ディクショナリ表の名前

DD_TABLE_DESC

VARCHAR2(255)

Oracleデータ・ディクショナリ表の説明

TRANSLATION_TYPE

CHAR(1)

NOT NULL

T = 変換、M = 擬似実行

TRANSLATION_TEXT

VARCHAR2(4000)

マッピング情報を持つSQL文

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前(ODBC、DB2など)

FDS_INST_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSインスタンスの名前

DD_TABLE_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_INST_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

HS_INST_INIT

HS_INST_INITは、Oracle以外(FDS)のインスタンス固有の初期化パラメータの情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

INIT_VALUE_NAME

VARCHAR2(64)

NOT NULL

初期化パラメータの名前

INIT_VALUE

VARCHAR2(255)

NOT NULL

初期化パラメータの値

INIT_VALUE_TYPE

VARCHAR2(1)

NOT NULL

環境変数(TまたはF)。Tは環境変数として設定することを示し、Fは環境変数として設定しないことを示す。

FDS_CLASS_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSクラスの名前(ODBC、DB2など)

FDS_INST_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

FDSインスタンスの名前

FDS_INST_INIT_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_CLASS_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

FDS_INST_ID

NUMBER

NOT NULL

順序: 行が挿入されるごとに増分されるカウンタ(内部で使用される)

IDEPTREE

このビューは、utldtree.sqlによって作成され、インデントされた依存性ツリーを示します。このツリーは、DEPTREEを事前ソートし、見やすく表示するものです。

列

データ型

NULL

説明

NESTED_LEVEL

NUMBER

依存性ツリー内のネスト・レベル

TYPE

VARCHAR2(15)

オブジェクト型

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクト所有者

NAME

VARCHAR2(1002)

オブジェクト名

IND

INDは、USER_INDEXESのシノニムです。

関連項目:
「USER_INDEXES」

INDEX_HISTOGRAM

INDEX_HISTOGRAMは、ANALYZE INDEX ... VALIDATE STRUCTURE文の情報を示します。

注意:
統計情報を収集するには、ANALYZE INDEX ... VALIDATE STRUCTURE OFFLINE文を使用する必要があります。

列

データ型

NULL

説明

REPEAT_COUNT

NUMBER

1つ以上の索引キーが表内で繰り返される回数

KEYS_WITH_REPEAT_COUNT

NUMBER

指定した回数だけ繰り返される索引キーの数

INDEX_STATS

INDEX_STATSは、前回のANALYZE INDEX ... VALIDATE STRUCTURE文の情報を示します。

注意:
統計情報を収集するには、ANALYZE INDEX ... VALIDATE STRUCTURE OFFLINE文を使用する必要があります。

列

データ型

NULL

説明

HEIGHT

NUMBER

Bツリーの高さ

BLOCKS

NUMBER

NOT NULL

セグメントに割り当てられたブロック

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

索引の名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

分析済の索引のパーティションの名前。索引がパーティション化されていない場合、NULLが戻る。

LF_ROWS

NUMBER

リーフ行の数(索引内の値)

LF_BLKS

NUMBER

Bツリー内のリーフ・ブロックの数

LF_ROWS_LEN

NUMBER

すべてのリーフ行の長さの合計

LF_BLK_LEN

NUMBER

リーフ・ブロック内の使用可能領域

BR_ROWS

NUMBER

Bツリー内のブランチ行の数

BR_BLKS

NUMBER

Bツリー内のブランチ・ブロックの数

BR_ROWS_LEN

NUMBER

Bツリー内のすべてのブランチ・ブロックの長さの合計

BR_BLK_LEN

NUMBER

ブランチ・ブロック内の使用可能領域

DEL_LF_ROWS

NUMBER

索引内の削除されたリーフ行の数

DEL_LF_ROWS_LEN

NUMBER

索引内の削除されたすべての行の合計の長さ

DISTINCT_KEYS

NUMBER

索引内の固有のキーの数(すでに削除されている行を含む場合がある)

MOST_REPEATED_KEY

NUMBER

繰返し回数の最も多いキーが繰り返される回数(すでに削除されている行を含む場合がある)

BTREE_SPACE

NUMBER

Bツリー内に現在割り当てられている合計領域

USED_SPACE

NUMBER

Bツリー内で現在使用されている合計領域

PCT_USED

NUMBER

Bツリー内で割り当てられた領域に対する、使用されている領域の割合

ROWS_PER_KEY

NUMBER

1固有キー当たりの平均行数(この行数には、削除された行は含まれない)

BLKS_GETS_PER_ACCESS

NUMBER

ランダムに選択された行が索引を使用してアクセスされる場合の、1行当たりの一貫したモード・ブロック読取り数の予測値。索引のスキャン中に発生する読取り一貫性の数を算出するために使用される。

PRE_ROWS

NUMBER

接頭辞行の数(索引内の値)

PRE_ROWS_LEN

NUMBER

すべての接頭辞行の長さの合計

OPT_CMPR_COUNT

NUMBER

キー圧縮の最適な長さ

OPT_CMPR_PCTSAVE

NUMBER

ANALYZE後の対応する領域の節約

LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLES

LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLESは、DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLEのシノニムです。

関連項目:
「DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLE」

MAP_OBJECT

MAP_OBJECTは、オブジェクトの記憶域コンテナの階層配置を示すグローバル一時表です。この表の各行は、階層レベルを表します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_NAME

VARCHAR2(2000)

オブジェクト名

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(2000)

オブジェクトの所有者

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(2000)

オブジェクト型

FILE_MAP_IDX

NUMBER

ファイルの索引(V$MAP_FILE内のFILE_MAP_IDXに対応)

DEPTH

NUMBER

I/Oスタック内の要素の深さ

ELEM_IDX

NUMBER

要素に対応する索引

CU_SIZE

NUMBER

要素上に連続して存在するファイルの連続する論理ブロック・セット(HKB単位)

STRIDE

NUMBER

この要素上で連続しているファイル内の連続単位(CU)間のHKB数。RAID5ファイルとストライプ・ファイルに使用される。

NUM_CU

NUMBER

この要素上で相互に隣接していて、ファイル内でSTRIDE HKBで区切られている連続単位の数。RAID5の場合、連続単位数にはパリティ・ストライプも含まれる。

ELEM_OFFSET

NUMBER

要素オフセット(HKB単位)

FILE_OFFSET

NUMBER

ファイルの先頭から連続単位の先頭バイトまでのオフセット(HKB単位)

DATA_TYPE

VARCHAR2(2000)

データ型(DATA、PARITYまたはDATA AND PARITY)

PARITY_POS

NUMBER

パリティの位置。RAID5の場合のみ。このフィールドはパリティとデータ部分を区別するために必要である。

PARITY_PERIOD

NUMBER

パリティ間隔。RAID5の場合のみ。

NLS_DATABASE_PARAMETERS

NLS_DATABASE_PARAMETERSは、データベースの永続NLSパラメータを示します。

列

データ型

NULL

説明

PARAMETER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

パラメータ名

VALUE

VARCHAR2(40)

パラメータ値

NLS_INSTANCE_PARAMETERS

NLS_INSTANCE_PARAMETERSは、インスタンスのNLSパラメータを示します。

列

データ型

NULL

説明

PARAMETER

VARCHAR2(30)

パラメータ名

VALUE

VARCHAR2(40)

パラメータ値

NLS_SESSION_PARAMETERS

NLS_SESSION_PARAMETERSは、ユーザー・セッションのNLSパラメータを示します。

列

データ型

NULL

説明

PARAMETER

VARCHAR2(30)

パラメータ名

VALUE

VARCHAR2(40)

パラメータ値

OBJ

OBJは、USER_OBJECTSのシノニムです。

関連項目:
「USER_OBJECTS」

PATH_VIEW

PATH_VIEWは、1行につきOracle XML DBリポジトリ内のリソースにアクセスするための一意のパスを示します。

列

データ型

NULL

説明

PATH

VARCHAR2(1024)

リポジトリ・リソースRESへの(絶対)パス

RES

XMLTYPE(XMLSchema "http://xmlns.oracle.com/xdb/XDBResource.xsd" Element "Resource")

PATH列が参照するリソース

LINK

XMLTYPE

リンク・プロパティ

RESID

RAW(16)

リソースOID

関連項目:
このビューの使用方法の詳細は、『Oracle XML DB開発者ガイド』を参照してください。

PLAN_TABLE

PLAN_TABLEは、すべてのユーザーに対してEXPLAIN PLAN文の出力を保持するグローバル一時表として自動的に作成されます。PLAN_TABLEは、EXPLAIN PLAN文によって実行計画を示す行が挿入されるデフォルトのサンプル出力表です。

PLAN_TABLE表は各ユーザーに対して自動的に設定されますが、SQLスクリプトutlxplan.sqlを使用すると、ローカルのPLAN_TABLEをユーザーのスキーマに手動で作成できます。

列

データ型

NULL

説明

STATEMENT_ID

VARCHAR2(30)

EXPLAIN PLAN文に指定されたオプションのSTATEMENT_IDパラメータの値

PLAN_ID

NUMBER

データベース内の計画の一意の識別子

TIMESTAMP

DATE

EXPLAIN PLAN文が生成された日時

REMARKS

VARCHAR2(4000)

EXPLAIN PLANで表示された計画の各手順に関連付けるコメント(4000バイト以下)。この列は、問合せに対しアウトラインまたはSQLプロファイルが使用されたかどうかを示すために使用される。
PLAN_TABLEの行に注釈を追加または変更する必要がある場合は、UPDATE文を使用してPLAN_TABLE文の行を変更する。

OPERATION

VARCHAR2(30)

この手順で実行された内部操作の名前。文に対して生成された最初の行では、その列に次のいずれかの値が含まれる。

- DELETE STATEMENT

- INSERT STATEMENT

- SELECT STATEMENT

- UPDATE STATEMENT

OPTIONS

VARCHAR2(255)

OPERATION列で示されている操作のバリエーション

OBJECT_NODE

VARCHAR2(128)

オブジェクトを参照するために使用されたデータベース・リンクの名前(表またはビューの名前)。パラレル実行を使用するローカル問合せの場合、この列はコンシュームされた操作からの出力順番を示す。

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表または索引の所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表名または索引名

OBJECT_ALIAS

VARCHAR2(65)

SQL文に含まれる表またはビューの一意の別名。索引の場合は、基礎となる表のオブジェクトの別名。

OBJECT_INSTANCE

NUMBER(38)

元の文に表示されているオブジェクトの位置に対応する順序を示す数値。この数値は元の文のテキストに対して、左から右へ、外側から内側へ付番される。ビューを展開した場合、この数値は予測できない。

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(30)

オブジェクトに関する情報を示す修飾子(索引に対するNON-UNIQUEなど)

OPTIMIZER

VARCHAR2(255)

オプティマイザのカレント・モード

SEARCH_COLUMNS

NUMBER

現在は使用されていない

ID

NUMBER(38)

実行計画の手順ごとに割り当てられた番号

PARENT_ID

NUMBER(38)

IDの手順の出力について処理を行う、次の実行手順のID

DEPTH

NUMBER(38)

計画が示す行ソース・ツリー内の操作の深さ。この値を使用して、PLAN TABLEレポートの行をインデントできる。

POSITION

NUMBER(38)

最初の出力行の場合、この列はオプティマイザが見積もった、文を実行するためのコストを示す。その他の行の場合は、同じ親の他の子に対応する相対位置を示す。

COST

NUMBER(38)

オプティマイザの問合せ方法で見積もった操作のコスト。表アクセス操作のコストは判断されない。この列の値には、特定の測定単位がなく、単に実行計画のコストを比較するために使用される重み付け値を示す。この列の値は、CPU_COST列およびIO_COST列の関数である。

CARDINALITY

NUMBER(38)

この操作によってアクセスされる行数の問合せ最適化方法による見積り

BYTES

NUMBER(38)

この操作によってアクセスされるバイト数の問合せ最適化方法による見積り

OTHER_TAG

VARCHAR2(255)

OTHER列の次の内容を示す。

- SERIAL - シリアル実行。この場合、SQLはOTHER列に現在ロードされていない。

- SERIAL_FROM_REMOTE - リモート・サイトでのシリアル実行。

- PARALLEL_FROM_SERIAL - シリアル実行。手順の出力は、パーティション化されるか、パラレル実行サーバーにブロードキャストされる。

- PARALLEL_TO_SERIAL - パラレル実行。手順の出力は、シリアル問合せコーディネータ(QC)・プロセスに戻される。

- PARALLEL_TO_PARALLEL - パラレル実行。手順の出力は、パラレル実行サーバーの2番目のセットに再パーティション化される。

- PARALLEL_COMBINED_WITH_PARENT - パラレル実行。手順の出力は、同じパラレル処理の次の手順に送られる。親へのプロセス間通信はなし。

- PARALLEL_COMBINED_WITH_CHILD - パラレル実行。手順の入力は、同じパラレル処理の前の手順から受け取る。子からのプロセス間通信はなし。

PARTITION_START

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション:

- number - 開始パーティションはSQLコンパイラで識別され、そのパーティション番号はnumberで示される。

- KEY - 開始パーティションは実行時にパーティション化キー値から識別される。

- ROW REMOVE_LOCATION - 開始パーティション(終了パーティションと同じ)は実行時に、取得されている各レコードの位置から算出される。レコードの位置は、ユーザーまたはグローバル索引によって取得される。

- INVALID - アクセスされたパーティションの範囲が空である。

PARTITION_STOP

VARCHAR2(255)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション:

- number - 終了パーティションはSQLコンパイラで識別され、そのパーティション番号はnumberで示される。

- KEY - 終了パーティションは実行時にパーティション化キー値から識別される。

- ROW REMOVE_LOCATION - 終了パーティション(開始パーティションと同じ)は実行時に、取得されている各レコードの位置から算出される。レコードの位置は、ユーザーまたはグローバル索引によって取得される。

- INVALID - アクセスされたパーティションの範囲が空である。

PARTITION_ID

NUMBER(38)

PARTITION_START列とPARTITION_STOP列の値の組を計算した手順

OTHER

LONG

ユーザーにとって有効な、実行手順に固有のその他の情報(OTHER_TAG列を参照)

OTHER_XML

CLOB

実行計画の実行手順に固有の追加情報を示す。複数の情報を格納できるため、この列の内容はXMLを使用して構成される。次の情報が表示される。

- 問合せが解析された対象スキーマの名前

- EXPLAIN PLANを作成したOracle Databaseのリリース番号

- 実行計画に関連付けられたハッシュ値

- 実行計画の作成に使用されたアウトラインまたはSQLプロファイルがある場合は、その名前

- 計画の作成に動的サンプリングが使用されたかどうか

- アウトライン・データ(同じ計画の再作成に使用できる一連のオプティマイザ・ヒント)

DISTRIBUTION

VARCHAR2(30)

プロデューサの問合せサーバーからコンシューマの問合せサーバーへの、行の分散に使用されるメソッド
関連項目: コンシューマ問合せサーバーおよびプロデューサ問合せサーバーの詳細は、『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

CPU_COST

NUMBER(38)

問合せオプティマイザの方法で見積もった操作のCPUコスト。この列の値は、操作に必要なマシン・サイクル数に比例する。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

IO_COST

NUMBER(38)

問合せオプティマイザの方法で見積もった操作のI/Oコスト。この列の値は、操作で読み込まれるデータ・ブロック数に比例する。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

TEMP_SPACE

NUMBER(38)

問合せオプティマイザの方法で見積もった、操作で使用される一時領域(バイト)。ルールベース方法を使用する文の場合、または一時領域を使用しない操作の場合、この列はNULL。

ACCESS_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

アクセス構造内の行の検索に使用する述語。たとえば、開始述語または停止述語は索引レンジ・スキャンに使用。

FILTER_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

行の生成前のフィルタ処理に使用される述語

PROJECTION

VARCHAR2(4000)

操作により生成される式

TIME

NUMBER(38)

問合せオプティマイザで見積もった操作の経過時間(秒)。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

QBLOCK_NAME

VARCHAR2(30)

問合せブロックの名前(システム生成またはQB_NAMEヒントによるユーザー定義のいずれか)

PLUGGABLE_SET_CHECK

PLUGGABLE_SET_CHECKは、プラガブル・セットを確認するための関係を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJ1_OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJ1_NAME

VARCHAR2(30)

第1オブジェクト

OBJ1_SUBNAME

VARCHAR2(30)

SubObject1Name

OBJ1_TYPE

VARCHAR2(15)

オブジェクト型

TS1_NAME

VARCHAR2(30)

第1オブジェクトを含む表領域

OBJ2_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

OBJ2_SUBNAME

VARCHAR2(30)

SubObject2Name

OBJ2_TYPE

VARCHAR2(15)

オブジェクト型

OBJ2_OWNER

VARCHAR2(30)

セカンダリ・オブジェクトのオブジェクト所有者

TS2_NAME

VARCHAR2(30)

第1オブジェクトを含む表領域

CONSTRAINT_NAME

VARCHAR2(30)

依存制約の名前

REASON

VARCHAR2(79)

チェックの結果、プラガブルにならない理由

MESG_ID

NUMBER

メッセージID

PRODUCT_COMPONENT_VERSION

PRODUCT_COMPONENT_VERSIONは、コンポーネント製品のバージョン情報および状態情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

PRODUCT

VARCHAR2(64)

製品名

VERSION

VARCHAR2(64)

バージョン番号

STATUS

VARCHAR2(64)

リリースの状態

PROXY_USERS

PROXY_USERSは、プロキシ・ユーザーおよびプロキシ・ユーザーがかわって動作するクライアントのリストを示します。

列

データ型

NULL

説明

PROXY

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プロキシ・ユーザーの名前

CLIENT

VARCHAR2(30)

NOT NULL

プロキシ・ユーザーがかわりに動作できるクライアント・ユーザーの名前

AUTHENTICATION

VARCHAR2(3)

プロキシがクライアントの認証接続情報を指定する必要があるかどうか(YES | NO)

FLAGS

VARCHAR2(35)

プロキシ/クライアント・ペアに関連付けられたフラグ

- PROXY MAY ACTIVATE ALL CLIENT ROLES

- NO CLIENT ROLES MAY BE ACTIVATED

- PROXY MAY ACTIVATE ROLE

- PROXY MAY ACTIVATE ALL CLIENT ROLES

- PROXY MAY NOT ACTIVATE ROLE

PSTUBTBL

この表は、PSTUBユーティリティで生成されたスタブの情報を示し、Oracle Forms 3.0クライアントがOracle Databaseのストアド・プロシージャをコールできるようにします。

注意:
この表の内容は、PSTUBユーティリティのみに使用されます。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

ストアド・プロシージャの識別子のスキーマ部分

DBNAME

VARCHAR2(128)

ストアド・プロシージャの識別子のデータベース・リンク部分

LUN

VARCHAR2(30)

ストアド・プロシージャの識別子のライブラリ・ユニット名部分

LUTYPE

VARCHAR2(3)

ストアド・プロシージャのタイプ

LINENO

NUMBER

スタブの行番号

LINE

VARCHAR2(1800)

スタブのテキスト

PUBLIC_DEPENDENCY

PUBLIC_DEPENDENCYは、オブジェクト番号別のオブジェクト間の依存性を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

オブジェクト番号

REFERENCED_OBJECT_ID

NUMBER

NOT NULL

参照されたオブジェクト(親オブジェクト)

PUBLICSYN

PUBLICSYNは、パブリック・シノニムの情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

SNAME

VARCHAR2(30)

シノニムの名前

CREATOR

VARCHAR2(30)

シノニムの所有者

TNAME

VARCHAR2(30)

シノニムを表している表

DATABASE

VARCHAR2(128)

表が存在するデータベース

TABTYPE

VARCHAR2(9)

表のタイプ

QUEUE_PRIVILEGES

QUEUE_PRIVILEGESは、セッションに付与されたアドバンスト・キューイング・オブジェクト権限をすべて示します。

列

データ型

NULL

説明

GRANTEE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

アクセス権を付与されたユーザーまたはロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

GRANTOR

VARCHAR2(30)

NOT NULL

権限付与を実行したユーザー名

ENQUEUE_PRIVILEGE

NUMBER

キューへのENQUEUEパーミッション

DEQUEUE_PRIVILEGE

NUMBER

キューからのDEQUEUEパーミッション

RECYCLEBIN

RECYCLEBINは、USER_RECYCLEBINのシノニムです。

関連項目:
「USER_RECYCLEBIN」

REDACTION_COLUMNS

REDACTION_COLUMNSは、データベース内のすべてのリダクションされる列を示し、列が存在する表またはビューの所有者、オブジェクト名、列名、リダクション機能のタイプ、リダクション機能のパラメータ(存在する場合)およびリダクション・ポリシーのオプションの説明を提供します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リダクションされるオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リダクションされるオブジェクトの名前

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

リダクションされる列の名前

FUNCTION_TYPE

VARCHAR2(27)

この列に対するリダクション機能

FUNCTION_PARAMETERS

VARCHAR2(1000)

この列に対するリダクションのfunction_parameters

REGEXP_PATTERN

VARCHAR2(512)

検索用の正規表現パターン

REGEXP_REPLACE_STRING

VARCHAR2(4000)

\\n (nは、1から9の数値)書式で、最大500の部分正規表現への後方参照が含まれる置換文字列(最大長4000文字)

REGEXP_POSITION

NUMBER

検索の開始位置を指定する1から始まる整数

REGEXP_OCCURRENCE

NUMBER

0 (一致のすべてのオカレンスを置換)または正の整数n (一致のn番目のオカレンスを置換)のいずれか

REGEXP_MATCH_PARAMETER

VARCHAR2(10)

デフォルトの一致動作を変更する場合、可能な値はi、c、n、m、xの組合せとなる。『Oracle Database SQL言語リファレンス』の「REGEXP_REPLACE」セクションのmatch_parameterの説明を参照。

COLUMN_DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

この列で実行されるリダクション機能に関してユーザーが提供した説明。たとえば、社会保障番号の列の場合、説明は「社会保障番号をXXX-XX-(最後の4桁)にリダクション」などとなる。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
Oracle Data Redactionの詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

REDACTION_POLICIES

REDACTION_POLICIESは、データベース内のすべてのリダクション・ポリシーを示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー付きオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー付きオブジェクトの名前

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ポリシー名

EXPRESSION

VARCHAR2(4000)

NOT NULL

このポリシーの式

ENABLE

VARCHAR2(7)

ポリシーが使用可能(YES)か使用禁止(NO)か

POLICY_DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

ポリシーの説明

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
Oracle Data Redactionの詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

REDACTION_VALUES_FOR_TYPE_FULL

REDACTION_VALUES_FOR_TYPE_FULLは、完全なリダクションの現在の値をすべて示します。

たとえば、型がBINARY_DOUBLEの列にリダクション・ポリシーが適用され、リダクションのタイプが完全なリダクションである場合、その列はこのビューのBINARY_DOUBLE_VALUE列に示された値にリダクションされます。

列

データ型

NULL

説明

NUMBER_VALUE

NUMBER

NOT NULL

NUMBER列での完全なリダクションのリダクション結果

BINARY_FLOAT_VALUE

BINARY_FLOAT

NOT NULL

BINARY_FLOAT列での完全なリダクションのリダクション結果

BINARY_DOUBLE_VALUE

BINARY_DOUBLE

NOT NULL

BINARY_DOUBLE列での完全なリダクションのリダクション結果

CHAR_VALUE

VARCHAR2(1)

CHAR列での完全なリダクションのリダクション結果

VARCHAR_VALUE

VARCHAR2(1)

VARCHAR2列での完全なリダクションのリダクション結果

NCHAR_VALUE

NCHAR(1)

NCHAR列での完全なリダクションのリダクション結果

NVARCHAR_VALUE

NVARCHAR2(1)

NVARCHAR2列での完全なリダクションのリダクション結果

DATE_VALUE

DATE

NOT NULL

DATE列での完全なリダクションのリダクション結果

TIMESTAMP_VALUE

TIMESTAMP(6)

NOT NULL

TIMESTAMP列での完全なリダクションのリダクション結果

TIMESTAMP_WITH_TIME_ZONE_VALUE

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

NOT NULL

TIMESTAMP WITH TIME ZONE列での完全なリダクションのリダクション結果

BLOB_VALUE

BLOB

BLOB列での完全なリダクションのリダクション結果

CLOB_VALUE

CLOB

CLOB列での完全なリダクションのリダクション結果

NCLOB_VALUE

NCLOB

NCLOB列での完全なリダクションのリダクション結果

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
Oracle Data Redactionの詳細は、『Oracle Database Advanced Securityガイド』を参照してください。

REPORT_COMPONENTS

REPORT_COMPONENTSは、XML、HTMLまたはテキスト形式でレポートを提供する様々なデータベース・コンポーネントのメタデータを示します。レポートは最初にXML形式で生成され、サポートされるレポート・タイプに応じてHTMLまたはテキスト形式に変換できます。各コンポーネントは、様々な種類のコンテンツを含むレポートを1つ以上生成します。レポートを要求するには、コンポーネント固有のPL/SQLインタフェース(SQLチューニング・アドバイザ用のDBMS_SQLTUNEなど)またはDBMS_REPORTパッケージを使用できます。

列

データ型

NULL

説明

COMPONENT_ID

NUMBER

NOT NULL

レポートを作成するデータベース・コンポーネントのID番号

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

レポートを作成するデータベース・コンポーネントの名前(SQLチューニング・アドバイザのsqltuneなど)

COMPONENT_DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

コンポーネントの説明

REPORT_ID

NUMBER

NOT NULL

レポート・タイプのID番号

REPORT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

レポート・タイプの名前

REPORT_DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

レポート・タイプの説明

SCHEMA_FILENAME

VARCHAR2(500)

レポート用のXMLスキーマのファイル名(オプション)

SCHEMA_DATA

XMLTYPE

このレポート用のXMLスキーマ(オプション)

REPORT_FILES

REPORT_FILESは、特定のコンポーネントのレポートに関連するすべてのXMLスキーマおよびXSLTファイルのデータを示します。

列

データ型

NULL

説明

COMPONENT_ID

NUMBER

レポートを作成するデータベース・コンポーネントのID番号

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(30)

レポートを作成するデータベース・コンポーネントの名前(SQLチューニング・アドバイザのsqltuneなど)

FILENAME

VARCHAR2(500)

NOT NULL

XSLT/XMLスキーマ・ファイルの名前

DATA

XMLTYPE

XSLT/XMLスキーマのデータ

REPORT_FORMATS

REPORT_FORMATSは、レポートでサポートされる様々な出力形式のメタデータを示します。一部のレポートはXMLでのみ生成され、このビューにデータが表示されません。レポートでHTMLまたはテキスト形式がサポートされる場合(SQLパフォーマンス・アナライザのレポートなど)は、それらの形式のメタデータがこのビューに表示されます。XMLレポートは、DBMS_REPORT.FORMAT_REPORTプロシージャを使用して他の形式に変換できます。

列

データ型

NULL

説明

COMPONENT_ID

NUMBER

NOT NULL

レポートを作成するデータベース・コンポーネントのID番号

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

レポートを作成するデータベース・コンポーネントの名前(SQLチューニング・アドバイザのsqltuneなど)

REPORT_ID

NUMBER

NOT NULL

レポート・タイプのID番号

REPORT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

レポート・タイプの名前

FORMAT_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

レポート形式の名前

DESCRIPTION

VARCHAR2(256)

レポート形式の説明

TYPE

VARCHAR2(6)

形式タイプ:

- XSLT - XMLデータにXSLTスタイルシートを適用して生成されるレポート(HTMLレポートなど)

- Text - XSLTスタイルシートを適用してXMLデータをHTMLに変換した後、内部レポートのHTMLとテキストの変換エンジンを使用し、HTMLを書式化されたテキストに変換して生成されるレポート。

- Custom - レポート・クライアントによってネイティブに実装されるカスタム形式。

XSLT_FILENAME

VARCHAR2(500)

この形式で使用されるXSLTの名前(XSLTおよびText形式タイプのみ)

XSLT_DATA

XMLTYPE

XSLTデータ(XSLTおよびText形式タイプのみ)

TEXT_LINESIZE

NUMBER

書式化されたテキスト・レポートの最大行サイズ(Text形式タイプのみ)

RESOURCE_COST

RESOURCE_COSTは、それぞれのリソースに対するコストを示します。

列

データ型

NULL

説明

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(32)

NOT NULL

リソース名

UNIT_COST

NUMBER

NOT NULL

リソースのコスト

RESOURCE_MAP

RESOURCE_MAP表は、リソースを示します。この表を使用すると、リソース名をリソース番号にマップできます。

列

データ型

NULL

説明

RESOURCE#

NUMBER

NOT NULL

数値のリソース・コード

TYPE#

NUMBER

NOT NULL

数値の型コード

NAME

VARCHAR2(32)

NOT NULL

リソース名

RESOURCE_VIEW

RESOURCE_VIEWは、1行につきOracle XML DBリポジトリ内の各リソースを示します。

列

データ型

NULL

説明

RES

XMLTYPE(XMLSchema "http://xmlns.oracle.com/xdb/XDBResource.xsd" Element "Resource")

リポジトリ内のリソース

ANY_PATH

VARCHAR2(4000)

リソースへの(絶対)パス

RESID

RAW(16)

リソースのOID。リソースの一意のハンドル。

関連項目:
このビューの使用方法の詳細は、『Oracle XML DB開発者ガイド』を参照してください。

ROLE_ROLE_PRIVS

ROLE_ROLE_PRIVSは、別のロールに付与されたロールの情報を示します。表示される情報は、ユーザーがアクセス可能なロールに関するもののみです。

列

データ型

NULL

説明

ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールの名前

GRANTED_ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

付与されたロール

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(3)

ロールがADMIN OPTION付きで付与されたかどうか

ROLE_SYS_PRIVS

ROLE_SYS_PRIVSは、ロールに付与されたシステム権限を示します。表示される情報は、ユーザーがアクセス可能なロールに関するもののみです。

列

データ型

NULL

説明

ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールの名前

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

ロールに付与されたシステム権限

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(3)

ADMIN OPTION付きで付与されたかどうか(YES | NO)

ROLE_TAB_PRIVS

ROLE_TAB_PRIVSは、ロールに付与された表権限を示します。表示される情報は、ユーザーがアクセス可能なロールに関するもののみです。

列

データ型

NULL

説明

ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールの名前

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクト名

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

列名(適用できる場合)

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

ロールに付与されたオブジェクト権限

GRANTABLE

VARCHAR2(3)

ロールがADMIN OPTION付きで付与された場合はYES。それ以外の場合はNO。

SCHEDULER_BATCH_ERRORS

SCHEDULER_BATCH_ERRORSは、スケジューラ・バッチのコールの後(引数COMMIT_SEMANTICSがABSORB_ERRORSに設定されたとき)に、各コールによって発生したバッチのエラーを示します。

列

データ型

NULL

説明

ARRAY_INDEX

NUMBER

バッチ内のジョブの索引

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(30)

オブジェクト型:

- JOB

- LIGHTWEIGHT JOB

- UNKNOWN

OBJECT_NAME

VARCHAR2(100)

オブジェクトのフルネーム(スキーマを含む)

ATTR_NAME

VARCHAR2(30)

バッチ・セット属性コールの場合は、設定されている属性の名前、そうでない場合はNULL

ERROR_CODE

NUMBER

トップレベルのエラー・コード

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(4000)

すべてのエラー・スタック

ADDITIONAL_INFO

VARCHAR2(4000)

追加情報(現在は使用されていない)

SEQ

SEQは、USER_SEQUENCESのシノニムです。

関連項目:
「USER_SEQUENCES」

SESSION_CONTEXT

SESSION_CONTEXTは、カレント・セッションのコンテキスト属性および値を示します。

列

データ型

NULL

説明

NAMESPACE

VARCHAR2(30)

アクティブ属性のあるネームスペース

ATTRIBUTE

VARCHAR2(30)

アクティブ属性の名前

VALUE

VARCHAR2(4000)

アクティブ属性の値

関連項目:
カレント・セッションの事前定義属性の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

SESSION_PRIVS

SESSION_PRIVSは、ユーザーが現在使用できる権限を示します。

列

データ型

NULL

説明

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

権限名

SESSION_ROLES

SESSION_ROLESは、ユーザーが現在使用できるロールを示します。

列

データ型

NULL

説明

ROLE

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールの名前

SOURCE_SIZE

このビューは、Oracleがオブジェクト・サイズについてのビューを作成するためにアクセスされます。

関連項目:
「DBA_OBJECT_SIZE」および「USER_OBJECT_SIZE」

STMT_AUDIT_OPTION_MAP

STMT_AUDIT_OPTION_MAPは、監査オプションの型コードを示します。この表を使用して、監査オプションの型番号を型名にマップできます。

列

データ型

NULL

説明

OPTION#

NUMBER

NOT NULL

数値による監査オプションの型コード

NAME

VARCHAR2(40)

NOT NULL

監査オプションの型名

PROPERTY

NUMBER

NOT NULL

監査オプションのプロパティ・フラグ

SYN

SYNは、USER_SYNONYMSのシノニムです。

関連項目:
「ALL_SYNONYMS」

SYNONYMS

SYNONYMSは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

SYS_OBJECTS

SYS_OBJECTSは、オブジェクトIDをオブジェクト型およびセグメント・データ・ブロック・アドレスにマップします。

列

データ型

NULL

説明

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(15)

オブジェクトのタイプ

OBJECT_TYPE_ID

NUMBER

オブジェクトの型ID

SEGMENT_TYPE_ID

NUMBER

セグメントのタイプ: TABLE、CLUSTER、INDEX、ROLLBACK、DEFERRED ROLLBACK、TEMPORARY、CACHE

OBJECT_ID

NUMBER

オブジェクト識別子

HEADER_FILE

NUMBER

セグメント・ヘッダーが設定されているファイルのID

HEADER_BLOCK

NUMBER

セグメント・ヘッダーが設定されているブロックのID

TS_NUMBER

NUMBER

表領域番号

SYSCATALOG

SYSCATALOGは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

SYSFILES

SYSFILESは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

SYSSEGOBJ

SYSSEGOBJは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

SYSTEM_PRIVILEGE_MAP

SYSTEM_PRIVILEGE_MAPは、権限の型コードを示します。この表は、権限のタイプ番号をタイプ名にマップする場合に使用できます。

列

データ型

NULL

説明

PRIVILEGE

NUMBER

NOT NULL

数値の権限型コード

NAME

VARCHAR2(40)

NOT NULL

権限の型名。
有効なシステム権限のリストは、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照。

PROPERTY

NUMBER

NOT NULL

権限のプロパティ・フラグ

TAB

TABは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

TABLE_PRIVILEGE_MAP

TABLE_PRIVILEGE_MAPは、権限(監査オプション)の型コードを示します。この表を使用して、権限(監査オプション)の型番号を型名にマップできます。

列

データ型

NULL

説明

PRIVILEGE

NUMBER

NOT NULL

数値の権限(監査オプション)型コード

NAME

VARCHAR2(40)

NOT NULL

権限(監査オプション)の型名

TABQUOTAS

TABQUOTASは、互換性のために使用します。このビューの使用はお薦めしません。

TABS

TABSは、USER_TABLESのシノニムです。

関連項目:
「USER_TABLES」

TRUSTED_SERVERS

TRUSTED_SERVERSは、サーバーのセキュリティの信頼性があるかどうかを示します。

列

データ型

NULL

説明

TRUST

VARCHAR2(9)

サーバーのセキュリティの信頼性をリスト表示する。可能な値はTRUSTEDまたはUNTRUSTEDであり、NAME列にリスト表示されていないサーバーの信頼性は、表示される信頼性の逆になる。

NAME

VARCHAR2(128)

サーバー名。特定のサーバー名、またはすべてのサーバーを示すALLが表示される。

表6-1にサーバーの状態によって戻される値を示します。

表6-1 TRUSTED_SERVERS値

条件(次のような場合 . . )

TRUSTED列

NAME列

... すべてのサーバーに信頼性がある場合

Trusted

ALL

... すべてのサーバーに信頼性がない場合

Untrusted

ALL

... DB1を除くすべてのサーバーに信頼性がある場合

Untrusted

DB1

... DB1を除くすべてのサーバーに信頼性がない場合

Trusted

DB1

関連項目:
『Oracle Database Heterogeneous Connectivityユーザーズ・ガイド』

TS_PITR_CHECK

このビューは、catpitr.sqlによって作成され、表領域のPoint-in-Timeリカバリ処理を妨げる可能性がある依存性または制限の情報を示します。このビューは、表領域のPoint-in-Timeリカバリ機能のみに適用されます。

列

データ型

NULL

説明

OBJ1_OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域のPoint-in-Timeリカバリを妨げているオブジェクトの所有者。詳細は、REASON列を参照。

OBJ1_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域のPoint-in-Timeリカバリを妨げているオブジェクトの名前

OBJ1_TYPE

VARCHAR2(15)

表領域のPoint-in-Timeリカバリを妨げているオブジェクトのオブジェクト型

OBJ1_SUBNAME

VARCHAR2(30)

OBJ1_NAMEの従属名

TS1_NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域のPoint-in-Timeリカバリを妨げているオブジェクトが設定されている表領域名

OBJ2_NAME

VARCHAR2(30)

表領域のPoint-in-Timeリカバリを妨げている可能性がある、セカンダリ・オブジェクトの名前。NULLの場合、プライマリ・オブジェクトのみがリカバリを妨げていることを示す。

OBJ2_TYPE

VARCHAR2(15)

セカンダリ・オブジェクトのオブジェクト型(OBJ2_NAMEがNULLの場合はNULL)

OBJ2_OWNER

VARCHAR2(30)

セカンダリ・オブジェクトの所有者(OBJ2_NAMEがNULLの場合はNULL)

OBJ2_SUBNAME

VARCHAR2(30)

OBJ2_NAMEの従属名

TS2_NAME

VARCHAR2(30)

表領域のPoint-in-Timeリカバリを妨げている可能性がある、セカンダリ・オブジェクトが設定されている表領域名(-1は適用できないことを示す)

CONSTRAINT_NAME

VARCHAR2(30)

制約の名前

REASON

VARCHAR2(78)

表領域のPoint-in-Timeリカバリが処理されない理由

関連項目:
『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

TS_PITR_OBJECTS_TO_BE_DROPPED

TS_PITR_OBJECTS_TO_BE_DROPPEDは、表領域のPoint-in-Timeリカバリを実行したため消失したオブジェクトをすべて示します。このビューは、表領域のPoint-in-Timeリカバリ機能のみに適用されます。

列

データ型

NULL

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

NOT NULL

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

表領域のPoint-in-Timeリカバリを処理したために消失するオブジェクト名

CREATION_TIME

DATE

NOT NULL

オブジェクト作成のタイムスタンプ

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトを含む表領域の名前

UNI_PLUGGABLE_SET_CHECK

UNI_PLUGGABLE_SET_CHECKは、プラガブル・チェック情報を示します。

列

データ型

NULL

説明

OBJ1_OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJ1_NAME

VARCHAR2(30)

第1オブジェクト

OBJ1_SUBNAME

VARCHAR2(30)

SubObject1Name

OBJ1_TYPE

VARCHAR2(15)

オブジェクト型

TS1_NAME

VARCHAR2(30)

第1オブジェクトを含む表領域

OBJ2_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

OBJ2_SUBNAME

VARCHAR2(30)

SubObject2Name

OBJ2_TYPE

VARCHAR2(15)

オブジェクト型

OBJ2_OWNER

VARCHAR2(30)

セカンダリ・オブジェクトのオブジェクト所有者

TS2_NAME

VARCHAR2(30)

第1オブジェクトを含む表領域

CONSTRAINT_NAME

VARCHAR2(30)

依存制約の名前

REASON

VARCHAR2(79)

チェックの結果、プラガブルにならない理由

MESG_ID

NUMBER

メッセージID

USER_ADDM_FDG_BREAKDOWN

USER_ADDM_FDG_BREAKDOWNは、現行のユーザーが所有する異なるインスタンスからの検出結果の貢献度を示します。このビューの列は、DBA_ADDM_FDG_BREAKDOWNの列と同じです。

USER_ADDM_FINDINGS

USER_ADDM_FINDINGSは、現行のユーザーが所有するアドバイザが検出した結果を示します。関連するUSER_ADVISOR_FINDINGSビュー内のADDMタスク用の各行は、このビューの中に対応する行があります。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADDM_FINDINGSの列と同じです。

USER_ADDM_INSTANCES

USER_ADDM_INSTANCESは、現行のユーザーが所有するすべてのインスタンス内で実行を完了したADDMタスクについて、インスタンス・レベルの情報を示します。このビューの列は、DBA_ADDM_INSTANCESの列と同じです。

USER_ADDM_TASKS

USER_ADDM_TASKSは、現行のユーザーが所有するADDMタスクに関する情報を示します。ビューには、ADVISOR_NAME=ADDMおよびSTATUS=COMPLETEDのある、関連するUSER_ADVISOR_TASKSビュー内の1行に対応する各行が含まれています。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_TASKSの列と同じです。

USER_ADVISOR_ACTIONS

USER_ADVISOR_ACTIONSは、現行のユーザーが所有する推奨項目に対応付けられたアクションに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_ACTIONSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_ACTIONS」

USER_ADVISOR_DIR_TASK_INST

USER_ADVISOR_DIR_TASK_INSTは、現行のユーザーが所有するすべてのタスク・ディレクティブ・インスタンスに関する情報を示します。このビューの列は(SEQ_IDとUSERNAME列を除き)、DBA_ADVISOR_DIR_TASK_INSTの列と同じです。

USER_ADVISOR_EXEC_PARAMETERS

USER_ADVISOR_EXEC_PARAMETERSは、現行のユーザーが所有する以前のタスク実行に使用されたパラメータ値を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_EXEC_PARAMETERSの列と同じです。

USER_ADVISOR_EXECUTIONS

USER_ADVISOR_EXECUTIONSは、現行のユーザーが所有するタスクに関するメタデータ情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_EXECUTIONSの列と同じです。

USER_ADVISOR_FDG_BREAKDOWN

USER_ADVISOR_FDG_BREAKDOWNは、現行のユーザーが所有するADDMタスクごとに、異なるインスタンスからの検出結果の貢献度を示します。このビューの列は、DBA_ADVISOR_FDG_BREAKDOWNの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_FDG_BREAKDOWN」

USER_ADVISOR_FINDINGS

USER_ADVISOR_FINDINGSは、現行のユーザーが所有するアドバイザが検出した結果を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_FINDINGSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_FINDINGS」

USER_ADVISOR_JOURNAL

USER_ADVISOR_JOURNALは、現行のユーザーが所有するタスクについてのジャーナル・エントリを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_JOURNALの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_JOURNAL」

USER_ADVISOR_LOG

USER_ADVISOR_LOGは、現行のユーザーが所有するタスクの現在の状態に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_LOGの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_LOG」

USER_ADVISOR_OBJECTS

USER_ADVISOR_OBJECTSは、現行のユーザーが所有するアドバイザが、現在参照しているオブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_OBJECTSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_OBJECTS」

USER_ADVISOR_PARAMETERS

USER_ADVISOR_PARAMETERSは、現行のユーザーが所有するタスクについてのタスク・パラメータおよび現在の設定値を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_PARAMETERSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_PARAMETERS」

USER_ADVISOR_RATIONALE

USER_ADVISOR_RATIONALEは、現行のユーザーが所有する推奨項目の根拠に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_RATIONALEの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_RATIONALE」

USER_ADVISOR_RECOMMENDATIONS

USER_ADVISOR_RECOMMENDATIONSは、現行のユーザーが所有する推奨項目の分析結果を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_RECOMMENDATIONSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_RECOMMENDATIONS」

USER_ADVISOR_SQLA_REC_SUM

USER_ADVISOR_SQLA_REC_SUMは、現行のユーザーが所有するワークロード・オブジェクトについての推奨項目の情報をまとめて示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLA_REC_SUMの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLA_REC_SUM」

USER_ADVISOR_SQLA_TABLES

USER_ADVISOR_SQLA_TABLESは、現行のユーザーのワークロードの文と文中で参照される表の相互参照を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLA_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLA_TABLES」

USER_ADVISOR_SQLA_WK_MAP

USER_ADVISOR_SQLA_WK_MAPは、現行のユーザーが所有するタスクについてのワークロード参照を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLA_WK_MAPの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLA_WK_MAP」

USER_ADVISOR_SQLA_WK_STMTS

USER_ADVISOR_SQLA_WK_STMTSは、アクセス・アドバイザ分析操作後に、現行のユーザーが所有するワークロード・オブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLA_WK_STMTSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLA_WK_STMTS」

USER_ADVISOR_SQLPLANS

USER_ADVISOR_SQLPLANSは、アドバイザ分析の一部として生成された様々なSQL実行計画のうち、現行のユーザーが所有するものを示します。このビューの列は、DBA_ADVISOR_SQLPLANSの列と同じです。

USER_ADVISOR_SQLSTATS

USER_ADVISOR_SQLSTATSは、アドバイザ分析中の様々なSQL計画のテスト実行について、現行のユーザーが所有する実行統計を示します。このビューの列は、DBA_ADVISOR_SQLSTATSの列と同じです。

USER_ADVISOR_SQLW_JOURNAL

USER_ADVISOR_SQLW_JOURNALは、現行のユーザーが所有するワークロード・オブジェクトについてのジャーナル・エントリを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLW_JOURNALの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLW_JOURNAL」

USER_ADVISOR_SQLW_PARAMETERS

USER_ADVISOR_SQLW_PARAMETERSは、現行のユーザーが所有するワークロードのパラメータおよび現在の設定値を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLW_PARAMETERSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLW_PARAMETERS」

USER_ADVISOR_SQLW_STMTS

USER_ADVISOR_SQLW_STMTSは、現行のユーザーが所有するワークロード内の文に対応する行を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLW_STMTSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLW_STMTS」

USER_ADVISOR_SQLW_SUM

USER_ADVISOR_SQLW_SUMは、現行のユーザーが所有するSQLWkldワークロード・オブジェクトの集計情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLW_SUMの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLW_SUM」

USER_ADVISOR_SQLW_TABLES

USER_ADVISOR_SQLW_TABLESは、ワークロードの文と文中で参照される表の相互参照を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLW_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLW_TABLES」

USER_ADVISOR_SQLW_TEMPLATES

USER_ADVISOR_SQLW_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するSQLWkldテンプレート・オブジェクトの集計情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_SQLW_TEMPLATESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_SQLW_TEMPLATES」

USER_ADVISOR_TASKS

USER_ADVISOR_TASKSは、現行のユーザーが所有するタスクに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_TASKSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_TASKS」

USER_ADVISOR_TEMPLATES

USER_ADVISOR_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するテンプレートに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_ADVISOR_TEMPLATESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_ADVISOR_TEMPLATES」

USER_ALL_TABLES

USER_ALL_TABLESは、現行のユーザーが所有するオブジェクト表およびリレーショナル表を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_ALL_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ALL_TABLES」

USER_APPLY_ERROR

USER_APPLY_ERRORは、現行のユーザーが参照できる適用プロセスにより生成されたエラー・トランザクションに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_APPLY_ERRORの列と同じです。

関連項目:
「ALL_APPLY_ERROR」

USER_AQ_AGENT_PRIVS

USER_AQ_AGENT_PRIVSは、現行のユーザーにマップされる登録済AQエージェントに関する情報を示します。このビューの列は(DB_USERNAME列を除き)、DBA_AQ_AGENT_PRIVSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_AQ_AGENT_PRIVS」

USER_ARGUMENTS

USER_ARGUMENTSは、現行のユーザーが所有するファンクションおよびプロシージャ内の引数を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_ARGUMENTSの列と同じです。

関連項目:

- 「ALL_ARGUMENTS」

- 現行のユーザーが所有するファンクションおよびプロシージャの詳細は、「USER_PROCEDURES」を参照してください。

USER_ASSEMBLIES

USER_ASSEMBLIESは、現行のユーザーが所有するアセンブリに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_ASSEMBLIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ASSEMBLIES」

USER_ASSOCIATIONS

USER_ASSOCIATIONSは、現行のユーザーが所有するオブジェクトに対応付けられたユーザー定義の統計情報を示します。このビューの列は、ALL_ASSOCIATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ASSOCIATIONS」

USER_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS

USER_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーが所有する変換用の変換関数に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSの列と同じです。

関連項目:

- 「ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS」

- 「DBA_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS」

USER_AUDIT_OBJECT

USER_AUDIT_OBJECTは、現行のユーザーがアクセスできるオブジェクトに対する監査証跡レコードを示します。このビューの列は、DBA_AUDIT_OBJECTの列と同じです。

USER_AUDIT_POLICIES

USER_AUDIT_POLICIESは、現行のユーザーが所有する表およびビューに対するファイングレイン監査ポリシーを示します。このビューの列は(OBJECT_SCHEMA列を除き)、ALL_AUDIT_POLICIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AUDIT_POLICIES」

USER_AUDIT_POLICY_COLUMNS

USER_AUDIT_POLICY_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する表およびビューに対するファイングレイン監査ポリシー列を示します。このビューの列は、ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNS」

USER_AUDIT_SESSION

USER_AUDIT_SESSIONは、現行のユーザーについての接続および接続の切離しの監査証跡レコードを示します。このビューの列は、DBA_AUDIT_SESSIONの列と同じです。

USER_AUDIT_STATEMENT

USER_AUDIT_STATEMENTは、現行のユーザーが発行するGRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDITおよびALTER SYSTEM文についての監査証跡エントリを示します。このビューの列は、DBA_AUDIT_STATEMENTの列と同じです。

USER_AUDIT_TRAIL

USER_AUDIT_TRAILは、現行のユーザーに関連する標準の監査証跡エントリを示します。このビューの列は、DBA_AUDIT_TRAILの列と同じです。

USER_AW_PS

USER_AW_PSは、現行のユーザーが所有する分析作業領域内のページ領域を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_AW_PSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AW_PS」

USER_AWS

USER_AWSは、現行のユーザーが所有する分析作業領域を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_AWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_AWS」

USER_BASE_TABLE_MVIEWS

USER_BASE_TABLE_MVIEWSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビュー・ログを使用して、マテリアライズド・ビューを示します。このビューの列は、ALL_BASE_TABLE_MVIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_BASE_TABLE_MVIEWS」

USER_CATALOG

USER_CATALOGは、現行のユーザーが所有する表、ビュー、クラスタ、シノニムおよび順序を示します。このビューの列は、ALL_CATALOGの列と同じです。

USER_CHANGE_NOTIFICATION_REGS

USER_CHANGE_NOTIFICATION_REGSは、現行のユーザーが所有する変更通知登録を示します。このビューの列は(USERNAME列を除き)、DBA_CHANGE_NOTIFICATION_REGSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_CHANGE_NOTIFICATION_REGS」

USER_CLU_COLUMNS

USER_CLU_COLUMNSは、現行のユーザーの表内の列をクラスタ列内の列にマップします。このビューの列は、DBA_CLU_COLUMNSの列と同じです。

USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS

USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSは、現行のユーザーが所有するハッシュ・クラスタに対するハッシュ関数を示します。このビューの列は、ALL_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSの列と同じです。

USER_CLUSTERS

USER_CLUSTERSは、現行のユーザーが所有しているクラスタをすべて示します。このビューの列は、ALL_CLUSTERSの列と同じです。

USER_COL_COMMENTS

USER_COL_COMMENTSは、現行のユーザーが所有する表およびビューの列についてのコメントを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_COL_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_COL_COMMENTS」

USER_COL_PENDING_STATS

USER_COL_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有する列の保留中の統計を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_COL_PENDING_STATSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_COL_PENDING_STATS」

USER_COL_PRIVS

USER_COL_PRIVSは、現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者または権限受領者である列オブジェクトの権限付与を示します。このビューの列は、DBA_COL_PRIVSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_COL_PRIVS」

USER_COL_PRIVS_MADE

USER_COL_PRIVS_MADEは、現行のユーザーがオブジェクト所有者である列オブジェクトの権限付与を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_COL_PRIVS_MADEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_COL_PRIVS_MADE」

USER_COL_PRIVS_RECD

USER_COL_PRIVS_RECDは、現行のユーザーが権限受領者である列オブジェクトの権限付与を示します。このビューの列は(GRANTEE列を除き)、ALL_COL_PRIVS_RECDの列と同じです。

関連項目:
「ALL_COL_PRIVS_RECD」

USER_COLL_TYPES

USER_COLL_TYPESは、現行のユーザー・スキーマ内の名前付きコレクション型(VARRAY、ネストした表、オブジェクト表など)を示します。このビューの列は、ALL_COLL_TYPESの列と同じです。

USER_COMPARISON

USER_COMPARISONは、現行のユーザーが所有する比較オブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_COMPARISONの列と同じです。

USER_COMPARISON_COLUMNS

USER_COMPARISON_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する比較オブジェクトの列に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_COMPARISON_COLUMNSの列と同じです。

USER_COMPARISON_ROW_DIF

USER_COMPARISON_ROW_DIFは、現行のユーザーが所有する比較スキャン内の異なる行に関する情報を示します。このビューの列は、DBA_COMPARISON_ROW_DIFの列と同じです。

USER_COMPARISON_SCAN

USER_COMPARISON_SCANは、現行のユーザーが所有する比較スキャンに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_COMPARISON_SCANの列と同じです。

USER_COMPARISON_SCAN_VALUES

USER_COMPARISON_SCAN_VALUESは、現行のユーザーが所有する比較スキャンの値に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_COMPARISON_SCAN_VALUESの列と同じです。

USER_CONS_COLUMNS

USER_CONS_COLUMNSは、現行のユーザーが所有していて、制約定義に指定されている列を示します。このビューの列は、ALL_CONS_COLUMNSの列と同じです。

USER_CONS_OBJ_COLUMNS

USER_CONS_OBJ_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する表にあるオブジェクト列(または属性)またはコレクション要素が制約を受けるタイプに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CONS_OBJ_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_CONS_OBJ_COLUMNS」

USER_CONSTRAINTS

USER_CONSTRAINTSは、現行のユーザーが所有する表の制約定義をすべて示します。このビューの列は、ALL_CONSTRAINTSの列と同じです。

USER_CQ_NOTIFICATION_QUERIES

USER_CQ_NOTIFICATION_QUERIESは、現行のユーザーが所有するCQ通知に対する登録された問合せを示します。このビューの列は(USERNAME列を除き)、DBA_CQ_NOTIFICATION_QUERIESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_CQ_NOTIFICATION_QUERIES」

USER_CUBE_ATTR_VISIBILITY

USER_CUBE_ATTR_VISIBILITYは、現行のユーザーが所有するディメンション、階層およびレベルに対して参照できるOLAP属性を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITYの列と同じです。

USER_CUBE_ATTRIBUTES

USER_CUBE_ATTRIBUTESは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの属性を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_ATTRIBUTESの列と同じです。

USER_CUBE_BUILD_PROCESSES

USER_CUBE_BUILD_PROCESSESは、現行のユーザーが所有するOLAP作成プロセスおよびメンテナンス・スクリプトを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_BUILD_PROCESSESの列と同じです。

USER_CUBE_CALCULATED_MEMBERS

USER_CUBE_CALCULATED_MEMBERSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの算出されたメンバーを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERSの列と同じです。

USER_CUBE_DIM_LEVELS

USER_CUBE_DIM_LEVELSは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンション・レベルを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_DIM_LEVELSの列と同じです。

USER_CUBE_DIM_MODELS

USER_CUBE_DIM_MODELSは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンションのモデルを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_DIM_MODELSの列と同じです。

USER_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNS

USER_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル・ビューの列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSの列と同じです。

USER_CUBE_DIM_VIEWS

USER_CUBE_DIM_VIEWSは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンションのリレーショナル・ビューを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_DIM_VIEWSの列と同じです。

USER_CUBE_DIMENSIONALITY

USER_CUBE_DIMENSIONALITYは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのディメンション順序を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_DIMENSIONALITYの列と同じです。

USER_CUBE_DIMENSIONS

USER_CUBE_DIMENSIONSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_DIMENSIONSの列と同じです。

USER_CUBE_HIER_LEVELS

USER_CUBE_HIER_LEVELSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの階層レベルを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_HIER_LEVELSの列と同じです。

USER_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNS

USER_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションのリレーショナル階層ビューの列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSの列と同じです。

USER_CUBE_HIER_VIEWS

USER_CUBE_HIER_VIEWSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブ・ディメンションの階層を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_HIER_VIEWSの列と同じです。

USER_CUBE_HIERARCHIES

USER_CUBE_HIERARCHIESは、現行のユーザーが所有するOLAPディメンション階層を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_HIERARCHIESの列と同じです。

USER_CUBE_MEASURES

USER_CUBE_MEASURESは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのメジャーを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_MEASURESの列と同じです。

USER_CUBE_VIEW_COLUMNS

USER_CUBE_VIEW_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのリレーショナル・ビューの列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_VIEW_COLUMNSの列と同じです。

USER_CUBE_VIEWS

USER_CUBE_VIEWSは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブのリレーショナル・ビューを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBE_VIEWSの列と同じです。

USER_CUBES

USER_CUBESは、現行のユーザーが所有するOLAPキューブを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_CUBESの列と同じです。

USER_DATAPUMP_JOBS

USER_DATAPUMP_JOBSは、現行のユーザーが所有するデータ・ポンプのジョブを示します。このビューの列は(OWNER_NAME列を除き)、DBA_DATAPUMP_JOBSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_DATAPUMP_JOBS」

USER_DB_LINKS

USER_DB_LINKSは、現行のユーザーが所有するデータベース・リンクを示します。このビューの列は(OWNER列がない点を除き)、ALL_DB_LINKSの列と同じです。また、追加の列PASSWORD(使用されなくなっており、戻り値がない)も表示されます。PASSWORD列は、下位互換性を保つためにのみ残されています。

関連項目:
「ALL_DB_LINKS」

USER_DBFS_HS_FILES

USER_DBFS_HS_FILESは、DBFS階層ストア内で現行のユーザーが所有するファイルと、バックエンド・デバイス上でのそれらの位置を示します。

列

データ型

NULL

説明

PATH

VARCHAR2(1024)

ファイルのパス名

SEQUENCENUMBER

NUMBER

ファイルのこのピースの順序番号

STARTOFFSET

NUMBER

tarball内でのこのピースの開始オフセット

ENDOFFSET

NUMBER

tarball内でのこのピースの終了オフセット

TARBALLID

NUMBER

Tarball ID

BACKUPFILENAME

VARCHAR2(256)

このtarballが存在するバックエンド上のファイル

TARSTARTOFFSET

NUMBER

バックアップ・ファイル内でのこのtarballの開始オフセット

TARENDOFFSET

NUMBER

バックアップ・ファイル内でのこのtarballの終了オフセット

USER_DEPENDENCIES

USER_DEPENDENCIESは、データベース・リンクを使用しないで作成されたビューの依存性を含め、現行のユーザーが所有するプロシージャ、パッケージ、ファンクション、パッケージ本体およびトリガー間の依存性を示します。このビューの列は、ALL_DEPENDENCIESの列と同じです。

USER_DIM_ATTRIBUTES

USER_DIM_ATTRIBUTESは、ディメンション・レベルと機能的に依存している現行のユーザーのスキーマ内の列の関係を示します。レベル列および依存列は同じ表内にある必要があります。このビューの列は、ALL_DIM_ATTRIBUTESの列と同じです。

USER_DIM_CHILD_OF

USER_DIM_CHILD_OFは、現行のユーザーが所有するディメンション内のレベルの組の1:nの階層関係を示します。このビューの列は、ALL_DIM_CHILD_OFの列と同じです。

USER_DIM_HIERARCHIES

USER_DIM_HIERARCHIESは、現行のユーザーが所有するディメンション階層を示します。このビューの列は、ALL_DIM_HIERARCHIESの列と同じです。

USER_DIM_JOIN_KEY

USER_DIM_JOIN_KEYは、現行のユーザーが所有する2つのディメンション表の結合を示します。結合は、常に、親ディメンション・レベル列と子列の間で指定されています。このビューの列は、ALL_DIM_JOIN_KEYの列と同じです。

USER_DIM_LEVEL_KEY

USER_DIM_LEVEL_KEYは、現行のユーザーが所有するディメンション・レベルの列を示します。このビューの列は、ALL_DIM_LEVEL_KEYの列と同じです。

USER_DIM_LEVELS

USER_DIM_LEVELSは、現行のユーザーが所有するディメンション・レベルを示します。すべてのディメンション・レベルの列は、同じリレーションから取り出す必要があります。このビューの列は、ALL_DIM_LEVELSの列と同じです。

USER_DIMENSIONS

USER_DIMENSIONSは、ユーザーのスキーマ内のディメンション・オブジェクトを示します。このビューの列は、ALL_DIMENSIONSの列と同じです。

USER_EDITIONING_VIEW_COLS

USER_EDITIONING_VIEW_COLSは、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_EDITIONING_VIEW_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEW_COLS」

USER_EDITIONING_VIEW_COLS_AE

USER_EDITIONING_VIEW_COLS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューの列とそれらがマップされる表列との関係を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AE」

USER_EDITIONING_VIEWS

USER_EDITIONING_VIEWSは、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_EDITIONING_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEWS」

USER_EDITIONING_VIEWS_AE

USER_EDITIONING_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するエディショニング・ビューを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_EDITIONING_VIEWS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EDITIONING_VIEWS_AE」

USER_ENCRYPTED_COLUMNS

USER_ENCRYPTED_COLUMNSには、ユーザー・スキーマのすべての表にあるすべての暗号化列の暗号化アルゴリズム情報が保持されています。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_ENCRYPTED_COLUMNSの列と同じです。

USER_EPG_DAD_AUTHORIZATION

USER_EPG_DAD_AUTHORIZATIONは、ユーザーの権限を使用できるDADを示します。このビューの列は(USERNAME列を除き)、DBA_EPG_DAD_AUTHORIZATIONの列と同じです。

USER_ERRORS

USER_ERRORSは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_ERRORSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ERRORS」

USER_ERRORS_AE

USER_ERRORS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトでの現状のエラーを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_ERRORS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_ERRORS_AE」

USER_EVALUATION_CONTEXT_TABLES

USER_EVALUATION_CONTEXT_TABLESは、現行のユーザーが所有するルール評価コンテキスト内の表を示します。このビューの列は(EVALUATION_CONTEXT_OWNER列を除き)、ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLES」

USER_EVALUATION_CONTEXT_VARS

USER_EVALUATION_CONTEXT_VARSは、現行のユーザーが所有するルール評価コンテキスト内の変数を示します。このビューの列は(EVALUATION_CONTEXT_OWNER列を除き)、ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARS」

USER_EVALUATION_CONTEXTS

USER_EVALUATION_CONTEXTSは、現行のユーザーが所有するルール評価コンテキストを示します。このビューの列は(EVALUATION_CONTEXT_OWNER列を除き)、ALL_EVALUATION_CONTEXTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EVALUATION_CONTEXTS」

USER_EXTENTS

USER_EXTENTSは、現行のユーザーのオブジェクトが所有するセグメントを含むエクステントを示します。このビューの列は(OWNER、FILE_ID、BLOCK_IDおよびRELATIVE_FNO列を除き)、DBA_EXTENTSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_EXTENTS」

USER_EXTERNAL_LOCATIONS

USER_EXTERNAL_LOCATIONSは、現行のユーザーが所有する外部表の位置(データ・ソース)を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_EXTERNAL_LOCATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EXTERNAL_LOCATIONS」

USER_EXTERNAL_TABLES

USER_EXTERNAL_TABLESは、現行のユーザーが所有する外部表を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_EXTERNAL_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_EXTERNAL_TABLES」

USER_FILE_GROUP_EXPORT_INFO

USER_FILE_GROUP_EXPORT_INFOは、現行のユーザーが管理できるすべてのファイル・グループのエクスポート関連情報を示します。このビューの列は(FILE_GROUP_OWNER列を除き)、ALL_FILE_GROUP_EXPORT_INFOの列と同じです。

USER_FILE_GROUP_FILES

USER_FILE_GROUP_FILESは、現行のユーザーが所有する各バージョンのグループのファイル・セットを示します。このビューの列は(FILE_GROUP_OWNER列を除き)、ALL_FILE_GROUP_FILESの列と同じです。

USER_FILE_GROUP_TABLES

USER_FILE_GROUP_TABLESは、ファイル・セットを使用してインポートできる現行のユーザーが所有する表に関する情報を示します。このビューの列は(FILE_GROUP_OWNER列を除き)、ALL_FILE_GROUP_TABLESの列と同じです。

USER_FILE_GROUP_TABLESPACES

USER_FILE_GROUP_TABLESPACESは、現行のユーザーが所有するファイル・セット内に(部分的にまたは完全に)存在する、トランスポータブル表領域の情報を示します(ファイル・セットにダンプ・ファイルが含まれる場合)。このビューの列は(FILE_GROUP_OWNER列を除き)、ALL_FILE_GROUP_TABLESPACESの列と同じです。

USER_FILE_GROUP_VERSIONS

USER_FILE_GROUP_VERSIONSは、現行のユーザーが所有するすべてのファイル・グループのトップレベルのバージョン情報を示します。このビューの列は(FILE_GROUP_OWNER列を除き)、ALL_FILE_GROUP_VERSIONSの列と同じです。

USER_FILE_GROUPS

USER_FILE_GROUPSは、現行のユーザーが所有するファイル・グループのトップレベルのメタデータを示します。このビューの列は(FILE_GROUP_OWNER列を除き)、ALL_FILE_GROUPSの列と同じです。

USER_FLASHBACK_ARCHIVE

USER_FLASHBACK_ARCHIVEは、フラッシュバック・データ・アーカイブを示します。このアーカイブは、複数の表領域と、追跡対象の表に対するすべてのトランザクションの履歴データで構成されています。このビューの内容は、次のように、問い合せるユーザーの権限に応じて異なります。

- 問い合せるユーザーがFLASHBACK ARCHIVE ADMINISTERシステム権限を持つ場合、USER_FLASHBACK_ARCHIVEは、FLASHBACK ARCHIVEオブジェクト権限が付与されているすべてのユーザーのフラッシュバック・アーカイブを示します。

- 問い合せるユーザーがFLASHBACK ARCHIVE ADMINISTERシステム権限を持たない場合、USER_FLASHBACK_ARCHIVEは現行ユーザーがFLASHBACK ARCHIVEオブジェクト権限を付与されているフラッシュバック・アーカイブを示します。

USER_FLASHBACK_ARCHIVEビューの列は、DBA_FLASHBACK_ARCHIVEの列と同じです。

関連項目:
「DBA_FLASHBACK_ARCHIVE」

USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES

USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLESは、フラッシュバック・アーカイブが有効な、現行のユーザーが所有する表に関する情報を示します。このビューの列は、DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES」

USER_FLASHBACK_TXN_REPORT

USER_FLASHBACK_TXN_REPORTは、データベース内でコミットされた、現行のユーザーが所有する補正トランザクションに関する情報を示します。このビューの列は(USERNAME列を除き)、DBA_FLASHBACK_TXN_REPORTの列と同じです。

関連項目:
「DBA_FLASHBACK_TXN_REPORT」

USER_FLASHBACK_TXN_STATE

USER_FLASHBACK_TXN_STATEは、現行のユーザーが所有するトランザクションの補正ステータスに関する情報を示します。このビューの列は(USERNAME列を除き)、DBA_FLASHBACK_TXN_STATEの列と同じです。

関連項目:
「DBA_FLASHBACK_TXN_STATE」

USER_FREE_SPACE

USER_FREE_SPACEは、現行のユーザーがアクセスできる表領域内の使用可能エクステントを示します。このビューの列は、DBA_FREE_SPACEの列と同じです。

関連項目:
「DBA_FREE_SPACE」

USER_HISTOGRAMS

USER_HISTOGRAMSは、USER_TAB_HISTOGRAMSのシノニムです。

関連項目:
「USER_TAB_HISTOGRAMS」

USER_IDENTIFIERS

USER_IDENTIFIERSは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクト内の識別子に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_IDENTIFIERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_IDENTIFIERS」

USER_IND_COLUMNS

USER_IND_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する索引の列および現行のユーザーが所有する表上の索引の列を示します。このビューの列は(INDEX_OWNER列とTABLE_OWNER列を除き)、ALL_IND_COLUMNSの列と同じです。

USER_IND_EXPRESSIONS

USER_IND_EXPRESSIONSは、現行のユーザーが所有する表上のファンクション索引の式を示します。このビューの列は(INDEX_OWNER列とTABLE_OWNER列を除き)、ALL_IND_EXPRESSIONSの列と同じです。

USER_IND_PARTITIONS

USER_IND_PARTITIONSは、現行のユーザーが所有する各索引パーティションについて、パーティション・レベル・パーティション化情報、パーティションの記憶域パラメータ、およびDBMS_STATSパッケージで生成された様々なパーティション統計情報を示します。このビューの列は、ALL_IND_PARTITIONSの列と同じです。

USER_IND_PENDING_STATS

USER_IND_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有するすべての表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_IND_PENDING_STATSの列と同じです。

USER_IND_STATISTICS

USER_IND_STATISTICSは、現行のユーザーが所有する表の索引についてのオプティマイザ統計情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_IND_STATSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_IND_STATISTICS」

USER_IND_SUBPARTITIONS

USER_IND_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーが所有する各索引サブパーティションについて、パーティション・レベル・パーティション化情報、サブパーティションの記憶域パラメータ、およびDBMS_STATSパッケージで生成された様々なパーティション統計情報を示します。このビューの列は、ALL_IND_SUBPARTITIONSの列と同じです。

USER_INDEXES

USER_INDEXESは、現行のユーザーが所有する索引を示します。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。このビューは、パーティション索引のパラレル・スキャンで使用されます。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_INDEXESの列と同じです。

USER_INDEXTYPE_ARRAYTYPES

USER_INDEXTYPE_ARRAYTYPESは、現行のユーザーが所有する索引タイプで指定された配列タイプに関する情報を示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPES」

USER_INDEXTYPE_COMMENTS

USER_INDEXTYPE_COMMENTSは、現行のユーザーが所有するユーザー定義の索引タイプに関するコメントを示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPE_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPE_COMMENTS」

USER_INDEXTYPE_OPERATORS

USER_INDEXTYPE_OPERATORSは、現行のユーザーが所有する索引タイプでサポートされている演算子をすべて示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPE_OPERATORSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPE_OPERATORS」

USER_INDEXTYPES

USER_INDEXTYPESは、現行のユーザーが所有する索引タイプを示します。このビューの列は、ALL_INDEXTYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_INDEXTYPES」

USER_INTERNAL_TRIGGERS

USER_INTERNAL_TRIGGERSは、現行のユーザーが所有するすべての表の内部トリガーを示します。このビューの列は、ALL_INTERNAL_TRIGGERSの列と同じです。

USER_JAVA_ARGUMENTS

USER_JAVA_ARGUMENTSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスに関する引数情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_ARGUMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_ARGUMENTS」

USER_JAVA_CLASSES

USER_JAVA_CLASSESは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスに関するクラス・レベル情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_CLASSESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_CLASSES」

USER_JAVA_COMPILER_OPTIONS

USER_JAVA_COMPILER_OPTIONSは、現行のユーザーが所有するシステム固有のコンパイラ・オプションに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONS」

USER_JAVA_DERIVATIONS

USER_JAVA_DERIVATIONSは、Javaソース・オブジェクト、導出されるJavaクラス・オブジェクト、および現行のユーザーが所有するJavaクラスのJavaリソース・オブジェクトに関するマッピング情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_DERIVATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_DERIVATIONS」

USER_JAVA_FIELDS

USER_JAVA_FIELDSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスのフィールド情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_FIELDSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_FIELDS」

USER_JAVA_IMPLEMENTS

USER_JAVA_IMPLEMENTSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスで実装されるインタフェースを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_IMPLEMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_IMPLEMENTS」

USER_JAVA_INNERS

USER_JAVA_INNERSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスが参照するインナー・クラスの情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_INNERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_INNERS」

USER_JAVA_LAYOUTS

USER_JAVA_LAYOUTSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスに関するクラス・レイアウト情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_LAYOUTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_LAYOUTS」

USER_JAVA_METHODS

USER_JAVA_METHODSは、現行のユーザーが所有するストアドJavaクラスのメソッド情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_METHODSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_METHODS」

USER_JAVA_NCOMPS

USER_JAVA_NCOMPSは、現行のユーザーが所有するJavaクラスのncomp関連情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_NCOMPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_NCOMPS」

USER_JAVA_POLICY

USER_JAVA_POLICYは、現行のユーザーに関するJavaセキュリティ権限を示します。このビューの列は、DBA_JAVA_POLICYの列と同じです。

関連項目:
「DBA_JAVA_POLICY」

USER_JAVA_RESOLVERS

USER_JAVA_RESOLVERSは、現行のユーザーが所有するJavaクラスのリゾルバ情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_RESOLVERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_RESOLVERS」

USER_JAVA_THROWS

USER_JAVA_THROWSは、現行のユーザーが所有するJavaクラスのメソッドからスローされた例外に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_JAVA_THROWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_JAVA_THROWS」

USER_JOBS

USER_JOBSは、現行のユーザーが所有するジョブを示します。このビューの列は、DBA_JOBSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_JOBS」

USER_JOIN_IND_COLUMNS

USER_JOIN_IND_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するすべての結合条件を示します。このビューの列は、ALL_JOIN_IND_COLUMNSの列と同じです。

USER_LIBRARIES

USER_LIBRARIESは、現行のユーザーが所有するライブラリを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_LIBRARIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_LIBRARIES」

USER_LOB_PARTITIONS

USER_LOB_PARTITIONSは、現行のユーザーが所有する表に設定されているLOBパーティションを示します。このビューの列は、ALL_LOB_PARTITIONSの列と同じです。

USER_LOB_SUBPARTITIONS

USER_LOB_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーが所有するLOBデータ・サブパーティションのパーティション・レベルの属性を示します。このビューの列は、ALL_LOB_SUBPARTITIONSの列と同じです。

- DBA_LOB_TEMPLATESは、データベース内のLOBサブパーティション・テンプレートをすべて示します。

USER_LOB_TEMPLATES

USER_LOB_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するLOBサブパーティション・テンプレートを示します。このビューの列は(USER_NAME列を除き)、ALL_LOB_TEMPLATESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_LOB_TEMPLATES」

USER_LOBS

USER_LOBSは、ユーザーの表に設定されているユーザーのCLOBおよびBLOBを示します。BFILEはデータベース外に格納されるため、このビューには示されません。このビューの列は、ALL_LOBSの列と同じです。

USER_LOG_GROUP_COLUMNS

USER_LOG_GROUP_COLUMNSは、現行のユーザーが所有していて、ログ・グループに指定されている列を示します。このビューの列は、ALL_LOG_GROUP_COLUMNSの列と同じです。

USER_LOG_GROUPS

USER_LOG_GROUPSは、現行のユーザーが所有する表のログ・グループ定義を示します。このビューの列は、ALL_LOG_GROUPSの列と同じです。

USER_MEASURE_FOLDER_CONTENTS

USER_MEASURE_FOLDER_CONTENTSは、現行のユーザーが所有するOLAPメジャー・フォルダの内容を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTSの列と同じです。

USER_MEASURE_FOLDERS

USER_MEASURE_FOLDERSは、現行のユーザーが所有するOLAPメジャー・フォルダを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_MEASURE_FOLDERSの列と同じです。

USER_METHOD_PARAMS

USER_METHOD_PARAMSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のメソッド・パラメータを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_METHOD_PARAMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_METHOD_PARAMS」

USER_METHOD_RESULTS

USER_METHOD_RESULTSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のメソッドの結果を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_METHOD_RESULTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_METHOD_RESULTS」

USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTES

USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTESは、現行のユーザーが所有するマイニング・モデル属性を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES」

USER_MINING_MODEL_SETTINGS

USER_MINING_MODEL_SETTINGSは、現行のユーザーが所有するマイニング・モデル設定を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_MINING_MODEL_SETTINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MINING_MODEL_SETTINGS」

USER_MINING_MODELS

USER_MINING_MODELSは、現行のユーザーが所有するマイニング・モデルを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_MINING_MODELSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MINING_MODELS」

USER_MVIEW_AGGREGATES

USER_MVIEW_AGGREGATESは、現行のユーザーが所有する元表を集計したマテリアライズド・ビューのSELECT構文のリストに表示されるグループ関数(集計情報)を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_AGGREGATESの列と同じです。

USER_MVIEW_ANALYSIS

USER_MVIEW_ANALYSISは、クエリー・リライトを部分的にサポートし、アプリケーションによる分析用に追加情報を提供する、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビューをすべて示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_ANALYSISの列と同じです。

注意:
このビューは、リモート表を参照するマテリアライズド・ビュー、およびSYSDATEやUSERのような非静的値の参照を含むマテリアライズド・ビューを除外します。また、これらのビューは、Oracle8iより前にスナップショットとして作成され、クエリー・リライトを使用できるように変更されていないマテリアライズド・ビューも除外します。

USER_MVIEW_COMMENTS

USER_MVIEW_COMMENTSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビューについてのコメントを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_MVIEW_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEW_COMMENTS」

USER_MVIEW_DETAIL_PARTITION

USER_MVIEW_DETAIL_PARTITIONは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・パーティションに関するフレッシュネス情報を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_DETAIL_PARTITIONの列と同じです。

USER_MVIEW_DETAIL_RELATIONS

USER_MVIEW_DETAIL_RELATIONSは、マテリアライズド・ビューのFROMリストにあるか、そのFROMリストにあるビューを通して間接的に参照される、名前付き元表との関係を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_DETAIL_RELATIONSの列と同じです。

USER_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITION

USER_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONは、現行のユーザーが所有するすべてのマテリアライズド・ビューについて、PCTディテール・サブパーティションに関するフレッシュネス情報を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONの列と同じです。

USER_MVIEW_JOINS

USER_MVIEW_JOINSは、マテリアライズド・ビューを定義する副問合せのWHERE句内の2つの列の結合を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_JOINSの列と同じです。

USER_MVIEW_KEYS

USER_MVIEW_KEYSは、現行のユーザーのスキーマ内のマテリアライズド・ビューのベースとなるSELECT構文のリスト内の列または式を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_KEYSの列と同じです。

USER_MVIEW_LOGS

USER_MVIEW_LOGSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビュー・ログをすべて示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_LOGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEW_LOGS」

USER_MVIEW_REFRESH_TIMES

USER_MVIEW_REFRESH_TIMESは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビューのリフレッシュ時刻を示します。このビューの列は、ALL_MVIEW_REFRESH_TIMESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES」

USER_MVIEWS

USER_MVIEWSは、現行のユーザーが所有するマテリアライズド・ビューをすべて示します。このビューの列は、ALL_MVIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_MVIEWS」

USER_NESTED_TABLE_COLS

USER_NESTED_TABLE_COLSは、現行のユーザーが所有するネストした表の列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_NESTED_TABLE_COLSの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

USER_NESTED_TABLES

USER_NESTED_TABLESは、現行のユーザーが所有する表内のネストした表を示します。このビューの列は、ALL_NESTED_TABLESの列と同じです。

USER_NETWORK_ACL_PRIVILEGES

USER_NETWORK_ACL_PRIVILEGESは、現行のユーザーがネットワーク・ホストにアクセスするためのネットワーク権限の状態を示します。

列

データ型

NULL

説明

HOST

VARCHAR2(1000)

ネットワーク・ホスト

LOWER_PORT

NUMBER(5)

ポート範囲の下限

UPPER_PORT

NUMBER(5)

ポート範囲の上限

PRIVILEGE

CHAR(7)

ネットワーク権限

STATUS

VARCHAR2(7)

権限の状態:

- DENIED

- GRANTED

USER_OBJ_AUDIT_OPTS

USER_OBJ_AUDIT_OPTSは、現行のユーザーが所有するすべてのオブジェクトの監査オプションを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_OBJ_AUDIT_OPTSの列と同じです。

USER_OBJ_COLATTRS

USER_OBJ_COLATTRSは、現行のユーザーが所有する表に含まれるオブジェクト列と属性を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_OBJ_COLATTRSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OBJ_COLATTRS」

USER_OBJECT_SIZE

USER_OBJECT_SIZEは、様々なPL/SQLオブジェクトのバイト単位のサイズを示します。このビューの列は、DBA_OBJECT_SIZEの列と同じです。

USER_OBJECT_TABLES

USER_OBJECT_TABLESは、現行のユーザーが所有するオブジェクト表を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_OBJECT_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OBJECT_TABLES」

USER_OBJECTS

USER_OBJECTSは、現行のユーザーが所有するオブジェクトをすべて示します。このビューの列は、ALL_OBJECTSの列と同じです。

USER_OBJECTS_AE

USER_OBJECTS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するオブジェクトを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_OBJECTS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OBJECTS_AE」

USER_OPANCILLARY

USER_OPANCILLARYは、現行のユーザーが所有する演算子についての補助的な情報を示します。このビューの列は、ALL_OPANCILLARYの列と同じです。

USER_OPARGUMENTS

USER_OPARGUMENTSは、現行のユーザーが所有する演算子バインディングの引数を示します。このビューの列は、ALL_OPARGUMENTSの列と同じです。

USER_OPBINDINGS

USER_OPBINDINGSは、現行のユーザーが所有する演算子のバインディング関数およびメソッドを示します。このビューの列は、ALL_OPBINDINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OPBINDINGS」

USER_OPERATOR_COMMENTS

USER_OPERATOR_COMMENTSは、現行のユーザーが所有するユーザー定義の演算子に関するコメントを示します。このビューの列は、ALL_OPERATOR_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OPERATOR_COMMENTS」

USER_OPERATORS

USER_OPERATORSは、現行のユーザーが所有する演算子をすべて示します。このビューの列は、ALL_OPERATORSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_OPERATORS」

USER_OUTLINE_HINTS

USER_OUTLINE_HINTSは、現行のユーザーが所有するアウトラインに格納されている一連のヒントを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_OUTLINE_HINTSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_OUTLINE_HINTS」

USER_OUTLINES

USER_OUTLINESは、現行のユーザーが所有するストアド・アウトラインを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_OUTLINESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_OUTLINES」

USER_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS

USER_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKSは、現行のユーザーが作成したタスクのチャンクを示します。このビューの列は(TASK_OWNER列を除き)、DBA_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS」

USER_PARALLEL_EXECUTE_TASKS

USER_PARALLEL_EXECUTE_TASKSは、現行のユーザーが作成したタスクを示します。このビューの列は(TASK_OWNER列を除き)、DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKS」

USER_PART_COL_STATISTICS

USER_PART_COL_STATISTICSは、現行のユーザーが所有する表パーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PART_COL_STATISTICSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_COL_STATISTICS」

USER_PART_HISTOGRAMS

USER_PART_HISTOGRAMSは、現行のユーザーが所有する表パーティションのヒストグラムのヒストグラム・データ(ヒストグラムごとのエンドポイント)を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PART_HISTOGRAMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_HISTOGRAMS」

USER_PART_INDEXES

USER_PART_INDEXESは、現行のユーザーが所有するパーティション索引のオブジェクト・レベル・パーティション化情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PART_INDEXESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_INDEXES」

USER_PART_KEY_COLUMNS

USER_PART_KEY_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するパーティション・オブジェクトのパーティション化キー列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PART_KEY_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_KEY_COLUMNS」

USER_PART_LOBS

USER_PART_LOBSは、現行のユーザーが所有するパーティションLOBについて、LOBデータ・パーティションのデフォルト属性を含む、表レベルの情報を示します。このビューの列は(TABLE_OWNER列を除き)、ALL_PART_LOBSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_LOBS」

USER_PART_TABLES

USER_PART_TABLESは、現行のユーザーが所有するパーティション表のオブジェクト・レベルのパーティション化情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PART_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PART_TABLES」

USER_PARTIAL_DROP_TABS

USER_PARTIAL_DROP_TABSは、DROP COLUMN操作が部分的に完了した、現行のユーザーのスキーマ内の表をすべて示します。このビューの列は、ALL_PARTIAL_DROP_TABSの列と同じです。

USER_PASSWORD_LIMITS

USER_PASSWORD_LIMITSは、ユーザーに割り当てられているパスワード・プロファイル・パラメータを示します。

列

データ型

NULL

説明

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(32)

NOT NULL

パスワード・リソースの名前

LIMIT

VARCHAR2(40)

リソース制限の値

USER_PENDING_CONV_TABLES

USER_PENDING_CONV_TABLESは、現行のユーザーが所有するペンディング変換表を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PENDING_CONV_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PENDING_CONV_TABLES」

USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGS

USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGSは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトのコンパイラ設定に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGS」

USER_POLICIES

USER_POLICIESは、現行のユーザーが所有するオブジェクトに関連付けられたすべてのOracle Virtual Private Database(VPD)セキュリティ・ポリシーについて説明します。このビューの列は(OBJECT_OWNER列を除き)、ALL_POLICIESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_POLICIES」

USER_POLICY_CONTEXTS

USER_POLICY_CONTEXTSは、現行のユーザーが所有するシノニム、表およびビューに対して定義されている駆動コンテキストを示します。このビューの列は、OBJECT_OWNER列以外はALL_POLICY_CONTEXTSの各列と同じです。

関連項目:
「ALL_POLICY_CONTEXTS」

USER_POLICY_GROUPS

USER_POLICY_GROUPSは、現行のユーザーが所有するシノニム、表およびビューに対して定義されているポリシー・グループを示します。このビューの列は(OBJECT_OWNER列を除き)、ALL_POLICY_GROUPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_POLICY_GROUPS」

USER_PROCEDURES

USER_PROCEDURESは、現行のユーザーが所有するすべてのファンクションおよびプロシージャを、関連するプロパティとともに示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_PROCEDURESの列と同じです。

関連項目:
現行のユーザーが所有するファンクションおよびプロシージャの引数の詳細は、「USER_ARGUMENTS」を参照してください。

USER_PROXIES

USER_PROXIESは、現行のユーザーが使用できるプロキシ接続に関する情報を示します。このビューの列は(PROXY列を除き)、DBA_PROXIESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_PROXIES」

USER_PUBLISHED_COLUMNS

USER_PUBLISHED_COLUMNSは、ソース表に対してパブリッシュされている、現行のユーザーが所有するソース表列を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのサブスクライバによって使用されます。このビューの列は(CHANGE_TABLE_SCHEMA列およびCHANGE_TABLE_NAME列を除き)、DBA_PUBLISHED_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_PUBLISHED_COLUMNS」

USER_QUEUE_SCHEDULES

USER_QUEUE_SCHEDULESは、現行のユーザーがソース・キューを所有する伝播スケジュールを示します。このビューの列は(SCHEMA列を除き)、ALL_QUEUE_SCHEDULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_QUEUE_SCHEDULES」

USER_QUEUE_SUBSCRIBERS

USER_QUEUE_SUBSCRIBERSは、現行のユーザーのスキーマにあるキューのサブスクライバのリストを表示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_QUEUE_SUBSCRIBERSの列と同じです。

USER_QUEUE_TABLES

USER_QUEUE_TABLESは、現行のユーザーのスキーマ内に作成されたキュー表内のキューを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_QUEUE_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_QUEUE_TABLES」

USER_QUEUES

USER_QUEUESは、ユーザー・スキーマ内のキューごとの操作上の特性を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_QUEUESの列と同じです。

関連項目:
これらのビューおよびアドバンスト・キューイングの詳細は、『Oracle Streamsアドバンスト・キューイング・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

USER_RECYCLEBIN

USER_RECYCLEBINは、現行のユーザーが所有するごみ箱に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_RECYCLEBINの列と同じです。

関連項目:
「DBA_RECYCLEBIN」

USER_REFRESH

USER_REFRESHは、現行のユーザーが所有するリフレッシュ・グループをすべて示します。このビューの列は、ALL_REFRESHの列と同じです。

USER_REFRESH_CHILDREN

USER_REFRESH_CHILDRENは、現行のユーザーが所有するリフレッシュ・グループ内のオブジェクトをすべて示します。このビューの列は、ALL_REFRESH_CHILDRENの列と同じです。

USER_REFS

USER_REFSは、現行のユーザーが所有する表のオブジェクト型列内のREF列およびREF属性を示します。このビューの列は、ALL_REFSの列と同じです。

USER_REGISTERED_MVIEWS

USER_REGISTERED_MVIEWSは、現行のユーザーが所有するすべての登録済マテリアライズド・ビュー(マスター・サイトまたはマスター・マテリアライズド・ビュー・サイトで登録)を示します。このビューの列は、ALL_REGISTERED_MVIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_REGISTERED_MVIEWS」

USER_REGISTRY

USER_REGISTRYは、コンポーネント・レジストリにロードされる、現行ユーザー所有のコンポーネントに関する情報を示します。このビューの列は、DBA_REGISTRYの列と同じです。

関連項目:
「DBA_REGISTRY」

USER_RESOURCE_LIMITS

USER_RESOURCE_LIMITSは、現行のユーザーのリソース制限を示します。

列

データ型

NULL

説明

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(32)

NOT NULL

リソース名

LIMIT

VARCHAR2(40)

このリソースの制限

USER_RESUMABLE

USER_RESUMABLEは、現行のユーザーが実行した再開可能文を示します。このビューの列は(USER_ID列を除き)、DBA_RESUMABLEの列と同じです。

関連項目:
「DBA_RESUMABLE」

USER_REWRITE_EQUIVALENCES

USER_REWRITE_EQUIVALENCESは、現行のユーザーが所有するリライト等価値を示します。このビューの列は、ALL_REWRITE_EQUIVALENCESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_REWRITE_EQUIVALENCES」

USER_ROLE_PRIVS

USER_ROLE_PRIVSは、現行のユーザーに付与されたロールを示します。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

ユーザー名またはPUBLIC

GRANTED_ROLE

VARCHAR2(30)

ユーザーに付与されたロールの名前

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(3)

ADMIN OPTION付きで付与されたか(YES)付与されなかったか(NO)

DEFAULT_ROLE

VARCHAR2(3)

ロールが、ユーザーのDEFAULT ROLEとして指定されたか(YES)されていないか(NO)

OS_GRANTED

VARCHAR2(3)

オペレーティング・システムによってロールが付与されたかどうか(YES | NO)を示す。OS_ROLES初期化パラメータがtrueの場合に付与される。

USER_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS

USER_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVSは、現行のユーザーに割り当てられたリソース・コンシューマ・グループに関する情報を示します。このビューの列は(GRANTEE列を除き)、DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVS」

USER_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS

USER_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVSは、DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージに対するシステム権限を付与されたユーザーに関する情報を示します。このビューの列は(GRANTEE列を除き)、DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVS」

USER_RULE_SET_RULES

USER_RULE_SET_RULESは、現行のユーザーが所有するルール・セット内のルールを示します。このビューの列は(RULE_SET_OWNER列を除き)、ALL_RULE_SET_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_RULE_SET_RULES」

USER_RULE_SETS

USER_RULE_SETSは、現行のユーザーが所有するルール・セットを示します。このビューの列は(RULE_SET_OWNER列を除き)、ALL_RULE_SETSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_RULE_SETS」

USER_RULES

USER_RULESは、現行のユーザーが所有するルールを示します。このビューの列は(RULE_OWNER列を除き)、ALL_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_RULES」

USER_SCHEDULER_CHAIN_RULES

USER_SCHEDULER_CHAIN_RULESは、現行のユーザーが所有する連鎖のルールに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULES」

USER_SCHEDULER_CHAIN_STEPS

USER_SCHEDULER_CHAIN_STEPSは、現行のユーザーが所有する連鎖の定義されている手順に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPS」

USER_SCHEDULER_CHAINS

USER_SCHEDULER_CHAINSは、現行のユーザーが所有する連鎖に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_CHAINSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CHAINS」

USER_SCHEDULER_CREDENTIALS

USER_SCHEDULER_CREDENTIALSは、現行のユーザーが所有する資格証明に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_CREDENTIALSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_CREDENTIALS」

USER_SCHEDULER_DB_DESTS

USER_SCHEDULER_DB_DESTSは、リモート・データベースを指し示している、現行ユーザーが所有する宛先オブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_DB_DESTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_DB_DESTS」

USER_SCHEDULER_DESTS

USER_SCHEDULER_DESTSは、現行のユーザーが所有するジョブの宛先オブジェクトに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_DESTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_DESTS」

USER_SCHEDULER_FILE_WATCHERS

USER_SCHEDULER_FILE_WATCHERSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ファイル監視要求に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERS」

USER_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS

USER_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・オブジェクト・グループのメンバーに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERS」

USER_SCHEDULER_GROUPS

USER_SCHEDULER_GROUPSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・オブジェクト・グループに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_GROUPSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_GROUPS」

USER_SCHEDULER_JOB_ARGS

USER_SCHEDULER_JOB_ARGSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブの引数に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_JOB_ARGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_ARGS」

USER_SCHEDULER_JOB_DESTS

USER_SCHEDULER_JOB_DESTSは、現行のユーザーが所有するジョブに関して各宛先での状態の情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_JOB_DESTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_DESTS」

USER_SCHEDULER_JOB_LOG

USER_SCHEDULER_JOB_LOGは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブに関するログ情報を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOB_LOGの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_LOG」

USER_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS

USER_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブに関するログ実行詳細を示します。このビューの列は、ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS」

USER_SCHEDULER_JOBS

USER_SCHEDULER_JOBSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_JOBSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_JOBS」

USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONS

USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONSは、現行のユーザーが所有するジョブの電子メール通知に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONS」

USER_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS

USER_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・プログラムの引数に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS」

USER_SCHEDULER_PROGRAMS

USER_SCHEDULER_PROGRAMSは、現行のユーザーが所有するスケジューラ・プログラムに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_PROGRAMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_PROGRAMS」

USER_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE

USER_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEは、リモート・データベースの現行のユーザーが所有するジョブの状態に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATE」

USER_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS

USER_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSは、現行のユーザーが所有する実行中の連鎖について、連鎖手順に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINS」

USER_SCHEDULER_RUNNING_JOBS

USER_SCHEDULER_RUNNING_JOBSは、現行のユーザーが所有する実行中のスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBS」

USER_SCHEDULER_SCHEDULES

USER_SCHEDULER_SCHEDULESは、現行のユーザーが所有するスケジューラのスケジュールに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SCHEDULER_SCHEDULESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SCHEDULER_SCHEDULES」

USER_SEC_RELEVANT_COLS

USER_SEC_RELEVANT_COLSは、現行のユーザーが所有する表およびビューについてのセキュリティ・ポリシーのセキュリティ関連列を示します。このビューの列は、OBJECT_OWNER列以外はALL_SEC_RELEVANT_COLSの各列と同じです。

関連項目:
「ALL_SEC_RELEVANT_COLS」

USER_SECONDARY_OBJECTS

USER_SECONDARY_OBJECTSは、現行のユーザーが所有するドメイン索引に関連するセカンダリ・オブジェクトに関する情報を示します。このビューは、ドメイン索引のコンテキスト内でのみ関連します。このビューの列は、ALL_SECONDARY_OBJECTSの列と同じです。

USER_SEGMENTS

USER_SEGMENTSは、現行のユーザー・オブジェクトが所有するセグメントに割り当てられた記憶域を示します。このビューの列は(OWNER、HEADER_FILE、HEADER_BLOCKおよびRELATIVE_FNO列を除き)、DBA_SEGMENTSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SEGMENTS」

USER_SEQUENCES

USER_SEQUENCESは、現行のユーザーが所有する順序をすべて示します。このビューの列は、ALL_SEQUENCESの列と同じです。

USER_SOURCE

USER_SOURCEは、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SOURCEの列と同じです。

USER_SOURCE_AE

USER_SOURCE_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するストアド・オブジェクトのテキスト・ソースを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SOURCE_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SOURCE_AE」

USER_SOURCE_TABLES

USER_SOURCE_TABLESは、現行のユーザーが所有する、変更表が定義済のソース表を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのサブスクライバによって使用されます。このビューの列は、DBA_SOURCE_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SOURCE_TABLES」

USER_SQLJ_TYPE_ATTRS

USER_SQLJ_TYPE_ATTRSは、現行のユーザーが所有するSQLJオブジェクト型の属性を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SQLJ_TYPE_ATTRSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SQLJ_TYPE_ATTRS」

USER_SQLJ_TYPE_METHODS

USER_SQLJ_TYPE_METHODSは、現行のユーザーが所有するSQLJオブジェクト型のメソッドを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SQLJ_TYPE_METHODSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SQLJ_TYPE_METHODS」

USER_SQLJ_TYPES

USER_SQLJ_TYPESは、現行のユーザーが所有するSQLJオブジェクト型を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SQLJ_TYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SQLJ_TYPES」

USER_SQLSET

USER_SQLSETは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SQLSETの列と同じです。

USER_SQLSET_BINDS

USER_SQLSET_BINDSは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットに関連付けられたバインド値を示します。このビューの列は(SQLSET_OWNER列を除き)、ALL_SQLSET_BINDSの列と同じです。

USER_SQLSET_PLANS

USER_SQLSET_PLANSは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セット内の文の取得されたプランを示します。このビューの列は(SQLSET_OWNER列を除き)、ALL_SQLSET_PLANSの列と同じです。

USER_SQLSET_REFERENCES

USER_SQLSET_REFERENCESは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットがアクティブかどうか示します。このビューの列は(SQLSET_OWNER列を除き)、ALL_SQLSET_REFERENCESの列と同じです。

USER_SQLSET_STATEMENTS

USER_SQLSET_STATEMENTSは、現行のユーザーが所有するSQLチューニング・セットを形成するSQL文に関する情報を、その統計情報とともに示します。このビューの列は(SQLSET_OWNER列を除き)、ALL_SQLSET_STATEMENTSの列と同じです。

USER_SQLTUNE_BINDS

USER_SQLTUNE_BINDSは、現行のユーザーが所有するチューニング済SQL文に関連付けられたバインド値を示します。このビューの列は、DBA_SQLTUNE_BINDSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SQLTUNE_BINDS」

USER_SQLTUNE_PLANS

USER_SQLTUNE_PLANSは、SQLチューニング・セッション中に、現行のユーザーが所有するSQL文について生成された実行計画に関する情報を示します。このビューの列は、DBA_SQLTUNE_PLANSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SQLTUNE_PLANS」

USER_SQLTUNE_RATIONALE_PLAN

USER_SQLTUNE_RATIONALE_PLANは、現行のユーザーが所有するSQL文の実行計画に関する根拠と操作間の関係を示します。このビューの列は、DBA_SQLTUNE_RATIONALE_PLANの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SQLTUNE_RATIONALE_PLAN」

USER_SQLTUNE_STATISTICS

USER_SQLTUNE_STATISTICSは、現行のユーザーが所有するSQL文に関連する統計情報を示します。このビューの列は、DBA_SQLTUNE_STATISTICSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SQLTUNE_STATISTICS」

USER_STAT_EXTENSIONS

USER_STAT_EXTENSIONSは、現行のユーザーが所有するオプティマイザ統計拡張子に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_STAT_EXTENSIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_STAT_EXTENSIONS」

USER_STORED_SETTINGS

USER_STORED_SETTINGSは、ストアドPL/SQLユニットの永続パラメータ設定についての情報(ただし、現行のユーザーが所有するPL/SQLユニットに関するもののみ)を示します。USER_STORED_SETTINGSは、OWNER列を表示しません。このビューの残りの列は、ALL_STORED_SETTINGSの列と同じです。

USER_SUBPART_COL_STATISTICS

USER_SUBPART_COL_STATISTICSは、現行のユーザーが所有するサブパーティション・オブジェクトのサブパーティションの列統計およびヒストグラム情報を示します。このビューの列は、ALL_STORED_SETTINGSの列と同じです。

USER_SUBPART_HISTOGRAMS

USER_SUBPART_HISTOGRAMSは、現行のユーザーが所有する表サブパーティションのヒストグラムの実際のヒストグラム・データ(ヒストグラムごとのエンドポイント)を示します。このビューの列は、ALL_SUBPART_HISTOGRAMSの列と同じです。

USER_SUBPART_KEY_COLUMNS

USER_SUBPART_KEY_COLUMNSは、現行のユーザーが所有するコンポジット・パーティション表(およびコンポジット・パーティション表のローカル索引)のサブパーティション化キー列を示します。このビューの列は、ALL_SUBPART_KEY_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS」

USER_SUBPARTITION_TEMPLATES

USER_SUBPARTITION_TEMPLATESは、現行のユーザーが所有するサブパーティション・テンプレートを示します。このビューの列は(USER_NAME列を除き)、ALL_SUBPARTITION_TEMPLATESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SUBPARTITION_TEMPLATES」

USER_SUBSCR_REGISTRATIONS

USER_SUBSCR_REGISTRATIONSは、現行のユーザーが所有するサブスクリプション登録に関する情報を示します。列は、DBA_SUBSCR_REGISTRATIONSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SUBSCR_REGISTRATIONS」

USER_SUBSCRIBED_COLUMNS

USER_SUBSCRIBED_COLUMNSは、現行のユーザーがサブスクライブしたソース表の列を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのサブスクライバによって使用されます。このビューの列は、DBA_SUBSCRIBED_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SUBSCRIBED_COLUMNS」

USER_SUBSCRIBED_TABLES

USER_SUBSCRIBED_TABLESは、現行のユーザーがサブスクライブしたソース表を示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのサブスクライバによって使用されます。このビューの列は、DBA_SUBSCRIBED_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SUBSCRIBED_TABLES」

USER_SUBSCRIPTIONS

USER_SUBSCRIPTIONSは、現行のユーザーが作成したサブスクリプションを示します。このビューは、チェンジ・データ・キャプチャのサブスクライバによって使用されます。このビューの列は、DBA_SUBSCRIPTIONSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_SUBSCRIPTIONS」

USER_SYNONYMS

USER_SYNONYMSは、プライベート・シノニム(現行のユーザーが所有するシノニム)を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_SYNONYMSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_SYNONYMS」

USER_SYS_PRIVS

USER_SYS_PRIVSは、現行のユーザーに付与されたシステム権限を示します。

列

データ型

NULL

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

ユーザー名またはPUBLIC

PRIVILEGE

VARCHAR2(40)

NOT NULL

システム権限

ADMIN_OPTION

VARCHAR2(3)

ADMIN OPTION付きで付与されたかどうか(YES | NO)

USER_TAB_COL_STATISTICS

USER_TAB_COL_STATISTICSは、USER_TAB_COLUMNSから抽出される列統計およびヒストグラム情報を示します。このビューの列は、ALL_TAB_COL_STATISTICSの列と同じです。

USER_TAB_COLS

USER_TAB_COLSは、現行のユーザーが所有する表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューは、USER_TAB_COLUMNSとは異なり、非表示列のフィルタ処理は行われません。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_COLSの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

USER_TAB_COLUMNS

USER_TAB_COLUMNSは、現行のユーザーが所有する表、ビューおよびクラスタの列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_COLUMNSの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

USER_TAB_COMMENTS

USER_TAB_COMMENTSは、現行のユーザーが所有する表およびビューについてのコメントを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_COMMENTSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TAB_COMMENTS」

USER_TAB_HISTGRM_PENDING_STATS

USER_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有する表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSの列と同じです。

USER_TAB_HISTOGRAMS

USER_TAB_HISTOGRAMSは、現行のユーザーが所有する表の列のヒストグラムを示します。このビューの列は、ALL_TAB_HISTOGRAMSの列と同じです。

USER_TAB_MODIFICATIONS

USER_TAB_MODIFICATIONSは、前回、表の統計情報を収集した時点から変更されている、現行のユーザーが所有するすべての表への変更を示します。このビューの列は、ALL_TAB_MODIFICATIONSの列と同じです。

注意:
このビューは、MONITORING属性を持つ表に対してのみ移入されます。また、長時間にわたる統計情報の収集を目的としています。パフォーマンス上の理由から、このビューは、実際に変更が行われた直後には移入されません。このビューに最新の情報を移入するには、DBMS_STATS PL/SQLパッケージのFLUSH_DATABASE_MONITORING_INFOプロシージャを実行します。このプロシージャを実行するには、ANALYZE_ANYシステム権限が必要です。

USER_TAB_PARTITIONS

USER_TAB_PARTITIONSは、パーティション・レベル・パーティション化情報、パーティションの記憶域パラメータ、および現行のユーザーが所有するすべてのパーティションに対してDBMS_STATSパッケージで生成されたパーティション統計情報を示します。このビューの列は、ALL_TAB_PARTITIONSの列と同じです。

USER_TAB_PENDING_STATS

USER_TAB_PENDING_STATSは、現行のユーザーが所有する表、パーティションおよびサブパーティションに関する保留中の統計を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_PENDING_STATSの列と同じです。

USER_TAB_PRIVS

USER_TAB_PRIVSは、現行のユーザーがオブジェクト所有者、権限付与者または権限受領者であるオブジェクトの権限付与を示します。このビューの列は、DBA_TAB_PRIVSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_TAB_PRIVS」

USER_TAB_PRIVS_MADE

USER_TAB_PRIVS_MADEは、現行のユーザーがオブジェクト所有者であるオブジェクトの権限付与を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_PRIVS_MADEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TAB_PRIVS_MADE」

USER_TAB_PRIVS_RECD

USER_TAB_PRIVS_RECDは、現行のユーザーが権限受領者であるオブジェクトの権限付与を示します。このビューの列は(GRANTEE列を除き)、ALL_TAB_PRIVS_RECDの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TAB_PRIVS_RECD」

USER_TAB_STAT_PREFS

USER_TAB_STAT_PREFSは、現行のユーザーが所有する表についての統計プリファレンスに関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_STAT_PREFSの列と同じです。

USER_TAB_STATISTICS

USER_TAB_STATISTICSは、現行のユーザーが所有する表についてのオプティマイザ統計情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_STATISTICSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TAB_STATISTICS」

USER_TAB_STATS_HISTORY

USER_TAB_STATS_HISTORYは、現行のユーザーが所有するすべての表の表統計情報変更の履歴を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TAB_STATS_HISTORYの列と同じです。

USER_TAB_SUBPARTITIONS

USER_TAB_SUBPARTITIONSは、現行のユーザーが所有する各表サブパーティションについて、そのサブパーティション名、それに属する表名およびパーティション名、およびその記憶域属性を示します。このビューの列は、ALL_TAB_SUBPARTITIONSの列と同じです。

注意:
収集される統計情報は、サブパーティション別ではありません。

USER_TABLES

USER_TABLESは、現行のユーザーが所有するリレーショナル表を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TABLESの列と同じです。このビューの統計情報を収集するには、DBMS_STATSパッケージを使用します。

関連項目:
「ALL_TABLES」

USER_TABLESPACES

USER_TABLESPACESは、現行のユーザーがアクセスできる表領域を示します。このビューの列は(PLUGGED_IN列を除き)、DBA_TABLESPACESの列と同じです。

関連項目:
「DBA_TABLESPACES」

USER_TRANSFORMATIONS

USER_TRANSFORMATIONSは、現行のユーザーが所有する変換についての情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_TRANSFORMATIONSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_TRANSFORMATIONS」

USER_TRIGGER_COLS

USER_TRIGGER_COLSは、現行のユーザーが所有するトリガー内の列、および現行のユーザーが所有する表上のトリガー内の列について、その使用状況を示します。このビューの列は、ALL_TRIGGER_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TRIGGER_COLS」

USER_TRIGGER_ORDERING

USER_TRIGGER_ORDERINGは、FOLLOWSまたはPRECEDES順序があり、現行のユーザーが所有するトリガーを示します。このビューの列は(TRIGGER_OWNER列を除き)、ALL_TRIGGER_ORDERINGの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TRIGGER_ORDERING」

USER_TRIGGERS

USER_TRIGGERSは、現行のユーザーが所有するトリガーを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TRIGGERSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TRIGGERS」

USER_TS_QUOTAS

USER_TS_QUOTASは、現行のユーザーに対する表領域の割当て制限を示します。このビューの列は(USERNAME列を除き)、DBA_TS_QUOTASの列と同じです。

USER_TSTZ_TAB_COLS

USER_TSTZ_TAB_COLSは、現行のユーザーが所有する表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表の列に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER, COLUMN_NAME, NESTED,およびVIRTUAL_COLUMN列を除き)、ALL_TSTZ_TAB_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TSTZ_TAB_COLS」

USER_TSTZ_TABLES

USER_TSTZ_TABLESは、現行のユーザーが所有している表のうち、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型に定義されているかTIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の属性を含むオブジェクト型に定義されている列を含む表に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TSTZ_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TSTZ_TABLES」

USER_TUNE_MVIEW

USER_TUNE_MVIEWは、DBMS_ADVISOR.TUNE_MVIEWプロシージャの実行結果を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、DBA_TUNE_MVIEWの列と同じです。

関連項目:
「DBA_TUNE_MVIEW」

USER_TYPE_ATTRS

USER_TYPE_ATTRSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型の属性を示します。このビューの列は(OWNERとCHAR_USED列を除き)、ALL_TYPE_ATTRSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPE_ATTRS」

USER_TYPE_METHODS

USER_TYPE_METHODSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のメソッドを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TYPE_METHODSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPE_METHODS」

USER_TYPE_VERSIONS

USER_TYPE_VERSIONSは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型のバージョンを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TYPE_VERSIONSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPE_VERSIONS」

USER_TYPES

USER_TYPESは、現行のユーザーが所有するオブジェクト型を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_TYPESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_TYPES」

USER_UNUSED_COL_TABS

USER_UNUSED_COL_TABSは、現行のユーザーが所有する、未使用の列を含む表を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_UNUSED_COL_TABSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_UNUSED_COL_TABS」

USER_UPDATABLE_COLUMNS

USER_UPDATABLE_COLUMNSは、現行のユーザーが適切な権限に従って更新できる結合ビュー内の列を示します。このビューの列は、ALL_UPDATABLE_COLUMNSの列と同じです。

関連項目:
更新可能な結合ビューの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

USER_USERS

USER_USERSは、現行のユーザーを説明します。このビューの列は(PASSWORD、PROFILE、PASSWORD_VERSIONS、EDITIONS_ENABLED、AUTHENTICATION_TYPE、EDITIONS_ENABLED列を除き)、DBA_USERSの列と同じです。

関連項目:
「DBA_USERS」

USER_USTATS

USER_USTATSは、現行のユーザーが所有する表および索引について収集されるユーザー定義の統計情報を示します。このビューの列は、ALL_USTATSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_USTATS」

USER_VARRAYS

USER_VARRAYSは、現行のユーザーが所有するVARRAYを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_VARRAYSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_VARRAYS」

USER_VIEWS

USER_VIEWSは、現行のユーザーが所有するビューを表示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_VIEWS」

USER_VIEWS_AE

USER_VIEWS_AEは、すべてのエディションを対象として、現行のユーザーが所有するビューを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_VIEWS_AEの列と同じです。

関連項目:
「ALL_VIEWS_AE」

USER_WARNING_SETTINGS

USER_WARNING_SETTINGSは、現行のユーザーが所有するオブジェクトの警告パラメータ設定に関する情報を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_WARNING_SETTINGSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_WARNING_SETTINGS」

USER_XML_INDEXES

USER_XML_INDEXESは、現行のユーザーが所有するXML索引を示します。このビューの列は(INDEX_OWNER列を除き)、ALL_XML_INDEXESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_INDEXES」

USER_XML_SCHEMAS

USER_XML_SCHEMASは、現行のユーザーが所有する登録済のXML Schemaを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_XML_SCHEMASの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_SCHEMAS」

USER_XML_TAB_COLS

USER_XML_TAB_COLSは、現行のユーザーが所有するXML表の列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_XML_TAB_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_TAB_COLS」

USER_XML_TABLES

USER_XML_TABLESは、現行のユーザーが所有するXML表を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_XML_TABLESの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_TABLES」

USER_XML_VIEW_COLS

USER_XML_VIEW_COLSは、現行のユーザーが所有するXMLビューの列を示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_XML_VIEW_COLSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_VIEW_COLS」

USER_XML_VIEWS

USER_XML_VIEWSは、現行のユーザーが所有するXMLビューを示します。このビューの列は(OWNER列を除き)、ALL_XML_VIEWSの列と同じです。

関連項目:
「ALL_XML_VIEWS」

XS_SESSION_ROLES

XS_SESSION_ROLESは、現行のユーザーの軽量カレント・ユーザー・セッション内で使用可能になっているロールを示します。

列

データ型

NULL

説明

ROLE

VARCHAR2(1025)

ロールの名前

UUID

VARCHAR2(33)

ロールのUUID

DBID

NUMBER

ロールのデータベースID

FLAGS

NUMBER

ステータス・フラグ

第III部

動的パフォーマンス・ビュー

この部では、一般にV$ビューとも呼ばれる動的パフォーマンス・ビューについて説明します。この部では、次の内容について説明します。

- 第7章「動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$ACCESSからV$HVMASTER_INFO」

- 第8章「動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$INDEXED_FIXED_COLUMNからV$RULE_SET_AGGREGATE_STATS」

- 第9章「動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$SCHEDULER_RUNNING_JOBSからV$XSTREAM_TRANSACTION」

7 動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$ACCESSからV$HVMASTER_INFO

この章では、動的パフォーマンス・ビューの前半をアルファベット順に説明します。後半の動的パフォーマンス・ビューは、第8章から第9章でアルファベット順に説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 動的パフォーマンス・ビュー

- 動的パフォーマンス・ビューの説明

動的パフォーマンス・ビュー

Oracleには一連の基礎となるビューがあり、これらのビューは、データベース・サーバーによって管理され、データベース管理者のユーザーSYSがアクセスできます。これらのビューは、データベースがオープンされて使用されている間に継続的に更新され、内容が主にパフォーマンスに関係しているため、動的パフォーマンス・ビューと呼ばれます。

これらのビューは通常のデータベース表のように見えますが、そうではありません。これらのビューでは、内部ディスク構造およびメモリー構造体のデータが表示されます。これらのビューを選択することはできますが、更新や変更はできません。

注意:

- 動的パフォーマンス・ビューに問い合せて、情報を抽出することができます。ただし、サポートされているのは、単純な問合せのみです。ソート、結合、GROUP BY句などが必要な場合は、情報を各V$ビューから表にコピー(たとえば、CREATE TABLE ... AS SELECT文を使用)して、その後、それらの表を問い合せてください。

- V$ビュー内の情報は動的であるため、これらのビューのSELECT操作の読取り一貫性は保証されません。

catalog.sqlスクリプトには、動的パフォーマンス・ビューに関するビューおよびパブリック・シノニムが定義されています。これらのビューおよびシノニムを作成するには、catalog.sqlを実行する必要があります。インストール後、ユーザーSYSまたはSYSDBAロールが付与されているユーザーのみが動的パフォーマンス表にアクセスできます。catalog.sqlの実行の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

V$ビュー

実際の動的パフォーマンス・ビューは、接頭辞V_$によって識別されます。これらのビューのパブリック・シノニムには、接頭辞V$が付いています。データベース管理者および他のユーザーは、V_$オブジェクトではなく、V$オブジェクトのみにアクセスしてください。

動的パフォーマンス・ビューはOracle Enterprise Managerによって使用され、Oracle Enterprise Managerはシステム・パフォーマンスに関する情報にアクセスするための主要なインタフェースとなります。インスタンスが起動されると、メモリーから読み込まれるV$ビューがアクセス可能になります。ディスクから読み込まれるビューにアクセスするには、データベースがマウントされ、場合によってはオープンされている必要があります。

GV$ビュー

この章で説明されているほとんどすべてのV$ビューには、対応するGV$(グローバルV$)ビューがあります。Real Application Clustersでは、GV$ビューで問合せを実行すると、該当するすべてのインスタンスからV$ビュー情報が取り出されます。各GV$ビューには、V$ビュー情報以外にデータ型がNUMBERのINST_ID列があります。INST_ID列には、対応付けられたV$ビュー情報を取得した元のインスタンス番号が表示されます。INST_ID列をフィルタとして使用することで、使用可能なインスタンスのサブセットからV$情報を取り出せます。たとえば、次の問合せを実行して、V$LOCKビューからインスタンス2および5の情報を取り出します。

SQL> SELECT * FROM GV$LOCK WHERE INST_ID = 2 OR INST_ID = 5;

関連項目:
ご使用のオペレーティング・システムのOracle Real Application Clustersのインストレーション・ガイド

動的パフォーマンス・ビューの説明

次に、動的パフォーマンス・ビューをアルファベット順に示します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の動的パフォーマンス・ビューのページに移動します。

V$ACCESS

V$ACCESSは、ライブラリ・キャッシュ・オブジェクトに現在かけられているロックに関する情報を示します。ロックをかけると、SQLの実行にオブジェクトが必要な間、ライブラリ・キャッシュ内に確実に存在させることができます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

オブジェクトにアクセスしているセッション番号

OWNER

VARCHAR2(64)

オブジェクトの所有者

OBJECT

VARCHAR2(1000)

オブジェクト名

TYPE

VARCHAR2(64)

オブジェクトの型識別子

V$ACTIVE_INSTANCES

V$ACTIVE_INSTANCESは、現在マウントされたデータベースがあるすべてのインスタンスについて、インスタンス名とインスタンス番号との間のマッピングを示します。

列

データ型

説明

INST_NUMBER

NUMBER

インスタンス番号

INST_NAME

VARCHAR2(60)

インスタンス名

V$ACTIVE_SERVICES

V$ACTIVE_SERVICESは、データベース内のアクティブなサービスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SERVICE_ID

NUMBER

サービスID

NAME

VARCHAR2(64)

サービス名

NAME_HASH

NUMBER

サービス名ハッシュ

NETWORK_NAME

VARCHAR2(512)

ネットワーク名

CREATION_DATE

DATE

作成日

CREATION_DATE_HASH

NUMBER

作成日ハッシュ

GOAL

VARCHAR2(12)

サービス・ワークロードの管理目標:

- NONE

- SERVICE_TIME

- THROUGHPUT

DTP

VARCHAR2(1)

サービスの対象が、DTP(XAトランザクションを含む分散トランザクション)かどうか(Y | N)

BLOCKED

VARCHAR2(3)

指定したインスタンス上のサービスが、新しい接続の受入れをすべてブロックされているかどうか(YES | NO)。サービスがブロックされている場合、必要なサービスを提供するその他のインスタンス(ある場合)に、すべての接続が送られる。

AQ_HA_NOTIFICATION

VARCHAR2(3)

AQ通知がHAイベントに対して送信されるかどうか(YES | NO)

CLB_GOAL

VARCHAR2(5)

新しい接続をどのように分散するかを判断するために、リスナーに送信される統計とともに使用される接続時ロード・バランシングの目標:

- LONG

- SHORT

V$ACTIVE_SESS_POOL_MTH

V$ACTIVE_SESS_POOL_MTHは、使用可能でアクティブなセッション・プールのリソース割当て方法を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(40)

アクティブなセッション・プールのリソース割当て方法の名前

V$ACTIVE_SESSION_HISTORY

V$ACTIVE_SESSION_HISTORYは、データベース内のサンプリングされたセッション・アクティビティを表示します。これには、1秒に1回取得される、アクティブなデータベース・セッションのスナップショットが含まれます。データベース・セッションは、CPU上にあった場合、またはIdle待機クラスに属していないイベントを待機していた場合に、アクティブであるとみなされます。待機クラスの詳細は、V$EVENT_NAMEビューを参照してください。

このビューの各行は、各アクティブ・セッションをサンプルごとに示し、最新のセッション・サンプル行を最初に戻します。アクティブなセッションの履歴に含まれるセッションを示すほぼすべての列が、V$SESSIONビューにあります。

列

データ型

説明

SAMPLE_ID

NUMBER

サンプルのID

SAMPLE_TIME

TIMESTAMP(3)

サンプルが取得された時刻

IS_AWR_SAMPLE

VARCHAR2(1)

このサンプルが自動ワークロード・リポジトリにフラッシュ済か、またはフラッシュされるかどうか(DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY)(Y | N)

SESSION_ID

NUMBER

セッション識別子。V$SESSION.SIDにマップされる。

SESSION_SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号(セッションのオブジェクトを一意に識別するために使用される)。V$SESSION.SERIAL#にマップされる。

SESSION_TYPE

VARCHAR2(10)

セッション・タイプ:

- FOREGROUND

- BACKGROUND

FLAGS

NUMBER

将来の使用のために予約済

USER_ID

NUMBER

Oracleユーザー識別子。V$SESSION.USER#にマップされる。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

サンプリング時にセッションで実行されていたSQL文のSQL識別子

IS_SQLID_CURRENT

VARCHAR2(1)

SQL_ID列のSQL識別子が実行されているかどうか(Y | N)

SQL_CHILD_NUMBER

NUMBER

サンプリング時にセッションで実行されていたSQL文の子番号

SQL_OPCODE

NUMBER

操作のどのフェーズにSQL文が存在したかを示す。V$SESSION.COMMANDにマップされる。
関連項目: この列の解釈の詳細は、「V$SESSION」を参照。

SQL_OPNAME

VARCHAR2(64)

SQLコマンド名

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

TOP_LEVEL_SQL_ID

VARCHAR2(13)

トップレベルSQL文のSQL識別子

TOP_LEVEL_SQL_OPCODE

NUMBER

操作のどのフェーズにトップレベルSQL文が存在していたかを示す

SQL_PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

カーソルに対するSQLプランの数値表現。この情報が提供されないセッション・サンプルもある。V$SESSIONにはこの情報は表示されない。

SQL_PLAN_LINE_ID

NUMBER

SQLプランの行ID

SQL_PLAN_OPERATION

VARCHAR2(30)

プラン操作の名前

SQL_PLAN_OPTIONS

VARCHAR2(30)

プラン操作のオプション

SQL_EXEC_ID

NUMBER

SQL実行識別子

SQL_EXEC_START

DATE

SQLの実行が開始された時刻

PLSQL_ENTRY_OBJECT_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのオブジェクトID(PL/SQLサブプログラムがスタック上にない場合は、NULL)。DBA_OBJECTS.OBJECT_IDへのマップ。

PLSQL_ENTRY_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのサブプログラムID。DBA_OBJECTS.DATA_OBJECT_IDへのマップ。

PLSQL_OBJECT_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLサブプログラムのオブジェクトID。DBA_OBJECTS.OBJECT_IDへのマップ。

PLSQL_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLオブジェクトのサブプログラムID(SQLの実行中はNULL)。DBA_OBJECTS.DATA_OBJECT_IDへのマップ。

QC_INSTANCE_ID

NUMBER

問合せコーディネータ・インスタンスID。この情報は、サンプリングされたセッションがパラレル問合せスレーブである場合にのみ表示される。その他のすべてのセッションに対しては、この値は0になる。

QC_SESSION_ID

NUMBER

問合せコーディネータ・セッションID。この情報は、サンプリングされたセッションがパラレル問合せスレーブである場合にのみ表示される。その他のすべてのセッションに対しては、この値は0になる。

QC_SESSION_SERIAL#

NUMBER

問合せコーディネータのセッション・シリアル番号。この情報は、サンプリングされたセッションがパラレル問合せスレーブである場合にのみ表示される。その他のすべてのセッションに対しては、この値は0になる。

PX_FLAGS脚注 1

NUMBER

予約済

EVENT

VARCHAR2(64)

SESSION_STATE = WAITINGの場合は、サンプリング時にセッションが待機していたイベント。
SESSION_STATE = ON CPUの場合、この列はNULL。

関連項目: 付録C「Oracle待機イベント」を参照。

EVENT_ID

NUMBER

セッションが現在待機しているか、または前回待機したリソースまたはイベントの識別子。解釈は、EVENT列の解釈と同様。

EVENT#

NUMBER

セッションが現在待機しているか、または前回待機したリソースまたはイベントの番号。解釈は、EVENT列の解釈と同様。

SEQ#

NUMBER

待機を一意に識別する順序番号(待機ごとに増分される)

P1TEXT

VARCHAR2(64)

第1追加パラメータのテキスト

P1

NUMBER

第1追加パラメータ

P2TEXT

VARCHAR2(64)

第2追加パラメータのテキスト

P2

NUMBER

第2追加パラメータ

P3TEXT

VARCHAR2(64)

第3追加パラメータのテキスト

P3

NUMBER

第3追加パラメータ

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

サンプリング時にセッションが待機していたイベントの待機クラス名。解釈は、EVENT列の解釈と同様。V$SESSION.WAIT_CLASSにマップされる。

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

サンプリング時にセッションが待機していたイベントの待機クラス識別子。解釈は、EVENT列の解釈と同様。V$SESSION.WAIT_CLASS_IDにマップされる。

WAIT_TIME

NUMBER

サンプリング時にセッションがCPU上にあった場合は、セッションが前回イベントを待機した時間の合計(サンプリング時にセッションが待機していた場合は0)
注意: WAIT_TIMEが0であるかどうかは、WAIT_TIMEの実際の値ではなく、サンプリング時のSESSION_STATEの検出に有効。V$SESSION.WAIT_TIMEにマップされる。

SESSION_STATE

VARCHAR2(7)

セッションの状態:

- WAITING

- ON CPU

TIME_WAITED

NUMBER

SESSION_STATE = WAITINGの場合は、セッションで実際に費やされたイベントの待機時間(マイクロ秒)。この列は、サンプルが取得された時点で発生中の待機に対し設定される。
待機イベントが1秒を超えて継続し、複数のセッション・サンプル行で待機となった場合、その待機イベントの待機に実際に費やされた時間がそれらのセッション・サンプル行の最後に移入される。この情報は、最新のセッション・サンプルでは表示されない。

BLOCKING_SESSION_STATUS

VARCHAR2(11)

ブロックしているセッションの状態:

- VALID

- NO HOLDER

- GLOBAL

- NOT IN WAIT

- UNKNOWN

BLOCKING_SESSION

NUMBER

ブロックしているセッションのセッション識別子。ブロッカが同じインスタンス上にあり、セッションがエンキューを待機していた場合またはバッファ・ビジーであった場合にのみ、移入される。V$SESSION.BLOCKING_SESSIONにマップされる。

BLOCKING_SESSION_SERIAL#

NUMBER

ブロックしているセッションのシリアル番号

BLOCKING_INST_ID

NUMBER

BLOCKING_SESSIONに示されるブロッカのインスタンス番号

BLOCKING_HANGCHAIN_INFO

VARCHAR2(1)

BLOCKING_SESSIONの情報がハング連鎖によるものかどうか(Y | N)

CURRENT_OBJ#

NUMBER

セッションで参照されているオブジェクトのオブジェクトID。この情報は、セッションがアプリケーション、クラスタ、同時実行性およびユーザーI/Oの待機イベントを待機していた場合にのみ表示される。V$SESSION.ROW_WAIT_OBJ#にマップされる。

CURRENT_FILE#

NUMBER

セッションで参照されているブロックが含まれているファイルのファイル番号。この情報は、セッションがクラスタ、同時実行性およびユーザーI/Oの待機イベントを待機していた場合にのみ表示される。V$SESSION.ROW_WAIT_FILE#にマップされる。

CURRENT_BLOCK#

NUMBER

セッションで参照されているブロックのID。この情報は、セッションがクラスタ、同時実行性およびユーザーI/Oの待機イベントを待機していた場合にのみ表示される。V$SESSION.ROW_WAIT_BLOCK#にマップされる。

CURRENT_ROW#

NUMBER

セッションで参照されている行識別子。この情報は、セッションがクラスタ、同時実行性およびユーザーI/Oの待機イベントを待機していた場合にのみ表示される。V$SESSION.ROW_WAIT_ROW#にマップされる。

TOP_LEVEL_CALL#

NUMBER

Oracle最上位のコール番号

TOP_LEVEL_CALL_NAME

VARCHAR2(64)

Oracle最上位のコール名

CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

コンシューマ・グループID

XID

RAW(8)

サンプリング時にセッションが処理していたトランザクションID。V$SESSIONにはこの情報は表示されない。

REMOTE_INSTANCE#

NUMBER

このセッションが待機しているブロックにサービスを提供するリモート・インスタンス識別子。この情報は、セッションがクラスタ・イベントを待機していた場合にのみ表示される。

TIME_MODEL

NUMBER

時間モデルの情報

IN_CONNECTION_MGMT

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションが接続管理を行っていたかどうか(Y | N)

IN_PARSE

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションが解析を実行していたかどうか(Y | N)

IN_HARD_PARSE

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがハード解析を実行していたかどうか(Y | N)

IN_SQL_EXECUTION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがSQL文を実行していたかどうか(Y | N)

IN_PLSQL_EXECUTION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがPL/SQLを実行していたかどうか(Y | N)

IN_PLSQL_RPC

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがインバウンドPL/SQL RPCコールを実行していたかどうか(Y | N)

IN_PLSQL_COMPILATION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがPL/SQLをコンパイルしていたかどうか(Y | N)

IN_JAVA_EXECUTION

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがJavaを実行していたかどうか(Y | N)

IN_BIND

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがバインド操作を行っていたかどうか(Y | N)

IN_CURSOR_CLOSE

VARCHAR2(1)

サンプリング時にセッションがカーソルをクローズしていたかどうか(Y | N)

IN_SEQUENCE_LOAD

VARCHAR2(1)

セッションが順番に(順次ロード・コードで)ロードされているかどうか(Y | N)

CAPTURE_OVERHEAD

VARCHAR2(1)

セッションが取得コードを実行しているかどうか(Y | N)

REPLAY_OVERHEAD

VARCHAR2(1)

セッションが再実行コードを実行しているかどうか(Y | N)

IS_CAPTURED

VARCHAR2(1)

セッションが取得されているかどうか(Y | N)

IS_REPLAYED

VARCHAR2(1)

セッションが再実行されているかどうか(Y | N)

SERVICE_HASH

NUMBER

サービスを識別するハッシュ。V$ACTIVE_SERVICES.NAME_HASHにマップされる。

PROGRAM

VARCHAR2(48)

オペレーティング・システムのプログラム名

MODULE脚注 2

VARCHAR2(48)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEプロシージャによって設定された、サンプリング時の実行モジュールの名前

ACTION脚注 2

VARCHAR2(32)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONプロシージャによって設定された、サンプリング時の実行モジュールの名前

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

セッションのクライアント識別子。V$SESSION.CLIENT_IDENTIFIERにマップされる。

MACHINE

VARCHAR2(64)

クライアントのオペレーティング・システムのマシン名

PORT

NUMBER

クライアントのポート番号

ECID

VARCHAR2(64)

アプリケーション・サーバーから送信された実行コンテキストの識別子

DBREPLAY_FILE_ID脚注 1

NUMBER

セッションの取得中またはリプレイ中は、DBREPLAY_FILE_IDはワークロード取得またはワークロード・リプレイのためのファイルIDとなり、それ以外の場合はNULL。

DBREPLAY_CALL_COUNTER脚注 1

NUMBER

セッションの取得中またはリプレイ中は、DBREPLAY_CALL_COUNTERは取得または再実行されているユーザー・コールのコール・カウンタとなり、それ以外の場合はNULL。

TM_DELTA_TIME

NUMBER

TM_DELTA_CPU_TIMEおよびTM_DELTA_DB_TIMEが蓄積される時間間隔(マイクロ秒)

TM_DELTA_CPU_TIME

NUMBER

最後のTM_DELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが費やしたCPU時間

TM_DELTA_DB_TIME

NUMBER

最後のTM_DELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションがデータベース・コールに費やした時間

DELTA_TIME

NUMBER

このセッションが最後にサンプリングまたは作成されてからの時間間隔(マイクロ秒)。この間に次の5つの統計情報が蓄積される。

DELTA_READ_IO_REQUESTS

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが行った読取りI/O要求の数

DELTA_WRITE_IO_REQUESTS

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが行った書込みI/O要求の数

DELTA_READ_IO_BYTES

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが読み取ったI/Oバイト数

DELTA_WRITE_IO_BYTES

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、このセッションが書き込んだI/Oバイト数

DELTA_INTERCONNECT_IO_BYTES

NUMBER

最後のDELTA_TIMEマイクロ秒間に、I/Oインターコネクト経由で送信されたI/Oバイト数

PGA_ALLOCATED

NUMBER

このサンプルの取得時にこのセッションが消費したPGAメモリーの量(バイト)

TEMP_SPACE_ALLOCATED

NUMBER

このサンプルの取得時にこのセッションが消費したTEMPメモリーの量(バイト)

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

V$ADVISOR_PROGRESS

V$ADVISOR_PROGRESSは、アドバイザ実行の進捗に関する情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッションID

SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号

USERNAME

VARCHAR2(30)

Oracleユーザー名

OPNAME

VARCHAR2(64)

操作の名前

ADVISOR_NAME

VARCHAR2(64)

アドバイザ名

TASK_ID

NUMBER

タスクID

TARGET_DESC

VARCHAR2(32)

アドバイザのターゲットの説明

SOFAR

NUMBER

現在までに終了した作業量

TOTALWORK

NUMBER

行われる作業の合計

UNITS

VARCHAR2(32)

作業が測定される単位

BENEFIT_SOFAR

NUMBER

これまでに取得されたメリット

BENEFIT_MAX

NUMBER

取得される可能性がある最大メリットの見積り

FINDINGS

NUMBER

これまでの検出結果の数

RECOMMENDATIONS

NUMBER

これまでの推奨項目の数

TIME_REMAINING

NUMBER

タスクが終了するまでの残りの推定時間(秒)

START_TIME

DATE

タスクの開始時刻

LAST_UPDATE_TIME

DATE

前回、進捗が転送された時刻

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

これまでの経過時間

ADVISOR_METRIC1

NUMBER

アドバイザ固有のメトリックの値

METRIC1_DESC

VARCHAR2(64)

アドバイザ固有のメトリックの説明

EXECUTION_TYPE

VARCHAR2(64)

前回実行されたタイプ。この情報は、単一実行タスクではオプション。

V$ALERT_TYPES

V$ALERT_TYPESは、サーバー・アラートのタイプに関する情報を示します。

列

データ型

説明

REASON_ID

NUMBER

アラート理由のID

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(64)

オブジェクト型

TYPE

VARCHAR2(9)

アラートのタイプ:

- Stateful

- Stateless

GROUP_NAME

VARCHAR2(64)

グループ名

SCOPE

VARCHAR2(8)

有効範囲:

- Database

- Instance

INTERNAL_METRIC_CATEGORY

VARCHAR2(64)

内部メトリックのカテゴリ

INTERNAL_METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

内部メトリックの名前

V$AQ

V$AQは、データベース内のキューの統計情報を示します。

列

データ型

説明

QID

NUMBER

一意のキュー識別子

WAITING

NUMBER

状態WAITINGのキュー内のメッセージ数

READY

NUMBER

状態READYのキュー内のメッセージ数

EXPIRED

NUMBER

状態EXPIREDのキュー内のメッセージ数

TOTAL_WAIT

NUMBER

キュー内のすべてのREADYメッセージの合計待機時間

AVERAGE_WAIT

NUMBER

キュー内のすべてのREADYメッセージの平均待機時間

V$ARCHIVE

V$ARCHIVEは、アーカイブに必要なREDOログ・ファイルに関する情報を表示します。1行ごとに1つのスレッドの情報を示します。この情報はV$LOGでも参照できます。Oracleでは、V$LOGを使用することをお薦めします。

関連項目:
「V$LOG」

列

データ型

説明

GROUP#

NUMBER

ログ・ファイル・グループ番号

THREAD#

NUMBER

ログ・ファイル・スレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

ログ・ファイル順序番号

ISCURRENT

VARCHAR2(3)

このログが現行のオンラインREDOログであることを示す。

CURRENT

VARCHAR2(3)

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は、ISCURRENTの値と常に等しい。

FIRST_CHANGE#

NUMBER

カレント・ログに格納された最初のシステム変更番号(SCN)

V$ARCHIVE_DEST

V$ARCHIVE_DESTは、現行インスタンスについて、Data Guard構成内のすべての宛先を示します。各宛先の現在の設定値、モード、状態などが示されます。

列

データ型

説明

DEST_ID

NUMBER

ログ・アーカイブ先パラメータの識別子(1から31)

DEST_NAME

VARCHAR2(256)

ログ・アーカイブ先パラメータの名前

STATUS

VARCHAR2(9)

アーカイブ先の現在の状態を識別する値:

- VALID - 初期化され、使用可能

- INACTIVE - 宛先情報なし

- DEFERRED - ユーザーの手動による使用禁止

- ERROR - オープンまたはコピー時のエラー

- DISABLED - エラー発生後、使用禁止

- BAD PARAM - パラメータがエラー

- ALTERNATE - 宛先が代替状態

- FULL - 宛先の割当てサイズを超過

BINDING

VARCHAR2(9)

アーカイブ操作に対する障害の影響:

- MANDATORY - アーカイブの成功が必須

- OPTIONAL - 成功が必須ではない(LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DESTによって異なる)

NAME_SPACE

VARCHAR2(7)

パラメータ設定の有効範囲:

- SYSTEM - システム定義

- SESSION - セッション定義

TARGET

VARCHAR2(7)

アーカイブ先がプライマリ・データベースに対してローカルまたはリモートのどちらなのか:

- PRIMARY - ローカル

- STANDBY - リモート

ARCHIVER

VARCHAR2(10)

問合せが発行されたデータベースと相対のアーカイバ・プロセス:

- ARCn

- FOREGROUND

- LGWR

- RFS

SCHEDULE

VARCHAR2(8)

この宛先のアーカイブがINACTIVE、PENDING、ACTIVE、LATENTのいずれであるか

DESTINATION

VARCHAR2(256)

アーカイブREDOログがアーカイブされる場所

LOG_SEQUENCE

NUMBER

最後にアーカイブされるアーカイブREDOログの順序番号

REOPEN_SECS

NUMBER

エラー発生後の再試行の時間(秒)

DELAY_MINS

NUMBER

アーカイブREDOログがスタンバイ・データベースに自動的に適用されるまでの遅延間隔(分)

MAX_CONNECTIONS

NUMBER

接続の最大数

NET_TIMEOUT

NUMBER

ログ・ライター・プロセスが、発行したネットワーク操作についてネットワーク・サーバーからの状態を待機する秒数

PROCESS

VARCHAR2(10)

プライマリ・データベースと相対のアーカイバ・プロセス(問合せがスタンバイ・データベースで発行された場合も含む):

- ARCn

- FOREGROUND

- LGWR

REGISTER

VARCHAR2(3)

アーカイブREDOログがリモートの宛先制御ファイルに登録されているかどうか(YES | NO)。アーカイブREDOログが登録されている場合は、ログ適用サービスに使用可能。

FAIL_DATE

DATE

前回のエラー発生の日時

FAIL_SEQUENCE

NUMBER

前回のエラー発生時にアーカイブされたアーカイブREDOログの順序番号

FAIL_BLOCK

NUMBER

前回のエラー発生時にアーカイブされたアーカイブREDOログのブロック番号

FAILURE_COUNT

NUMBER

宛先に連続して発生したアーカイブ操作障害の現在の数

MAX_FAILURE

NUMBER

ログ転送サービスが通信の再確立を試行し、障害がある宛先でのアーカイブ操作を再開する回数を制御する

ERROR

VARCHAR2(256)

エラー・テキストを表示する

ALTERNATE

VARCHAR2(256)

存在する場合は代替の宛先

DEPENDENCY

VARCHAR2(256)

将来の使用のために予約済

REMOTE_TEMPLATE

VARCHAR2(256)

記録する場所の導出に使用するテンプレート

QUOTA_SIZE

NUMBER

宛先の割当て制限(バイト)

QUOTA_USED

NUMBER

指定された宛先に現在格納されているすべてのアーカイブREDOログのサイズ

MOUNTID

NUMBER

インスタンスのマウント識別子

TRANSMIT_MODE

VARCHAR2(12)

ネットワーク送信モード:

- SYNCHRONOUS

- PARALLELSYNC

- ASYNCHRONOUS

ASYNC_BLOCKS

NUMBER

ASYNC属性に指定されたブロック数

AFFIRM

VARCHAR2(3)

ディスクI/Oモード

TYPE

VARCHAR2(7)

アーカイブ・ログのアーカイブ先定義がPUBLICまたはPRIVATEのどちらなのか。ALTER SYSTEM SETまたはALTER SESSION SET文を使用して実行時に変更できるのは、PUBLICのアーカイブ先のみである。デフォルトでは、すべてのアーカイブ・ログのアーカイブ先がPUBLICである。

VALID_NOW

VARCHAR2(16)

アーカイブ先がアーカイブ操作に有効かどうか:

- YES - この宛先のREDOログ・タイプおよびデータベース・ロールは現行のデータベースに対して有効

- WRONG VALID_TYPE - この宛先に指定されているREDOログ・タイプは現行のデータベースに対して無効。たとえば、VALID_FOR=(STANDBY_LOGFILE,STANDBY_ROLE)属性が指定されている宛先がスタンバイ・データベース・ロールで実行されているが、スタンバイREDOログが実装されていない場合に、WRONG VALID_TYPEが戻される。

- WRONG VALID_ROLE - この宛先に指定されているデータベース・ロールは現在実行中のデータベースのロールではない。たとえば、VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILE,STANDBY_ROLE)属性が定義されている宛先がプライマリ・データベース・ロールで実行中の場合に、WRONG VALID_ROLEが戻される。

- INACTIVE - 宛先がアクティブではない(エラーが原因と考えられる)。

VALID_TYPE

VARCHAR2(15)

宛先で有効な1つまたは複数のREDOログ・タイプ:

- ONLINE_LOGFILE

- STANDBY_LOGFILE

- ALL_LOGFILES

VALID_ROLE

VARCHAR2(12)

宛先で有効な1つまたは複数のデータベース・ロール:

- PRIMARY_ROLE

- STANDBY_ROLE

- ALL_ROLES

DB_UNIQUE_NAME

VARCHAR2(30)

一意のデータベース名

VERIFY

VARCHAR2(3)

LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータのVERIFY属性の値が検証済かどうか(YES | NO)

COMPRESSION

VARCHAR2(7)

ネットワーク圧縮が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のいずれであるか

APPLIED_SCN脚注 1

NUMBER

フィジカル・スタンバイ・データベースまたはロジカル・スタンバイ・データベースに対応する宛先の場合は、最後に適用されたREDOのSCN。スナップショット・スタンバイ・データベースに対応する宛先の場合は、スナップショット・スタンバイ・データベースへの変換前に最後に適用されたREDOのSCN。この列は、プライマリ・スタンバイ・データベースまたはカスケード・スタンバイ・データベース上の、有効かつアクティブなスタンバイ・データベース宛先に対してのみ有効です。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- 「LOG_ARCHIVE_DEST」および「LOG_ARCHIVE_DEST_n」

- 「LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST」および「LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n」

- 「STANDBY_ARCHIVE_DEST」

- 「LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST」

V$ARCHIVE_DEST_STATUS

V$ARCHIVE_DEST_STATUSは、アーカイブREDOログのアーカイブ先に関するランタイムおよび構成情報を示します。このビューの情報は、インスタンス停止後は保持されません。

列

データ型

説明

DEST_ID

NUMBER

ログ・アーカイブ先パラメータを識別する値(1から31)

DEST_NAME

VARCHAR2(256)

ログ・アーカイブ先パラメータの名前

STATUS

VARCHAR2(9)

宛先の現在の状態:

- VALID - 初期化され、使用可能

- INACTIVE - 宛先情報なし

- DEFERRED - ユーザーの手動による使用禁止

- ERROR - オープンまたはコピー時のエラー

- DISABLED - エラー発生後、使用禁止

- BAD PARAM - パラメータがエラー

- ALTERNATE - 宛先が代替状態

- FULL - 宛先の割当てサイズを超過

TYPE

VARCHAR2(14)

アーカイブ先データベースのタイプ:

- LOCAL - プライマリ・データベースに対してローカル

- PHYSICAL - フィジカル・スタンバイ

- CROSS-INSTANCE - プライマリ・データベースのインスタンス

- LOGICAL - ロジカル・スタンバイ

- SNAPSHOT - スナップショット・スタンバイ・データベース

- DOWNSTREAM - Streamsダウンストリーム取得データベース

DATABASE_MODE

VARCHAR2(15)

アーカイブ先データベースの現行のモード:

- STARTED - インスタンスが起動されたがマウントされていない

- MOUNTED - マウント済

- MOUNTED-STANDBY - マウント済スタンバイ

- OPEN - 読取り/書込み用にオープン

- OPEN_READ-ONLY - 読取り専用でオープン

RECOVERY_MODE

VARCHAR2(23)

アーカイブ先の現行の適用モード:

- IDLE - 管理リカバリがアクティブでない

- MANAGED - 管理リカバリがアクティブ

- MANAGED REAL TIME APPLY - ログ・スイッチの発生時にアーカイブREDOログからREDOデータをリカバリするのではなく、ログ適用サービスにより、ログの書込みと同時にスタンバイREDOログからREDOデータをリカバリする

- LOGICAL REAL TIME APPLY - リアルタイムのSQL Apply

- LOGICAL APPLY - SQL Apply

PROTECTION_MODE

VARCHAR2(20)

データベースが保護されているかどうか:

- MAXIMUM PROTECTION

- MAXIMUM AVAILABILITY

- RESYNCHRONIZATION

- MAXIMUM PERFORMANCE

- UNPROTECTED

DESTINATION

VARCHAR2(256)

REDOデータがアーカイブされる場所

STANDBY_LOGFILE_COUNT

NUMBER

スタンバイ・データベース上で作成されるスタンバイREDOログの合計数

STANDBY_LOGFILE_ACTIVE

NUMBER

アクティブで、プライマリ・データベースのオンラインREDOログ情報を含んでいる、スタンバイ・データベース上のスタンバイREDOログの合計数

ARCHIVED_THREAD#

NUMBER

宛先で受信された最新のアーカイブREDOログのスレッド番号

ARCHIVED_SEQ#

NUMBER

宛先で受信された最新のアーカイブREDOログのログ順序番号

APPLIED_THREAD#

NUMBER

宛先で受信された最新の適用済REDOログのスレッド番号

APPLIED_SEQ#

NUMBER

宛先で受信された最新の適用済REDOログのログ順序番号

ERROR

VARCHAR2(256)

エラー・テキストを表示する

SRL

VARCHAR2(3)

スタンバイ・データベース上のスタンバイREDOログ・ファイルを使用するかどうか(YES | NO)

DB_UNIQUE_NAME

VARCHAR2(30)

LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータのDB_UNIQUE_NAME属性で定義されている現行インスタンスの一意のデータベース名

SYNCHRONIZATION_STATUS

VARCHAR2(22)

この列の値は次のとおり。

- CHECK CONFIGURATION - このデータベースがMAXIMUM PROTECTIONまたはMAXIMUM PERFORMANCEデータ保護モードでないか、またはこの宛先に関連付けられるLOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータがSYNC属性およびAFFIRM属性を使用して構成されていないため、この宛先と同期できません。

- CHECK STANDBY REDO LOG - この宛先のスタンバイREDOログが誤って設定されている。

- CHECK NETWORK - このデータベースの1つ以上のインスタンスがこの宛先にREDOデータを送信できない。

- DESTINATION HAS A GAP - この宛先にはこのデータベースとの同期に必要なREDOデータが欠落している。

- OK - この宛先はこのデータベースと同期している。

- NOT AVAILABLE - 同期状態は使用不可。

関連項目: REDO転送構成の詳細は、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照してください。

SYNCHRONIZED

VARCHAR2(3)

表示される値:

- YES - この宛先はプライマリ・データベースと同期している。

- NO - この宛先はプライマリ・データベースと同期していない。

- UNKNOWN - この宛先の同期状態を判別できない。

GAP_STATUS

VARCHAR2(24)

REDOギャップの状態:

- NO GAP - 宛先にREDOギャップなし。

- LOG SWITCH GAP - 宛先がまだ前回のログ・ファイルからすべてのREDOを受信していない。

- RESOLVABLE GAP - 宛先にREDOギャップがあるが、そのギャップは欠落しているREDOをこのデータベースからフェッチして自動解決できる。

- UNRESOLVABLE GAP - 宛先にREDOギャップがあり、そのギャップは欠落しているREDOをこのデータベースからフェッチして自動解決できない。さらに、REDOをフェッチ可能な他の宛先もない。

- LOCALLY UNRESOLVABLE GAP - 宛先にREDOギャップがあり、そのギャップは欠落しているREDOをこのデータベースからフェッチして自動解決できない。欠落しているREDOを別の宛先からフェッチして自動解決できる場合がある。

V$ARCHIVE_GAP

V$ARCHIVE_GAPは、スタンバイ・データベースのアーカイブ・ギャップに関する情報を示します。このビューを使用すると、現行のリカバリ・インカーネーションに対してリカバリを阻止している現行のアーカイブ・ギャップを確認できます。

列

データ型

説明

THREAD#

NUMBER

欠落しているアーカイブREDOログ・ファイルのスレッド番号。スレッド番号は、シングル・インスタンスの場合は1。Real Application Clustersの場合、この列には異なる番号が含まれる。

LOW_SEQUENCE#

NUMBER

スタンバイ・システム上で受信されたログ・ファイルの最小順序番号

HIGH_SEQUENCE#

NUMBER

スタンバイ・システム上で受信されたログ・ファイルの最大順序番号

V$ARCHIVE_PROCESSES

V$ARCHIVE_PROCESSESは、インスタンスに対する様々なARCHプロセスの状態を示します。

列

データ型

説明

PROCESS

NUMBER

インスタンスに対するARCHプロセスの識別子(0から9)

STATUS

VARCHAR2(10)

キーワードとして表示されるARCHプロセスの状態。表示される値: STOPPED、SCHEDULED、STARTING、ACTIVE、STOPPING、TERMINATED

LOG_SEQUENCE

NUMBER

STATE="BUSY"の場合、現在アーカイブされているオンラインREDOログ順序番号

STATE

VARCHAR2(4)

キーワードとして表示されるARCHプロセスの現在の状態。表示されるキーワード: IDLE、BUSY

ROLES脚注 1

VARCHAR2(36)

アーカイブ・プロセスに割り当てられているロールのリスト。
次のロールが含まれる: HEART_BEAT、NO_FAL、NO_SRL、CLEAR_LOGS

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

V$ARCHIVED_LOG

V$ARCHIVED_LOGは、制御ファイルからのアーカイブ・ログ情報(アーカイブ・ログ名など)を示します。アーカイブ・ログ・レコードは、オンラインREDOログが正常にアーカイブまたは消去された後に書き込まれます(ログが消去された場合、NAME列はNULLに設定されます)。ログを2回アーカイブすると、同一のTHREAD#、SEQUENCE#およびFIRST_CHANGE#を持つ2つのアーカイブ・ログ・レコードが別の名前で作成されます。アーカイブ・ログ・レコードは、アーカイブ・ログがバックアップ・セットまたはコピーからリストアされ、ログのコピーがRMANのCOPYコマンドを使用して作成された場合にも書き込まれます。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

アーカイブ・ログ・レコードID

STAMP

NUMBER

アーカイブ・ログ・レコード・スタンプ

NAME

VARCHAR2(513)

アーカイブ・ログ・ファイル名。NULLに設定されている場合、そのログ・ファイルがアーカイブされる前に消去されたか、RMANのバックアップ・コマンドで「delete input」オプションを使用してすべてのアーカイブログのバックアップが実行された(RMAN> backup archivelog all delete input;)。

DEST_ID

NUMBER

アーカイブ・ログが生成された元の接続先。接続先の識別子が使用不可の場合、この値は0。

THREAD#

NUMBER

REDOスレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

REDOログ順序番号

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ時刻

RESETLOGS_ID

NUMBER

アーカイブREDOログに対応付けられたリセットログ識別子

FIRST_CHANGE#

NUMBER

アーカイブ・ログの最初の変更番号

FIRST_TIME

DATE

最初の変更のタイムスタンプ

NEXT_CHANGE#

NUMBER

次のログ内の最初の変更

NEXT_TIME

DATE

次の変更のタイムスタンプ

BLOCKS

NUMBER

アーカイブ・ログのサイズ(ブロック単位)

BLOCK_SIZE

NUMBER

REDOログ・ブロックのサイズ。これはアーカイブ・ログの論理ブロック・サイズで、アーカイブ・ログがコピーされたオンライン・ログの論理ブロック・サイズと同じ。オンライン・ログの論理ブロック・サイズはプラットフォーム固有の値で、ユーザーは調整できない。

CREATOR

VARCHAR2(7)

ARCHIVELOGの作成者:

- ARCH - アーカイバ・プロセス

- FGRD - フォアグラウンド・プロセス

- RMAN - Recovery Manager

- SRMN - スタンバイ時のRMAN

- LGWR - ログ・ライター・プロセス

REGISTRAR

VARCHAR2(7)

エントリの登録者:

- RFS - リモート・ファイル・サーバー・プロセス

- ARCH - アーカイバ・プロセス

- FGRD - フォアグラウンド・プロセス

- RMAN - Recovery manager

- SRMN - スタンバイ時のRMAN

- LGWR - ログ・ライター・プロセス

STANDBY_DEST

VARCHAR2(3)

エントリがARCHIVELOGの宛先かどうか(YES | NO)

ARCHIVED

VARCHAR2(3)

オンラインREDOログがアーカイブされたこと(YES)、またはRMANがリカバリ時に、ログの調査および将来REDOログを適用するためのレコードの作成のみが行われたこと(NO)を示す。
関連項目: 『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

APPLIED

VARCHAR2(9)

アーカイブREDOログ・ファイルが、対応するフィジカル・スタンバイ・データベースに適用されているかどうか。ローカルの接続先の値は、常にNO。
この列は、REGISTRAR = RFSである行のフィジカル・スタンバイ・データベースで有効。

- REGISTRAR = RFSおよびAPPLIED = NOの場合、ログ・ファイルは、受信されているが適用されていない。

- REGISTRAR = RFSおよびAPPLIED = IN-MEMORYの場合、ログ・ファイルはメモリーに適用されているが、データ・ファイルが更新されていない。

- REGISTRAR = RFSおよびAPPLIED = YESの場合、ログ・ファイルが適用されており、データ・ファイルが更新されている。

この列を使用すると、バックアップして削除できるログ・ファイルを特定できる。この目的で使用する場合、値IN-MEMORYはNOの場合と同様に処理される。

DELETED

VARCHAR2(3)

RMANのDELETEコマンドによって、アーカイブ・ログ・ファイルがディスクから物理的に削除され、ターゲット・データベースの制御ファイルおよびリカバリ・カタログからも論理的に削除されたかどうか(YES | NO)

STATUS

VARCHAR2(1)

アーカイブ・ログの状態
A - 使用可能

D - 削除済

U - 使用不可能

X - 期限切れ

COMPLETION_TIME

DATE

アーカイブ完了の時刻

DICTIONARY_BEGIN

VARCHAR2(3)

ログに、LogMinerディクショナリの先頭が含まれているかどうか(YES | NO)

DICTIONARY_END

VARCHAR2(3)

ログに、LogMinerディクショナリの末尾が含まれているかどうか(YES | NO)

END_OF_REDO

VARCHAR2(3)

アーカイブREDOログに、プライマリ・データベースのすべてのREDO情報の末尾が含まれているかどうか(YES | NO)

BACKUP_COUNT

NUMBER

このファイルのバックアップが取られた回数を示す。値の範囲は、0から15。ファイルが15回以上バックアップされた場合の値は15。

ARCHIVAL_THREAD#

NUMBER

アーカイブ操作を実行したインスタンスのREDOスレッド番号。この列は、クローズされたスレッドが別のインスタンスによりアーカイブされる場合にのみ、THREAD#列とは異なる値になる。

ACTIVATION#

NUMBER

データベース・インスタンス化に割り当てられた番号

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

COMPRESSED

VARCHAR2(3)

予約済

FAL

VARCHAR2(3)

アーカイブ・ログがFAL要求の結果として生成されたかどうか(YES | NO)

END_OF_REDO_TYPE

VARCHAR2(10)

指定可能な値は次のとおりです。

- SWITCHOVER - スイッチオーバーの終わりに生成されたアーカイブREDOログ・ファイル

- TERMINAL - フェイルオーバー後に生成されたアーカイブREDOログ・ファイル

- RESETLOGS - ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS文が発行された後にプライマリ・データベースにアーカイブされたオンラインREDOログ・ファイル

- ACTIVATION - ALTER DATABASE ACTIVATE STANDBY DATABASE文が発行された後にフィジカル・スタンバイ・データベースにアーカイブされたログ・ファイル

- 空の文字列 - ログは通常のアーカイブであり、他のなんらかのイベントによりアーカイブされたものではない。

BACKED_BY_VSS

VARCHAR2(3)

ファイルがVolume Shadow Copy Service(VSS)によってバックアップされたかどうか。この列は内部での使用のために確保される。

V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFO

V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFOは、マウントされている各Oracle ACFSの暗号化情報を示します。

列

データ型

説明

FS_NAME

VARCHAR2(1024)

ファイル・システムのマウント・ポイント(V$ASM_FILESYSTEMに対する外部キー)

VOL_DEVICE

VARCHAR2(256)

Oracle ADVMデバイスの名前

SET_STATUS

VARCHAR2(7)

暗号化パラメータがファイル・システムで設定されているかどうか(YES | NO)。それ以外の場合はUNKNOWN。

ENABLED_STATUS

VARCHAR2(8)

ファイル・システム・レベルの暗号化が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか。それ以外の場合はUNKNOWN。

ALGORITHM

VARCHAR2(7)

使用されている暗号化アルゴリズム。サポートされているアルゴリズムはAESのみです。

KEY_LENGTH

VARCHAR2(7)

暗号化鍵に使用される鍵の長さ

LAST_REKEY_TIME

DATE

このボリュームが最後にキー更新された時刻

注意:
V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFOビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$ASM_ACFS_SECURITY_INFO

V$ASM_ACFS_SECURITY_INFOは、マウントされている各Oracle ACFSのセキュリティ情報を示します。

列

データ型

説明

FS_NAME

VARCHAR2(1024)

ファイル・システムのマウント・ポイント(V$ASM_FILESYSTEMに対する外部キー)

VOL_DEVICE

VARCHAR2(256)

Oracle ADVMデバイスの名前

PREPARED_STATUS

VARCHAR2(7)

ファイル・システムのセキュリティの準備が完了しているかどうか(YES | NO)。それ以外の場合はUNKNOWN。

ENABLED_STATUS

VARCHAR2(8)

セキュリティがファイル・システムで使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)のどちらであるか。それ以外の場合はUNKNOWN。

注意:
V$ASM_ACFS_SECURITY_INFOビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$ASM_ACFSSNAPSHOTS

V$ASM_ACFSSNAPSHOTSは、マウントされている各Oracle ACFSのスナップショット情報を示します。

列

データ型

説明

FS_NAME

VARCHAR2(1024)

ファイル・システムのマウント・ポイント(V$ASM_FILESYSTEMに対する外部キー)

VOL_DEVICE

VARCHAR2(256)

Oracle ADVMデバイスの名前

SNAP_NAME

VARCHAR2(1024)

スナップショットの名前

CREATE_TIME

DATE

スナップショットが作成された時刻

V$ASM_ACFSVOLUMES

V$ASM_ACFSVOLUMESは、マウントされているOracle ACFSボリュームに関する情報を、V$ASM_FILESYSTEMと関連付けて示します。

列

データ型

説明

FS_NAME

VARCHAR2(1024)

ファイル・システムのマウント・ポイント(V$ASM_FILESYSTEMに対する外部キー)

VOL_DEVICE

VARCHAR2(256)

Oracle ADVMデバイスの名前

VOL_LABEL

VARCHAR2(64)

mkfs/acfsformatにより割り当てられたボリューム・ラベル(任意の名前)。名前が存在しない場合はNULL。

PRIMARY_VOL

VARCHAR2(5)

ボリュームがファイル・システムのプライマリ・ボリュームであるかどうか(TRUE | FALSE)

TOTAL_MB

NUMBER

ボリューム・デバイスのサイズ(MB)

FREE_MB

NUMBER

ボリューム・デバイスの空き領域(MB)

V$ASM_ALIAS

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)インスタンスの場合、V$ASM_ALIASの各行は、Oracle ASMインスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループに存在する各別名を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(70)

Oracle ASMの別名または別名ディレクトリ名

GROUP_NUMBER

NUMBER

別名の所有ディスク・グループ番号(V$ASM_DISKGROUPビューに対する外部キー)

FILE_NUMBER

NUMBER

別名のOracle ASMファイル番号(V$ASM_FILEビューに対する外部キー)

FILE_INCARNATION

NUMBER

別名に対するOracle ASMファイル・インカネーション番号

ALIAS_INDEX

NUMBER

別名に対する別名エントリ番号

ALIAS_INCARNATION

NUMBER

別名の親のインカネーション番号

PARENT_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットが別名エントリ番号で構成される32ビットの番号(別名を含むディレクトリの番号)

REFERENCE_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットが別名エントリ番号で構成される32ビットの番号(現行のエントリを示すディレクトリの番号)

ALIAS_DIRECTORY

VARCHAR2(1)

別名の対象がディレクトリか(Y)、またはOracle ASMファイルか(N)

SYSTEM_CREATED

VARCHAR2(1)

別名がシステムによって作成されたか(Y)、またはユーザーによって作成されたか(N)

V$ASM_ATTRIBUTE

V$ASM_ATTRIBUTEは、定義済の属性ごとに1行の情報を示します。このビューには、CREATE DISKGROUP文およびALTER DISKGROUP文で指定された属性以外に、自動的に作成された他の属性が表示される場合があります。属性は、COMPATIBLE.ASMが11.1以上に設定されているディスク・グループについてのみ表示されます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(256)

属性のフルネーム

VALUE

VARCHAR2(256)

属性の値

GROUP_NUMBER

NUMBER

この属性が存在するディスク・グループの番号(複合主キー)

ATTRIBUTE_INDEX

NUMBER

ディスク・グループ内のこの属性の番号(複合主キー)

ATTRIBUTE_INCARNATION

NUMBER

この属性のインカネーション番号(複合主キー)

READ_ONLY

VARCHAR2(7)

この属性が読取り専用かどうか(Y | N)

SYSTEM_CREATED

VARCHAR2(7)

システムで作成された属性かどうか(Y | N)

関連項目:
このビューを使用したASMディスク・グループ属性の表示の詳細は、『Oracle Automatic Storage Management管理者ガイド』を参照してください。

V$ASM_CLIENT

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)インスタンスの場合、V$ASM_CLIENTは、Oracle ASMインスタンスで管理されるディスク・グループによってデータベースを識別します。データベース・インスタンスの場合、V$ASM_CLIENTは、データベースで開かれているOracle ASMファイルがあれば、Oracle ASMインスタンスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

クライアント・データベース・インスタンスで使用中のディスク・グループの番号(V$ASM_DISKGROUPビューに対する外部キー)

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(64)

データベース・インスタンス・クライアントの識別子

DB_NAME

VARCHAR2(8)

データベース・クライアント・インスタンスの一意のデータベース名

STATUS

VARCHAR2(12)

クライアント接続の状態:

- CONNECTED - データベース・インスタンス・クライアントはOracle ASMインスタンスに接続されている。

- DISCONNECTED - データベース・インスタンス・クライアントはOracle ASMインスタンスとの接続を正常に終了した。

- BROKEN - データベース・インスタンス・クライアントとの接続が異常終了した。

SOFTWARE_VERSION

VARCHAR2(60)

選択したディスク・グループ接続のデータベース・インスタンスまたはOracle ASMインスタンスのソフトウェア・バージョン番号

COMPATIBLE_VERSION

VARCHAR2(60)

選択したディスク・グループ接続のデータベース・インスタンスまたはOracle ASMインスタンスの互換性設定

V$ASM_DISK

V$ASM_DISKの各行は、Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)インスタンスによって検出された各ディスクを示します(どのディスク・グループにも属さないディスクを含む)。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ディスクを含むディスク・グループの番号(V$ASM_DISKGROUPビューに対する外部キー)

DISK_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループ内のディスクに割り当てられた番号

COMPOUND_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットがディスク番号で構成される32ビットの番号(ビューへのアクセスを容易にする)

INCARNATION

NUMBER

ディスクのインカネーション番号

MOUNT_STATUS

VARCHAR2(7)

グループのマウントに相対する、ディスクのインスタンス別の状態:

- MISSING - Oracle ASMのメタデータに、ディスクがOracle ASMディスク・グループのメンバーであると認識されていることは示されるが、示された名前のディスクがストレージ・システムに存在しない。

- CLOSED - ディスクはストレージ・システムに存在するが、Oracle ASMによってアクセスされていない。

- OPENED - ディスクはストレージ・システムに存在し、Oracle ASMによってアクセスされている。これは、インスタンスで使用中のディスク・グループのメンバーである、データベース・インスタンス内のディスクの通常の状態。

- CACHED - ディスクはストレージ・システムに存在し、Oracle ASMインスタンスによってアクセスされているディスク・グループのメンバーである。これは、Oracle ASMインスタンスに存在し、マウント済のディスク・グループのメンバーであるディスクの通常の状態である。

- IGNORED - ディスクはシステムに存在するが、次のいずれかの理由により、Oracle ASMによって無視される。

- ディスクはシステム・ライブラリによって検出されたが、Oracle ASMライブラリが同じディスクを検出した

- ディスク・ヘッダーが要求したメンバーシップがすでに有効ではないことがOracle ASMによって判別された

- CLOSING - Oracle ASMがこのディスクをクローズ中。

HEADER_STATUS

VARCHAR2(12)

検出によって示される、ディスクのインスタンス別の状態:

- UNKNOWN - Oracle ASMディスク・ヘッダーが読み取られていない

- CANDIDATE - ディスクはディスク・グループのメンバーではなく、ALTER DISKGROUP文を使用してディスク・グループに追加できる

- INCOMPATIBLE - ディスク・ヘッダーのバージョン番号がOracle ASMソフトウェアのバージョンと互換性がない

- PROVISIONED - ディスクはディスク・グループのメンバーではなく、ALTER DISKGROUP文を使用してディスク・グループに追加できる。PROVISIONEDヘッダー状態は、CANDIDATEヘッダー状態とは異なり、ディスクをOracle ASMで使用可能にするためのプラットフォーム固有の追加操作が管理者によって行われたことを示す。

- MEMBER - ディスクは既存ディスク・グループのメンバーである。このディスクを別のディスク・グループに追加することは許可されていない。追加しようとすると、FORCEオプションによってオーバーライドされないかぎり、ALTER DISKGROUP文によって拒否される。

- FORMER - ディスクは以前はディスク・グループのメンバーであったが、グループから完全に削除されている。これは、ALTER DISKGROUP文を使用して新しいディスク・グループに追加できる。

- CONFLICT - Oracle ASMディスクは、競合が原因でマウントされていない

- FOREIGN - ASM以外のOracle製品によって作成されたデータがディスクに含まれる。これにはデータ・ファイル、ログ・ファイルおよびOCRディスクが含まれる。

MODE_STATUS

VARCHAR2(7)

ディスクに対して許可されているI/O要求の種類に関するグローバル状態:

- ONLINE - ディスクはオンライン状態であり、正常に稼働している。ディスクのマウント時に、読取り/書込みが試行される。読取りは、ディスク検出の一環として試行される。

- OFFLINE - ディスクはオフライン状態であり、データへのアクセスが許可されていない。読取り/書込みは試行されない。オフライン・ディスクは、論理的にはそのディスク・グループのメンバーのままになる。

STATE

VARCHAR2(8)

ディスク・グループに対する、ディスクのグローバル状態:

- UNKNOWN - Oracle ASMディスクの状態は不明(通常、ディスクがマウントされていない)

- NORMAL - ディスクはオンライン状態であり、正常に稼働している

- ADDING - ディスクをディスク・グループに追加中であり、ディスク・グループがマウントされているすべてのインスタンスによる検証を保留中

- DROPPING - ディスクは手動でオフライン化されており、ディスクに対する領域割当てまたはデータ・アクセスが停止している。リバランスが開始され、データがこのディスクからディスク・グループ内の他のディスクに再配置される。リバランスが完了すると、ディスクはグループから除外される。

- HUNG - 削除中のディスクからデータを再配置するための十分な領域がないため、ディスク削除操作を続行できない。

- FORCING - データのオフロードを試行せずに、ディスクをディスク・グループから削除中。データは、可能な場合には、冗長コピーからリカバリされる。

- DROPPED - ディスクはディスク・グループから完全に除外されている

REDUNDANCY

VARCHAR2(7)

ディスクのハードウェア冗長性:

- UNKNOWN

- UNPROT

- MIRROR

- PARITY

注意: この列は、ハードウェア冗長性に関する情報を返す機能をサポートしているASMLIBが存在する場合にのみ有効。この列は、ディスクがメンバーであるディスク・グループの冗長性とは関連しない。

LIBRARY

VARCHAR2(64)

ディスクを検出したライブラリの名前

OS_MB

NUMBER

ホスト・オペレーティング・システムでレポートされるディスク・サイズ(MB)

TOTAL_MB

NUMBER

ディスクの合計容量(MB)

FREE_MB

NUMBER

ディスクの未使用容量(MB)

HOT_USED_MB

NUMBER

ホット・リージョン内の使用済のMB数

COLD_USED_MB

NUMBER

コールド・リージョン内の使用済のMB数

NAME

VARCHAR2(30)

ディスクの名前

FAILGROUP

VARCHAR2(30)

ディスクを含んでいる障害グループの名前

LABEL

VARCHAR2(31)

検出で戻される名前のディスク・ラベル部分

PATH

VARCHAR2(256)

検出で戻される名前のオペレーティング・システム・パス名部分

UDID

VARCHAR2(64)

検出で戻される名前の一意のデバイスID部分

PRODUCT

VARCHAR2(32)

メーカー名および製品名。製品IDが同じディスクは、すべて同じパフォーマンス特性および信頼性特性を持つ。

CREATE_DATE

DATE

ディスクがディスク・グループに追加された日時

MOUNT_DATE

DATE

ディスクが最初のインスタンスによってマウントされた日時

REPAIR_TIMER

NUMBER

ディスクが自動削除されるまでの残り時間(障害がない場合は0)

READS

NUMBER

ディスクに対するI/O読取り要求の合計数

WRITES

NUMBER

ディスクに対するI/O書込み要求の合計数

READ_ERRS

NUMBER

ディスクに対する失敗したI/O読取り要求の合計数

WRITE_ERRS

NUMBER

ディスクに対する失敗したI/O書込み要求の合計数

READ_TIME

NUMBER

TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスクに対する読取り要求の合計I/O時間(秒)。falseに設定されている場合は0。

WRITE_TIME

NUMBER

TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスクに対する書込み要求の合計I/O時間(秒)。falseに設定されている場合は0。

BYTES_READ

NUMBER

ディスクから読み取られた合計バイト数

BYTES_WRITTEN

NUMBER

ディスクに書き込まれた合計バイト数

PREFERRED_READ

VARCHAR2(1)

優先される読取り障害グループのステータス:

- U - 優先される読取り障害グループがディスク・グループに含まれていない

- Y - ディスクが優先される読取りディスクである

- N - ディスクが優先される読取りディスクではない

優先される読取り障害グループが1つ以上含まれているディスク・グループでは、優先される読取り障害グループのいずれかにディスクがある場合、この列の値はY、それ以外の場合はN。

HASH_VALUE

NUMBER

ASMディスク名(v$asm_diskのNAME列に指定されている名前)とASMディスク・グループ名(v$asm_diskgroupのNAME列に指定されている名前)を使用して算出された、ASMディスクの一意のハッシュ値

HOT_READS

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンからの読取り数

HOT_WRITES

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンへの書込み数

HOT_BYTES_READ

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンからの読取りバイト数

HOT_BYTES_WRITTEN

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンへの書込みバイト数

COLD_READS

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンからの読取り数

COLD_WRITES

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンへの書込み数

COLD_BYTES_READ

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンからの読取りバイト数

COLD_BYTES_WRITTEN

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンへの書込みバイト数

VOTING_FILE

VARCHAR2(1)

ディスクに投票ファイルが含まれているかどうか(Y | N)

SECTOR_SIZE

NUMBER

物理ブロック・サイズ(バイト)

FAILGROUP_TYPE

VARCHAR2(7)

障害グループのタイプ:

- REGULAR

- QUORUM

注意:
GROUP_NUMBERおよびDISK_NUMBER列は、ディスクがインスタンスによって現在マウントされているディスク・グループのメンバーである場合にのみ有効になります。それ以外の場合は、GROUP_NUMBERは0になり、DISK_NUMBERは同じ0のグループ番号を持つ他のディスクに対して一意の値になります。

V$ASM_DISK_IOSTAT

V$ASM_DISK_IOSTATは、各ASMクライアントのディスクI/O統計に関する情報を示します。このビューの問合せをデータベース・インスタンスから行った場合は、そのインスタンスの行のみが表示されます。

列

データ型

説明

INSTNAME

VARCHAR2(64)

DB/ADVMインスタンス・クライアントの識別子

DBNAME

VARCHAR2(8)

一意のデータベース名(DB_UNIQUE_NAME)

GROUP_NUMBER

NUMBER

ディスクを含むディスク・グループの番号

DISK_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループ内のディスクに割り当てられた番号

FAILGROUP

VARCHAR2(30)

ディスクが属する障害グループの名前

READS

NUMBER

ディスクに対するI/O読取り要求の合計数

WRITES

NUMBER

ディスクに対するI/O書込み要求の合計数

READ_ERRS

NUMBER

ディスクに対する失敗したI/O読取り要求の合計数

WRITE_ERRS

NUMBER

ディスクに対する失敗したI/O書込み要求の合計数

READ_TIME

NUMBER

TIMED_STATISTICS初期化パラメータがTRUEに設定されている場合の、ディスクに対する読取り要求の合計I/O時間(秒)。FALSEに設定されている場合は0。

WRITE_TIME

NUMBER

TIMED_STATISTICS初期化パラメータがTRUEに設定されている場合の、ディスクに対する書込み要求の合計I/O時間(秒)。FALSEに設定されている場合は0。

BYTES_READ

NUMBER

ディスクから読み取られた合計バイト数

BYTES_WRITTEN

NUMBER

ディスクから書き込まれた合計バイト数

HOT_READS

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンからの読取り数

HOT_WRITES

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンへの書込み数

HOT_BYTES_READ

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンからの読取りバイト数

HOT_BYTES_WRITTEN

NUMBER

ディスク上のホット・リージョンへの書込みバイト数

COLD_READS

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンからの読取り数

COLD_WRITES

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンへの書込み数

COLD_BYTES_READ

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンからの読取りバイト数

COLD_BYTES_WRITTEN

NUMBER

ディスク上のコールド・リージョンへの書込みバイト数

V$ASM_DISK_STAT

V$ASM_DISK_STATはV$ASM_DISKと同じ方法でパフォーマンス統計情報を示しますが、新しいディスクは検出しません。このため、操作のコストがより低くなります。ただし、検出が実行されないため、このビューの出力にはシステムの新規ディスクに関するデータが含まれません。

V$ASM_DISK_STATの列は、V$ASM_DISKの列と同じです。

関連項目:
「V$ASM_DISK」

V$ASM_DISKGROUP

V$ASM_DISKGROUPは、ノードのASMインスタンスによって検出されるASMディスク・グループごとに1行を示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループに割り当てられたクラスタ全体の番号(主キー)

NAME

VARCHAR2(30)

ディスク・グループの名前

SECTOR_SIZE

NUMBER

物理ブロック・サイズ(バイト)

BLOCK_SIZE

NUMBER

Oracle ASMメタデータのブロック・サイズ(バイト)

ALLOCATION_UNIT_SIZE

NUMBER

割当てユニットのサイズ(バイト)

STATE

VARCHAR2(11)

インスタンスに相対する、ディスク・グループの状態:

- CONNECTED - ディスク・グループはデータベース・インスタンスで使用されている。

- BROKEN - データベース・インスタンスは、ディスク・グループをマウントしたOracle ASMインスタンスへの接続を失っている。

- UNKNOWN - Oracle ASMインスタンスは、ディスク・グループのマウントを一度も試行していない。

- DISMOUNTED - ディスク・グループは、正常にマウントされた後、Oracle ASMインスタンスによって完全にディスマウントされている。

- MOUNTED - インスタンスは、データベース・クライアントに適切にディスク・グループを提供している。

- QUIESCING - CRSCTLユーティリティが、Oracle Cluster Registry(OCR)を含んでいるディスク・グループのディスマウントを試みた。このディスク・グループにはOCRが含まれているため、Cluster Ready Services(CRS)が終了するまでディスマウントできない。

TYPE

VARCHAR2(6)

ディスク・グループの冗長性のタイプ:

- EXTERN

- NORMAL

- HIGH

TOTAL_MB

NUMBER

ディスク・グループの合計容量(MB)

FREE_MB

NUMBER

ディスク・グループの未使用容量(MB)

HOT_USED_MB

NUMBER

ホット・リージョン内の使用済のMB数

COLD_USED_MB

NUMBER

コールド・リージョン内の使用済のMB数

REQUIRED_MIRROR_FREE_MB

NUMBER

1回以上のディスク障害後に冗長性をリストアするために、指定したディスク・グループで使用可能である必要がある領域の量。この列に示される領域の量には、ミラー化の影響が考慮される。

USABLE_FILE_MB

NUMBER

ミラー化を考慮して問題なく使用でき、かつディスク障害後に冗長性をリストアできる空き領域の量

OFFLINE_DISKS

NUMBER

ディスク・グループの現在オフライン状態のディスク数

COMPATIBILITY

VARCHAR2(60)

ASMインスタンスがこのディスク・グループをマウントするのに必要な最小のソフトウェア・バージョン

DATABASE_COMPATIBILITY

VARCHAR2(60)

データベース・インスタンスがこのディスク・グループのファイルを使用するのに必要な最小のソフトウェア・バージョン

VOTING_FILES

VARCHAR2(1)

ディスクに投票ファイルが含まれているかどうか(Y | N)

注意:
GROUP_NUMBER、TOTAL_MBおよびFREE_MB列は、ディスク・グループがインスタンスによってマウントされている場合にのみ有効です。それ以外の場合、値は0になります。

V$ASM_DISKGROUP_STAT

V$ASM_DISKGROUP_STATはV$ASM_DISKGROUPと同じ方法でパフォーマンス統計情報を示しますが、新しいディスク・グループは検出しません。このため、操作のコストがより低くなります。ただし、検出が実行されないため、このビューの出力にはシステムの新規ディスク・グループに関するデータが含まれません。

V$ASM_DISKGROUP_STATの列は、V$ASM_DISKGROUPの列と同じです。

関連項目:
「V$ASM_DISKGROUP」

V$ASM_FILE

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)インスタンスの場合、V$ASM_FILEは、Oracle ASMインスタンスによってマウントされる各ディスク・グループのファイルごとに1行を表示します。たとえば、3つのディスク・グループがあり、それぞれに5つのファイルがある場合、15行が表示されます(問合せがWHERE句で修飾されていない場合)。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ファイルを含むディスク・グループの番号(複合主キー)

FILE_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループ内のファイルの番号(複合主キー)

COMPOUND_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットがファイル番号で構成される32ビットの番号(ビューへのアクセスを容易にする)

INCARNATION

NUMBER

ファイルのインカネーション番号(複合主キー)

BLOCK_SIZE

NUMBER

ファイルのブロック・サイズ(バイト)

BLOCKS

NUMBER

ファイル内のブロック数

BYTES

NUMBER

ファイル内のバイト数

SPACE

NUMBER

ファイルに割り当てられたバイト数

TYPE

VARCHAR2(64)

ファイルのタイプ。指定可能な値は次のとおりです。

- CONTROLFILE

- DATAFILE

- ONLINELOG

- ARCHIVELOG

- TEMPFILE

- BACKUPSET

- XTRANSPORT

- PARAMETERFILE

- DATAGUARDCONFIG

- FLASHBACK

- CHANGETRACKING

- DUMPSET

- AUTOBACKUP

REDUNDANCY

VARCHAR2(6)

ファイルの冗長性:

- UNPROT

- MIRROR

- HIGH

STRIPED

VARCHAR2(6)

ファイルのストライプ化方法:

- FINE

- COARSE

CREATION_DATE

DATE

ファイルの作成日

MODIFICATION_DATE

DATE

書込みのために最後にオープン/クローズされた日付(近似の時間に切り下げ)

REDUNDANCY_LOWERED

VARCHAR2(1)

ファイルの冗長性が予想より低いかどうか(Y | N)。ファイルの1つ以上のデータ・エクステントが、管理者によって指定されたレベルでミラー化されない場合、そのファイルの冗長性が低下したと考えられる。保護対象外ファイルの場合、データ・エクステント全体が欠落する可能性がある。この列のもう1つの可能な値は(U)で、不明を意味する。
この列は非推奨で、常にUの値が表示される。

PERMISSIONS

VARCHAR2(16)

ファイルのアクセス権(ユーザー、グループ、その他の順)

USER_NUMBER

NUMBER

ユーザー番号

USER_INCARNATION

NUMBER

ユーザーのインカネーション番号

USERGROUP_NUMBER

NUMBER

ユーザー・グループ番号

USERGROUP_INCARNATION

NUMBER

ユーザー・グループのインカネーション番号

PRIMARY_REGION

VARCHAR2(4)

プライマリ・エクステントの割当てに使用されているリージョン:

- HOT

- COLD

MIRROR_REGION

VARCHAR2(4)

ミラー・エクステントの割当てに使用されているリージョン:

- HOT

- COLD

HOT_READS

NUMBER

ファイルのホット・リージョンからの読取り数

HOT_WRITES

NUMBER

ファイルのホット・リージョンへの書込み数

HOT_BYTES_READ

NUMBER

ファイルのホット・リージョンからの読取りバイト数

HOT_BYTES_WRITTEN

NUMBER

ファイルのホット・リージョンへの書込みバイト数

COLD_READS

NUMBER

ファイルのコールド・リージョンからの読取り数

COLD_WRITES

NUMBER

ファイルのコールド・リージョンへの書込み数

COLD_BYTES_READ

NUMBER

ファイルのコールド・リージョンからの読取りバイト数

COLD_BYTES_WRITTEN

NUMBER

ファイルのコールド・リージョンへの書込みバイト数

V$ASM_FILESYSTEM

V$ASM_FILESYSTEMは、マウントされている各Oracle ACFSの情報を示します。

列

データ型

説明

FS_NAME

VARCHAR2(1024)

マウント・ポイント(主キー)

AVAILABLE_TIME

DATE

マウント時間、またはファイル・システムが再度使用可能になった時間。ファイル・システムが使用不可の場合はNULL。

BLOCK_SIZE

NUMBER

ファイル・システムのブロック・サイズ(KB)

STATE

VARCHAR2(13)

ファイル・システムのステータス:

- NOT AVAILABLE

- AVAILABLE

- OFFLINE - ASMインスタンスが停止しているか、ディスク・グループが強制的にディスマウントされているか、または、あまり一般的ではないが、メタデータI/O障害が発生したか、重大なメタデータ破損が検出されたかのいずれか。メタデータI/O障害の場合、ファイルシステムにも破損としてマークが付けられる。オフライン・ファイルシステムは、アンマウントのみ可能であり、アクセス時にその他の操作を試みるとエラーが発生する。

CORRUPT

VARCHAR2(5)

ファイル・システムに対して修復機能(fsck、acfschkdsk)を実行する必要があるかどうか(TRUE | FALSE)

NUM_VOL

NUMBER

ファイル・システム内のボリューム数

TOTAL_SIZE

NUMBER

ファイル・システムの合計容量(MB)

TOTAL_FREE

NUMBER

ファイル・システムの合計空き領域(MB)

TOTAL_SNAP_SPACE_USAGE

NUMBER

スナップショットに使用されている合計容量(MB)

V$ASM_OPERATION

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)インスタンスの場合、V$ASM_OPERATIONの各行は、Oracle ASMインスタンスで長期実行中の各Oracle ASM操作を示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループ番号(主キー)。V$ASM_DISKGROUPビューに対する外部キー。

OPERATION

CHAR(5)

操作のタイプ:

- REBAL - このグループの保留中のリバランス。ディスク・グループのリバランスを完了する必要がある。

- ONLIN - ディスク・グループに対してオンラインでディスクが操作されている

STATE

VARCHAR2(4)

操作の状態:

- WAIT - グループに対して操作を実行していない

- RUN - グループに対して操作を実行中

- REAP - 操作が停止中

- HALT - 管理者による操作の停止

- ERRS - エラーによる操作の停止

POWER

NUMBER

操作に対して要求されている能力(ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータまたはコマンド構文で定義される)

ACTUAL

NUMBER

操作に割り当てられた能力

SOFAR

NUMBER

操作によって今までに移動された割当てユニットの数

EST_WORK

NUMBER

操作によって移動する必要がある割当てユニットの推定数

EST_RATE

NUMBER

操作によって毎分移動されている割当てユニットの推定数

EST_MINUTES

NUMBER

残りの操作に費やされると推定される時間(分)

ERROR_CODE

VARCHAR2(44)

Oracle外部エラー・コード(エラーがない場合、NULL)

V$ASM_TEMPLATE

Oracle ASMインスタンスの場合、V$ASM_TEMPLATEの各行は、Oracle ASMインスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループに存在する各テンプレートを示します。データベース・インスタンスの場合、V$ASM_TEMPLATEの各行は、データベース・インスタンスが通信を行うOracle ASMインスタンスによってマウントされたすべてのディスク・グループに存在する各テンプレートを示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

所有ディスク・グループ番号(V$ASM_DISKGROUPビューに対する外部キー)

ENTRY_NUMBER

NUMBER

テンプレート番号(主キー)

REDUNDANCY

VARCHAR2(6)

テンプレートの冗長性:

- UNPROT

- MIRROR

- HIGH

STRIPE

VARCHAR2(6)

テンプレート・ストライプ化の方法:

- FINE

- COARSE

SYSTEM

VARCHAR2(1)

テンプレートがシステム・テンプレートかどうか(Y | N)

NAME

VARCHAR2(30)

テンプレートの名前

PRIMARY_REGION

VARCHAR2(4)

プライマリ・エクステントの割当てに使用されているリージョン:

- HOT

- COLD

MIRROR_REGION

VARCHAR2(4)

ミラー・エクステントの割当てに使用されているリージョン:

- HOT

- COLD

V$ASM_USER

V$ASM_USERは、接続しているデータベース・インスタンスおよびファイル所有者の有効なオペレーティング・システム・ユーザー名を示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ASMディスク・グループ番号

USER_NUMBER

NUMBER

ASM内部の一意のユーザー番号

COMPOUND_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットがユーザー番号で構成される32ビットの番号(ビューへのアクセスを容易にする)

INCARNATION

NUMBER

ユーザーのインカネーション番号

OS_ID

VARCHAR2(128)

オペレーティング・システムのユーザーID

OS_NAME

VARCHAR2(64)

オペレーティング・システムのユーザー名

V$ASM_USERGROUP

V$ASM_USERGROUPは、各ASMファイル・アクセス制御グループの作成者を示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ASMディスク・グループ番号

USERGROUP_NUMBER

NUMBER

ユーザー・グループの番号

COMPOUND_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットがユーザー・グループ番号で構成される32ビットの番号(ビューへのアクセスを容易にする)

INCARNATION

NUMBER

ユーザー・グループのインカネーション番号

OWNER_NUMBER

NUMBER

一意の番号で識別されるユーザー・グループ所有者

OWNER_INCARNATION

NUMBER

ユーザー・グループ所有者のインカネーション番号

NAME

VARCHAR2(64)

ユーザー・グループ名

V$ASM_USERGROUP_MEMBER

V$ASM_USERGROUP_MEMBERは、各ASMファイル・アクセス制御グループのメンバーを示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ASMディスク・グループ番号

MEMBER_NUMBER

NUMBER

ユーザー・グループ・メンバーの番号

MEMBER_INCARNATION

NUMBER

ユーザー・グループ・メンバーのインカネーション番号

USERGROUP_NUMBER

NUMBER

ユーザー・グループ番号

USERGROUP_INCARNATION

NUMBER

ユーザー・グループのインカネーション番号

V$ASM_VOLUME

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)インスタンスの場合、V$ASM_VOLUMEは、各Oracle ADVMボリュームに関する情報を示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループに割り当てられたクラスタ全体の番号(複合主キー)

VOLUME_NAME

VARCHAR2(30)

ボリュームの名前

COMPOUND_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットがボリューム番号で構成される32ビットの番号(ビューへのアクセスを容易にする)

SIZE_MB

NUMBER

ボリュームのサイズ(MB)

VOLUME_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループ内のボリュームの番号(複合主キー)

REDUNDANCY

VARCHAR2(6)

ボリュームの冗長性のタイプ:

- UNPROT

- HIGH

- MIRROR

STRIPE_COLUMNS

NUMBER

ストライプ・セット内の列数

STRIPE_WIDTH_K

NUMBER

ボリュームのストライプ幅(KB)

STATE

VARCHAR2(8)

ボリュームが使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)かどうか

FILE_NUMBER

NUMBER

ボリューム・ファイル番号

INCARNATION

NUMBER

ボリューム・ファイルのインカネーション番号

DRL_FILE_NUMBER

NUMBER

ミラー・ボリュームに使用されているボリュームのダーティ・リージョン・ロギング(DRL)・ファイル

RESIZE_UNIT_MB

NUMBER

ボリュームの作成が可能なボリューム割当て単位(MB)

USAGE

VARCHAR2(30)

ボリュームの用途を示すオプションの文字列

VOLUME_DEVICE

VARCHAR2(256)

ボリューム・デバイスのOSDパス

MOUNTPATH

VARCHAR2(1024)

ボリュームのマウント・パスを示すオプションの文字列

V$ASM_VOLUME_STAT

Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)インスタンスの場合、V$ASM_VOLUME_STATは、各Oracle ADVMボリュームの統計に関する情報を示します。

列

データ型

説明

GROUP_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループに割り当てられたクラスタ全体の番号(複合主キー)

VOLUME_NAME

VARCHAR2(30)

ボリュームの名前

COMPOUND_INDEX

NUMBER

上位8ビットがディスク・グループ番号、下位24ビットがボリューム番号で構成される32ビットの番号(ビューへのアクセスを容易にする)

VOLUME_NUMBER

NUMBER

ディスク・グループ内のボリュームの番号(複合主キー)

READS

NUMBER

このボリュームに対する読取りリクエストの合計数

WRITES

NUMBER

このボリュームに対する書込みリクエストの合計数

READ_ERRS

NUMBER

このボリュームに対する失敗したI/O読取り操作の合計数

WRITE_ERRS

NUMBER

このボリュームに対する失敗したI/O書込み操作の合計数

READ_TIME

NUMBER

このボリュームに対する読取りリクエストの合計I/O時間(秒)

WRITE_TIME

NUMBER

このボリュームに対する書込みリクエストの合計I/O時間(秒)

BYTES_READ

NUMBER

このボリュームに対する読取りバイト数の合計

BYTES_WRITTEN

NUMBER

このボリュームに対する書込みバイト数の合計

V$AW_AGGREGATE_OP

V$AW_AGGREGATE_OPは、分析作業領域で使用できる集計演算子を示します。このビューは、アプリケーションで選択リストを使用する場合に使用できます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(14)

集計演算子のキーワード

LONGNAME

VARCHAR2(30)

演算子のわかりやすい名前

DEFAULT_WEIGHT

NUMBER

重み付け演算子に対するデフォルトの重みファクタ

V$AW_ALLOCATE_OP

V$AW_ALLOCATE_OPは、分析作業領域で使用できる割当て演算子を示します。このビューは、アプリケーションで選択リストを使用する場合に使用できます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(14)

割当て演算子のキーワード

LONGNAME

VARCHAR2(30)

演算子のわかりやすい名前

V$AW_CALC

V$AW_CALCは、動的集計時にOracle OLAPで使用される各種キャッシュの効果をレポートします。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

セッションの一意の数値識別子。

AGGREGATE_CACHE_HITS

NUMBER

集計キャッシュでディメンション・メンバーが検出された回数(ヒット)。
実行時集計のヒット数は、稠密ディメンション間のデータ・フェッチによって増加する場合がある。

AGGREGATE_CACHE_MISSES

NUMBER

集計キャッシュでディメンション・メンバーが検出されず、ディスクからの読取りが必要となった回数(ミス)。

SESSION_CACHE_HITS

NUMBER

セッション・キャッシュでデータが検出された回数(ヒット)。

SESSION_CACHE_MISSES

NUMBER

セッション・キャッシュでデータが検出されなかった回数(ミス)。

POOL_HITS

NUMBER

OLAPページ・プールのページでデータが検出された回数(ヒット)。

POOL_MISSES

NUMBER

OLAPページ・プールでデータが検出されなかった回数(ミス)。

POOL_NEW_PAGES

NUMBER

作業領域LOBにまだ書き込まれていない、OLAPページ・プールで新しく作成されたページ数。

POOL_RECLAIMED_PAGES

NUMBER

新しいデータで再利用された未使用のページ数。

CACHE_WRITES

NUMBER

OLAPページ・プールのデータがデータベース・キャッシュに書き込まれた回数。

POOL_SIZE

NUMBER

OLAPページ・プールのKB数。

CURR_DML_COMMAND

VARCHAR2(64)

現在実行されているコマンド。

PREV_DML_COMMAND

VARCHAR2(64)

最後に実行されたコマンド。

AGGR_FUNC_LOGICAL_NA

NUMBER

AGGINDEXオプションがオンの状態でコンポジット・タプルが存在しないため、集計エンジンによって論理NAが戻される回数。

AGGR_FUNC_PRECOMPUTE

NUMBER

集計エンジンによって、計算のためにコールされた位置で値が検出された回数。

AGGR_FUNC_CALCS

NUMBER

集計エンジンによって、親の値がその子の値に基づいて計算された回数。

V$AW_LONGOPS

V$AW_LONGOPSは、分析作業領域内で開始されたアクティブなSQLカーソルに関するステータス情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

フェッチが実行されているセッションの識別子。この表は、V$SESSIONと結合してユーザー名を取得できる。

CURSOR_NAME

VARCHAR2(64)

カーソルに割り当てられた名前。

COMMAND

VARCHAR2(17)

リレーショナル表のデータをアクティブにフェッチするコマンド:

- QUERY

- FETCH

- IMPORT

- EXECUTE

- UPDATE

- SOLVE

- CLEAR

- LOAD CUBE

- LOAD DIMENSION

- DIMENSION COMPILE

STATUS

VARCHAR2(9)

現行の操作の状態:

- EXECUTING - コマンドの実行が開始されている。

- FETCHING - 分析作業領域へのデータ・フェッチを実行中である。

- FINISHED - コマンド実行完了。このステータスは、レコードが表から削除される前に一時的に表示される。

ROWS_PROCESSED

NUMBER

すでに挿入、更新または削除された行の数。

SEQ_NUMBER

NUMBER

キューブ作成ログの順序番号

SQL_ID

VARCHAR2(13)

文のSQL ID。

TARGET

VARCHAR2(64)

操作対象のオブジェクト名。

TARGET_DESC

VARCHAR2(64)

操作対象オブジェクトの簡単な説明。

START_TIME

DATE

コマンドの実行が開始された時刻。

LAST_UPDATE_TIME

DATE

前回、更新された時刻。

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

START_TIMEからLAST_UPDATE_TIMEまでの秒数。

SOFAR

NUMBER

これまでのユニット数。

TOTALWORK

NUMBER

ユニットの合計数。

UNITS

VARCHAR2(6)

ユニットの説明:

- ROWS

- NODES

- VALUES

MESSAGE

VARCHAR2(512)

ユーザーに対するメッセージ。

USERNAME

VARCHAR2(32)

ユーザー名

V$AW_OLAP

V$AW_OLAPは、アクティブ・セッションのレコードおよび分析作業領域での使用状況を示します。分析作業領域が作成またはアタッチされるたびに、行が生成されます。セッションの最初の行は、最初のコマンドの発行時に作成されます。これによって、各セッションに自動的にアタッチされるSYS.EXPRESS作業領域が識別されます。特定の分析作業領域に関連付けられた行は、作業領域がセッションから分離されるか、セッションが終了するときに削除されます。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

セッションの一意の数値識別子

AW_NUMBER

NUMBER

分析作業領域の一意の数値識別子。分析作業領域の名前を取得するには、USER_AWSビューのAW_NUMBER列またはAW$表のAWSEQ#列にこの列を結合する。

ATTACH_MODE

VARCHAR2(10)

READ ONLYまたはREAD WRITE。

GENERATION

NUMBER

分析作業領域の世代。UPDATEを実行するたびに新しい世代が作成される。UPDATEコマンド間で同じ作業領域をアタッチするセッションは、同じ世代を共有する。

TEMP_SPACE_PAGES

NUMBER

分析作業領域の一時セグメントに格納されるページ数。

TEMP_SPACE_READS

NUMBER

データが一時セグメントから読み取られた回数、およびページ・プールから読み取られなかった回数。

LOB_READS

NUMBER

分析作業領域が格納されている表(永続LOB)からデータが読み取られた回数。

POOL_CHANGED_PAGES

NUMBER

分析作業領域で変更されたページ・プールのページ数。

POOL_UNCHANGED_PAGES

NUMBER

分析作業領域で変更されていないページ・プールのページ数。

V$AW_SESSION_INFO

V$AW_SESSION_INFOは、各アクティブ・セッションに関する情報を示します。トランザクションは、クライアント・セッションとOracle OLAP間での1回のやり取りです。複数のコマンドを1つのトランザクション内で実行できます。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

セッションの一意の数値識別子

CLIENT_TYPE

VARCHAR2(64)

OLAP

SESSION_STATE

VARCHAR2(64)

TRANSACTING、NOT_TRANSACTING、EXCEPTION_HANDLING、CONSTRUCTING、CONSTRUCTED、DECONSTRUCTING、DECONSTRUCTED

SESSION_HANDLE

NUMBER

セッション識別子

USERID

VARCHAR2(64)

セッションをオープンしたデータベース・ユーザー名

TOTAL_TRANSACTION

NUMBER

セッション内で実行されたトランザクションの合計数(この数が、セッションでのアクティビティ・レベルの一般的な指標となる)

TRANSACTION_TIME

NUMBER

直前に完了したトランザクションの経過時間(ミリ秒)

TOTAL_TRANSACTION_TIME

NUMBER

トランザクションが実行されてからの合計経過時間(ミリ秒)

AVERAGE_TRANSACTION_TIME

NUMBER

トランザクションが完了するまでの平均経過時間(ミリ秒)

TRANSACTION_CPU_TIME

NUMBER

最後のトランザクションが完了するまでの合計CPU時間(ミリ秒)

TOTAL_TRANSACTION_CPU_TIME

NUMBER

このセッションですべてのトランザクションを実行するための合計CPU時間(この合計には現在実行中のトランザクションは含まれない)

AVERAGE_TRANSACTION_CPU_TIME

NUMBER

トランザクションを完了するまでの平均CPU時間(この平均には現在実行中のトランザクションは含まれない)

V$BACKUP

V$BACKUPは、すべてのオンライン・データ・ファイルのバックアップの状態を示します。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

ファイル識別子

STATUS

VARCHAR2(18)

ファイルの状態: NOT ACTIVE、ACTIVE(バックアップが進行中)、OFFLINE NORMALまたはエラーの説明。
NOT ACTIVEの場合、ファイルが現在バックアップモードではない(ALTER TABLESPACE ... BEGIN BACKUP文またはALTER DATABASE BEGIN BACKUP文を実行していない)ことを示し、ACTIVEが表示されている場合はファイルが現在バックアップ・モードであることを示す。

CHANGE#

NUMBER

バックアップが開始されたときのシステム変更番号

TIME

DATE

バックアップが開始されたときの時刻

V$BACKUP_ARCHIVELOG_DETAILS

V$BACKUP_ARCHIVELOG_DETAILSは、リストア可能なすべてのアーカイブ・ログの情報を示します。これには、バックアップ・セットまたはプロキシ・コピーにバックアップされたすべてのアーカイブ・ログが含まれます。

列

データ型

説明

BTYPE

CHAR(9)

バックアップ・タイプのコンテナ(BACKUPSETまたはPROXYCOPY)

BTYPE_KEY

NUMBER

バックアップ・タイプの一意の識別子。BACKUPSETの場合は、BS_KEY。

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッション・レコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

ID1

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_STAMPが含まれる。
PROXYCOPYの場合は、制御ファイルのRECIDが含まれる。

ID2

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_COUNTが含まれる。
PROXYCOPYの場合は、STAMPが含まれる。

THREAD#

NUMBER

スレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

順序番号

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

リセットログ変更SCN

RESETLOGS_TIME

DATE

リセットログ変更時刻

FIRST_CHANGE#

NUMBER

最初の変更SCN

FIRST_TIME

DATE

最初の変更時刻

NEXT_CHANGE#

NUMBER

次の変更SCN

NEXT_TIME

DATE

次の変更時刻

FILESIZE

NUMBER

ファイル・サイズ

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

アーカイブ・ログ内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

FILESIZE_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

FILESIZE列と同じ値だが、nM、nG、nT、nPなどのユーザー表示可能な形式に変換される

V$BACKUP_ARCHIVELOG_SUMMARY

V$BACKUP_ARCHIVELOG_SUMMARYは、バックアップ・セットまたはプロキシ・コピーのアーカイブ・ログに基づいて、アーカイブ・ログのサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされたファイルの数

NUM_DISTINCT_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされた個々のアーカイブ・ログ・ファイルの数

MIN_FIRST_CHANGE#

NUMBER

最小SCN範囲値

MAX_NEXT_CHANGE#

NUMBER

最大SCN範囲値

MIN_FIRST_TIME

DATE

最小SCN範囲時間

MAX_NEXT_TIME

DATE

最大SCN範囲時間

INPUT_BYTES

NUMBER

読み取られた入力バイトの合計数

OUTPUT_BYTES

NUMBER

バックアップの出力サイズ

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

アーカイブ・ログ内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

入力バイトの表示可能形式

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

V$BACKUP_ASYNC_IO

V$BACKUP_ASYNC_IOは、実行中および最近完了したRMANのバックアップおよびリストアに関するパフォーマンス情報を示します。それぞれのバックアップについて、入力データ・ファイルごとに1行、すべてのデータ・ファイルの集計合計パフォーマンスに1行、および出力バックアップ・ピースに1行含まれています。このデータは永続的には格納されず、インスタンスが再起動された場合には保持されません。

関連項目:
バックアップ・パフォーマンスのチューニングにこの表を使用する方法については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

バックアップまたはリストアを行うセッションのOracle SID

SERIAL

NUMBER

バックアップまたはリストアを行うSIDの使用回数

USE_COUNT

NUMBER

異なるバックアップ・セットから行を識別するために使用されるカウンタ

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコード・スタンプ

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

ファイルが位置するデバイスのタイプ

TYPE

VARCHAR2(9)

INPUT、OUTPUTまたはAGGREGATE

STATUS

VARCHAR2(11)

NOT STARTED、IN PROGRESSまたはFINISHED

FILENAME

VARCHAR2(513)

読取りまたは書込みが行われているバックアップ・ファイル名

SET_COUNT

NUMBER

読取りまたは書込みが行われているバックアップ・セット数

SET_STAMP

NUMBER

読取りまたは書込みが行われているバックアップ・セット・スタンプ

BUFFER_SIZE

NUMBER

ファイルの読取りまたは書込みに使用されているバッファのサイズ(バイト)

BUFFER_COUNT

NUMBER

ファイルの読取りまたは書込みに使用されているバッファ数

TOTAL_BYTES

NUMBER

ファイルに読取りまたは書込みが行われる合計のバイト数(わかっている場合)。不明な場合は、NULL。

OPEN_TIME

DATE

ファイルがオープンされた時刻。TYPE='AGGREGATE'の場合、一括して最初のファイルがオープンされた時刻。

CLOSE_TIME

DATE

ファイルがクローズされた時刻。TYPE='AGGREGATE'の場合、一括して前回のファイルがクローズされた時刻。

ELAPSED_TIME

NUMBER

ファイルがオープンされた1/100秒単位の時刻

MAXOPENFILES

NUMBER

同時に使用中のDISKファイル数。この値は、TYPE='AGGREGATE'の行にのみ存在する。

BYTES

NUMBER

これまでに読取りまたは書込みが行われたバイト数

EFFECTIVE_BYTES_PER_SECOND

NUMBER

バックアップ時にこのデバイスを使用してアーカイブされたI/Oの割合

IO_COUNT

NUMBER

このファイルに実行されたI/Oの数

READY

NUMBER

バッファがすぐに使用する準備をした非同期要求の数

SHORT_WAITS

NUMBER

バッファがすぐに使用可能にならず、I/O完了の非ブロック化ポール後に使用可能になった回数

SHORT_WAIT_TIME_TOTAL

NUMBER

I/O完了の非ブロック化ポールによって経過した1/100秒単位の合計時間

SHORT_WAIT_TIME_MAX

NUMBER

I/O完了の非ブロック化ポールによって経過した1/100秒単位の最大時間

LONG_WAITS

NUMBER

バッファがすぐに使用可能にならず、ブロッキング待機が発行された後で使用可能になった回数

LONG_WAIT_TIME_TOTAL

NUMBER

I/O完了のブロッキング待機によって経過した1/100秒単位の合計時間

LONG_WAIT_TIME_MAX

NUMBER

I/O完了のブロッキング待機によって経過した1/100秒単位の最大時間

V$BACKUP_CONTROLFILE_DETAILS

V$BACKUP_CONTROLFILE_DETAILSは、リストア可能な制御ファイルの情報を示します。これには、バックアップ・セット、イメージ・コピーおよびプロキシ・コピーにバックアップされたすべての制御ファイルが含まれます。

列

データ型

説明

BTYPE

CHAR(9)

バックアップ・タイプのコンテナ。可能な値は、BACKUPSET、IMAGECOPY、PROXYCOPY。

BTYPE_KEY

NUMBER

バックアップ・タイプの一意の識別子。BS_KEYまたはCOPY_KEY。

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッション・レコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

ID1

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_STAMPが含まれる。
IMAGECOPYまたはPROXYCOPYの場合は、制御ファイルのRECIDが含まれる。

ID2

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_COUNTが含まれる。
IMAGECOPYまたはPROXYCOPYの場合は、STAMP

CREATION_TIME

DATE

ファイル作成時間

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

リセットログ変更SCN

RESETLOGS_TIME

DATE

リセットログ変更時刻

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

チェックポイント変更SCN

CHECKPOINT_TIME

DATE

チェックポイント変更時刻

FILESIZE

NUMBER

この制御ファイルのバックアップの出力ファイル・サイズ(バイト単位)

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

データファイル内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

FILESIZE_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

FILESIZE列と同じ値だが、nM、nG、nT、nPなどのユーザー表示可能な形式に変換される

V$BACKUP_CONTROLFILE_SUMMARY

V$BACKUP_CONTROLFILE_SUMMARYは、ファイルのバックアップ・セット、イメージ・コピーまたはプロキシ・コピーに基づいて、制御ファイルのサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_FILES_BACKED

NUMBER

特定の基準のバックアップされたファイルの数

NUM_DISTINCT_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされた個々のファイルの数

MIN_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

指定した基準のデータ・ファイルの最小チェックポイント変更番号

MAX_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

指定した基準のデータ・ファイルの最大チェックポイント変更番号

MIN_CHECKPOINT_TIME

DATE

指定した基準のデータ・ファイルの最小チェックポイント時刻

MAX_CHECKPOINT_TIME

DATE

指定した基準のデータ・ファイルの最大チェックポイント時刻

INPUT_BYTES

NUMBER

読み取られたファイルの入力バイトの合計数

OUTPUT_BYTES

NUMBER

書き込まれた出力バイトの合計数

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

データファイル内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

入力バイトの表示可能形式

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

V$BACKUP_COPY_DETAILS

V$BACKUP_COPY_DETAILSは、すべての使用可能な制御ファイルおよびデータ・ファイルのコピーに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッション・レコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

COPY_KEY

NUMBER

このデータ・ファイルまたは制御ファイルのコピーの一意の識別子

FILE#

NUMBER

絶対データ・ファイル番号

NAME

VARCHAR2(513)

データ・ファイルのコピーのファイル名。名前の最大長はOSによって異なる。

TAG

VARCHAR2(32)

データ・ファイルのコピー・タグ

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル作成変更番号

CREATION_TIME

DATE

データ・ファイル作成タイムスタンプ

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント変更番号

CHECKPOINT_TIME

DATE

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント・タイムスタンプ

MARKED_CORRUPT

NUMBER

このコピー操作によって、破損マークが設定されたブロック数。つまり、ソース・データ・ファイル内では破損マークが設定されていなかったが、コピー操作中に破損が検出されマークが設定されたブロック。

OUTPUT_BYTES

NUMBER

書き込まれた出力バイトの合計数

COMPLETION_TIME

DATE

コピーの完了時刻

CONTROLFILE_TYPE

VARCHAR2(1)

制御ファイルのタイプ。B - 通常コピー。S - スタンバイ・コピー。

KEEP

VARCHAR2(3)

(YES|NO)このバックアップ・セットが、構成保存方針の値とは異なる保存方針を持つかどうかを示す。

KEEP_UNTIL

DATE

指定されている場合、バックアップの保存期限を示す。この列がNULLの場合、バックアップが期限切れにならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(10)

このバックアップ・セット用の追加保存オプション。表示される値:

- LOGS - このバックアップ・セットのリカバリに必要なログが保存される。

- NOLOGS - このバックアップ・セットのリカバリに必要なログが保存されない。

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

表示するバックアップ・セットのサイズ

V$BACKUP_COPY_SUMMARY

V$BACKUP_COPY_SUMMARYは、出力データ・ファイルおよび制御ファイルのコピーのサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_COPIES

NUMBER

作成されたコピーの数

NUM_DISTINCT_COPIES

NUMBER

(異なるチェックポイントがあるデータ・ファイルを含む)別のコピーの数

MIN_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

最小チェックポイント変更SCN

MAX_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

最大チェックポイント変更SCN

MIN_CHECKPOINT_TIME

DATE

最小チェックポイント変更時刻

MAX_CHECKPOINT_TIME

DATE

最大チェックポイント変更時刻

OUTPUT_BYTES

NUMBER

出力バイトの合計数

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

V$BACKUP_CORRUPTION

V$BACKUP_CORRUPTIONは、データ・ファイル・バックアップの破損ブロック範囲に関する制御ファイルからの情報を示します。制御ファイルおよびアーカイブREDOログ・バックアップについては、破損を防ぐための万全の措置が必要です。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

バックアップ破損レコードID

STAMP

NUMBER

バックアップ破損レコード・スタンプ

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・スタンプ

SET_COUNT

NUMBER

バックアップ・セット数

PIECE#

NUMBER

この破損ブロックを含むバックアップ・ピース

FILE#

NUMBER

破損ブロックを含むデータ・ファイルの絶対ファイル番号

BLOCK#

NUMBER

破損ブロックの範囲内にある最初の破損ブロックのブロック番号

BLOCKS

NUMBER

BLOCK#から始まる、検出された破損ブロックの数

CORRUPTION_CHANGE#

NUMBER

論理的な破損が検出された時点の変更番号。0に設定されている場合、メディアの破損を示す。

MARKED_CORRUPT

VARCHAR2(3)

この破損が以前にOracle Databaseによって検出されたことがないか(YES)、またはこの破損ブロックがすでに検出済で破損マークが付けられているか(NO)。バックアップ中に破損ブロックが検出され、まだOracle Databaseによって破損マークが付けられていない場合、バックアップ・プロセスでは本番用データ・ファイル内で、そのブロックに破損マークが付けられない。そのため、このフィールドは複数のバックアップ・セット内で同じブロックについてYESになる場合がある。

CORRUPTION_TYPE

VARCHAR2(9)

データ・ファイル内のブロック破損のタイプ:

- ALL ZERO - ディスクのブロック・ヘッダーに0(ゼロ)のみが含まれている。ブロックは、値が入力されたことがない場合や、Oracle7ファイル内にある場合にも有効である可能性がある。空のブロックの場合、バッファはOracle8標準に再フォーマットされる。

- FRACTURED - ブロック・ヘッダーは妥当に見えるが、ブロックの前後のバージョンが異なる。

- CHECKSUM - オプションのチェック値が、ブロックに自己一貫性がないことを示す。チェック値が失敗した正確な原因は判断できませんが、ブロックの途中にあるセクターのバージョンが異なることが原因であると思われます。

- CORRUPT - ブロックが適切に識別されていないか、データ・ブロックではない(データ・ブロック・アドレスが欠落している場合など)。

- LOGICAL - ブロックが論理的に破損している。

- NOLOGGING - ブロックにREDOログエントリがない(たとえば、プライマリ・データベースでNOLOGGING操作を実行すると、フィジカル・スタンバイ・データベースでこのタイプの破損が発生する可能性がある)。

V$BACKUP_DATAFILE

V$BACKUP_DATAFILEは、制御ファイルからのバックアップ・セット内の制御ファイルおよびデータ・ファイルに関する情報を示します。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

バックアップ・データ・ファイル・レコードID

STAMP

NUMBER

バックアップ・データ・ファイル・レコード・スタンプ

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・スタンプ

SET_COUNT

NUMBER

バックアップ・セット数

FILE#

NUMBER

データ・ファイル番号。0に設定されている場合、制御ファイルを示す。

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイルの作成システム変更番号(SCN)

CREATION_TIME

DATE

データ・ファイルの作成タイムスタンプ

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイルのバックアップが作成された時点の、データ・ファイルのリセットログ・システム変更番号(SCN)

RESETLOGS_TIME

DATE

データ・ファイルのバックアップが作成された時点の、データ・ファイルのリセットログ・タイムスタンプ

INCREMENTAL_LEVEL

NUMBER

通常の全体バックアップにはNULL値、レベル0の増分バックアップには0の値、レベル1の増分バックアップには1の値

INCREMENTAL_CHANGE#

NUMBER

増分変更番号より後に変更されたすべてのブロックが、このバックアップに含まれる。0に設定されている場合、全体バックアップを示す。

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

チェックポイント変更番号までの変更すべてが、このバックアップに含まれる

CHECKPOINT_TIME

DATE

チェックポイントのタイムスタンプ

ABSOLUTE_FUZZY_CHANGE#

NUMBER

このバックアップ内で最大の変更番号

MARKED_CORRUPT

NUMBER

破損マークが設定されたブロック数

MEDIA_CORRUPT

NUMBER

メディア破損のブロック数

LOGICALLY_CORRUPT

NUMBER

論理的破損のブロック数

DATAFILE_BLOCKS

NUMBER

バックアップ時のデータ・ファイルのブロック単位のサイズ。この値は、このバックアップから再起動したデータ・ファイルによって取得されたブロック数とも一致する。

BLOCKS

NUMBER

ブロック内のバックアップ・データ・ファイルのサイズ。未使用のブロックはバックアップにコピーされない。

BLOCK_SIZE

NUMBER

ブロック・サイズ

OLDEST_OFFLINE_RANGE

NUMBER

このバックアップ制御ファイル内にある最も古いオフライン範囲レコードのRECID。0に設定されている場合、データ・ファイル・バックアップを示す。

COMPLETION_TIME

DATE

完了時刻

CONTROLFILE_TYPE

VARCHAR2(1)

B - 通常コピー
S - スタンバイ・コピー

USED_CHANGE_TRACKING

VARCHAR2(3)

チェンジ・トラッキング・データが、この増分バックアップの高速化に使用されたかどうか(YES | NO)

BLOCKS_READ

NUMBER

このバックアップの取得中にスキャンされたブロックの数。これが増分バックアップであり、バックアップの最適化のためにチェンジ・トラッキングが使用された場合、この列の値はDATAFILE_BLOCKS未満になる。それ以外の場合は、この列の値はDATAFILE_BLOCKSに等しくなる。チェンジ・トラッキング・データが使用された場合でも、チェンジ・トラッキングで読み取られるデータは、増分バックアップの作成プロセス中にさらに詳細化されるため、この列の値はBLOCKSより大きくなる場合がある。

USED_OPTIMIZATION

VARCHAR2(3)

バックアップ最適化が適用されたかどうか(YES | NO)

FOREIGN_DBID

NUMBER

このデータ・ファイルの転送元データベースの外部DBID。バックアップされたファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGGED_READONLY

VARCHAR2(3)

これが転送された読取り専用外部ファイルのバックアップの場合はYES、それ以外の場合はNO。

PLUGIN_CHANGE#

NUMBER

外部データ・ファイルがデータベースに転送されたSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作のSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_TIME

DATE

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作の時間。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

SECTION_SIZE

NUMBER

マルチセクション・バックアップの各セクションでのブロック数を指定する。ファイル全体のバックアップの場合、値は0。

UNDO_OPTIMIZED

VARCHAR2(3)

バックアップ・データ・ファイルの作成時にUNDOブロックが無視されたかどうか(YES | NO)

BLOCKS_SKIPPED_IN_CELL

NUMBER

Exadataセルでスキップされたためにバックアップされなかったブロック数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

V$BACKUP_DATAFILE_DETAILS

V$BACKUP_DATAFILE_DETAILSは、リストア可能なデータ・ファイルの情報を示します。これには、バックアップ・セット、イメージ・コピーおよびプロキシ・コピーにバックアップされたすべてのデータ・ファイルが含まれます。

列

データ型

説明

BTYPE

CHAR(9)

バックアップ・タイプのコンテナ。可能な値は、BACKUPSET、IMAGECOPY、PROXYCOPY。

BTYPE_KEY

NUMBER

バックアップ・タイプの一意の識別子。BACKUPSETの場合は、BS_KEY。

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッションのレコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

ID1

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_STAMPが含まれる。
IMAGECOPYまたはPROXYCOPYの場合は、制御ファイルのRECIDが含まれる。

ID2

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_COUNTが含まれる。
IMAGECOPYまたはPROXYCOPYの場合は、STAMPが含まれる。

FILE#

NUMBER

ファイル番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

ファイル作成変更SCN

CREATION_TIME

DATE

ファイル作成時間

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

リセットログ変更SCN

RESETLOGS_TIME

DATE

リセットログ変更時刻

INCREMENTAL_LEVEL

NUMBER

通常の全体バックアップにはNULL値、レベル0の増分バックアップには0の値、レベル1の増分バックアップには1の値

INCREMENTAL_CHANGE#

NUMBER

増分変更SCN

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

チェックポイント変更SCN

CHECKPOINT_TIME

DATE

チェックポイント変更時刻

MARKED_CORRUPT

NUMBER

破損マークが設定されたブロック数

FILESIZE

NUMBER

バイト単位のファイル・サイズ

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

データファイル内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

TS#

NUMBER

表領域番号

TSNAME

VARCHAR2(30)

表領域名

FILESIZE_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

FILESIZE列と同じ値だが、nM、nG、nT、nPなどのユーザー表示可能な形式に変換される

V$BACKUP_DATAFILE_SUMMARY

V$BACKUP_DATAFILE_SUMMARYは、バックアップ・ジョブ、ジョブに適用できる時間範囲または特定のデータ・ファイルに基づいて、特定の基準セットのサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_FILES_BACKED

NUMBER

指定された基準のバックアップされたファイルの数

NUM_DISTINCT_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされた個々のファイルの数

NUM_DISTINCT_TS_BACKED

NUMBER

バックアップされた個々の表領域の数

MIN_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

指定した基準のデータ・ファイルの最小チェックポイント変更番号

MAX_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

指定した基準のデータ・ファイルの最大チェックポイント変更番号

MIN_CHECKPOINT_TIME

DATE

指定した基準のデータ・ファイルの最小チェックポイント時刻

MAX_CHECKPOINT_TIME

DATE

指定した基準のデータ・ファイルの最大チェックポイント時刻

INPUT_BYTES

NUMBER

読み取られたファイルの入力バイトの合計数

OUTPUT_BYTES

NUMBER

書き込まれた出力バイトの合計数

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

データファイル内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

入力バイトの表示可能形式

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

V$BACKUP_DEVICE

V$BACKUP_DEVICEは、サポートされるバックアップ・デバイスに関する情報を示します。デバイス・タイプが指定されたデバイスをサポートしない場合には、デバイス・タイプ名とNULLのデバイス名を表示する1行が、そのデバイス・タイプの値として戻ります。デバイス・タイプが指定されたデバイスをサポートする場合は、そのタイプで使用可能なデバイスごとに1行の値が戻ります。特殊デバイス・タイプDISKは常に使用可能であるため、このビューでは値が戻りません。

列

データ型

説明

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

バックアップ・デバイス・タイプ

DEVICE_NAME

VARCHAR2(513)

バックアップ・デバイス名

V$BACKUP_FILES

V$BACKUP_FILESは、すべてのRMANバックアップ(イメージ・コピーとバックアップ・セットの両方)およびアーカイブ・ログに関する情報を示します

このビューは、LIST BACKUPおよびLIST COPY RMANコマンドをシミュレートします。このビューを表示するには、DBMS_RCVMAN.SETDATABASEプロシージャを使用してデータベースを設定する必要があります。

列

データ型

説明

PKEY

NUMBER

バックアップ用の主キー

BACKUP_TYPE

VARCHAR2(32)

バックアップのタイプ:

- BACKUP SET

- COPY

- PROXY COPY

FILE_TYPE

VARCHAR2(32)

ファイルのタイプ:

- DATAFILE

- CONTROLFILE

- SPFILE

- REDO LOG

- ARCHIVED LOG

- COPY(イメージ・コピー・バックアップ用)

- PIECE(バックアップ・ピース用)

KEEP

VARCHAR2(3)

バックアップがCONFIGURE RETENTION POLICYの値とは異なる保存方針を持っているかどうか(YES | NO)

KEEP_UNTIL

DATE

BACKUPコマンドのKEEP UNTIL TIME句が指定されている場合、この列はバックアップの保存期限を示す。この列がNULLで、KEEP_OPTIONSがNULLでない場合、バックアップは不要にならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(13)

バックアップ用のKEEPオプション:

- LOGS - RMANによってバックアップのリカバリに必要なログが保持される。

- NOLOGS - RMANによってバックアップのリカバリに必要なログが保持されない。

この列がNULLの場合、バックアップはKEEPオプションを持たず、保存方針に基づいて廃止される。

STATUS

VARCHAR2(16)

バックアップの状態:

- AVAILABLE

- UNAVAILABLE

- EXPIRED

- OTHER

FNAME

VARCHAR2(1024)

ファイル名

TAG

VARCHAR2(32)

ピース、コピーまたはプロキシ・コピーのタグ

MEDIA

VARCHAR2(80)

ピースまたはプロキシ・コピーのメディアID

RECID

NUMBER

制御ファイル内のレコードのレコードID

STAMP

NUMBER

制御ファイル内のレコードのスタンプ

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(255)

バックアップを格納するメディア・デバイスのタイプ

BLOCK_SIZE

NUMBER

バックアップのブロック・サイズ(バイト)

COMPLETION_TIME

DATE

バックアップの完了時刻

COMPRESSED

VARCHAR2(3)

バックアップ・ピースが圧縮されるかどうか(YES | NO)。FILE_TYPEがPIECEの場合のみ有効。イメージ・コピーは圧縮不可能。

OBSOLETE

VARCHAR2(3)

バックアップ・ピースまたはコピーが廃止されたかどうか(YES | NO)。FILE_TYPEがPIECEまたはCOPYの場合のみ有効。

BYTES

NUMBER

ファイル・サイズ(バイト)

BS_KEY

NUMBER

バックアップ・セットの主キー(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_COUNT

NUMBER

制御ファイル・レコードのバックアップ・セット数(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_STAMP

NUMBER

制御ファイル・レコードのバックアップ・セットのスタンプ(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_TYPE

VARCHAR2(32)

バックアップ・セットのタイプ(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効):

- DATAFILE

- ARCHIVED LOG

BS_INCR_TYPE

VARCHAR2(32)

バックアップ・セットの増分タイプ(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_PIECES

NUMBER

バックアップ・セット内のバックアップ・ピース数(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_COPIES

NUMBER

バックアップ・セットのコピー数。(FILE_TYPEがPIECEで、BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)。

BS_COMPLETION_TIME

DATE

バックアップ・セットの完了時刻(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_STATUS

VARCHAR2(16)

バックアップ・セットの状態(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効):

- AVAILABLE

- UNAVAILABLE

- EXPIRED

- OTHER - バックアップ・セットに含まれるピースの状態が均一でない(使用できるピースと使用できないピースがある)。

BS_BYTES

NUMBER

バックアップ・セット内のすべてのバックアップ・ピース・サイズの合計(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_COMPRESSED

VARCHAR2(3)

バックアップ・セットのバックアップ・ピースが圧縮されるかどうか(YES | NO)。BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効。

BS_TAG

VARCHAR2(1024)

バックアップ・セットのタグ。ピースに異なるタグが含まれている場合は、すべてのピース・タグが連結され、カンマで区切られる。BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効

BS_DEVICE_TYPE

VARCHAR2(255)

バックアップ・セットのデバイス・タイプ。複数のデバイス・タイプがある場合、各タイプがカンマで区切られる。BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効。

BP_PIECE#

NUMBER

バックアップ・セット内のピース数。(FILE_TYPEがPIECEで、BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)。

BP_COPY#

NUMBER

バックアップ・セットのコピー数。(FILE_TYPEがPIECEで、BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)。

DF_FILE#

NUMBER

データ・ファイルの絶対ファイル番号。(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)。

DF_TABLESPACE

VARCHAR2(30)

データ・ファイルの表領域名。(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)。

DF_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

制御ファイルまたはデータ・ファイルが作成されたときの最新のRESETLOGSのシステム変更番号(SCN)。(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)。

DF_CREATION_CHANGE#

NUMBER

制御ファイルまたはデータ・ファイルの作成SCN。(FILE_TYPEがCONTROLFILEまたはDATAFILEの場合のみ有効)。

DF_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

最新の制御ファイルまたはデータ・ファイルのチェックポイントのシステム変更番号(SCN)。(FILE_TYPEがCONTROLFILEまたはDATAFILEの場合のみ有効)。

DF_CKP_MOD_TIME

DATE

SPFILEの場合は変更時刻。それ以外の場合は制御ファイルまたはデータ・ファイルのチェックポイント実行時刻。(FILE_TYPEがSPFILE、CONTROLFILEまたはDATAFILEの場合のみ有効)。

RL_THREAD#

NUMBER

アーカイブ・ログのREDOログ・スレッド番号。(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)。

RL_SEQUENCE#

NUMBER

アーカイブ・ログのREDOログ順序番号。(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)。

RL_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

レコードが作成されたときの最新のRESETLOGSのシステム変更番号(SCN)。(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)。

RL_FIRST_CHANGE#

NUMBER

REDOログの最初のSCN。(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)。

RL_FIRST_TIME

DATE

Oracle DatabaseがREDOログに切り替えられた時刻。(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)。

RL_NEXT_CHANGE#

NUMBER

スレッド内の次のREDOログの最初のSCN。(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)。

RL_NEXT_TIME

DATE

スレッド内の次のREDOログの最初のタイムスタンプ。(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)。

V$BACKUP_PIECE

V$BACKUP_PIECEは、制御ファイルからのバックアップ・ピースに関する情報を示します。各バックアップ・セットは、1つ以上のバックアップ・ピースで構成されます。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

バックアップ・ピース・レコードID

STAMP

NUMBER

バックアップ・ピース・レコード・スタンプ

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・スタンプ

SET_COUNT

NUMBER

バックアップ・セット数

PIECE#

NUMBER

バックアップ・ピース番号(1からN)

COPY#

NUMBER

多重化が使用可能な状態で作成されたバックアップ・ピースのコピー数を示す。バックアップ・ピースが多重化されていない場合、1。

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

バックアップ・ピースが保管されるデバイスのタイプ。DISKに設定されている場合、バックアップ・セットがディスク上にあることを示す。
関連項目:「V$BACKUP_DEVICE」

HANDLE

VARCHAR2(513)

リストア時にバックアップ・ピースを識別するバックアップ・ピース・ハンドル

COMMENTS

VARCHAR2(64)

オペレーティング・システムまたは記憶域サブシステムが戻すコメント。NULLに設定されている場合、バックアップ・ピースがディスク上にあることを示す。この値は情報提供用であり、リストアには不要。

MEDIA

VARCHAR2(65)

バックアップ・ピースが保管されるメディア名。この値は情報提供用であり、リストアには不要。

MEDIA_POOL

NUMBER

コピーが保管されるメディア・プール。Recovery ManagerのBACKUPコマンドのPOOLオペランドに入力された値と同じ。

CONCUR

VARCHAR2(3)

(YES | NO)ピースが、同時にアクセスできるメディア上にあるかどうかを示す。

TAG

VARCHAR2(32)

バックアップ・ピース・タグ。タグはバックアップ・セット・レベルで指定され、ピース・レベルで格納される。

STATUS

VARCHAR2(1)

ピースの状態: A - 使用可能、D - 削除済、X - 期限切れ

START_TIME

DATE

開始時刻

COMPLETION_TIME

DATE

終了時刻

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

秒単位の経過時間

DELETED

VARCHAR2(3)

(YES/NO) NOの場合、ファイルがまだ存在することを示す。YESの場合、ファイルが削除されて存在しないことを示す。

BYTES

NUMBER

バックアップ・ピースのサイズ(バイト)

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコード・スタンプ

COMPRESSED

VARCHAR2(3)

バックアップ・ピースが圧縮されるかどうか(YES | NO)

BACKED_BY_VSS

VARCHAR2(3)

ファイルがVolume Shadow Copy Service(VSS)によってバックアップされたかどうか。この列は内部での使用のために確保される。

ENCRYPTED

VARCHAR2(3)

値がYESの場合は暗号化バックアップであること、それ以外の場合は暗号化バックアップでないことを示す。

BACKED_BY_OSB

VARCHAR2(3)

値がYESの場合はOracle Secure Backupにバックアップが行われたことを示す。それ以外の場合は、他のサード・パーティのテープ・ライブラリにバックアップされている。

V$BACKUP_PIECE_DETAILS

V$BACKUP_PIECE_DETAILSは、使用可能なすべてのバックアップ・ピースに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッション・レコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

BS_KEY

NUMBER

バックアップ・セット識別子

BP_KEY

NUMBER

バックアップ・ピース・キー

RECID

NUMBER

バックアップ・ピース・レコードID

STAMP

NUMBER

バックアップ・ピース・レコード・スタンプ

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・スタンプ

SET_COUNT

NUMBER

バックアップ・セット数

PIECE#

NUMBER

バックアップ・ピース番号(1からN)

COPY#

NUMBER

多重化が使用可能な状態で作成されたバックアップ・ピースのコピー数を示す。バックアップ・ピースが多重化されていない場合、この値は1。

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

バックアップ・ピースが保管されるデバイスのタイプ。DISKに設定されている場合、バックアップ・セットがディスク上にあることを示す。

HANDLE

VARCHAR2(513)

リストア時にバックアップ・ピースを識別するバックアップ・ピース・ハンドル

COMMENTS

VARCHAR2(64)

オペレーティング・システムまたは記憶域サブシステムが戻すコメント。NULLに設定されている場合、バックアップ・ピースがディスク上にあることを示す。この値は情報提供用。リストアには不要。

MEDIA

VARCHAR2(65)

バックアップ・ピースが保管されるメディア名。この値は情報提供用。リストアには不要。

MEDIA_POOL

NUMBER

コピーが保管されるメディア・プール。Recovery ManagerのBACKUPコマンドのPOOLオペランドに入力された値と同じ。

CONCUR

VARCHAR2(3)

ピースが、同時にアクセスできるメディア上にあるかどうか(YES | NO)

TAG

VARCHAR2(32)

バックアップ・ピース・タグ。タグはバックアップ・セット・レベルで指定され、ピース・レベルで格納される。

STATUS

VARCHAR2(1)

ピースの状態: A - 使用可能、D - 削除済、X - 期限切れ

START_TIME

DATE

開始時刻

COMPLETION_TIME

DATE

終了時刻

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

秒単位の経過時間

DELETED

VARCHAR2(3)

NOの場合、ファイルがまだ存在することを示す。YESの場合、ファイルが削除されて存在しないことを示す。

BYTES

NUMBER

バックアップ・ピースのサイズ(バイト)

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコード・スタンプ

COMPRESSED

VARCHAR2(3)

バックアップ・ピースが圧縮されるかどうか(YES | NO)

BACKED_BY_VSS

VARCHAR2(3)

ファイルがVolume Shadow Copy Service(VSS)によってバックアップされたかどうか。この列は内部での使用のために確保される。

ENCRYPTED

VARCHAR2(3)

値がYESの場合は暗号化バックアップであること、それ以外の場合は暗号化バックアップでないことを示す。

BACKED_BY_OSB

VARCHAR2(3)

値がYESの場合はOracle Secure Backupにバックアップが行われたことを示す。それ以外の場合は、他のサード・パーティのテープ・ライブラリにバックアップされている。

PIECES_PER_SET

NUMBER

セット当たりのバックアップ・ピースの数

SIZE_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

表示するバックアップ・ピースのサイズ(バイト)

V$BACKUP_REDOLOG

V$BACKUP_REDOLOGは、制御ファイルからのバックアップ・セット内のアーカイブ・ログに関する情報を示します。オンラインREDOログは直接にはバックアップできないため、最初にディスクにアーカイブした後でバックアップを取る必要があります。1つのアーカイブ・ログ・バックアップ・セットには、1つ以上のアーカイブ・ログを入れることができます。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

この行のレコードID。この行を識別する整数値。

STAMP

NUMBER

この行を一意に識別するためにRECIDとともに使用されるタイムスタンプ

SET_STAMP

NUMBER

このバックアップ・セットを識別するための、V$BACKUP_SET表の行に対する外部キーの1つ

SET_COUNT

NUMBER

このバックアップ・セットを識別するための、V$BACKUP_SET表の行に対する外部キーの1つ

THREAD#

NUMBER

ログ用のスレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

ログ順序番号

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

ログ書込み直前のリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

ログ書込み直前のリセットログ変更時刻。この値は、1つのバックアップ・セット内のすべてのログについて同一の値となる。

FIRST_CHANGE#

NUMBER

ログの記録が開始されたときのSCN。ログ内のREDO番号は、このSCNと同じか、それより大きくなる。

FIRST_TIME

DATE

ログの記録が開始されたときに割り当てられた時刻

NEXT_CHANGE#

NUMBER

このスレッド内の次のログの記録が開始されたときのSCN。ログ内のREDO番号は、このSCNより小さくなる。

NEXT_TIME

DATE

このスレッド内の次のログの記録が開始されたときの時刻

BLOCKS

NUMBER

ヘッダー・ブロックを含む、ログのサイズ(論理ブロック単位)

BLOCK_SIZE

NUMBER

ログ・ブロックのサイズ(バイト)

TERMINAL

VARCHAR2(3)

このレコードが、V$ARCHIVED_LOGに定義されているように、端末のアーカイブREDOログに対応しているかどうか(YES | NO)

V$BACKUP_SET

V$BACKUP_SETは、制御ファイルからのバックアップ・セットに関する情報を示します。バックアップ・セットが正常に完了した後で、バックアップ・セット・レコードが挿入されます。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

バックアップ・セット・レコードID

STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・レコードのスタンプ

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・スタンプ。バックアップ・セット・スタンプおよびバックアップ・セット数によって、バックアップ・セットが一意に識別される。
V$BACKUP_SET表の主キーおよびV$BACKUP_PIECE、V$BACKUP_DATAFILE、V$BACKUP_REDOLOG、V$BACKUP_CORRUPTION表の外部キー。

SET_COUNT

NUMBER

バックアップ・セット数。バックアップ・セット数は、新規のバックアップ・セットが開始されるたびに1つずつ増加する(バックアップ・セットが完了しなければ、数値は無効になる)。制御ファイルが再作成される場合、カウント数は1にリセットされる。このため、カウントはスタンプとともに使用して、バックアップ・セットを一意に識別する必要がある。
V$BACKUP_SET表の主キーおよびV$BACKUP_PIECE、V$BACKUP_DATAFILE、V$BACKUP_REDOLOG、V$BACKUP_CORRUPTION表の外部キー。

BACKUP_TYPE

VARCHAR2(1)

このバックアップ内にあるファイルのタイプ。バックアップ内にアーカイブREDOログがある場合、値はL。データ・ファイルの全体バックアップの場合、値はD。増分バックアップの場合、値はI。

CONTROLFILE_INCLUDED

VARCHAR2(3)

このバックアップ・セットに制御ファイルが含まれている場合、YESに設定される。それ以外の場合は、NOに設定される。

INCREMENTAL_LEVEL

NUMBER

データベースのバックアップ計画におけるこのバックアップ・セットの位置。データファイル全体、アーカイブログ、制御ファイルおよびspfileのバックアップはNULLに設定され、データファイルのレベル0の増分バックアップは0に設定され、データファイルのレベル1の増分バックアップは1に設定される。

PIECES

NUMBER

バックアップ・セット内の異なるバックアップ・ピース数

START_TIME

DATE

開始時刻

COMPLETION_TIME

DATE

このバックアップ・セットが完了した時刻

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

秒単位の経過時間

BLOCK_SIZE

NUMBER

バックアップ・セットのブロック・サイズ

INPUT_FILE_SCAN_ONLY

VARCHAR2(3)

YESの場合、データ・ファイルが読み込まれ、バックアップは実際に行われていないことを示す。NOの場合、通常のバックアップが行われていることを示す。

KEEP

VARCHAR2(3)

(YES | NO)このバックアップ・セットが、構成保存方針の値とは異なる保存方針を持つかどうかを示す。

KEEP_UNTIL

DATE

KEEP_UNTIL_TIMEが指定されている場合、バックアップの保存期限を示す。この列がNULLの場合、バックアップが期限切れにならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(10)

このバックアップ・セット用の追加保存オプション。表示される値:
LOGS - このバックアップのリカバリに必要なログが保存される。

NOLOGS - このバックアップのリカバリに必要なログが保存されない。

BACKUP_LOGS - このバックアップ・セットをサポートするためのアーカイブ・ログ・バックアップが存在する。

MULTI_SECTION

VARCHAR2(3)

このバックアップ・セットがマルチセクション・バックアップであるかどうかを示す。有効な値はYESおよびNO。マルチセクション・バックアップとは、複数のバックアップ・ピースが複数のチャネルによってパラレルで独立して作成されるバックアップ。

V$BACKUP_SET_DETAILS

V$BACKUP_SET_DETAILSは、バックアップ・セットに関する詳細情報を示します。このビューには、BACKUP BACKUPSET(同じバックアップ・セットの新しいコピーを作成するか、ディスクからテープにバックアップ・セット情報をコピーする)を起動する各バックアップ・セッションについて追加の行が示されます。ただし、他の列のそれ以外の値は、完全なバックアップ・セットに属します。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

SESSION_STAMPとともにジョブを示す。

SESSION_STAMP

NUMBER

SESSION_RECIDとともにジョブを示す。

BS_KEY

NUMBER

バックアップ・セット識別子

RECID

NUMBER

V$BACKUP_SETレコードのレコードID

STAMP

NUMBER

V$BACKUP_SETレコードのスタンプ

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・スタンプ

SET_COUNT

NUMBER

バックアップの回数

BACKUP_TYPE

VARCHAR2(1)

バックアップのタイプ(V$BACKUP_SETと同じ)

CONTROLFILE_INCLUDED

VARCHAR2(3)

バックアップ・セットに含まれる制御ファイル(V$BACKUP_SETと同じ)

INCREMENTAL_LEVEL

NUMBER

増分レベル(V$BACKUP_SETと同じ)

PIECES

NUMBER

ピースの数(V$BACKUP_SETと同じ)

START_TIME

DATE

バックアップ・セットの開始時刻(V$BACKUP_SETと同じ)

COMPLETION_TIME

DATE

バックアップ・セットの完了時刻(V$BACKUP_SETと同じ)

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

バックアップ・セットの作成にかかる時間(V$BACKUP_SETと同じ)

BLOCK_SIZE

NUMBER

ブロック・サイズ(V$BACKUP_SETと同じ)

KEEP

VARCHAR2(3)

保持値(V$BACKUP_SETと同じ)

KEEP_UNTIL

DATE

待機時間(V$BACKUP_SETと同じ)

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(10)

保持オプション(V$BACKUP_SETと同じ)

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

デバイスのタイプ。バックアップ・セットが複数のデバイス・タイプ上に存在する場合は、*が示される。

COMPRESSED

VARCHAR2(3)

バックアップが圧縮される場合は、YES

NUM_COPIES

NUMBER

同一コピーの数

OUTPUT_BYTES

NUMBER

バックアップ・セットのサイズ

ORIGINAL_INPUT_BYTES

NUMBER

バックアップ・セット作成時のバックアップされたデータの量

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

データファイル内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

STATUS

CHAR(1)

バックアップ・セットの状態。このビューは使用可能なバックアップ・セットのみを反映するため、常にA(すべてのバックアップ・ピースが使用可能)。

ORIGINAL_INPRATE_BYTES

NUMBER

バックアップ・セットが最初に作成されたときに読み取られた1秒当たりのバイト数

OUTPUT_RATE_BYTES

NUMBER

バックアップ・セットが最初に作成されたときに書き込まれた1秒当たりのバイト数

ORIGINAL_INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

表示する入力レート

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

表示するバックアップ・セットのサイズ

ORIGINAL_INPRATE_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

表示の1秒当たりの入力レート

OUTPUT_RATE_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

表示の1秒当たりの出力レート

TIME_TAKEN_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

hh:mm:ss形式の経過時間

ENCRYPTED

VARCHAR2(3)

値がYESの場合は暗号化バックアップであること、それ以外の場合は暗号化バックアップでないことを示す。

BACKED_BY_OSB

VARCHAR2(3)

値がYESの場合はOracle Secure Backupにバックアップが行われたことを示す。それ以外の場合は、他のサード・パーティのテープ・ライブラリにバックアップされている。

関連項目:
「V$BACKUP_SET」

V$BACKUP_SET_SUMMARY

V$BACKUP_SET_SUMMARYは、バックアップ・セットのサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_BACKUPSETS

NUMBER

作成されたバックアップ・セットの合計数

OLDEST_BACKUP_TIME

DATE

最も古いバックアップ開始時刻

NEWEST_BACKUP_TIME

DATE

最も新しいバックアップ開始時刻

OUTPUT_BYTES

NUMBER

出力バイト数(複数コピーを含まない)

ORIGINAL_INPUT_BYTES

NUMBER

バックアップ・セットが作成されたときの入力バイト数

ORIGINAL_INPRATE_BYTES

NUMBER

平均入力レート

OUTPUT_RATE_BYTES

NUMBER

平均出力レート

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

データファイル内のブロックの合計数とRMANがバックアップしたブロックの比率。これはBACKUPコマンドのAS COMPRESSED BACKUPSET句からの比率ではない。

ORIGINAL_INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

入力バイトの表示可能形式

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

ORIGINAL_INPRATE_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

入力レートの表示可能形式

OUTPUT_RATE_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力レートの表示可能形式

V$BACKUP_SPFILE

V$BACKUP_SPFILEは、制御ファイルからのバックアップ・セット内のサーバー・パラメータ・ファイルに関する情報を示します。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

バックアップSPFILEレコードID

STAMP

NUMBER

バックアップSPFILEレコード・スタンプ

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット(このSPFILEバックアップを含むセット)のスタンプ

SET_COUNT

NUMBER

バックアップ・セット(このSPFILEバックアップを含むセット)のカウント

MODIFICATION_TIME

DATE

SPFILEの最終変更時刻(作成時刻も含む)

BYTES

NUMBER

SPFILEのサイズ(バイト)

COMPLETION_TIME

DATE

SPFILEのバックアップ完了時刻

DB_UNIQUE_NAME

VARCHAR2(30)

一意のデータベース名

V$BACKUP_SPFILE_DETAILS

V$BACKUP_SPFILE_DETAILSは、バックアップ・セット内のバックアップされたすべてのリストア可能なSPファイルに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッション・レコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

BS_KEY

NUMBER

一意のバックアップ・セット識別子

SET_STAMP

NUMBER

バックアップ・セット・スタンプ

SET_COUNT

NUMBER

バックアップ・セット数

MODIFICATION_TIME

DATE

バックアップ・セットが変更された時刻

FILESIZE

NUMBER

バックアップされたSPFILEのサイズ(バイト単位)

FILESIZE_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

FILESIZE列と同じ値だが、nM、nG、nT、nPなどのユーザー表示可能な形式に変換される

V$BACKUP_SPFILE_SUMMARY

V$BACKUP_SPFILE_SUMMARYは、バックアップ・ジョブまたはジョブに適用できる時間範囲のいずれかに基づいて、入力SPファイルのサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされたファイルの数

NUM_DISTINCT_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされた別の(変更タイムスタンプがある)SPファイルの数

MIN_MODIFICATION_TIME

DATE

最小変更時刻

MAX_MODIFICATION_TIME

DATE

最大変更時刻

INPUT_BYTES

NUMBER

バックアップされたすべてのSPファイルの入力バイトの合計数

INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

すべての入力バイトの表示可能形式

V$BACKUP_SYNC_IO

V$BACKUP_SYNC_IOは、実行中および最近完了したRMANのバックアップおよびリストアに関するパフォーマンス情報を示します。それぞれのバックアップについて、入力データ・ファイルごとに1行、すべてのデータ・ファイルの集計合計パフォーマンスに1行、および出力バックアップ・ピースに1行含まれています。このデータは永続的には格納されず、インスタンスが再起動された場合には保持されません。

関連項目:
バックアップ・パフォーマンスのチューニングにこの表を使用する方法については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

バックアップまたはリストアを行うセッションのOracle SID

SERIAL

NUMBER

バックアップまたはリストアを行うSIDの使用回数

USE_COUNT

NUMBER

異なるバックアップ・セットから行を識別するために使用されるカウンタ

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコード・スタンプ

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

ファイルが位置するデバイスのタイプ

TYPE

VARCHAR2(9)

INPUT、OUTPUTまたはAGGREGATE

STATUS

VARCHAR2(11)

NOT STARTED、IN PROGRESSまたはFINISHED

FILENAME

VARCHAR2(513)

読取りまたは書込みが行われているバックアップ・ファイル名

SET_COUNT

NUMBER

読取りまたは書込みが行われているバックアップ・セット数

SET_STAMP

NUMBER

読取りまたは書込みが行われているバックアップ・セット・スタンプ

BUFFER_SIZE

NUMBER

ファイルの読取りまたは書込みに使用されているバッファのサイズ(バイト)

BUFFER_COUNT

NUMBER

ファイルの読取りまたは書込みに使用されているバッファ数

TOTAL_BYTES

NUMBER

ファイルに読取りまたは書込みが行われる合計のバイト数(わかっている場合)。不明な場合は、NULL。

OPEN_TIME

DATE

このファイルがオープンされた時刻。TYPE='AGGREGATE'の場合、一括して最初のファイルがオープンされた時刻。

CLOSE_TIME

DATE

このファイルがクローズされた時刻。TYPE='AGGREGATE'の場合、一括して前回のファイルがクローズされた時刻。

ELAPSED_TIME

NUMBER

ファイルがオープンされた1/100秒単位の時刻

MAXOPENFILES

NUMBER

同時に使用中のDISKファイル数。この値は、TYPE='AGGREGATE'の行にのみ存在する。

BYTES

NUMBER

これまでに読取りまたは書込みが行われたバイト数

EFFECTIVE_BYTES_PER_SECOND

NUMBER

バックアップ時にこのデバイスを使用してアーカイブされたI/Oの割合

IO_COUNT

NUMBER

このファイルに実行されたI/Oの数

IO_TIME_TOTAL

NUMBER

このファイルにI/Oが行われるのに経過した1/100秒単位の合計時間

IO_TIME_MAX

NUMBER

単一のI/Oリクエストにかかる最大時間

DISCRETE_BYTES_PER_SECOND

NUMBER

このファイルの平均転送率

V$BGPROCESS

V$BGPROCESSは、バックグラウンド・プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

PADDR

RAW(4 | 8)

プロセス・ステート・オブジェクトのアドレス

PSERIAL#

NUMBER

プロセス・ステート・オブジェクトのシリアル番号

NAME

VARCHAR2(5)

バックグラウンド・プロセスの名前

DESCRIPTION

VARCHAR2(64)

バックグラウンド・プロセスの説明

ERROR

NUMBER

検出されたエラー

V$BH

V$BHは、SGA内のバッファごとのpingの状態と数を示します。これは、Real Application Clustersのビューです。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

データ・ファイル識別子番号(ファイル名を確認するには、DBA_DATA_FILESまたはV$DBFILEを問い合せる)

BLOCK#

NUMBER

ブロック番号

CLASS#

NUMBER

クラス番号

STATUS

VARCHAR2(6)

バッファの状態:

- free - 現在未使用

- xcur - 排他

- scur - 共有カレント

- cr - 読取り一貫性

- read - ディスクから読取り中

- mrec - メディア・リカバリ・モード

- irec - インスタンス・リカバリ・モード

XNC

NUMBER

この列は廃止されています。値は0にハードコードされている。

FORCED_READS

NUMBER

この列は廃止されています。値は0にハードコードされている。

FORCED_WRITES

NUMBER

この列は廃止されています。値は0にハードコードされている。

LOCK_ELEMENT_ADDR

RAW(4 | 8)

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

LOCK_ELEMENT_NAME

NUMBER

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

LOCK_ELEMENT_CLASS

NUMBER

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

DIRTY

VARCHAR2(1)

Y - 変更されたブロック

TEMP

VARCHAR2(1)

Y - 一時ブロック

PING

VARCHAR2(1)

Y - pingされたブロック

STALE

VARCHAR2(1)

Y - 使い古されたブロック

DIRECT

VARCHAR2(1)

Y - ダイレクト・ブロック

NEW

VARCHAR2(1)

常にN。この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

OBJD

NUMBER

バッファが表すブロックのデータベース・オブジェクト番号

TS#

NUMBER

ブロックの表領域番号

LOBID

NUMBER

バッファがSecureFilesオブジェクトに属する場合、この列の値はそのSecureFilesオブジェクトの一意の識別子となる。その他のバッファ・タイプの場合は、この列の値に意味はない。

V$BLOCK_CHANGE_TRACKING

V$BLOCK_CHANGE_TRACKINGは、データベースに対するブロック・チェンジ・トラッキングの状態を示します。

列

データ型

説明

STATUS

VARCHAR2(10)

データベースに対するブロック・チェンジ・トラッキングの状態:

- DISABLED - ブロック・チェンジ・トラッキングは使用禁止

- TRANSITION - ブロック・チェンジ・トラッキングは使用可能状態と使用禁止状態の間で推移中。TRANSITION状態は、ブロック・チェンジ・トラッキングを使用可能または使用禁止にしている間にのみ発生するため、通常は観測されない。ブロック・チェンジ・トラッキングを使用可能または使用禁止にしている間にインスタンスがクラッシュすると、この状態が発生する場合がある。その場合、データベースを次にオープンするときにこの状態は自動的にクリーンアップされる。

- ENABLED - ブロック・チェンジ・トラッキングは使用可能

FILENAME

VARCHAR2(513)

データベースに対するブロック・チェンジ・トラッキング・ファイルの名前

BYTES

NUMBER

ブロック・チェンジ・トラッキング・ファイルのサイズ(バイト)

関連項目:
ブロック・チェンジ・トラッキングの設定の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

V$BLOCKING_QUIESCE

V$BLOCKING_QUIESCEは、セッションが静止操作をブロックしている、またはブロックするかどうかを示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

V$BUFFER_POOL

V$BUFFER_POOLは、インスタンスに使用できるすべてのバッファ・プールに関する情報を示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

バッファ・プール識別子番号

NAME

VARCHAR2(20)

バッファ・プールの名前:

- DEFAULT

- KEEP

- RECYCLE
注意: 現在、KEEPおよびRECYCLEプールは、標準ブロック・サイズでのみ存在する。非標準ブロック・サイズのプールはすべてDEFAULT。

BLOCK_SIZE

NUMBER

このプールのバッファに対するブロック・サイズ(バイト数)。表示される値は、標準ブロック・サイズ、非標準ブロック・サイズ(2の累乗)、2048、4096、8192、16384、32768。

RESIZE_STATE

VARCHAR2(10)

サイズ変更操作の現在の状態:
STATIC - サイズ変更されていない

ALLOCATING - メモリーが割り当てられていない(ユーザーによるキャンセル可能)

ACTIVATING - 新しいバッファが作成されている(ユーザーによるキャンセル不可能)

SHRINKING - バッファが削除されている(ユーザーによるキャンセル可能)

CURRENT_SIZE

NUMBER

サブ・キャッシュのサイズ(MB)

BUFFERS

NUMBER

瞬間的なカレント・バッファの数

TARGET_SIZE

NUMBER

サイズ変更が処理過程にある(STATIC状態ではない)場合、新しいターゲット・サイズ(MB)を記録する。プールがSTATICの場合、列の値は、プールのカレント・サイズと同じ。

TARGET_BUFFERS

NUMBER

サイズ変更が処理中である場合、新しいターゲット・サイズをバッファで記録する。そうでない場合、この列の値はカレント・バッファ件数と同じ。

PREV_SIZE

NUMBER

前のバッファ・プール・サイズ。バッファ・プールがサイズ変更されていない場合、前のサイズは0。

PREV_BUFFERS

NUMBER

バッファ・プール内の前のバッファ件数。バッファ・プールがサイズ変更されていない場合、値は0。

LO_BNUM

NUMBER

廃止された列

HI_BNUM

NUMBER

廃止された列

LO_SETID

NUMBER

廃止された列

HI_SETID

NUMBER

廃止された列

SET_COUNT

NUMBER

廃止された列

関連項目:
「DB_BLOCK_SIZE」

V$BUFFER_POOL_STATISTICS

V$BUFFER_POOL_STATISTICSは、インスタンスに使用できるすべてのバッファ・プールに関する統計を示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

バッファ・プール識別子番号

NAME

VARCHAR2(20)

バッファ・プール名

SET_MSIZE

NUMBER

バッファ・プールの最大セット・サイズ

CNUM_REPL

NUMBER

置換リストのバッファ件数

CNUM_WRITE

NUMBER

書込みリストのバッファ件数

CNUM_SET

NUMBER

セットのバッファ件数

BUF_GOT

NUMBER

セットが取得するバッファ件数

SUM_WRITE

NUMBER

セットが書き込むバッファ件数

SUM_SCAN

NUMBER

セットでスキャンされるバッファ件数

FREE_BUFFER_WAIT

NUMBER

free buffer wait統計

WRITE_COMPLETE_WAIT

NUMBER

write complete wait統計

BUFFER_BUSY_WAIT

NUMBER

buffer busy wait統計

FREE_BUFFER_INSPECTED

NUMBER

free buffer inspected統計

DIRTY_BUFFERS_INSPECTED

NUMBER

dirty buffers inspected統計

DB_BLOCK_CHANGE

NUMBER

database blocks changed統計

DB_BLOCK_GETS

NUMBER

database blocks gotten統計

CONSISTENT_GETS

NUMBER

consistent gets統計

PHYSICAL_READS

NUMBER

physical reads統計

PHYSICAL_WRITES

NUMBER

physical writes統計

関連項目:
「DB_CACHE_SIZE」

V$BUFFERED_PUBLISHERS

V$BUFFERED_PUBLISHERSは、インスタンス内のバッファリングされたすべてのパブリッシャに関する情報を示します。各発信元に対してキューごとに1つの行が表示されます。値はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に0(ゼロ)にリセットされます。

列

データ型

説明

QUEUE_ID

NUMBER

キューの識別子

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

キューの名前

SENDER_NAME

VARCHAR2(30)

メッセージをエンキューしているエージェントの名前(取得プロセスに割り当てられたStreams名)

SENDER_ADDRESS

VARCHAR2(1024)

ソース・キュー(最終伝搬キュー)のキュー名およびデータベース名。ソース・キューがローカル・データベース内にある場合はデータベース名は指定されない。

SENDER_PROTOCOL

NUMBER

発信元のアドレスで使用されるプロトコル

NUM_MSGS

NUMBER

バッファ・キューからデキューされていないメッセージの現在の数

CNUM_MSGS

NUMBER

データベースが前回起動されてから、バッファリングされたキューにエンキューされたメッセージの累積合計数(V$STREAMS_CAPTURE.TOTAL_ENQUEUED_MESSAGESに相当)

LAST_ENQUEUED_MSG

NUMBER

最後にエンキューされたメッセージの識別子

UNBROWSED_MSGS

NUMBER

エンキューされたが、参照されていないメッセージの数

OVERSPILLED_MSGS

NUMBER

収容されたが、参照されていないメッセージの数

MEMORY_USAGE

NUMBER

使用されているStreamsプールの割合(Streamsプールがない場合は0)

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

エンキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ENQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

エンキューの合計CPU時間(1/100秒)

LAST_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後のメッセージのエンキュー時間

PUBLISHER_STATE

VARCHAR2(59)

パブリッシャの状態。

- IN FLOW CONTROL: TOO MANY UNBROWSED MESSAGES

- IN FLOW CONTROL: OVERSPILLED MESSAGES

- IN FLOW CONTROL: INSUFFICIENT MEMORY AND UNBROWSED MESSAGES

- PUBLISHING MESSAGES(標準)

V$BUFFERED_QUEUES

V$BUFFERED_QUEUESは、インスタンス内のすべてのバッファリングされたキューに関する情報を示します。キューごとに1つの行が表示されます。

列

データ型

説明

QUEUE_ID

NUMBER

キューの識別子

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

キューの名前

STARTUP_TIME

DATE

開始時刻

NUM_MSGS

NUMBER

バッファリングされたキューに現在含まれているメッセージの合計数

SPILL_MSGS

NUMBER

バッファリングされたキューからディスクに収容されたオーバーフロー・メッセージの現在の数

CNUM_MSGS

NUMBER

データベースが前回起動されてから、バッファリングされたキューにエンキューされたメッセージの累積合計数

CSPILL_MSGS

NUMBER

データベースが前回起動されてから、バッファリングされたキューからディスクに収容されたオーバーフロー・メッセージの累積合計数

EXPIRED_MSGS

NUMBER

期限切れメッセージの数

OLDEST_MSGID

RAW(16)

最も古いメッセージのメッセージID

OLDEST_MSG_ENQTM

TIMESTAMP(3)

最も古いメッセージのエンキュー時間

QUEUE_STATE

VARCHAR2(25)

キューがリカバリ・モードか(QUEUE IS IN RECOVERY MODE)そうでないか(NORMAL)

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

エンキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_TRANSFORMATION_TIME

NUMBER

変換評価の合計時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_EVALUATION_TIME

NUMBER

ルール評価の合計時間(1/100秒)

ENQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

エンキューの合計CPU時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

AVG_MSG_AGE脚注 1

NUMBER

キュー内のメッセージの平均有効期間

LAST_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後のメッセージのエンキュー時間

LAST_DEQUEUE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後のメッセージのデキュー時間

QUEUE_SIZE脚注 1

NUMBER

キューのサイズ。これは、すべてのメッセージおよびメタデータに割り当てられた合計バイト数である。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$BUFFERED_SUBSCRIBERS

V$BUFFERED_SUBSCRIBERSは、インスタンス内のすべてのバッファリングされたキューのサブスクライバに関する情報を示します。各キューに対してサブスクライバごとに1つの行が表示されます。

列

データ型

説明

QUEUE_ID

NUMBER

キューの識別子

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

キューの名前

SUBSCRIBER_ID

NUMBER

内部サブスクライバ番号(識別用)

SUBSCRIBER_NAME

VARCHAR2(30)

サブスクライバの名前(StreamsプロセスのStreams名に相当)

SUBSCRIBER_ADDRESS

VARCHAR2(1024)

サブスクライブしているエージェントのアドレス

PROTOCOL

NUMBER

サブスクライブしているエージェントのプロトコル

SUBSCRIBER_TYPE

VARCHAR2(30)

サブスクライバのタイプ:

- PROXY - プロキシ・サブスクライバ

- SUBSCRIBER

STARTUP_TIME

DATE

開始時刻

LAST_BROWSED_SEQ

NUMBER

サブスクライバに対して最後に参照されたメッセージの順序番号(V$STREAMS_APPLY_READERビュー内のメッセージ数に相当)

LAST_BROWSED_NUM

NUMBER

サブスクライバに対して最後に参照されたメッセージの内部メッセージ番号

LAST_DEQUEUED_SEQ

NUMBER

サブスクライバに対して最後にデキューされたメッセージの順序番号(V$STREAMS_APPLY_COORDINATORビュー内のメッセージ数に相当)

LAST_DEQUEUED_NUM

NUMBER

サブスクライバに対して最後にデキューされたメッセージの内部メッセージ番号

CURRENT_ENQ_SEQ

NUMBER

サブスクライバに対して最後にエンキューされたメッセージの現在の順序番号

NUM_MSGS

NUMBER

サブスクライバに対してバッファリングされたキューに現在エンキューされている未処理のメッセージの合計数(ディスクにオーバーフローしたメッセージの数を含む)

CNUM_MSGS

NUMBER

データベースが前回起動されてから、サブスクライバに対してエンキューされたメッセージの累積合計数

TOTAL_DEQUEUED_MSG

NUMBER

サブスクライバによってデキューされたメッセージの合計数

TOTAL_SPILLED_MSG

NUMBER

サブスクライバに対して収容されたメッセージの合計数

EXPIRED_MSGS

NUMBER

期限切れメッセージの数

MESSAGE_LAG

NUMBER

サブスクライバのメッセージ遅延

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

AVG_MSG_AGE脚注 1

NUMBER

サブスクライバに対してバッファリングされたキューに現在エンキューされているメッセージの平均有効期間

LAST_DEQUEUE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後のメッセージのデキュー時間

OLDEST_MSGID

RAW(16)

最も古いメッセージのメッセージID

OLDEST_MSG_ENQTM

TIMESTAMP(3)

最も古いメッセージのエンキュー時間

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$CACHE

V$CACHEは、特定のデータベース・オブジェクトに関連した現行インスタンスのSGA内の各ブロックのブロック・ヘッダー情報を示します。これは、Real Application Clustersのビューです。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

データ・ファイル識別子番号(ファイル名を確認するには、DBA_DATA_FILESまたはV$DBFILEを問い合せる)

BLOCK#

NUMBER

ブロック番号

CLASS#

NUMBER

クラス番号

STATUS

VARCHAR2(6)

ブロックの状態:

- free - 現在未使用

- xcur - 排他

- scur - 共有カレント

- cr - 読取り一貫性

- read - ディスクから読取り中

- mrec - メディア・リカバリ・モード

- irec - インスタンス・リカバリ・モード

XNC

NUMBER

別のインスタンスとの競合による排他モードからNULLモードへのPCMロック変換数。この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

FORCED_READS

NUMBER

別のインスタンスによってブロックに対するロックが排他モードで要求されて、ブロックがこのインスタンスのキャッシュ外に強制的に出されたため、このブロックをキャッシュから再度読み取ることが必要になった回数

FORCED_WRITES

NUMBER

このインスタンスが使用していたブロックに対して、別のインスタンスが競合モードによるロックを要求したために、GCSがこのブロックをキャッシュに書き込むことが必要になった回数

NAME

VARCHAR2(30)

ブロックが設定されているデータベース・オブジェクトの名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

パーティション名。非パーティション化オブジェクトの場合はNULL。

KIND

VARCHAR2(15)

データベース・オブジェクトの型:

- INDEX

- TABLE

- CLUSTER

- VIEW

- SYNONYM

- SEQUENCE

- PROCEDURE

- FUNCTION

- PACKAGE

- NON-EXISTENT

- PACKAGE BODY

- TRIGGER

- TYPE

- TYPE BODY

- TABLE PARTITION

- INDEX PARTITION

- LOB

- LIBRARY

- JAVA SOURCE

- JAVA CLASS

- JAVA RESOURCE

- JAVA DATA

- UNDO

OWNER#

NUMBER

所有者番号

LOCK_ELEMENT_ADDR

RAW(4 | 8)

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

LOCK_ELEMENT_NAME

NUMBER

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素の名前。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

V$CACHE_LOCK

V$CACHE_LOCKは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$INSTANCE_CACHE_TRANSFERおよびV$SEGMENT_STATISTICSビュー内にあります。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

データ・ファイル識別子番号(ファイル名を確認するには、DBA_DATA_FILESまたはV$DBFILEを問い合せる)

BLOCK#

NUMBER

ブロック番号

STATUS

VARCHAR2(6)

ブロックの状態:

- free - 現在未使用

- xcur - 排他

- scur - 共有カレント

- cr - 読取り一貫性

- read - ディスクから読取り中

- mrec - メディア・リカバリ・モード

- irec - インスタンス・リカバリ・モード

XNC

NUMBER

別のインスタンスとの競合によるパラレル・キャッシュ管理(PCM)ロック変換数

NAME

VARCHAR2(30)

ブロックが設定されているデータベース・オブジェクトの名前

KIND

VARCHAR2(12)

データベース・オブジェクトのタイプ:

- 1 - 索引

- 2 - 表

- 3 - クラスタ

- 4 - ビュー

- 5 - シノニム

- 6 - 順序

- 7 - プロシージャ

- 8 - ファンクション

- 9 - パッケージ

- 10 - 存在しない

- 11 - パッケージ本体

- 12 - トリガー

- 13 - タイプ

- 14 - タイプ本体

- 19 - 表パーティション

- 20 - 索引パーティション

- 21 - LOB

- 22 - ライブラリ

- NULL - 不明

OWNER#

NUMBER

所有者番号

LOCK_ELEMENT_ADDR

RAW(4 | 8)

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

LOCK_ELEMENT_NAME

NUMBER

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

FORCED_READS

NUMBER

別のインスタンスによってブロックに対するロックが排他モードで要求されて、ブロックがこのインスタンスのキャッシュ外に強制的に出されたため、このブロックをキャッシュから再度読み取ることが必要になった回数

FORCED_WRITES

NUMBER

このインスタンスが使用していたブロックに対して、別のインスタンスが競合モードによるロックを要求したために、GCSがこのブロックをキャッシュに書き込むことが必要になった回数

INDX

NUMBER

プラットフォーム固有のロック・マネージャ識別子

CLASS

NUMBER

プラットフォーム固有のロック・マネージャ識別子

V$CACHE_TRANSFER

V$CACHE_TRANSFERは、V$CACHEビューと似ていますが、すでに1回以上pingされたブロックのみを示します。このビューは、特定のデータベース・オブジェクトに関連した現行インスタンスのSGA内の各ブロックのブロック・ヘッダー情報を示します。これは、Real Application Clustersのビューです。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

データ・ファイル識別子番号(ファイル名を確認するには、DBA_DATA_FILESまたはV$DBFILEを問い合せる)

BLOCK#

NUMBER

ブロック番号

CLASS#

NUMBER

クラス番号

STATUS

VARCHAR2(6)

ブロックの状態:

- free - 現在未使用

- xcur - 排他

- scur - 共有カレント

- cr - 読取り一貫性

- read - ディスクから読取り中

- mrec - メディア・リカバリ・モード

- irec - インスタンス・リカバリ・モード

XNC

NUMBER

別のインスタンスとの競合によるPCMロック変換数。この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

FORCED_READS

NUMBER

別のインスタンスによってブロックに対するロックが排他モードで要求されて、ブロックがこのインスタンスのキャッシュ外に強制的に出されたため、このブロックをキャッシュから再度読み取ることが必要になった回数

FORCED_WRITES

NUMBER

このインスタンスが使用していたブロックに対して、別のインスタンスが競合モードによるロックを要求したために、GCSがこのブロックをキャッシュに書き込むことが必要になった回数

NAME

VARCHAR2(30)

ブロックが設定されているデータベース・オブジェクトの名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

非パーティション・オブジェクトの場合はNULL

KIND

VARCHAR2(15)

データベース・オブジェクトの型
関連項目: 表8-1

OWNER#

NUMBER

所有者番号

GC_ELEMENT_ADDR

RAW(4 | 8)

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

GC_ELEMENT_NAME

NUMBER

バッファを対象としているPCMロックを含むロックの名前

V$CIRCUIT

V$CIRCUITは、バーチャル・サーキット(ディスパッチャおよびサーバーを介したデータベースへのユーザー接続)の情報を示します。

列

データ型

説明

CIRCUIT

RAW(4 | 8)

サーキット・アドレス

DISPATCHER

RAW(4 | 8)

カレント・ディスパッチャ・プロセス・アドレス

SERVER

RAW(4 | 8)

カレント・サーバー・プロセス・アドレス

WAITER

RAW(4 | 8)

サーキット(現在ビジー状態)が使用可能になるのを待機しているサーバー・プロセスのアドレス

SADDR

RAW(4 | 8)

サーキットにバインドされたセッションのアドレス

STATUS

VARCHAR2(16)

サーキットの状態:

- BREAK - 現在中断中

- EOF - 削除直前

- OUTBOUND - リモート・データベースへの外部リンク

- NORMAL - ローカル・データベース内への通常のサーキット

QUEUE

VARCHAR2(16)

サーキットが現在置かれているキュー:

- COMMON - 共通キュー上にあり、サーバー・プロセスによるピック・アップを待機中

- DISPATCHER - ディスパッチャを待機中

- SERVER - 現在処理中

- NONE - アイドル・サーキット

MESSAGE0

NUMBER

最初のメッセージ・バッファのメッセージのサイズ(バイト)

MESSAGE1

NUMBER

2番目のメッセージ・バッファのメッセージのサイズ(バイト)

MESSAGE2

NUMBER

3番目のメッセージ・バッファのメッセージのサイズ(バイト)

MESSAGE3

NUMBER

4番目のメッセージ・バッファのメッセージのサイズ(バイト)

MESSAGES

NUMBER

このサーキットを通過したメッセージの合計数

BYTES

NUMBER

このサーキットを通過した合計バイト数

BREAKS

NUMBER

このサーキットのブレーク(中断)の合計数

PRESENTATION

VARCHAR2(257)

クライアントおよびサーバーによって使用されるプレゼンテーション・プロトコル

PCIRCUIT

RAW(4 | 8)

親サーキットのアドレス

V$CLASS_CACHE_TRANSFER

V$CLASS_CACHE_TRANSFERは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$INSTANCE_CACHE_TRANSFERおよびV$SEGMENT_STATISTICSビュー内にあります。

列

データ型

説明

CLASS

CHAR(10)

ブロック・クラス(常にdata block)

X_2_NULL

NUMBER

排他からNULLへの変換ブロック数(常に0)

X_2_NULL_FORCED_WRITE

NUMBER

排他からNULLへの強制書込み数(常に0)

X_2_NULL_FORCED_STALE

NUMBER

排他からNULLへの変換によってCRになったブロック数(常に0)

X_2_S

NUMBER

排他から共有への変換ブロック数(常に0)

X_2_S_FORCED_WRITE

NUMBER

排他から共有への強制書込み数(常に0)

S_2_NULL

NUMBER

共有からNULLへの変換ブロック数(常に0)

S_2_NULL_FORCED_STALE

NUMBER

共有からNULLへの変換によってCRになったブロック数(常に0)

NULL_2_X

NUMBER

NULLから排他への変換ブロック数(常に0)

S_2_X

NUMBER

共有から排他への変換ブロック数(常に0)

NULL_2_S

NUMBER

NULLから共有への変換ブロック数(常に0)

CR_TRANSFER

NUMBER

転送済のCRブロック数(常に0)

CURRENT_TRANSFER

NUMBER

転送済のカレント・ブロック数(常に0)

V$CLIENT_STATS

V$CLIENT_STATSは、クライアント識別子に対してアクティブなすべてのセッションに関する統計をインスタンス別に示します。このビューに表示される統計情報は、V$SESSTATおよびV$SESS_TIME_MODELに表示される統計のサブセットです。

列

データ型

説明

CLIENT_IDENTIFIER

VARCHAR2(64)

クライアント識別子

STAT_ID

NUMBER

統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

V$STATNAMEおよびV$SESS_TIME_MODELから導出される統計名

VALUE

NUMBER

累積値(マイクロ秒)

V$CLONEDFILE

V$CLONEDFILEは、CloneDBファイルの情報を示します。

列

データ型

説明

SNAPSHOTFILENAME

VARCHAR2(513)

スナップショット・ファイル名またはマスター・ファイル名。このファイルはマスター・データベースからのマスター・ファイルです。ソース・ファイルとしてスナップショット・ファイルが参照される場合もあります。

CLONEFILENAME

VARCHAR2(513)

CloneDBファイルの名前。このファイルは、現在のクローン化されたデータベース内にある(マスター・ファイルの)クローン化ファイルです。宛先ファイルとしてクローン化ファイルが参照される場合もあります。

SNAPSHOTBLKREAD

NUMBER

スナップショット・ファイル(マスター・ファイル)のブロック読取り数

SNAPSHOTREQUEST

NUMBER

スナップショット・ファイル(マスター・ファイル)の読取り要求の数

FILENUMBER

NUMBER

クローン化ファイルのファイル番号

BLOCKS_ALLOCATED

NUMBER

ファイル・システムのブロックに割り当てられる領域の量。これは、実際のファイル・サイズ以下です。

注意:
V$CLONEDFILEビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

関連項目:
CloneDBを使用したデータベースのクローニングの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

V$CLUSTER_INTERCONNECTS

V$CLUSTER_INTERCONNECTSは、クラスタ通信に使用されている1つ以上のインターコネクトを示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(15)

インターコネクトの名前(eth0など)

IP_ADDRESS

VARCHAR2(16)

インターコネクトのIPアドレス

IS_PUBLIC

VARCHAR2(4)

値がYESの場合、インタフェースはパブリックとして認識される。
値がNOの場合、インタフェースはプライベートとして認識される。CLUSTER_INTERCONNETS初期化パラメータも指定されている場合、インターコネクトはプライベートであると予想される。クラスタ・トラフィックは、プライベート・インターコネクト上でのみ実行されると予想される。

値が空の場合は、インタフェースがパブリックまたはプライベートのどちらなのか不明。

Oracle Cluster Repository(OCR)でOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)通信のインタフェースを設定することをお薦めします。

SOURCE

VARCHAR2(31)

このインタフェースが次のいずれから取得されたのかを示す。

- Oracle Cluster Registry - インタフェースはOCRで設定され、Oracle DatabaseはOCR内のインタフェースを検出した

- オペレーティング・システム依存ソフトウェア - Oracle Databaseはこのソフトウェアを自動的に検出する

- CLUSTER_INTERCONNECTSパラメータ - この初期化パラメータが設定された

V$CONFIGURED_INTERCONNECTS

V$CONFIGURED_INTERCONNECTSは、Oracleが認識しているすべてのインターコネクトを示します。このビューでは、Oracleが特定のインターコネクトに関する情報をどこで検出したかを示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(15)

インターコネクトの名前(eth0など)

IP_ADDRESS

VARCHAR2(16)

インターコネクトのIPアドレス

IS_PUBLIC

VARCHAR2(4)

値がYESの場合、インタフェースはパブリックとして認識される。
値がNOの場合、インタフェースはプライベートとして認識される。CLUSTER_INTERCONNETS初期化パラメータも指定されている場合、インターコネクトはプライベートであると予想される。クラスタ・トラフィックは、プライベート・インターコネクト上でのみ実行されると予想される。

値が空の場合は、インタフェースがパブリックまたはプライベートのどちらなのか不明。

Oracle Cluster Repository(OCR)でOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)通信のインタフェースを設定することをお薦めします。

SOURCE

VARCHAR2(31)

このインタフェースが次のいずれから取得されたのかを示す。

- Oracle Cluster Registry - インタフェースはOCRで設定され、Oracle DatabaseはOCR内のインタフェースを検出した

- オペレーティング・システム依存ソフトウェア - Oracle Databaseはこのソフトウェアを自動的に検出する

- CLUSTER_INTERCONNECTSパラメータ - この初期化パラメータが設定された

V$CONTEXT

V$CONTEXTは、カレント・セッションの設定属性を示します。

列

データ型

説明

NAMESPACE

VARCHAR2(31)

属性のあるネームスペース

ATTRIBUTE

VARCHAR2(31)

属性の名前

VALUE

VARCHAR2(4000)

属性の値

V$CONTROLFILE

V$CONTROLFILEは、制御ファイルの名前を示します。

列

データ型

説明

STATUS

VARCHAR2(7)

名前を判別できない場合は、INVALID(ただし、これは発生しない)。名前を判別できる場合は、NULL。

NAME

VARCHAR2(513)

制御ファイル名

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

BLOCK_SIZE

NUMBER

制御ファイルのブロック・サイズ

FILE_SIZE_BLKS

NUMBER

制御ファイルのサイズ(ブロック)

V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

V$CONTROLFILE_RECORD_SECTIONは、制御ファイル・レコード・セクションに関する情報を示します。

列

データ型

説明

TYPE

VARCHAR2(28)

レコード・セクション・タイプの識別子:

- DATABASE

- CKPT PROGRESS

- REDO THREAD

- REDO LOG

- DATAFILE

- FILENAME

- TABLESPACE

- TEMPORARY FILENAME

- RMAN CONFIGURATION

- LOG HISTORY

- OFFLINE RANGE

- ARCHIVED LOG

- BACKUP SET

- BACKUP PIECE

- BACKUP DATAFILE

- BACKUP REDOLOG

- DATAFILE COPY

- BACKUP CORRUPTION

- COPY CORRUPTION

- DELETED OBJECT

- PROXY COPY

- BACKUP SPFILE

- DATABASE INCARNATION

- FLASHBACK LOG

- RECOVERY DESTINATION

- INSTANCE SPACE RESERVATION

- REMOVABLE RECOVERY FILES

- RMAN STATUS

- THREAD INSTANCE NAME MAPPING

- MTTR

- DATAFILE HISTORY

- PLUGGED IN DATAFILE

RECORD_SIZE

NUMBER

バイト単位のレコード・サイズ

RECORDS_TOTAL

NUMBER

セクションに割り当てられるレコード数

RECORDS_USED

NUMBER

セクションで使用されるレコード数

FIRST_INDEX

NUMBER

最初のレコードの索引(位置)

LAST_INDEX

NUMBER

最後のレコードの索引

LAST_RECID

NUMBER

最後のレコードのレコードID

V$COPY_CORRUPTION

V$COPY_CORRUPTIONは、データ・ファイルのコピーの破損に関する制御ファイルからの情報を示します。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

コピー破損レコードID

STAMP

NUMBER

コピー破損レコード・スタンプ

COPY_RECID

NUMBER

データ・ファイルのコピーのレコードID

COPY_STAMP

NUMBER

データ・ファイルのコピーのレコード・スタンプ

FILE#

NUMBER

データ・ファイル番号

BLOCK#

NUMBER

破損範囲の最初のブロック

BLOCKS

NUMBER

破損範囲の連続するブロック数

CORRUPTION_CHANGE#

NUMBER

論理的な破損が検出された時点の変更番号。0に設定されている場合、メディアの破損を示す。

MARKED_CORRUPT

VARCHAR2(3)

YESに設定されている場合、データ・ファイル内ではブロックに破損マークは設定されていないが、データ・ファイルのコピーの作成中に破損が検出されマークが設定されたことを示す(YES | NO)。

CORRUPTION_TYPE

VARCHAR2(9)

データ・ファイル内のブロック破損のタイプ:

- ALL ZERO - ディスクのブロック・ヘッダーに0(ゼロ)のみが含まれている。ブロックは、値が入力されたことがない場合や、Oracle7ファイル内にある場合にも有効である可能性がある。空のブロックの場合、バッファはOracle8標準に再フォーマットされる。

- FRACTURED - ブロック・ヘッダーは妥当に見えるが、ブロックの前後のバージョンが異なる。

- CHECKSUM - オプションのチェック値が、ブロックに自己一貫性がないことを示す。チェック値が失敗した正確な原因は判断できませんが、ブロックの途中にあるセクターのバージョンが異なることが原因であると思われます。

- CORRUPT - ブロックが適切に識別されていないか、データ・ブロックではない(データ・ブロック・アドレスが欠落している場合など)。

- LOGICAL - ブロックが論理的に破損している。

- NOLOGGING - ブロックにREDOログエントリがない(たとえば、プライマリ・データベースでNOLOGGING操作を実行すると、フィジカル・スタンバイ・データベースでこのタイプの破損が発生する可能性がある)。

V$CORRUPT_XID_LIST

V$CORRUPT_XID_LISTは、破損したXIDすべてを示します。

列

データ型

説明

CORRUPT_XID

VARCHAR2(256)

破損XIDの名前

V$CPOOL_CC_INFO

V$CPOOL_CC_INFOは、インスタンスごとにデータベース常駐接続プールのプールと接続のクラス・マッピングに関する情報を示します。

列

データ型

説明

POOL_NAME

VARCHAR2(1024)

データベース常駐接続プールの名前

CCLASS_NAME

VARCHAR2(1024)

接続クラス名

V$CPOOL_CC_STATS

V$CPOOL_CC_STATSは、インスタンスごとにデータベース常駐接続プールの接続クラス・レベル統計に関する情報を示します。

列

データ型

説明

CCLASS_NAME

VARCHAR2(1024)

接続クラス名

NUM_REQUESTS

NUMBER

セッション要求の数

NUM_HITS

NUMBER

要求に一致するセッションがプールにあった回数の合計

NUM_MISSES

NUMBER

要求への完全一致がプールになく、新しいセッションが作成される必要があった回数の合計

NUM_WAITS

NUMBER

セッション要求がサービスの前に待機する必要があった回数の合計

WAIT_TIME

NUMBER

将来の使用のために予約済

CLIENT_REQ_TIMEOUTS

NUMBER

将来の使用のために予約済

NUM_AUTHENTICATIONS

NUMBER

プールによって行われたクライアントの認証の数

V$CPOOL_CONN_INFO

V$CPOOL_CONN_INFOは、接続ブローカとの各接続に関する接続情報を示します。

列

データ型

説明

CMON_ADDR

RAW(4 | 8)

接続ブローカのアドレス

SESSION_ADDR

RAW(4 | 8)

接続に対応付けられたセッションのアドレス。接続にセッションが対応付けられていない場合はNULL。

CONNECTION_ADDR

RAW(4 | 8)

接続のアドレス

USERNAME

VARCHAR2(1024)

接続に対応付けられたユーザーの名前

PROXY_USER

VARCHAR2(1024)

プロキシ・ユーザーの名前

CCLASS_NAME

VARCHAR2(1024)

接続に対応付けられた接続クラス

PURITY

VARCHAR2(1024)

接続の作成に使用された純粋度(SELFまたはNEW)

TAG

VARCHAR2(1024)

接続作成時のタグ(指定されている場合)

SERVICE

VARCHAR2(64)

接続のTNSサービス名

PROCESS_ID

VARCHAR2(24)

接続を作成したプロセスのクライアント・プロセスID

PROGRAM

VARCHAR2(48)

接続を作成したクライアント・プロセスのプログラム名

MACHINE

VARCHAR2(64)

接続を作成したクライアント・プロセスのマシン名

TERMINAL

VARCHAR2(30)

接続を作成したクライアント・プロセスの端末識別子

CONNECTION_MODE

VARCHAR2(1024)

予約済

CONNECTION_STATUS

VARCHAR2(10)

接続の状態:

- NONE

- CONNECTING

- ACTIVE

- WAITING

- IDLE

- CLOSING

CLIENT_REGID脚注 1

NUMBER

クライアントより送信される問合せキャッシュ登録ID

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$CPOOL_STATS

V$CPOOL_STATSは、インスタンスのデータベース常駐接続プール統計に関する情報を示します。

列

データ型

説明

POOL_NAME

VARCHAR2(1024)

データベース常駐接続プールの名前

NUM_OPEN_SERVERS

NUMBER

プール内でビジー状態のサーバーおよび使用可能なサーバーの合計数(認証サーバーを含む)

NUM_BUSY_SERVERS

NUMBER

プール内でビジー状態のサーバーの合計数(認証サーバーを除く)

NUM_AUTH_SERVERS

NUMBER

プール内の認証サーバー数

NUM_REQUESTS

NUMBER

クライアント要求の数

NUM_HITS

NUMBER

クライアント要求に一致するプーリングされたサーバーがプール内で検出された合計回数

NUM_MISSES

NUMBER

クライアント要求に一致するプーリングされたサーバーがプール内で検出できなかった合計回数

NUM_WAITS

NUMBER

プーリングされたサーバーが使用できなかったために待機する必要があったクライアント要求の合計数

WAIT_TIME

NUMBER

将来の使用のために予約済

CLIENT_REQ_TIMEOUTS

NUMBER

将来の使用のために予約済

NUM_AUTHENTICATIONS

NUMBER

プールによって行われたクライアントの認証の数

NUM_PURGED

NUMBER

プールによって消去されたセッションの合計数

HISTORIC_MAX

NUMBER

プールが到達した最大サイズ

V$CR_BLOCK_SERVER

V$CR_BLOCK_SERVERは、キャッシュ・フュージョンで使用されるグローバル・キャッシュ・サービス・プロセス(LMS)の統計情報を示します。

列

データ型

説明

CR_REQUESTS

NUMBER

リモートCRブロック要求によって処理されたCRブロックの数

CURRENT_REQUESTS

NUMBER

リモートCRブロック要求によって処理されたカレント・ブロックの数
CR_REQUESTSとCURRENT_REQUESTSの合計は、V$SYSSTATから処理されたグローバル・キャッシュCRクロック

DATA_REQUESTS

NUMBER

データ・ブロックに対するカレントまたはCRの要求の数

UNDO_REQUESTS

NUMBER

UNDOブロックに対するCRの要求の数

TX_REQUESTS

NUMBER

UNDOセグメント・ヘッダー・ブロックに対するCRの要求の数

OTHER_REQUESTS

NUMBER

他のタイプのブロックに対するCRの要求の数
DATA_REQUESTS、UNDO_REQUESTS、TX_REQUESTSおよびOTHER_REQUESTSの合計は、LMSプロセスによって処理される要求の合計数

CURRENT_RESULTS

NUMBER

変更が要求インスタンスに戻されるブロックに展開されない要求の数

PRIVATE_RESULTS

NUMBER

変更が要求インスタンスに戻されるブロックに展開される要求の数。結果CRブロックを使用できるのは、要求トランザクションのみ。

ZERO_RESULTS

NUMBER

ブロックが要求インスタンスに戻る変更をロールしない要求の数。そのブロックを使用できるのは、0-XIDトランザクションのみ。

DISK_READ_RESULTS

NUMBER

要求インスタンスが要求されたブロックをディスクから読み込む必要がある要求の数

FAIL_RESULTS

NUMBER

失敗した要求の数。要求トランザクションは要求を再発行する必要がある。

STALE

NUMBER

要求されたブロックのディスク読込みが失効した要求の数

FAIRNESS_DOWN_CONVERTS

NUMBER

ブロックを変更していなかったために、ブロック上のXロックを逓減する要求をインスタンスが受け取る回数

FAIRNESS_CLEARS

NUMBER

失敗カウンタが消去された回数。このカウンタは、ブロックが処理された後で変更された回数を追跡する。

FREE_GC_ELEMENTS

NUMBER

要求が別のインスタンスから受け取られた回数。Xロックはバッファを持たない。

FLUSHES

NUMBER

ログがLMSプロセスによってフラッシュされた回数

FLUSHES_QUEUED

NUMBER

LMSプロセスでキューされたフラッシュの数

FLUSH_QUEUE_FULL

NUMBER

フラッシュ・キューが一杯になった回数

FLUSH_MAX_TIME

NUMBER

フラッシュの最大時間

LIGHT_WORKS

NUMBER

軽作業ルールが呼び出された回数。このルールによって、データ、UNDOまたはUNDOセグメント・ヘッダー・ブロックに対するCR要求に応答する間、LMSプロセスがディスクに移動しないようにできる。このルールによって、LMSプロセスがCR要求への応答を完了しないようにできる。

ERRORS

NUMBER

エラーがLMSプロセスによって通知された回数

注意:
このビューには、Oracleサポート・サービスが使用する内部診断情報が含まれます。これは、通知なしに変更される場合があります。

V$CURRENT_BLOCK_SERVER

V$CURRENT_BLOCK_SERVERは、キャッシュ・フュージョンで使用されるグローバル・キャッシュ・サービス・プロセス(LMS)の統計情報を示します。

列

データ型

説明

PIN1

NUMBER

所要時間が1ミリ秒未満の確保処理

PIN10

NUMBER

所要時間が1から10ミリ秒の確保処理

PIN100

NUMBER

所要時間が10から100ミリ秒の確保処理

PIN1000

NUMBER

所要時間が100から1000ミリ秒の確保処理

PIN10000

NUMBER

所要時間が1000から10000ミリ秒の確保処理

FLUSH1

NUMBER

所要時間が1ミリ秒未満のフラッシュ処理

FLUSH10

NUMBER

所要時間が1から10ミリ秒のフラッシュ処理

FLUSH100

NUMBER

所要時間が10から100ミリ秒のフラッシュ処理

FLUSH1000

NUMBER

所要時間が100から1000ミリ秒のフラッシュ処理

FLUSH10000

NUMBER

所要時間が1000から10000ミリ秒のフラッシュ処理

WRITE1

NUMBER

所要時間が1ミリ秒未満の書込み処理

WRITE10

NUMBER

所要時間が1から10ミリ秒の書込み処理

WRITE100

NUMBER

所要時間が10から100ミリ秒の書込み処理

WRITE1000

NUMBER

所要時間が100から1000ミリ秒の書込み処理

WRITE10000

NUMBER

所要時間が1000から10000ミリ秒の書込み処理

CLEANDC

NUMBER

予約済

RCVDC

NUMBER

インスタンス・リカバリによってロックがS(共有)に逓減された回数

QUEUEDC

NUMBER

キューに入れられたロックがNULLに逓減された回数

EVICTDC

NUMBER

SGAの縮小によってロックがNULLに逓減された回数

WRITEDC

NUMBER

書込みが行われてX(排他)ロックがS(共有)ロックに逓減されたread-mostlyオブジェクト内の使用済ブロック数

V$DATABASE

V$DATABASEは、制御ファイルからのデータベースに関する情報を示します。

列

データ型

説明

DBID

NUMBER

データベースの作成時に計算され、すべてのファイル・ヘッダーに格納されているデータベース識別子

NAME

VARCHAR2(9)

データベース名

CREATED

DATE

データベースの作成日。CREATE CONTROLFILE文を使用して制御ファイルが再作成された場合、この列には制御ファイルが再作成された日付が表示される。

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

オープン・リセットログでのシステム変更番号(SCN)

RESETLOGS_TIME

DATE

オープン・リセットログのタイムスタンプ

PRIOR_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

以前のリセットログでのSCN

PRIOR_RESETLOGS_TIME

DATE

以前のリセットログのタイムスタンプ

LOG_MODE

VARCHAR2(12)

アーカイブ・ログ・モード:

- NOARCHIVELOG

- ARCHIVELOG

- MANUAL

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

前回、チェックポイントされたSCN

ARCHIVE_CHANGE#

NUMBER

データベースでアーカイブが強制されるSCN。開始SCNがこれより小さいすべてのREDOログは強制的にアーカイブされる。

CONTROLFILE_TYPE

VARCHAR2(7)

制御ファイルのタイプ:

- STANDBY - スタンバイ・モードのデータベース

- CLONE - クローン・データベース

- BACKUP | CREATED - バックアップまたは作成された制御ファイルを使用して、データベースをリカバリ中

- CURRENT - データベースは通常どおり使用可能

CONTROLFILE_CREATED

DATE

制御ファイルの作成日

CONTROLFILE_SEQUENCE#

NUMBER

制御ファイル・トランザクションによって増加する、制御ファイル順序番号

CONTROLFILE_CHANGE#

NUMBER

バックアップ制御ファイル内の最後のSCN(制御ファイルがバックアップでない場合はNULL)

CONTROLFILE_TIME

DATE

バックアップ制御ファイル内の最後のタイムスタンプ(制御ファイルがバックアップでない場合はNULL)

OPEN_RESETLOGS

VARCHAR2(11)

(NOT ALLOWED | ALLOWED | REQUIRED)次のデータベースのオープン時にRESETLOGSオプションが許可されるか、必須かどうかを示す。

VERSION_TIME

DATE

バージョン・タイム

OPEN_MODE

VARCHAR2(20)

オープン・モード情報:

- MOUNTED

- READ WRITE

- READ ONLY

- READ ONLY WITH APPLY - フィジカル・スタンバイ・データベースがリアルタイム問合せモードでオープンされている

PROTECTION_MODE

VARCHAR2(20)

データベースに対して現在有効な保護モード:

- MAXIMUM PROTECTION - データベースは最大限の保護モードで実行中

- MAXIMUM AVAILABILITY - データベースは最大限の可用性モードで実行中

- RESYNCHRONIZATION - データベースは再同期化モードで実行中

- MAXIMUM PERFORMANCE - データベースは最大限のパフォーマンス・モードで実行中

- UNPROTECTED - データベースは保護対象外(通常は、プライマリ・データベースがマウント済だがオープンされていない場合に発生)

PROTECTION_LEVEL

VARCHAR2(20)

データベースに対して現在有効な集計保護モード:

- MAXIMUM PROTECTION - データベースは最大限の保護モードで実行中

- MAXIMUM AVAILABILITY - データベースは最大限の可用性モードで実行中

- RESYNCHRONIZATION - データベースは再同期化モードで実行中

- MAXIMUM PERFORMANCE - データベースは最大限のパフォーマンス・モードで実行中

- UNPROTECTED - データベースは保護対象外(通常は、プライマリ・データベースがマウント済だがオープンされていない場合に発生)

注意: この列は、すべてのスタンバイ・アーカイブ・ログのアーカイブ先のPROTECTION_MODEの集計になります。

REMOTE_ARCHIVE

VARCHAR2(8)

REMOTE_ARCHIVE_ENABLE初期化パラメータの値

ACTIVATION#

NUMBER

データベース・インスタンス化に割り当てられた番号

SWITCHOVER#

NUMBER

データベース・スイッチオーバーに割り当てられた番号

DATABASE_ROLE

VARCHAR2(16)

データベースの現在のロール:

- SNAPSHOT STANDBY

- LOGICAL STANDBY

- PHYSICAL STANDBY

- PRIMARY

ARCHIVELOG_CHANGE#

NUMBER

アーカイブ・ログの最大NEXT_CHANGE#(V$ARCHIVED_LOGビューからの値)

ARCHIVELOG_COMPRESSION

VARCHAR2(8)

アーカイブ・ログ圧縮の状態が使用可能(ENABLED)または使用禁止(DISABLED)

SWITCHOVER_STATUS

VARCHAR2(20)

スイッチオーバーが可能かどうか:

- NOT ALLOWED - プライマリ・データベースの場合は、有効で使用可能なスタンバイ・データベースがないことを示す。スタンバイ・データベースの場合は、プライマリ・データベースからスイッチオーバー要求を受信していないことを示す。

- SESSIONS ACTIVE - データベースにアクティブなセッションがある。フィジカル・スタンバイ・データベースの場合、この状態中にロールの推移を実行するには、WITH SESSION SHUTDOWN SQL句を指定する必要がある。ロジカル・スタンバイ・データベースの場合は、この状態中にロールの推移を実行できるが、すべての現行トランザクションがコミットされるまでロールの推移は完了しない。

- SWITCHOVER PENDING - フィジカル・スタンバイ・データベースの場合に、プライマリ・データベースからスイッチオーバー要求を受信して処理中であることを示す。この一時的な状態中に、フィジカル・スタンバイ・データベースをプライマリ・ロールに切り替えることはできない。

- SWITCHOVER LATENT - フィジカル・スタンバイ・データベースの場合に、スイッチオーバー要求が保留中になったが、オリジナルのプライマリ・データベースがプライマリ・ロールに戻ったことを示す。

- TO PRIMARY - データベースがプライマリ・ロールに切替え可能な状態になっている。

- TO STANDBY - データベースがフィジカルまたはロジカル・スタンバイ・ロールに切替え可能な状態になっている。

- TO LOGICAL STANDBY - データベースがロジカル・スタンバイ・データベースからデータ・ディクショナリを受信しており、ロジカル・スタンバイ・ロールに切替え可能な状態になっている。

- RECOVERY NEEDED - フィジカル・スタンバイ・データベースの場合に、プライマリ・ロールに切替え可能な状態になるには、追加のREDOを適用する必要があることを示す。

- PREPARING SWITCHOVER - プライマリ・データベースの場合は、ロジカル・スタンバイ・ロールに切り替わる準備として、ロジカル・スタンバイ・データベースからデータ・ディクショナリを受信中であることを示す。ロジカル・スタンバイ・データベースの場合は、プライマリ・データベースと他のスタンバイ・データベースにデータ・ディクショナリを送信済であることを示す。

- PREPARING DICTIONARY - ロジカル・スタンバイ・データベースの場合に、プライマリ・ロールに切り替わる準備として、プライマリ・データベースと他のスタンバイ・データベースにデータ・ディクショナリを送信中であることを示す。

- FAILED DESTINATION - プライマリ・データベースの場合に、1つ以上のスタンバイ・データベース宛先がエラー状態であることを示す。

- RESOLVABLE GAP - プライマリ・データベースの場合に、1つ以上のスタンバイ・データベースにREDOギャップがあることを示す。このギャップは、プライマリ・データベースまたは他のスタンバイ・データベースから欠落しているREDOをフェッチして自動解決できる。

- UNRESOLVABLE GAP - プライマリ・データベースの場合に、1つ以上のスタンバイ・データベースにREDOギャップがあることを示す。このギャップは、プライマリ・データベースまたは他のスタンバイ・データベースから欠落しているREDOをフェッチして自動解決できない。

- LOG SWITCH GAP - プライマリ・データベースの場合に、最新のログ切替えによって1つ以上のスタンバイ・データベースでREDOが欠落していることを示す。

DATAGUARD_BROKER

VARCHAR2(8)

Data Guard Brokerの情報:

- ENABLED - データベースがブローカ構成に属しており、データベースのブローカ管理が使用可能。

- DISABLED - データベースがブローカ構成に属しており、データベースのブローカ管理が使用禁止。この値は、ユーザーによってデータベースまたは構成のブローカ管理が使用禁止にされているか、またはロールの変更によってブローカ管理が使用禁止になっている場合(フェイルオーバー操作後に古いプライマリが使用禁止になった場合など)に表示される。
データベースがブローカ構成に属していない。

データベースでブローカを実行していない。

GUARD_STATUS

VARCHAR2(7)

データの変更禁止状態:

- ALL - SYS以外のユーザーはデータベース内のデータを変更できないことを示す。

- STANDBY - SYS以外のユーザーは、ロジカル・スタンバイでメンテナンスされているデータベース・オブジェクトを変更できないことを示す。

- NONE - データベース内のすべてのデータに対する通常のセキュリティを示す。

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN

VARCHAR2(8)

LogMiner(およびLogMinerテクノロジを使用している全製品)に、連鎖行と様々な記憶域配置(クラスタ表など)のサポートに十分な情報が含まれるようにする。

- NO - データベース全体のサプリメンタル・ロギング・ディレクティブはすべて使用禁止

- IMPLICIT - すべてのサプリメンタル・ロギング、または主キー、一意キーおよび外部キーのサプリメンタル・ロギングの組合せが使用可能になっているため、最小限のサプリメンタル・ロギングが使用可能

- YES - ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA文によって、最小限のサプリメンタル・ロギングが使用可能

関連項目: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照。

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK

VARCHAR2(3)

主キーを持つすべての表について、更新が実行されるたびに、すべての主キー列がREDOログに書き込まれるかどうか(YES | NO)
関連項目: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG supplemental_id_key_clause文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照。

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI

VARCHAR2(3)

一意キーを持つすべての表について、一意キー列のいずれかが変更されるたびに、その一意キーに属する他のすべての列がREDOログに書き込まれるかどうか(YES | NO)
関連項目: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG supplemental_id_key_clause文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照。

FORCE_LOGGING

VARCHAR2(3)

データベースが強制ロギング・モードになっているかどうか(YES | NO)

PLATFORM_ID

NUMBER

データベースのプラットフォーム識別子番号

PLATFORM_NAME

VARCHAR2(101)

データベースのプラットフォーム名

RECOVERY_TARGET_INCARNATION#

NUMBER

すべてのデータ・ファイルがRECOVER DATABASEコマンドによってリカバリされるインカネーション番号

LAST_OPEN_INCARNATION#

NUMBER

最後に正常にオープンされたV$DATABASE_INCARNATION内のインカネーションのレコード番号

CURRENT_SCN

NUMBER

現在のSCN。データベースが現在オープンされていない場合はNULL。スタンバイ・データベースの場合は、メディア・リカバリの間にマウントされたフィジカル・スタンバイ・データベースのチェックポイントSCN。通常、V$RECOVERY_PROGRESSで追跡される最後に適用されたSCNよりも少ない。

FLASHBACK_ON

VARCHAR2(18)

指定可能な値は次のとおりです。

- YES - フラッシュバックがオン

- NO - フラッシュバックがオフ

- RESTORE POINT ONLY - フラッシュバックはオンだが、フラッシュバックできるのは保証されたリストア・ポイントに対してのみ

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK

VARCHAR2(3)

外部キーを持つすべての表について、外部キー列のいずれかが変更されるたびに、その外部キーに属する他のすべての列が、REDOログに書き込まれるかどうか(YES | NO)
関連項目: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG supplemental_id_key_clause文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照。

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL

VARCHAR2(3)

すべての列について、その行のすべての固定長最大サイズ列がREDOログに書き込まれるかどうか(YES | NO)
関連項目: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG supplemental_id_key_clause文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照。

DB_UNIQUE_NAME

VARCHAR2(30)

一意のデータベース名

STANDBY_BECAME_PRIMARY_SCN

NUMBER

フィジカル・スタンバイ・データベースが、プライマリ・データベースに変換された時点のSCN。このSCNは、強制フェイルオーバー後に、障害が発生したプライマリ・データベースをフィジカル・スタンバイ・データベースに変換する場合に有効。
関連項目: 『Oracle Data Guard概要および管理』

FS_FAILOVER_STATUS

VARCHAR2(22)

ファスト・スタート・フェイルオーバーの状態:

- DISABLED

- BYSTANDER

- SYNCHRONIZED

- UNSYNCHRONIZED

- SUSPENDED

- STALLED

- LOADING DICTIONARY

- PRIMARY UNOBSERVED

- REINSTATE REQUIRED

- REINSTATE FAILED

- TARGET OVER LAG LIMIT

- TARGET UNDER LAG LIMIT

関連項目: これらの値の詳細は、『Oracle Data Guard Broker』を参照。

注意: この列の値がDISABLEDである場合、この表内のFS_FAILOVER_CURRENT_TARGET、FS_FAILOVER_THRESHOLD、FS_FAILOVER_OBSERVER_PRESENTおよびFS_FAILOVER_OBSERVER_HOSTの各列に対する値は無効となります。

FS_FAILOVER_CURRENT_TARGET

VARCHAR2(30)

Data Guard構成の現在のFSFOターゲット・スタンバイであるスタンバイのDB_UNIQUE_NAME

FS_FAILOVER_THRESHOLD

NUMBER

ターゲット・スタンバイとのFSFOを試みる前に、オブザーバが切断されたプライマリとの再接続を試みる時間(秒)

FS_FAILOVER_OBSERVER_PRESENT

VARCHAR2(7)

オブザーバが現在ローカル・データベースに接続されているか(YES)、接続されていないか(NO)を示す。
注意: この列はOracle RAC環境全体で一貫しています。つまり、オブザーバがいずれかのインスタンスに接続されている場合、すべてのインスタンスでYESの値が表示されます。

FS_FAILOVER_OBSERVER_HOST

VARCHAR2(512)

現在オブザーバ・プロセスをホストしているマシンの名前

CONTROLFILE_CONVERTED

VARCHAR2(3)

リストア中に制御ファイルが暗黙的に元のタイプに変換されたかどうか(YES | NO)。
RMANが、プライマリ・データベースで取得した制御ファイルのバックアップからスタンバイ制御ファイルをリストアする場合、または物理スタンバイ・データベースで取得したバックアップからバックアップ制御ファイルをリストアする場合、この列はYESに設定される。

リカバリ・カタログ・スキーマの情報を使用してファイル名が修正された場合は、この列がNOに変更される。

PRIMARY_DB_UNIQUE_NAME

VARCHAR2(30)

いずれのスタンバイ・データベース(フィジカル、ロジカルまたはスナップショット)の場合も、この列には、このスタンバイが現行のREDOを最後に受信したプライマリ・データベースのDB_UNIQUE_NAMEが含まれる。
このスタンバイが最後に開始されてから現行のREDOを受信していない場合、この列はNULL。

以前にスタンバイであったプライマリ・データベースの場合、この列には、このデータベースがスタンバイとして機能していた間に現行のREDOを最後に受信したプライマリのDB_UNIQUE_NAMEが含まれる。

スタンバイとして機能していないプライマリ・データベースの場合、この列はNULL。

SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PL

VARCHAR2(3)

Oracle提供のパッケージに含まれるプロシージャのうち、手続き型レプリケーションをサポートするプロシージャを起動したときに、追加情報がREDOログに記録されるかどうか(YES | NO)。
関連項目: ロジカル・スタンバイ・データベースに手続き的にレプリケートされるOracle提供のパッケージのリストについては、『Oracle Data Guard概要および管理』を参照。

MIN_REQUIRED_CAPTURE_CHANGE#

NUMBER

データベース上のローカル取得プロセスすべてに対する最小のREQUIRED_CHECKPOINT_SCN

V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION

V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTIONは、前回のバックアップ後に破損したデータベース・ブロックに関する情報を示します。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

破損ブロックを含むデータ・ファイルの絶対ファイル番号

BLOCK#

NUMBER

破損ブロックの範囲内にある最初の破損ブロックのブロック番号

BLOCKS

NUMBER

BLOCK#から始まる、検出された破損ブロックの数

CORRUPTION_CHANGE#

NUMBER

論理的な破損が検出された時点の変更番号。0に設定されている場合、メディアの破損を示す。

CORRUPTION_TYPE

VARCHAR2(9)

データ・ファイル内のブロック破損のタイプ:

- ALL ZERO - ディスクのブロック・ヘッダーに0(ゼロ)のみが含まれている。ブロックは、値が入力されたことがない場合や、Oracle7ファイル内にある場合にも有効である可能性がある。空のブロックの場合、バッファはOracle8標準に再フォーマットされる。

- FRACTURED - ブロック・ヘッダーは妥当に見えるが、ブロックの前後のバージョンが異なる。

- CHECKSUM - オプションのチェック値が、ブロックに自己一貫性がないことを示す。チェック値が失敗した正確な原因は判断できませんが、ブロックの途中にあるセクターのバージョンが異なることが原因であると思われます。

- CORRUPT - ブロックが適切に識別されていないか、データ・ブロックではない(データ・ブロック・アドレスが欠落している場合など)。

- LOGICAL - ブロックが論理的に破損している。

- NOLOGGING - ブロックにREDOログエントリがない(たとえば、プライマリ・データベースでNOLOGGING操作を実行すると、フィジカル・スタンバイ・データベースでこのタイプの破損が発生する可能性がある)。

V$DATABASE_INCARNATION

V$DATABASE_INCARNATIONは、すべてのデータベース・インカネーションに関する情報を示します。RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンすると、新規のインカネーションが作成されます。現行および直前のインカネーションのレコードは、V$DATABASEビューにも示されます。

列

データ型

説明

INCARNATION#

NUMBER

制御ファイル内のブランチ・レコードのレコードID

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

現行の行のインカネーションのリセットログ・システム変更番号(SCN)

RESETLOGS_TIME

DATE

現行の行のインカネーションのリセットログ・タイムスタンプ

PRIOR_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

直前のインカネーションのリセットログSCN

PRIOR_RESETLOGS_TIME

DATE

直前のインカネーションのリセットログ・タイムスタンプ

STATUS

VARCHAR2(7)

インカネーションの状態:

- ORPHAN - 孤立したインカネーション

- CURRENT - データベースの現行インカネーション

- PARENT - 現行インカネーションの親

RESETLOGS_ID

NUMBER

現行の行のインカネーションのブランチID(アーカイブ・ログの一意名を、インカネーション間で取得するためのユーザー管理リカバリ/RMANリストアで使用)

PRIOR_INCARNATION#

NUMBER

0(ゼロ)以外の場合は、親インカネーションのレコードID

FLASHBACK_DATABASE_ALLOWED

VARCHAR2(26)

フラッシュバック・データベースがインカネーションのSCNまたはタイムスタンプに実行できるかどうかを示す。YESの値は、そのインカネーションのいずれかの時点にフラッシュバックできることを示す。NOの値は、インカネーションにフラッシュバックできないことを示す。

V$DATAFILE

V$DATAFILEは、制御ファイルからのデータ・ファイル情報を示します。

関連項目:
データ・ファイル・ヘッダーの情報を表示するには、「V$DATAFILE_HEADER」を参照してください。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

ファイル識別番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル作成時の変更番号

CREATION_TIME

DATE

データ・ファイル作成のタイムスタンプ

TS#

NUMBER

表領域番号

RFILE#

NUMBER

表領域の相対データ・ファイル番号

STATUS

VARCHAR2(7)

ファイルのタイプ(システムまたはユーザー)およびその状態。値: OFFLINE、ONLINE、SYSTEM、RECOVER、SYSOFF(SYSTEM表領域からのオフライン・ファイル)

ENABLED

VARCHAR2(10)

SQLからファイルへのアクセス方法:

- DISABLED - SQLアクセスは許可されない。

- READ ONLY - SQLの更新は許可されない。

- READ WRITE - 完全なアクセスが許可される。

- UNKNOWN - 制御ファイルが破損しない場合、この値は発生しない。

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

前回のチェックポイントのSCN

CHECKPOINT_TIME

DATE

チェックポイント番号のタイムスタンプ

UNRECOVERABLE_CHANGE#

NUMBER

このデータ・ファイルに対する前回のリカバリ不能変更番号。データベースがARCHIVELOGモードの場合、この列はリカバリ不能操作の完了時に更新される。データベースがARCHIVELOGモードでない場合、この列は更新されない。

UNRECOVERABLE_TIME

DATE

前回のリカバリ不能変更のタイムスタンプ。この列は、データベースがARCHIVELOGモードの場合にのみ更新される。

LAST_CHANGE#

NUMBER

このデータ・ファイルに対する前回の変更番号(データ・ファイルが変更中の場合はNULL)

LAST_TIME

DATE

前回の変更のタイムスタンプ

OFFLINE_CHANGE#

NUMBER

前回のオフライン範囲のオフライン変更番号。この列は、データ・ファイルがオンライン状態の場合にのみ更新される。

ONLINE_CHANGE#

NUMBER

前回のオフライン範囲のオンライン変更番号

ONLINE_TIME

DATE

前回のオフライン範囲のオンライン・タイムスタンプ

BYTES

NUMBER

現行のデータ・ファイルのサイズ(バイト)。アクセスできない場合は0。

BLOCKS

NUMBER

現行のデータ・ファイルのサイズ(ブロック単位)。アクセスできない場合は0。

CREATE_BYTES

NUMBER

作成時のバイト単位のサイズ

BLOCK_SIZE

NUMBER

データ・ファイルのブロック・サイズ

NAME

VARCHAR2(513)

データ・ファイル名

PLUGGED_IN

NUMBER

表領域がプラグインかどうかを示す。表領域がプラグインで、読取り/書込み可能でない場合は値は1、それ以外の場合は0。

BLOCK1_OFFSET

NUMBER

ファイルの最初からOracleの共通情報の開始点へのオフセット。計算可能なファイルの正確な長さ: BYTES + BLOCK1_OFFSET

AUX_NAME

VARCHAR2(513)

CONFIGURE AUXNAMEからファイルに設定される補助名

FIRST_NONLOGGED_SCN

NUMBER

記録されていない最初のSCN (スタンバイ・データベースの登録)

FIRST_NONLOGGED_TIME

DATE

記録されていない最初の時間(スタンバイ・データベースの登録)

FOREIGN_DBID

NUMBER

このデータ・ファイルの転送元の外部DBID。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

FOREIGN_CREATION_CHANGE#

NUMBER

外部データ・ファイルの作成SCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

FOREIGN_CREATION_TIME

DATE

外部データ・ファイルの作成時刻。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGGED_READONLY

VARCHAR2(3)

これが転送された読取り専用外部ファイルの場合はYES、それ以外の場合はNO。

PLUGIN_CHANGE#

NUMBER

外部データ・ファイルがデータベースに転送されたSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作のSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_TIME

DATE

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作の時間。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

V$DATAFILE_COPY

V$DATAFILE_COPYは、制御ファイルからのデータ・ファイル・コピー情報を示します。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

データ・ファイルのコピーのレコードID

STAMP

NUMBER

データ・ファイルのコピーのレコード・スタンプ

NAME

VARCHAR2(513)

データ・ファイルのコピーのファイル名。名前の最大長はOSによって異なる。

TAG

VARCHAR2(32)

データ・ファイルのコピー・タグ

FILE#

NUMBER

絶対データ・ファイル番号

RFILE#

NUMBER

表領域の相対データ・ファイル番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル作成変更番号

CREATION_TIME

DATE

データ・ファイル作成タイムスタンプ

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのリセットログ・タイムスタンプ

INCREMENTAL_LEVEL

NUMBER

通常の全体バックアップにはNULL値、レベル0の増分バックアップには0の値、レベル1の増分バックアップには1の値

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント変更番号

CHECKPOINT_TIME

DATE

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント・タイムスタンプ

ABSOLUTE_FUZZY_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイルのコピー時に検出された最大変更番号

RECOVERY_FUZZY_CHANGE#

NUMBER

メディア・リカバリ時にファイルに書き込まれた最大変更番号

RECOVERY_FUZZY_TIME

DATE

メディア・リカバリ時にファイルに書き込まれた最大変更番号のタイムスタンプ

ONLINE_FUZZY

VARCHAR2(3)

(YES | NO)YESに設定されている場合、クラッシュ後にオペレーティング・システムのユーティリティを使用して取得されたコピー、またはオフライン即時処理によって取得されたコピー(または、データ・ファイルがオンラインの状態でデータベースがオープンしているときに取得された無効なコピー)。ファイルの一貫性を保つためには、次のクラッシュ・リカバリ・マーカーまでのすべてのREDOを適用するリカバリが必要。

BACKUP_FUZZY

VARCHAR2(3)

(YES | NO)YESに設定されている場合、BEGIN BACKUP | END BACKUP手法を使用して取得されたコピー。コピーの一貫性を保つためには、エンド・バックアップ・マーカーまですべてのREDOを適用するリカバリが必要。

MARKED_CORRUPT

NUMBER

このコピー操作によって、破損マークが設定されたブロック数。つまり、ソース・データ・ファイル内では破損マークが設定されていなかったが、コピー操作中に破損が検出されマークが設定されたブロック。

MEDIA_CORRUPT

NUMBER

メディア破損ブロックの合計数。たとえば、チェックサム・エラーのあるブロックにはメディア破損マークが設定される。

LOGICALLY_CORRUPT

NUMBER

論理的破損ブロックの合計数。たとえば、リカバリ不能操作に対してREDOを適用すると、その影響を受けるブロックには論理的破損マークが設定される。

BLOCKS

NUMBER

データ・ファイルのコピーのブロック単位のサイズ(コピー作成時のデータ・ファイルのサイズでもある)

BLOCK_SIZE

NUMBER

データ・ファイルのブロック・サイズ

OLDEST_OFFLINE_RANGE

NUMBER

この制御ファイル・コピー内にある最も古いオフライン範囲レコードのレコードID。0はデータ・ファイルのコピーを示す。

DELETED

VARCHAR2(3)

(YES | NO)YESに設定されている場合、データ・ファイルのコピーは削除または上書きされている。

STATUS

VARCHAR2(1)

このデータ・ファイル・コピーの状態。表示される値:
A - 使用可能

D - 削除済

U - 使用不可能

X - 期限切れ

COMPLETION_TIME

DATE

コピーの完了時刻

CONTROLFILE_TYPE

VARCHAR2(1)

B - 通常コピー
S - スタンバイ・コピー

KEEP

VARCHAR2(3)

(YES | NO)このバックアップ・セットが、構成保存方針の値とは異なる保存方針を持つかどうかを示す。

KEEP_UNTIL

DATE

KEEP_UNTILが指定されている場合、バックアップの保存期限を示す。この列がNULLの場合、バックアップが期限切れにならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(10)

このバックアップ・セット用の追加保存オプション。表示される値:
LOGS - このバックアップのリカバリに必要なログが保存される。

NOLOGS - このバックアップのリカバリに必要なログが保存されない。

SCANNED

VARCHAR2(3)

RMANがファイルをスキャンしたかどうか(YES | NO)

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコード・スタンプ

CONVERTED_FILE

VARCHAR2(3)

(YES | NO)データ・ファイルのコピーがRMANのCONVERTコマンドを使用して作成されたかどうかを示す。

SAME_ENDIAN

VARCHAR2(3)

CONVERTED_FILE列の値がYESの場合、この列はデータ・ファイルのコピーがソース・データ・ファイルのエンディアンと同じであるかどうかを示す(YES | NO)。それ以外の場合はNULL。

FOREIGN_DBID

NUMBER

このデータ・ファイルの転送元の外部DBID。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGGED_READONLY

VARCHAR2(3)

これが転送された読取り専用外部ファイルの場合はYES、それ以外の場合はNO。

PLUGIN_CHANGE#

NUMBER

外部データ・ファイルがデータベースに転送されたSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作のSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_TIME

DATE

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作の時間。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

BACKED_BY_VSS

VARCHAR2(3)

ファイルがVolume Shadow Copy Service(VSS)によってバックアップされたかどうか。この列は内部での使用のために確保される。

V$DATAFILE_HEADER

V$DATAFILE_HEADERは、データ・ファイル・ヘッダーからのデータ・ファイル情報を示します。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

データ・ファイル番号(制御ファイルから)

STATUS

VARCHAR2(7)

ONLINE | OFFLINE(制御ファイルから)

ERROR

VARCHAR2(18)

データ・ファイル・ヘッダーの読取り、および妥当性チェックが正常に終了した場合にはNULLになる。読取りに失敗した場合は、残りの列がNULLになる。妥当性チェックに失敗した場合は、残りの列が無効なデータを表示することがある。一般的に、エラーが存在する場合には、データ・ファイルをリカバリまたは使用する前にバックアップからデータ・ファイルをリストアする必要がある。

FORMAT

NUMBER

ヘッダー・ブロックのフォーマット。可能な値は6、7、8、10または0。
6 - Oracleバージョン6

7 - Oracleバージョン7

8 - Oracleバージョン8

10 - Oracleバージョン10

0 - フォーマットが判断できない(たとえば、ヘッダーを読み取ることができない)

RECOVER

VARCHAR2(3)

ファイルにメディア・リカバリが必要(YES | NO)

FUZZY

VARCHAR2(3)

ファイルに整合性がない(YES | NO)

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル作成変更番号

CREATION_TIME

DATE

データ・ファイル作成タイムスタンプ

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表領域名

TS#

NUMBER

表領域番号

RFILE#

NUMBER

表領域の相対データ・ファイル番号

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

リセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

リセットログ・タイムスタンプ

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル・チェックポイント変更番号

CHECKPOINT_TIME

DATE

データ・ファイル・チェックポイント・タイムスタンプ

CHECKPOINT_COUNT

NUMBER

データ・ファイル・チェックポイント数

BYTES

NUMBER

バイト単位の現行のデータ・ファイル・サイズ

BLOCKS

NUMBER

ブロック単位の現行のデータ・ファイル・サイズ

NAME

VARCHAR2(513)

データ・ファイル名

SPACE_HEADER

VARCHAR2(40)

ローカルに管理されているデータ・ファイルの領域ファイル・ヘッダー・ブロックのブロック・アドレス

LAST_DEALLOC_SCN

VARCHAR2(16)

最後に割当て解除されたSCN

UNDO_OPT_CURRENT_CHANGE#

VARCHAR2(40)

内部使用専用。

V$DATAGUARD_CONFIG

V$DATAGUARD_CONFIGは、DB_UNIQUE_NAMEおよびLOG_ARCHIVE_CONFIG初期化パラメータで定義されている一意のデータベース名を示し、構成内の任意のデータベースからData Guard環境のビューを提供します。

このビューの最初の行は、DB_UNIQUE_NAME初期化パラメータで指定された現行のデータベースの一意のデータベース名を示します。その他の行は、LOG_ARCHIVE_CONFIG初期化パラメータのDG_CONFIGキーワードで指定された、構成内の他のデータベースの一意のデータベース名を反映します。

列

データ型

説明

DB_UNIQUE_NAME

VARCHAR2(30)

一意のデータベース名

V$DATAGUARD_STATS

V$DATAGUARD_STATSは、スタンバイ・データベース上での問合せに対して、Data Guardメトリックに関する情報を示します。プライマリ・データベース上での問合せに対しては、行を返しません。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(32)

メトリック名:

- APPLY FINISH TIME - プライマリ・データベースから受信済でまだ適用されていないREDOをすべて適用するための推定所要時間。スタンバイ・データベースに1つ以上のREDOギャップがある場合は、最も古いREDOギャップの発生時から、最後にアーカイブされたREDOログの終わりまで、受信済でまだ適用されていないのREDOをすべて適用するための推定所要時間。

- APPLY LAG - 適用遅延は、スタンバイ・データベースにREDOが伝播および適用される際の遅延のため、スタンバイ・データベースのデータがプライマリ・データベースのデータよりも遅延する度合い。この値は適用インスタンスにのみ関係する。

- TRANSPORT LAG - 転送遅延は、スタンバイ・データベースへのREDOの転送がプライマリ・データベースでのREDOの生成よりも遅延する度合い。スタンバイ・データベースで1つ以上のREDOギャップがある場合は、最初のREDOギャップの発生後にREDOは受信されなかったものとして、転送ラグが計算されます。

- ESTIMATED STARTUP TIME - データベースの起動およびオープンにかかる推定所要時間

VALUE

VARCHAR2(64)

メトリックの値:

UNIT

VARCHAR2(30)

測定単位

TIME_COMPUTED

VARCHAR2(30)

メトリック計算時のスタンバイ・データベースのローカル時刻

DATUM_TIME

VARCHAR2(30)

メトリック計算に使用されたデータ受信時のスタンバイ・データベースのローカル時刻
APPLY LAGメトリックおよびTRANSPORT LAGメトリックは、プライマリ・データベースから定期的に受信されるデータに基づいて計算される。複数の問合せにおいてこの列の値が変化しない場合は、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースからデータを受信していないことを示している。

V$DATAGUARD_STATUS

V$DATAGUARD_STATUSは、アラート・ログまたはサーバー・プロセス・トレース・ファイルに最近書き込まれたメッセージを示します。これは、フィジカル・スタンバイ・データベース、またはすべてのスタンバイ・データベース・タイプのREDO転送サービスに関係するメッセージです。

列

データ型

説明

FACILITY

VARCHAR2(24)

イベントが発生した機能:

- Crash Recovery

- Log Transport Services

- Log Apply Services

- Role Management Services

- Remote File Server

- Fetch Archive Log

- Data Guard

- Network Services

SEVERITY

VARCHAR2(13)

イベントの重大度:

- Informational - 情報メッセージ

- Warning - 警告メッセージ

- Error - プロセスの失敗を示す

- Fatal

- Control - アーカイブ、ログ・リカバリまたはスイッチオーバー操作の開始または完了など、予期される状態変化

DEST_ID

NUMBER

イベントが関係する宛先のID番号。イベントが特定の宛先に関係しない場合、値は0。

MESSAGE_NUM

NUMBER

各イベントに一意の番号を与える発生時間順の番号

ERROR_CODE

NUMBER

イベントに関係するエラーID

CALLOUT

VARCHAR2(3)

将来の使用のために予約済

TIMESTAMP

DATE

メッセージの日付

MESSAGE

VARCHAR2(256)

イベントを記述するテキスト・メッセージ

V$DB_CACHE_ADVICE

V$DB_CACHE_ADVICEの各行は、行に対応するキャッシュ・サイズに対する物理読取り数の推定値を示します。また、この行では物理読取り要因も計算されます。物理読取り要因とは、読取りバッファ・キャッシュによって測定間隔内で実際に実行される読取り数に対する見積り読取り数の割合です。

関連項目:
「DB_CACHE_ADVICE」

列

データ型

説明

ID

NUMBER

バッファ・プール識別子(1から8)

NAME

VARCHAR2(20)

バッファ・プール名

BLOCK_SIZE

NUMBER

このプールのバッファに対するブロック・サイズ(バイト数)。表示される値は、標準ブロック・サイズ、非標準ブロック・サイズ(2の累乗)、2048、4096、8192、16384、32768。

ADVICE_STATUS

VARCHAR2(3)

アドバイザの状態。ONは現在実行中を示し、OFFは使用禁止を示す(この場合の見積りは履歴で、最後に使用可能であった時点で計算される)。

SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

測定用のキャッシュ・サイズ(MB)

SIZE_FACTOR

NUMBER

現行のキャッシュ・サイズに対するサイズ要因

BUFFERS_FOR_ESTIMATE

NUMBER

測定用のキャッシュ・サイズ(バッファ)

ESTD_PHYSICAL_READ_FACTOR

NUMBER

このキャッシュ・サイズの物理読取り要因。すなわち、実際のキャッシュ内の読取り数に対する見積り物理読取り数の割合。実際のキャッシュに物理読取りがない場合、この列の値はNULL。

ESTD_PHYSICAL_READS

NUMBER

このキャッシュ・サイズを見積もった物理読取り数

ESTD_PHYSICAL_READ_TIME

NUMBER

見積もったディスク読取り時間(秒単位)

ESTD_PCT_OF_DB_TIME_FOR_READS

NUMBER

合計時間の割合として見積もったディスク時間

ESTD_CLUSTER_READS

NUMBER

フォアグラウンド・プロセスがグローバル・キャッシュから読み取るブロックの見積り合計数(Real Application Clustersのみ)

ESTD_CLUSTER_READ_TIME

NUMBER

フォアグラウンド・プロセスがグローバル・キャッシュから読み取る秒単位の見積り合計時間(Real Application Clustersのみ)

V$DB_OBJECT_CACHE

V$DB_OBJECT_CACHEは、ライブラリ・キャッシュ内にキャッシュされるデータベース・オブジェクトを示します。オブジェクトには、表および索引、クラスタ、シノニム定義、PL/SQLプロシージャ、パッケージ、トリガーなどがあります。

列

データ型

説明

OWNER

VARCHAR2(64)

オブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(1000)

オブジェクト名

DB_LINK

VARCHAR2(64)

データベース・リンク名(存在する場合)

NAMESPACE

VARCHAR2(64)

オブジェクトのライブラリ・キャッシュのネームスペース: TABLE/PROCEDURE、BODY、TRIGGER、INDEX、CLUSTER、OBJECT

TYPE

VARCHAR2(64)

オブジェクトの型: INDEX、TABLE、CLUSTER、VIEW、SET、SYNONYM、SEQUENCE、PROCEDURE、FUNCTION、PACKAGE、PACKAGE BODY、TRIGGER、CLASS、OBJECT、USER、DBLINK

SHARABLE_MEM

NUMBER

オブジェクトによってコンシュームされた共有プール内の共有可能メモリーの量

LOADS

NUMBER

オブジェクトがロードされた回数。この回数には、オブジェクトが無効になった場合も含まれる。

EXECUTIONS

NUMBER

未使用
関連項目: 実際の実行回数を確認するには、「V$SQLAREA」を参照。

LOCKS

NUMBER

現在このオブジェクトをロックしているユーザーの数

PINS

NUMBER

現在このオブジェクトを確保しているユーザーの数

KEPT

VARCHAR2(3)

(YES | NO)このオブジェクトがPL/SQLプロシージャDBMS_SHARED_POOL.KEEPによって保持(永続的にメモリーに確保)されているかどうか。

CHILD_LATCH

NUMBER

オブジェクトを保護している子ラッチ番号。この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

INVALIDATIONS

NUMBER

依存するオブジェクトが修正されたために、このネームスペース内のオブジェクトに無効のマークが付いた合計回数

HASH_VALUE

NUMBER

オブジェクトのハッシュ値

LOCK_MODE

VARCHAR2(9)

オブジェクトの現在のロック・モード

PIN_MODE

VARCHAR2(9)

オブジェクトの現在の確保モード

STATUS

VARCHAR2(19)

オブジェクトの状態

TIMESTAMP

VARCHAR2(19)

オブジェクト指定時のタイムスタンプ

PREVIOUS_TIMESTAMP

VARCHAR2(19)

前のオブジェクト指定時のタイムスタンプ

LOCKED_TOTAL

NUMBER

オブジェクトがロックされた合計回数

PINNED_TOTAL

NUMBER

オブジェクトが確保された合計回数

V$DB_PIPES

V$DB_PIPESは、現在このインスタンスの共有プール内にあるパイプを示します。

列

データ型

説明

OWNERID

NUMBER

所有者の所有者ID(これがプライベート・パイプの場合)、それ以外の場合はNULL

NAME

VARCHAR2(1000)

パイプの名前(たとえば、SCOTT.PIPE)

TYPE

VARCHAR2(7)

パイプのタイプ:

- PUBLIC

- PRIVATE

PIPE_SIZE

NUMBER

パイプが使用するメモリー量
注意: この列の値は、内部アルゴリズムのためにmaxpipesizeより大きくなる場合があります。

V$DB_TRANSPORTABLE_PLATFORM

V$DB_TRANSPORTABLE_PLATFORMは、RMAN CONVERT DATABASEコマンドを使用してデータベースを転送できるプラットフォームをすべて示します。トランスポータブル・データベースの機能では、同じエンディアン・プラットフォームの転送のみがサポートされます。このため、V$DB_TRANSPORTABLE_PLATFORMでは、V$TRANSPORTABLE_PLATFORMよりも表示される行が少なくなります。

列

データ型

説明

PLATFORM_ID

NUMBER

プラットフォーム識別番号

PLATFORM_NAME

VARCHAR2(101)

プラットフォーム名

ENDIAN_FORMAT

VARCHAR2(14)

プラットフォームのエンディアン形式:

- Big

- Little

- UNKNOWN FORMAT

V$DBFILE

V$DBFILEは、データベースを構成するすべてのデータ・ファイルを示します。このビューは、旧バージョンとの互換性を保つために残されています。このビューのかわりに、V$DATAFILEを使用することをお薦めします。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

ファイル識別子

NAME

VARCHAR2(513)

ファイル名

関連項目:
「V$DATAFILE」

V$DBLINK

V$DBLINKは、V$DBLINKの問合せを発行するセッションによってオープンされたすべてのデータベース・リンク(IN_TRANSACTION = YESのリンク)を示します。これらのデータベース・リンクは、クローズする前にコミットするか、ロールバックする必要があります。

列

データ型

説明

DB_LINK

VARCHAR2(128)

データベース・リンク名

OWNER_ID

NUMBER

データベース・リンクUIDの所有者

LOGGED_ON

VARCHAR2(3)

データベース・リンクが現在ログインされているかどうかを示す。

HETEROGENEOUS

VARCHAR2(3)

データベース・リンクが異種であるかどうかを示す。

PROTOCOL

VARCHAR2(6)

データベース・リンクの通信プロトコル

OPEN_CURSORS

NUMBER

データベース・リンクのオープン・カーソルがあるかどうかを示す。

IN_TRANSACTION

VARCHAR2(3)

データベース・リンクが現在トランザクション中であるかどうかを示す。

UPDATE_SENT

VARCHAR2(3)

データベース・リンク上で更新があったかどうかを示す。

COMMIT_POINT_STRENGTH

NUMBER

データベース・リンク上のトランザクションのコミット・ポイント強度

V$DEAD_CLEANUP

V$DEAD_CLEANUPはインスタンス内に存在する、異常終了したプロセスと強制終了したセッション、およびそれらのクリーンアップ状態を示します。

列

データ型

説明

TYPE

VARCHAR2(64)

行にDEAD PROCESSまたはKILLED SESSIONが含まれているかどうか

PADDR

RAW(8)

プロセス・ポインタ。V$PROCESSと結合可能。

- 移動されなかった強制終了したセッションの場合は、セッションの現在の所有者。

- 移動されたが確認されなかった強制終了したセッションの場合は、強制終了時点のセッションの所有者(まだ確認を提供する必要がある)。

- 移動され、確認された強制終了したセッションの場合、NULLになる。

- 同一プロセスに複数の強制終了したセッションがある場合、このプロセスに対して複数の行が存在することがある。

SADDR

RAW(8)

セッション・ポインタ。V$SESSIONと結合可能。異常終了したプロセスに複数のユーザー・セッションがある場合は、現在のユーザー・セッション。強制終了した他のプロセスを所有している場合は、この異常終了したプロセスについて複数の行が存在することになる。

STATE

VARCHAR2(64)

次のクリーンアップ状態がある。

- UNSAFE TO ATTEMPT - まだ移動されていないため、クリーンアップをまだ実行できない状態にある、強制終了したセッションに対して発生する。

- CLEANUP PENDING - クリーンアップ可能だが、PMONがまだクリーンアップを試行していない状態にある、異常終了したプロセス/強制終了したセッションに対して発生する。

- RESOURCES FREED - すべての子は解放されたが、異常終了したプロセス/強制終了したセッション自体がまだ解放されていない状態にある、異常終了したプロセス/強制終了したセッションに対して発生する。

- RESOURCES FREED - PENDING ACK - すべての子は解放されたが、強制終了したセッション自体はその所有者が確認をするまで解放されることができない状態にある、強制終了したセッションに対して発生します。

- PARTIAL CLEANUP - 一部の子がクリーンアップされた場合に発生する。

DEAD_TIME

NUMBER

プロセスが異常終了とマークされたか、またはセッションが強制終了とマークされてからの時間(秒単位)

CLEANUP_ATTEMPTS

NUMBER

PMONがクリーンアップを試行した回数

LAST_ATTEMPT

NUMBER

最後のクリーンアップ試行が発生してからの時間(秒数)

CLEANUP_TIME

NUMBER

PMONがプロセス/セッションのクリーンアップに費やした時間の合計(秒単位)

NUM_BLOCKED

NUMBER

このセッションのクリーンアップ時にブロックされたセッション数

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

V$DELETED_OBJECT

V$DELETED_OBJECTは、制御ファイルから削除されたアーカイブ・ログ、データ・ファイルのコピーおよびバックアップ・ピースについての情報を示します。このビューの唯一の目的は、リカバリ・カタログの再同期を最適化することです。アーカイブ・ログ、データ・ファイルのコピーまたはバックアップ・ピースが削除されると、それに対応するレコードに削除マークが付きます。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

削除されたオブジェクト・レコードID

STAMP

NUMBER

削除されたオブジェクト・レコード・スタンプ

TYPE

VARCHAR2(26)

削除されたオブジェクトのタイプ:

- ARCHIVED LOG

- BACKUP PIECE

- DATAFILE COPY

- PROXY COPY

- BACKUP PIECE AVAILABLE

- BACKUP PIECE EXPIRED

- PROXY COPY AVAILABLE

- PROXY COPY EXPIRED

- BACKUP PIECE UNAVAILABLE

- PROXY COPY UNAVAILABLE

- DATAFILE COPY AVAILABLE

- DATAFILE COPY EXPIRED

- DATAFILE COPY UNAVAILABLE

- ARCHIVED LOG AVAILABLE

- ARCHIVED LOG EXPIRED

- ARCHIVED LOG UNAVAILABLE

- BACKUP SET KEEP OPTIONS

- BACKUP SET KEEP UNTIL

- PROXY COPY KEEP OPTIONS

- PROXY COPY KEEP UNTIL

- DATAFILE COPY KEEP OPTIONS

- DATAFILE COPY KEEP UNTIL

- DATAFILE RENAME ON RESTORE

OBJECT_RECID

NUMBER

削除されたオブジェクトのレコードID

OBJECT_STAMP

NUMBER

削除されたオブジェクトのレコード・タイムスタンプ

OBJECT_DATA

NUMBER

削除されたオブジェクトについてのその他の内部情報を示す。Oracle内部のみで使用。

SET_STAMP

NUMBER

削除されたオブジェクトのセット・スタンプ

SET_COUNT

NUMBER

削除されたオブジェクトのセット数

V$DISPATCHER

V$DISPATCHERは、ディスパッチャ・プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(4)

ディスパッチャ・プロセス名

NETWORK

VARCHAR2(1024)

ディスパッチャのネットワーク・アドレス

PADDR

RAW(4 | 8)

プロセス・アドレス

STATUS

VARCHAR2(16)

ディスパッチャの状態:

- WAIT - アイドル

- SEND - メッセージの送信中

- RECEIVE - メッセージの受信中

- CONNECT - 接続の確立中

- DISCONNECT - 切断要求の処理中

- BREAK - ブレークの処理中

- TERMINATE - 終了処理中

- ACCEPT - 接続の受入れ(使用可能な情報がない)

- REFUSE - 接続の拒否(使用可能な情報がない)

ACCEPT

VARCHAR2(3)

ディスパッチャが新しい接続を受け入れるかどうか(YES | NO)

MESSAGES

NUMBER

ディスパッチャによって処理されるメッセージの数

BYTES

NUMBER

ディスパッチャによって処理されるメッセージのサイズ(バイト)

BREAKS

NUMBER

接続で発生したブレークの数

OWNED

NUMBER

ディスパッチャが所有するサーキットの数

CREATED

NUMBER

ディスパッチャが作成するサーキットの数

IDLE

NUMBER

ディスパッチャのアイドル合計時間(1/100秒)

BUSY

NUMBER

ディスパッチャのビジー合計時間(1/100秒)

LISTENER

NUMBER

ディスパッチャがリスナーから受信した最新のOracleエラー番号

CONF_INDX

NUMBER

ディスパッチャによって使用されるDISPATCHERS構成の0ベースの索引

V$DISPATCHER_CONFIG

V$DISPATCHER_CONFIGは、ディスパッチャ構成およびその属性に関する情報を示します。

列

データ型

説明

CONF_INDX

NUMBER

DISPATCHERS構成の0ベースの索引

NETWORK

VARCHAR2(1024)

ディスパッチャのネットワーク・プロトコルまたはリスニング・アドレス(切り捨てられる場合もある)

DISPATCHERS

NUMBER

構成用に保持されるディスパッチャの数

CONNECTIONS

NUMBER

ディスパッチャ1つ当たりの最大同時接続数

SESSIONS

NUMBER

ディスパッチャ1つ当たりの最大同時セッション数

POOL

VARCHAR2(4)

接続プーリングがオンかどうか:

- IN

- OUT

- BOTH

- OFF

TICKS

NUMBER

接続プーリングのタイムアウトに対するティックの長さ(秒)

INBD_TIMOUT

NUMBER

プーリングされたインバウンド接続に対するタイムアウト時間(ティック単位)

OUTBD_TIMOUT

NUMBER

プーリングされたアウトバウンド接続に対するタイムアウト時間(ティック単位)

MULTIPLEX

VARCHAR2(4)

セッションの多重化がオンかどうか:

- IN

- OUT

- BOTH

- OFF

LISTENER

VARCHAR2(1200)

ディスパッチャが登録されるリスナー(切り捨てられる場合もある)

SERVICE

VARCHAR2(128)

サポートされているサービス名(切り捨てられる場合もある)

V$DISPATCHER_RATE

V$DISPATCHER_RATEは、ディスパッチャ・プロセスによって実行される、アクティビティの数に関する割合の統計情報を示します。収集されたサンプルには、アクティビティ固有のTTL情報(TTL_*列)があります。統計情報は、次の2種類の時間間隔でレポートされます。

- カレント統計情報(CUR_列)
最新のTTL間隔で収集されたサンプルを使用します。

- 履歴統計情報(AVG_列およびほとんどのMAX_列)
カレント以外のすべてのサンプルを使用します。

収集時は、サンプルがカレントとなります。TTLが経過すると、サンプルは、履歴になります。各アクティビティのタイプは、統計情報のレポート時に、固有のスケール(SCALE_*列で表される)を持ちます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(4)

ディスパッチャ・プロセス名

PADDR

RAW(4 | 8)

ディスパッチャ・プロセスのアドレス

CUR_LOOP_RATE

NUMBER

ディスパッチャがディスパッチャ・ループ中に反復する割合。過去のTTL_LOOPSを経て、反復/SCALE_LOOPSでレポートされる。

CUR_EVENT_RATE

NUMBER

ディスパッチャがディスパッチャ・イベントを処理する割合。過去のTTL_LOOPSを経て、イベント/SCALE_LOOPSでレポートされる。このようなディスパッチャ・イベントには、ネットワーク・イベントおよび共有サーバー要求が含まれる。

CUR_EVENTS_PER_LOOP

NUMBER

ディスパッチャがディスパッチャ・ループ中の各反復において処理するイベントの平均数。過去のTTL_LOOPSを経て、イベント/反復でレポートされる。

CUR_MSG_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントと共有サーバー間でメッセージをリレーする割合。過去のTTL_MSGを経て、メッセージ/SCALE_MSGでレポートされる。

CUR_SVR_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャが共有サーバーにバッファをリレーする割合。過去のTTL_SVR_BUFを経て、メッセージ/SCALE_SVR_BUFでレポートされる。

CUR_SVR_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャが共有サーバーにデータをリレーする割合。過去のTTL_SVR_BUFを経て、バイト/SCALE_SVR_BUFでレポートされる。

CUR_SVR_BYTE_PER_BUF

NUMBER

共有サーバーにリレーされる、各バッファ内でのデータ型の平均数。過去のTTL_SVR_BUFを経て、バイト/バッファでレポートされる。

CUR_CLT_BUF_RATE

NUMBER

クライアントにバッファをリレーするディスパッチャの割合。過去のTTL_CLT_BUFを経て、バッファ/SCALE_CLT_BUFでレポートされる。

CUR_CLT_BYTE_RATE

NUMBER

クライアントにデータをリレーするディスパッチャの割合。過去のTTL_CLT_BUFを経て、バイト/SCALE_CLT_BUFでレポートされる。

CUR_CLT_BYTE_PER_BUF

NUMBER

クライアントにリレーされる、各バッファ内でのデータ型の平均数。過去のTTL_CLT_BUFを経て、バイト/バッファでレポートされる。

CUR_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャが、クライアントまたは共有サーバーのいずれかにバッファをリレーする割合。過去のTTL_BUFを経て、バイト/SCALE_BUFでレポートされる。

CUR_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャが、クライアントまたは共有サーバーのいずれかにデータをリレーする割合。過去のTTL_BUFを経て、バイト/SCALE_BUFでレポートされる。

CUR_BYTE_PER_BUF

NUMBER

クライアントまたは共有サーバーにリレーされる、各バッファ内でのデータの平均数。過去のTTL_BUFを経て、バイト/バッファでレポートされる。

CUR_IN_CONNECT_RATE

NUMBER

着信接続要求を受け入れるディスパッチャの割合。過去のTTL_IN_CONNECTを経て、接続/SCALE_IN_CONNECTでレポートされる。

CUR_OUT_CONNECT_RATE

NUMBER

アウトバウンド接続を確立するディスパッチャの割合。過去のTTL_OUT_CONNECTを経て、接続/SCALE_OUT_CONNECTでレポートされる。

CUR_RECONNECT_RATE

NUMBER

接続プーリングの設定における、ディスパッチャに再接続するクライアントの割合。過去のTTL_RECONNECTを経て、再接続/SCALE_RECONNECTでレポートされる。

MAX_LOOP_RATE

NUMBER

ディスパッチャがディスパッチ・ループ中に反復した割合の最大値。過去のTTL_LOOPSを除くディスパッチャの存続期間を経て、反復/SCALE_LOOPSでレポートされる。

MAX_EVENT_RATE

NUMBER

ディスパッチャがディスパッチャ・イベントを処理した割合の最大値。過去のTTL_LOOPSを除くディスパッチャの存続期間を経て、イベント/SCALE_LOOPSでレポートされる。

MAX_EVENTS_PER_LOOP

NUMBER

ディスパッチャが、ディスパッチ・ループ中の1つの反復で処理されたイベントの最大数。ディスパッチャの存続期間を経て、イベント/反復でレポートされる。

MAX_MSG_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントおよび共有サーバー間でメッセージをリレーした割合の最大値。過去のTTL_MSGを除くディスパッチャの存続期間を経て、メッセージ/SCALE_MSGでレポートされる。

MAX_SVR_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャが共有サーバーにバッファをリレーした割合の最大値。過去のTTL_SVR_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バッファ/SCALE_SVR_BUFでレポートされる。

MAX_SVR_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャが共有サーバーにデータをリレーした割合の最大値。過去のTTL_SVR_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/SCALE_SVR_BUFでレポートされる。

MAX_SVR_BYTE_PER_BUF

NUMBER

ディスパッチャがクライアントにリレーした1つのバッファ内でのデータの最大バイト数。ディスパッチャの存続期間を経て、バイト/バッファでレポートされる。

MAX_CLT_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントまたは共有サーバーにバッファをリレーした割合の最大値。過去のTTL_CLT_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バッファ/SCALE_CLT_BUFでレポートされる。

MAX_CLT_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントにバッファをリレーした割合の最大値。前回のTTL_CLT_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/SCALE_CLT_BUFでレポートされる。

MAX_CLT_BYTE_PER_BUF

NUMBER

ディスパッチャがクライアントにリレーした1つのバッファ内でのデータの最大バイト数。ディスパッチャの存続期間を経て、バイト/バッファでレポートされる。

MAX_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントまたは共有サーバーのいずれかにバッファをリレーした割合の最大値。過去のTTL_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バッファ/SCALE_BUFでレポートされる。

MAX_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントまたは共有サーバーのいずれかにデータをリレーした割合の最大値。過去のTTL_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/SCALE_BUFでレポートされる。

MAX_BYTE_PER_BUF

NUMBER

ディスパッチャがクライアントまたは共有サーバーのいずれかにリレーした1つのバッファ内でのデータの最大バイト数。ディスパッチャの存続期間を経て、バイト/バッファでレポートされる。

MAX_IN_CONNECT_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントの着信接続要求を受け入れる割合の最大値。過去のTTL_IN_CONNECTを除くディスパッチャの存続期間を経て、接続/SCALE_IN_CONNECTでレポートされる。

MAX_OUT_CONNECT_RATE

NUMBER

ディスパッチャが発信接続要求を確立する割合の最大値。過去のTTL_OUT_CONNECTを除くディスパッチャの存続期間を経て、接続/SCALE_OUT_CONNECTでレポートされる。

MAX_RECONNECT_RATE

NUMBER

接続プーリングの設定で、このディスパッチャに再接続するクライアントの割合の最大値。過去のTTL_RECONNECTを除くディスパッチャの存続期間を経て、再接続/SCALE_RECONNECT でレポートされる。

AVG_LOOP_RATE

NUMBER

ディスパッチャがディスパッチ・ループを反復した過去の平均割合。過去のTTL_LOOPSを除くディスパッチャの存続期間を経て、反復/SCALE_LOOPSでレポートされる。

AVG_EVENT_RATE

NUMBER

ディスパッチャがディスパッチャ・イベントを処理した過去の平均割合。過去のTTL_LOOPSを除くディスパッチャの存続期間を経て、イベント/SCALE_LOOPSでレポートされる。

AVG_EVENTS_PER_LOOP

NUMBER

ディスパッチャが、ディスパッチ・ループ中の1つの反復で処理されたイベントの過去の平均割合。過去のTTL_LOOPSを除くディスパッチャの存続期間を経て、イベント/反復でレポートされる。

AVG_MSG_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントおよび共有サーバー間でメッセージをリレーした過去の平均割合。過去のTTL_MSGを除くディスパッチャの存続期間を経て、メッセージ/SCALE_MSGでレポートされる。

AVG_SVR_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャが共有サーバーにバッファをリレーした過去の平均割合。過去のTTL_SVR_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バッファ/SCALE_SVR_BUFでレポートされる。

AVG_SVR_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャが共有サーバーにデータをリレーした過去の平均割合。過去のTTL_SVR_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/SCALE_SVR_BUFでレポートされる。

AVG_SVR_BYTE_PER_BUF

NUMBER

ディスパッチャが共有サーバーにリレーした1バッファ当たりのデータ・バイトの過去の平均数。過去のTTL_SVR_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/バッファでレポートされる。

AVG_CLT_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントにバッファをリレーした過去の平均割合。過去のTTL_CLT_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バッファ/SCALE_CLT_BUFでレポートされる。

AVG_CLT_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントにデータをリレーした過去の平均割合。過去のTTL_CLT_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/SCALE_CLT_BUFでレポートされる。

AVG_CLT_BYTE_PER_BUF

NUMBER

ディスパッチャがクライアントにリレーした1バッファ当たりのデータ・バイトの過去の平均数。過去のTTL_CLT_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/バッファでレポートされる。

AVG_BUF_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントまたは共有サーバーのいずれかにバッファをリレーした過去の平均割合。過去のTTL_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バッファ/SCALE_BUFでレポートされる。

AVG_BYTE_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントまたは共有サーバーのいずれかにデータをリレーした過去の平均割合。過去のTTL_BUFを除くディスパッチャの存続期間を経て、バイト/SCALE_BUFでレポートされる。

AVG_BYTE_PER_BUF

NUMBER

ディスパッチャがクライアントまたは共有サーバーのいずれかにリレーした1バッファ当たりのデータ・バイトの過去の平均数。過去のTTL_BUFを経て、バイト/バッファでレポートされる。

AVG_IN_CONNECT_RATE

NUMBER

ディスパッチャがクライアントの着信接続要求を受け入れた過去の平均割合。過去のTTL_IN_CONNECTを除くディスパッチャの存続期間を経て、接続/SCALE_IN_CONNECTでレポートされる。

AVG_OUT_CONNECT_RATE

NUMBER

ディスパッチャが発信接続要求を確立した過去の平均割合。過去のTTL_OUT_CONNECTを除くディスパッチャの存続期間を経て、接続/SCALE_OUT_CONNECTでレポートされる。

AVG_RECONNECT_RATE

NUMBER

接続プーリングの設定で、このディスパッチャに再接続したクライアントの過去の平均割合。過去のTTL_RECONNECTを除くディスパッチャの存続期間を経て、再接続/SCALE_RECONNECTでレポートされる。

TTL_LOOPS

NUMBER

ループ・サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは10分。

TTL_MSG

NUMBER

メッセージ・サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは10秒。

TTL_SVR_BUF

NUMBER

サーバーへのバッファ・サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1秒。

TTL_CLT_BUF

NUMBER

クライアントへのバッファ・サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1秒。

TTL_BUF

NUMBER

クライアント/サーバーへのバッファ・サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1秒。

TTL_IN_CONNECT

NUMBER

インバウンド接続サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは10分。

TTL_OUT_CONNECT

NUMBER

アウトバウンド接続サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは10分。

TTL_RECONNECT

NUMBER

再接続サンプルのTTLが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは10分。

SCALE_LOOPS

NUMBER

ループ統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1分。

SCALE_MSG

NUMBER

メッセージ統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1秒。

SCALE_SVR_BUF

NUMBER

サーバーへのバッファ統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1/10秒。

SCALE_CLT_BUF

NUMBER

クライアントへのバッファ統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1/10秒。

SCALE_BUF

NUMBER

クライアント/サーバーへのバッファ統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1/10秒。

SCALE_IN_CONNECT

NUMBER

インバウンド接続統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1分。

SCALE_OUT_CONNECT

NUMBER

アウトバウンド接続統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1分。

SCALE_RECONNECT

NUMBER

再接続統計情報のスケールが、1/100秒単位でレポートされる。デフォルトは1分。

V$DNFS_CHANNELS

V$DNFS_CHANNELSは、NFSサーバーにオープンしているOracleプロセス接続(チャネル)の情報を示します。

列

データ型

説明

PNUM

NUMBER

Oracleプロセス番号

SVRNAME

VARCHAR2(255)

NFSサーバー名

PATH

VARCHAR2(255)

IPアドレスまたは名前で指定されたNFSサーバーへのネットワーク・パス

LOCAL

VARCHAR2(255)

IPアドレスまたは名前で指定されたデータベース・ホスト上のローカル・パス

CH_ID

NUMBER

Direct NFSチャネル識別子

SVR_ID

NUMBER

Direct NFSサーバー識別子

SENDS

NUMBER

前回選択したチャネルを経由しての送信操作

RECVS

NUMBER

前回選択したチャネルを経由しての受信操作

PINGS

NUMBER

前回選択したチャネルを経由してのping操作

RECO脚注 1

NUMBER

前回選択したチャネルに再接続

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

V$DNFS_FILES

V$DNFS_FILESは、Direct NFSを介してオープンしているOracleプロセス・ファイルの情報を示します。

列

データ型

説明

FILENAME

VARCHAR2(513)

ファイル名

FILESIZE

NUMBER

ファイル・サイズ

PNUM

NUMBER

ファイルをオープンしたOracleプロセス番号

SVR_ID

NUMBER

ファイルがオープンされているサーバーを識別するDirect NFSサーバー識別子

V$DNFS_SERVERS

V$DNFS_SERVERSは、Direct NFSによってアクセスされるDirect NFSサーバーに関する情報を示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

Direct NFSサーバー識別子

SVRNAME

VARCHAR2(255)

NFSサーバー名

DIRNAME

VARCHAR2(1024)

マウント済のディレクトリ

MNTPORT

NUMBER

NFSマウント・ポート

NFSPORT

NUMBER

NFSポート

WTMAX

NUMBER

NFSサーバーによってエクスポートされたWTMAX

RTMAX

NUMBER

NFSサーバーによってエクスポートされたRTMAX

V$DNFS_STATS

V$DNFS_STATSは、Direct NFSによって発行されたOracleプロセスのNFS操作統計に関する情報を示します。

列

データ型

説明

PNUM

NUMBER

統計情報が関連するOracleプロセスの番号

NFS_NULL

NUMBER

Null

NFS_GETATTR

NUMBER

属性の取得

NFS_SETATTR

NUMBER

属性の設定

NFS_LOOKUP

NUMBER

オブジェクトの参照

NFS_ACCESS

NUMBER

オブジェクトへのアクセス

NFS_READLINK

NUMBER

リンクの読取り

NFS_READ

NUMBER

ファイルの読取り

NFS_WRITE

NUMBER

ファイルの書込み

NFS_CREATE

NUMBER

ファイルの作成

NFS_MKDIR

NUMBER

ディレクトリの作成

NFS_SYMLINK

NUMBER

シンボリック・リンク

NFS_MKNOD

NUMBER

ノードの作成

NFS_REMOVE

NUMBER

ファイルの削除

NFS_RMDIR

NUMBER

ディレクトリの削除

NFS_RENAME

NUMBER

名前の変更

NFS_LINK

NUMBER

リンク

NFS_READDIR

NUMBER

ディレクトリの読取り

NFS_READDIRPLUS

NUMBER

ディレクトリとその他の情報の読取り

NFS_FSSTAT

NUMBER

ファイル・システムのステータス

NFS_FSINFO

NUMBER

ファイル・システム情報

NFS_PATHCONF

NUMBER

パス構成

NFS_COMMIT

NUMBER

コミット

NFS_MOUNT

NUMBER

マウント

NFS_READBYTES脚注 1

NUMBER

NFSサーバーから読み取られたバイト数

NFS_WRITEBYTES脚注 1

NUMBER

NFSサーバーに書き込まれたバイト数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

V$DYNAMIC_REMASTER_STATS

V$DYNAMIC_REMASTER_STATSは、動的再マスター化プロセスに関する統計情報を示します。時間はすべて100分の1秒で表示され、合計値にはインスタンス起動後に収集された情報が反映されます。

列

データ型

説明

REMASTER_OPS

NUMBER

動的再マスター化操作の合計数

REMASTER_TIME

NUMBER

動的再マスター化の合計時間

REMASTERED_OBJECTS

NUMBER

アフィニティによって動的に再マスター化されたオブジェクトの合計数

QUIESCE_TIME

NUMBER

静止ステップの合計時間

FREEZE_TIME

NUMBER

フリーズ・ステップの合計時間

CLEANUP_TIME

NUMBER

クリーンアップ・ステップの合計時間

REPLAY_TIME

NUMBER

再実行ステップの合計時間

FIXWRITE_TIME

NUMBER

固定書込みステップの合計時間

SYNC_TIME

NUMBER

同期化ステップの合計時間

RESOURCES_CLEANED

NUMBER

クリーンアップ・ステップで処理が行われたリソースの合計数

REPLAYED_LOCKS_SENT

NUMBER

再実行ステップで他のインスタンスに再実行されたロックの合計数

REPLAYED_LOCKS_RECEIVED

NUMBER

再実行ステップで他のインスタンスから受け取ったロックの合計数

CURRENT_OBJECTS

NUMBER

アフィニティによって、このインスタンスで再マスター化されたオブジェクトの現在の数

V$EMON

V$EMONは、イベント・モニター(EMON)スレーブごとに通知診断に関するパフォーマンス統計情報を示します。すべての処理時間と待機時間は秒単位です。

列

データ型

説明

EMON#

NUMBER

EMON識別子(0から9)

SID

NUMBER

セッション識別子

STARTUP_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

EMONスレーブが起動した時刻

SERVER_TYPE

VARCHAR2(8)

EMONによって提供されるサービスの通知の品質:

- REGULAR

- RELIABLE

STATUS

VARCHAR2(6)

EMONの状態:

- IDLE

- ACTIVE

STATUS_CHANGE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

EMONが現行のSTATUSに切り替わった時刻

NUM_NTFNS

NUMBER

通知の合計数(グルーピング通知を含む)

NUM_GROUPING_NTFNS

NUMBER

グルーピング通知の数

NUM_NTFNS_ALL_GROUPS

NUMBER

すべての通知グループ内のイベントの合計数

NUM_OCI_NTFNS

NUMBER

OCI通知の数

NUM_PLSQL_NTFNS

NUMBER

PL/SQL通知の数

NUM_EMAIL_NTFNS

NUMBER

電子メール通知の数

NUM_HTTP_NTFNS

NUMBER

HTTP通知の数

NUM_EVENTS_PROCESSED

NUMBER

通知が配信されたパブリッシャから転送されたイベントの数

NUM_EVENTS_PENDING

NUMBER

通知が配信されていないパブリッシャから転送されたイベントの数

NUM_ANONYMOUS_NTFNS

NUMBER

匿名通知の数

NUM_AQ_NTFNS

NUMBER

AQ通知の数

NUM_DBCHANGE_NTFNS

NUMBER

データベース変更通知の数

TOTAL_ANONYMOUS_NTFN_TIME

NUMBER

匿名通知の合計処理時間

TOTAL_AQ_NTFN_TIME

NUMBER

AQ通知の合計処理時間

TOTAL_DBCHANGE_NTFN_TIME

NUMBER

データベース変更通知の合計処理時間

TOTAL_PLSQL_NTFN_TIME

NUMBER

PL/SQL通知の合計処理時間

TOTAL_OCI_NTFN_TIME

NUMBER

OCI通知の合計処理時間

TOTAL_EMAIL_NTFN_TIME

NUMBER

電子メール通知の合計処理時間

TOTAL_HTTP_NTFN_TIME

NUMBER

HTTP通知の合計処理時間

TOTAL_EMON_LATENCY

NUMBER

イベント処理の合計待機時間

REGISTRATIONS_EXPIRED

NUMBER

期限切れの登録の数

REGISTRATIONS_PURGED

NUMBER

消去された登録の数

REGISTRATIONS_INVALID

NUMBER

通知の配信失敗によって無効になった登録の数

LAST_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回、統計情報が更新された時刻

V$ENABLEDPRIVS

V$ENABLEDPRIVSは、使用可能な権限を示します。これらの権限は、表SYSTEM_PRIVILEGE_MAPの中にあります。

列

データ型

説明

PRIV_NUMBER

NUMBER

使用可能な権限の数値識別子

関連項目:
「SYSTEM_PRIVILEGE_MAP」

V$ENCRYPTED_TABLESPACES

V$ENCRYPTED_TABLESPACESは、暗号化される表領域に関する情報を示します。

列

データ型

説明

TS#

NUMBER

表領域番号

ENCRYPTIONALG

VARCHAR2(7)

暗号化アルゴリズム:

- NONE

- 3DES168

- AES128

- AES192

- AES256

ENCRYPTEDTS

VARCHAR2(3)

表領域が暗号化されているかどうか(YES | NO)

ENCRYTPEDKEY脚注 1

RAW(32)

暗号化された表領域用の表領域キーの暗号化バージョン

MASTERKEYID脚注 1

RAW(16)

表領域キーの暗号化に使用されたマスター・キーのID

BLOCKS_ENCRYPTED脚注 1

NUMBER

このインスタンスの存続期間中に暗号化された表領域ブロックの数

BLOCKS_DECRYPTED脚注 1

NUMBER

このインスタンスの存続期間中に復号化された表領域ブロックの数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$ENCRYPTION_WALLET

V$ENCRYPTION_WALLETは、透過的なデータ暗号化に使用されるウォレットのステータスと場所に関する情報を示します。

列

データ型

説明

WRL_TYPE

VARCHAR2(20)

ウォレット・リソース・ロケータのタイプ(FILEなど)

WRL_PARAMETER

VARCHAR2(4000)

ウォレット・リソース・ロケータのパラメータ(たとえば、WRL_TYPE = FILEの場合は絶対ファイル名)

STATUS

VARCHAR2(9)

ウォレットのステータス

- CLOSED

- OPEN

- OPEN_NO_MASTER_KEY

- UNDEFINED

V$ENQUEUE_LOCK

V$ENQUEUE_LOCKは、エンキュー・ステート・オブジェクトによって所有されているすべてのロックを示します。このビューの列は、V$LOCKの列と同じです。

関連項目:
「V$LOCK」

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

ロック・ステート・オブジェクトのアドレス

KADDR

RAW(4 | 8)

ロックのアドレス

SID

NUMBER

ロックを保持または取得しているセッションの識別子

TYPE

VARCHAR2(2)

ロックの型。ロックを保持できるユーザー型およびシステム型を示す。

ID1

NUMBER

ロック識別子#1(型によって異なる)

ID2

NUMBER

ロック識別子#2(型によって異なる)

LMODE

NUMBER

セッションがロックを保持するロック・モード:

- 0 - なし

- 1 - Null(NULL)

- 2 - 行共有(SS)

- 3 - 行排他(SX)

- 4 - 共有(S)

- 5 - 共有/行排他(SSX)

- 6 - 排他(X)

REQUEST

NUMBER

プロセスがロックを要求するロック・モード:

- 0 - なし

- 1 - Null(NULL)

- 2 - 行共有(SS)

- 3 - 行排他(SX)

- 4 - 共有(S)

- 5 - 共有/行排他(SSX)

- 6 - 排他(X)

CTIME

NUMBER

カレント・モードが付与されてから経過した時間

BLOCK

NUMBER

ロックが別のロックの障害となっている

V$ENQUEUE_STAT

V$ENQUEUE_STATは、各ロック・タイプのエンキュー(ロック)要求の数の統計情報を示します。

列

データ型

説明

INST_ID

NUMBER

インスタンスのID

EQ_TYPE

VARCHAR2(2)

要求されたエンキューのタイプ

TOTAL_REQ#

NUMBER

このエンキューのタイプへのエンキュー要求またはエンキュー変換の合計数

TOTAL_WAIT#

NUMBER

待機時間のエンキュー要求またはエンキュー変換の回数の合計

SUCC_REQ#

NUMBER

エンキュー要求または変換が付与された数

FAILED_REQ#

NUMBER

エンキュー要求または変換が失敗した数

CUM_WAIT_TIME

NUMBER

エンキューの待機または変換に費やした時間の合計(ミリ秒)

V$ENQUEUE_STATISTICS

V$ENQUEUE_STATISTICSは、各ロック・タイプのエンキュー(ロック)要求の数の統計情報を示します。V$ENQUEUE_STATISTICSは、V$ENQUEUE_STATを含み、より詳細な情報(異なる理由による同じエンキューについては複数の行)を示します。

列

データ型

説明

EQ_NAME

VARCHAR2(64)

エンキュー要求の名前

EQ_TYPE

VARCHAR2(2)

要求されたエンキューのタイプ

REQ_REASON

VARCHAR2(64)

エンキュー要求の理由

TOTAL_REQ#

NUMBER

このエンキューのタイプへのエンキュー要求またはエンキュー変換の合計数

TOTAL_WAIT#

NUMBER

待機時間のエンキュー要求またはエンキュー変換の回数の合計

SUCC_REQ#

NUMBER

エンキュー要求または変換が付与された数

FAILED_REQ#

NUMBER

エンキュー要求または変換が失敗した数

CUM_WAIT_TIME

NUMBER

エンキューの待機または変換に費やした時間の合計(ミリ秒)

REQ_DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

エンキュー要求の説明

EVENT#

NUMBER

イベント番号

V$EVENT_HISTOGRAM

V$EVENT_HISTOGRAMは、待機数、最大待機および合計待機時間をイベント別のヒストグラムで示します。ヒストグラムには、<1ms、<2ms、<4ms、<8ms、... < 2^21 ms、< 2^22 ms、>= 2^22 msがあります。

TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されていないかぎり、ヒストグラムは作成されません。

列

データ型

説明

EVENT#

NUMBER

イベント番号

EVENT

VARCHAR2(64)

イベント名

WAIT_TIME_MILLI

NUMBER

バケットが表す時間間隔(ミリ秒)。時間間隔がnumの場合、この列は、num未満の時間間隔の待機(numより小さいバケットには含まれない)を表す。

WAIT_COUNT

NUMBER

ヒストグラムのバケットに属する時間間隔の待機数

LAST_UPDATE_TIME

VARCHAR2(64)

前回、バケットが更新された時刻(前回の待機の終了タイムスタンプはバケットの時間間隔に含まれる)

V$EVENT_NAME

V$EVENT_NAMEは、待機イベントに関する情報を示します。

列

データ型

説明

EVENT#

NUMBER

待機イベントの数

EVENT_ID

NUMBER

待機イベントの識別子

NAME

VARCHAR2(64)

待機イベントの名前

PARAMETER1

VARCHAR2(64)

待機イベントの第1パラメータの説明

PARAMETER2

VARCHAR2(64)

待機イベントの第2パラメータの説明

PARAMETER3

VARCHAR2(64)

待機イベントの第3パラメータの説明

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機イベントのクラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前
関連項目: 各種待機イベントのクラスについては、「待機イベントのクラス」を参照してください。

V$EVENTMETRIC

V$EVENTMETRICは、最新の60秒間の待機イベント・メトリックの値を示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

EVENT#

NUMBER

イベントの数

EVENT_ID

NUMBER

イベントの識別子

NUM_SESS_WAITING

NUMBER

時間間隔の最後に待機中のセッションの数

TIME_WAITED

NUMBER

待機時間(1/100秒)

WAIT_COUNT

NUMBER

待機回数

TIME_WAITED_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからの待機時間(1/100秒)

WAIT_COUNT_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからの待機回数

V$EXECUTION

V$EXECUTIONは、パラレル実行の情報を示します。

列

データ型

説明

PID

NUMBER

セッションID

DEPTH

NUMBER

深さ

FUNCTION

VARCHAR2(10)

セッション・シリアル番号

TYPE

VARCHAR2(7)

プラン表のOBJECT_NODEの名前

NVALS

NUMBER

OBJECT_NODEの経過時間

VAL1

NUMBER

番号1の値

VAL2

NUMBER

番号2の値

SEQH

NUMBER

順序

SEQL

NUMBER

順序

V$FALSE_PING

V$FALSE_PINGは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$INSTANCE_CACHE_TRANSFERおよびV$SEGMENT_STATISTICSビュー内にあります。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

データ・ファイル識別子番号(ファイル名を確認するには、DBA_DATA_FILESまたはV$DBFILEを問い合せる)

BLOCK#

NUMBER

ブロック番号

STATUS

VARCHAR2(6)

ブロックの状態:

- free - 現在未使用

- xcur - 排他

- scur - 共有カレント

- cr - 読取り一貫性

- read - ディスクから読取り中

- mrec - メディア・リカバリ・モード

- irec - インスタンス・リカバリ・モード

XNC

NUMBER

別のインスタンスとの競合による排他モードからのPCMロック変換数。この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

FORCED_READS

NUMBER

別のインスタンスによってブロックに対するロックが排他モードで要求されて、ブロックがこのインスタンスのキャッシュ外に強制的に出されたため、このブロックをキャッシュから再度読み取ることが必要になった回数

FORCED_WRITES

NUMBER

このインスタンスが使用していたブロックに対して、別のインスタンスが競合モードによるロックを要求したために、GCSがこのブロックをキャッシュに書き込むことが必要になった回数

NAME

VARCHAR2(30)

ブロックが設定されているデータベース・オブジェクトの名前

PARTITION_NAME

VARCHAR2(30)

非パーティション・オブジェクトの場合はNULL

KIND

VARCHAR2(15)

データベース・オブジェクトの型

OWNER#

NUMBER

所有者番号

LOCK_ELEMENT_ADDR

RAW(4 | 8)

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

LOCK_ELEMENT_NAME

NUMBER

バッファを対象としているPCMロックを含むロックの名前

LOCK_ELEMENT_CLASS

NUMBER

ロック要素クラス

V$FAST_START_SERVERS

V$FAST_START_SERVERSは、パラレル・トランザクション・リカバリを実行しているすべてのリカバリ・スレーブに関する情報を示します。

列

データ型

説明

STATE

VARCHAR2(11)

サーバーの状態(IDLEまたはRECOVERING)

UNDOBLOCKSDONE

NUMBER

これまでに実行されたUNDOブロックの数

PID

NUMBER

プロセスID

XID

RAW(8)

トランザクションID

関連項目:
『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』

V$FAST_START_TRANSACTIONS

V$FAST_START_TRANSACTIONSは、Oracleがリカバリ中のトランザクションの処理過程を示します。

列

データ型

説明

USN

NUMBER

トランザクションのUNDOセグメント番号

SLT

NUMBER

ロールバック・セグメント内のスロット

SEQ

NUMBER

スロットのインカネーション番号

STATE

VARCHAR2(16)

トランザクションの状態(TO BE RECOVERED、RECOVERED、RECOVERING)

UNDOBLOCKSDONE

NUMBER

トランザクションで完了したUNDOブロック数

UNDOBLOCKSTOTAL

NUMBER

リカバリが必要なUNDOブロックの合計数

PID

NUMBER

割り当てられたカレント・サーバーのID

CPUTIME

NUMBER

リカバリが進行した秒単位の時間

PARENTUSN

NUMBER

PDML内の親トランザクションのUNDOセグメント番号

PARENTSLT

NUMBER

PDML内の親トランザクションのスロット

PARENTSEQ

NUMBER

PDML内の親トランザクションの順序番号

XID

RAW(8)

トランザクションID

PXID

RAW(8)

親トランザクションID

RCVSERVERS

NUMBER

最後のリカバリで使用されたサーバーの数

関連項目:
『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』

V$FILE_CACHE_TRANSFER

V$FILE_CACHE_TRANSFERは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$INSTANCE_CACHE_TRANSFERおよびV$SEGMENT_STATISTICSビュー内にあります。

列

データ型

説明

FILE_NUMBER

NUMBER

データ・ファイルの番号

X_2_NULL

NUMBER

排他からNULLへの変換ブロック数(常に0)

X_2_NULL_FORCED_WRITE

NUMBER

排他からNULLへの強制書込み数(常に0)

X_2_NULL_FORCED_STALE

NUMBER

排他からNULLへの変換によってCRになったブロック数(常に0)

X_2_S

NUMBER

排他から共有への変換ブロック数(常に0)

X_2_S_FORCED_WRITE

NUMBER

排他から共有への強制書込み数(常に0)

S_2_NULL

NUMBER

共有からNULLへの変換ブロック数(常に0)

S_2_NULL_FORCED_STALE

NUMBER

共有からNULLへの変換によってCRになったブロック数(常に0)

RBR

NUMBER

再利用ブロック・インスタンス間コールの数(常に0)

RBR_FORCED_WRITE

NUMBER

再利用ブロック・インスタンス間コールのために書き込まれたブロックの数(常に0)

RBR_FORCED_STALE

NUMBER

再利用ブロック・インスタンス間コールによってフラッシュとマークされたブロックの数(常に0)

NULL_2_X

NUMBER

NULLから排他への変換ブロック数(常に0)

S_2_X

NUMBER

共有から排他への変換ブロック数(常に0)

NULL_2_S

NUMBER

NULLから共有への変換ブロック数(常に0)

CR_TRANSFERS

NUMBER

受信済のCRブロック数(常に0)

CUR_TRANSFERS

NUMBER

受信済のカレント・ブロック数(常に0)

V$FILE_HISTOGRAM

V$FILE_HISTOGRAMは、同期シングル・ブロックすべての読取りをファイル別のヒストグラムで示します(データ・ファイルの場合)。ヒストグラムには、<1ms、<2ms、<4ms、<8ms、... < 2^21 ms、< 2^22 ms、>= 2^22 msがあります。

STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがALLに設定されていないかぎり、ヒストグラムは作成されません。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

ファイル番号

SINGLEBLKRDTIM_MILLI

NUMBER

バケットが表す時間間隔(ミリ秒)。時間間隔がnumの場合、この列は、num未満の時間間隔の待機(numより小さいバケットには含まれない)を表す。

SINGLEBLKRDS

NUMBER

ヒストグラムのバケットに属する時間間隔の待機数

V$FILEMETRIC

V$FILEMETRICは、最新の10分間のファイル・メトリックの値を示します。システムには最新の1時間の履歴が保持されます。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

FILE_ID

NUMBER

ファイル番号

CREATION_TIME

NUMBER

ファイル作成のタイムスタンプ

AVERAGE_READ_TIME

NUMBER

ファイルの平均読取り時間(1/100秒)

AVERAGE_WRITE_TIME

NUMBER

ファイルの平均書込み時間(1/100秒)

PHYSICAL_READS

NUMBER

物理読取り数

PHYSICAL_WRITES

NUMBER

物理書込み数

PHYSICAL_BLOCK_READS

NUMBER

物理ブロック読取り数

PHYSICAL_BLOCK_WRITES

NUMBER

物理ブロック書込み数

V$FILEMETRIC_HISTORY

V$FILEMETRIC_HISTORYは、最新の1時間のすべての時間間隔に対するファイル・メトリックの値を示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

FILE_ID

NUMBER

ファイル番号

CREATION_TIME

NUMBER

ファイル作成のタイムスタンプ

AVERAGE_READ_TIME

NUMBER

ファイルの平均読取り時間(1/100秒)

AVERAGE_WRITE_TIME

NUMBER

ファイルの平均書込み時間(1/100秒)

PHYSICAL_READS

NUMBER

物理読取り数

PHYSICAL_WRITES

NUMBER

物理書込み数

PHYSICAL_BLOCK_READS

NUMBER

物理ブロック読取り数

PHYSICAL_BLOCK_WRITES

NUMBER

物理ブロック書込み数

V$FILESPACE_USAGE

V$FILESPACE_USAGEでは、各データ・ファイルおよび一時ファイルの領域割当て情報が要約されます。

列

データ型

説明

TABLESPACE_ID

NUMBER

ファイルが属する表領域のID

RFNO

NUMBER

ファイルの相対ファイル番号

ALLOCATED_SPACE

NUMBER

ファイル内に割り当てられた領域の合計量

FILE_SIZE

NUMBER

現行のファイル・サイズ

FILE_MAXSIZE

NUMBER

ファイルの最大サイズ

CHANGESCN_BASE

NUMBER

ファイルに対する前回の変更のSCNベース

CHANGESCN_WRAP

NUMBER

ファイルに対する前回の変更のSCNラップ

FLAG

NUMBER

ファイル属性のフラグ

V$FILESTAT

V$FILESTATは、実行された物理読取り/書込みの数、およびファイル・レベルで実行されたシングル・ブロックI/OとマルチブロックI/Oの合計数を示します。Oracle Database 10g リリース2(10.2)では、このビューにはバックアップ操作に対するRMANプロセスによって実行される読取りも含まれます。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

ファイルの番号

PHYRDS

NUMBER

実行された物理読取り数

PHYWRTS

NUMBER

DBWRに書込みが必要となった回数

PHYBLKRD

NUMBER

読み込まれた物理ブロックの数

OPTIMIZED_PHYBLKRD

NUMBER

データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュ・ブロックからの物理読取り数

PHYBLKWRT

NUMBER

ディスクに書き込まれたブロックの数。書き込まれたブロックがすべてシングル・ブロックの場合、PHYWRTSに等しい。

SINGLEBLKRDS

NUMBER

シングル・ブロックの読取り数

READTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、読取りに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

WRITETIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、書込みに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

SINGLEBLKRDTIM

NUMBER

シングル・ブロックの累積読取り時間(1/100秒)

AVGIOTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、I/Oに費やされた平均時間(1/100秒)。falseの場合は0。

LSTIOTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、最新のI/Oに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

MINIOTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、単一のI/Oに費やされた最小時間(1/100秒)。falseの場合は0。

MAXIORTM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、単一読取りに費やされた最大時間(1/100秒)。falseの場合は0。

MAXIOWTM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、単一書込みの実行に費やされた最大時間(1/100秒)。falseの場合は0。

V$FIXED_TABLE

V$FIXED_TABLEは、データベース内のすべての動的パフォーマンス表、ビューおよび導出表を示します。一部のV$表(たとえば、V$ROLLNAME)は実表を参照するため、表示されません。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

OBJECT_ID

NUMBER

固定オブジェクトの識別子

TYPE

VARCHAR2(5)

オブジェクト型(TABLE | VIEW)

TABLE_NUM

NUMBER

型がTABLEの場合、動的パフォーマンス表を識別する番号

V$FIXED_VIEW_DEFINITION

V$FIXED_VIEW_DEFINITIONは、すべての固定ビュー(V$で始まるビュー)の定義を示します。この表は、注意して使用してください。Oracleでは、固定ビューの動作をリリース間で統一するようにしていますが、固定ビューの定義は、予告なしに変更されることがあります。これらの定義は、動的パフォーマンス表の索引付きの列を使用して問合せを最適化するために使用してください。

列

データ型

説明

VIEW_NAME

VARCHAR2(30)

固定ビューの名前

VIEW_DEFINITION

VARCHAR2(4000)

固定ビューの定義

V$FLASHBACK_DATABASE_LOG

V$FLASHBACK_DATABASE_LOGは、フラッシュバック・データに関する情報を示します。このビューを使用すると、現行のワークロードに必要なフラッシュバック領域の量を見積もることができます。

列

データ型

説明

OLDEST_FLASHBACK_SCN

NUMBER

すべてのインカネーションのフラッシュバック・データ内の最小システム変更番号(SCN)

OLDEST_FLASHBACK_TIME

DATE

すべてのインカネーションのフラッシュバック・データ内の最小SCNの時刻

RETENTION_TARGET

NUMBER

ターゲット保存時間(分)

FLASHBACK_SIZE

NUMBER

フラッシュバック・データの現行のサイズ(バイト)

ESTIMATED_FLASHBACK_SIZE

NUMBER

現行のターゲット保存に必要なフラッシュバック・データの推定サイズ

V$FLASHBACK_DATABASE_LOGFILE

V$FLASHBACK_DATABASE_LOGFILEは、フラッシュバック・ログ・ファイルに関する情報を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(513)

ログ・ファイル名

LOG#

NUMBER

ログ・ファイル番号

THREAD#

NUMBER

ログ・ファイル・スレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

ログ・ファイル順序番号

BYTES

NUMBER

ログ・ファイル・サイズ(バイト)

FIRST_CHANGE#

NUMBER

ログ・ファイル内の最小システム変更番号(SCN)

FIRST_TIME

DATE

ログ・ファイル内の最初のSCNの時刻

TYPE脚注 1

VARCHAR2(9)

ログ・タイプ:

- NORMAL

- RESERVED

- FREE

- TO DELETE

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$FLASHBACK_DATABASE_STAT

V$FLASHBACK_DATABASE_STATは、フラッシュバック・データをロギングするI/Oオーバーヘッドの監視に関する統計情報を示します。このビューは、以前のワークロードに基づいて、必要とされる推定フラッシュバック領域も示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

時間間隔の開始時刻

END_TIME

DATE

時間間隔の終了時刻

FLASHBACK_DATA

NUMBER

時間間隔内に書き込まれたフラッシュバック・データのバイト数

DB_DATA

NUMBER

時間間隔内に読取り/書込みが行われたデータベース・データのバイト数

REDO_DATA

NUMBER

時間間隔内に書き込まれたREDOデータのバイト数

ESTIMATED_FLASHBACK_SIZE

NUMBER

時間間隔の最後におけるV$FLASHBACK_DATABASE_LOGのESTIMATED_FLASHBACK_SIZEの値

V$FLASHBACK_TXN_GRAPH

V$FLASHBACK_TXN_GRAPHは、トランザクションの依存性グラフを表形式で表します。依存性が高い部分では、競合が発生している各操作ごとに複数の行が存在する可能性があります。

このビューは、DBMS_FLASHBACK.TRANSACTION_BACKOUT()機能セットを使用して補正トランザクションが開始された後に関連するものであり、補正トランザクションがコミットされるか、ロールバックされると関連性がなくなります。また、DBA_FLASHBACK_TXN_REPORTビューのCLOB XML構成では取得できないUNDO SQLについても表形式で表します。

列

データ型

説明

COMPENSATING_XID

RAW(8)

補正トランザクションのトランザクションID

COMPENSATING_TXN_NAME

VARCHAR2(255)

補正トランザクションの名前

XID

RAW(8)

メモリー内で検出された関連トランザクションのトランザクションID

TXN_NAME

VARCHAR2(255)

XID(トランザクションID)を持つトランザクションの名前(名前がない場合は、NULL)

PARENT_XID

RAW(8)

PDMLトランザクションに対する親トランザクションID

INTERESTING

NUMBER

このトランザクションがトランザクションの依存性グラフにある場合

ORIGINAL

NUMBER

トランザクションが、指定された入力セットの一部の場合

BACKOUT_SEQ

NUMBER

トランザクションが取り消された順序

NUM_PREDS

NUMBER

トランザクション・グラフのXIDで指定されたトランザクションより前の数

NUM_SUCCS

NUMBER

トランザクション・グラフのXIDで指定されたトランザクション以降の数

DEP_XID

RAW(8)

XIDで指定されたトランザクションの1つの依存トランザクションID。これは、XIDの特定の子である。

DEP_TXN_NAME

VARCHAR2(255)

DEP_XIDで指定されたトランザクションのトランザクション名(存在する場合)

TXN_CONF_SQL_ID

NUMBER

XIDのコンテキストで実行され、依存関係のあるトランザクションと競合するUNDO SQLのSQL ID

DEP_TXN_CONF_SQL_ID

NUMBER

DEP_XIDのコンテキストで実行され、XIDと競合するUNDO SQLのSQL ID

CONFLICT_TYPE

VARCHAR2(32)

競合解消メソッドを適用する競合のタイプ(削除の競合、一意性競合、更新の競合のいずれか)

V$FLASHBACK_TXN_MODS

V$FLASHBACK_TXN_MODSは、メモリー内のすべてのトランザクションの個別の変更を示します。

このビューは、DBMS_FLASHBACK.TRANSACTION_BACKOUT()機能セットを使用して補正トランザクションが開始された後に関連するものであり、補正トランザクションがコミットされるか、ロールバックされると関連性がなくなります。また、DBA_FLASHBACK_TXN_REPORTビューのCLOB XML構成では取得できないUNDO SQLについても表形式で表します。

列

データ型

説明

COMPENSATING_XID

RAW(8)

補正トランザクションのトランザクションID

COMPENSATING_TXN_NAME

VARCHAR2(255)

補正トランザクションの名前

XID

RAW(8)

メモリー内で検出された関連トランザクションのトランザクションID

TXN_NAME

VARCHAR2(255)

XID(トランザクションID)を持つトランザクションの名前(名前がない場合は、NULL)

PARENT_XID

RAW(8)

PDMLトランザクションに対する親トランザクションID

INTERESTING

NUMBER

このトランザクションがトランザクションの依存性グラフにある場合

ORIGINAL

NUMBER

トランザクションが、指定された入力セットの一部の場合

BACKOUT_SEQ

NUMBER

トランザクションが取り消された順序

UNDO_SQL

VARCHAR2(4000)

変更のUNDO SQL

UNDO_SQL_SQN

NUMBER

特定のSQLがこのトランザクションを取り消すために実行されている順序

UNDO_SQL_SUB_SQN

NUMBER

UNDO SQLが4000バイトより大きい場合は、UNDO SQLの4000バイト部分の、1から始まる順序番号

BACKOUT_SQL_ID

NUMBER

UNDO SQLのSQL ID(補正トランザクションのみに使用される)

OPERATION

VARCHAR2(30)

フォワード操作によって実行される操作(挿入/更新/削除など)

BACKEDOUT

NUMBER

トランザクションが現時点で取り消されているかどうか

CONFLICT_MOD

NUMBER

関連する変更が競合の原因である場合

MODS_PER_LCR

NUMBER

LCRが複数の変更の原因(たとえば、IOTを更新すると、挿入後に実際に削除されるなど)となる場合もある

V$FOREIGN_ARCHIVED_LOG

V$FOREIGN_ARCHIVED_LOGでは、ロジカル・スタンバイ・データベースに問合せを行って、データベースが受信した外部アーカイブ・ログのリストを確認できます。

フィジカル・スタンバイ・データベースでは、このビューに対して行は戻されません。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

アーカイブ・ログ・レコードID

STAMP

NUMBER

アーカイブ・ログ・レコード・スタンプ

NAME

VARCHAR2(513)

アーカイブ・ログ・ファイル名。NULLに設定されている場合、そのログ・ファイルがアーカイブされる前に消去されたか、RMANのBACKUPコマンドでdelete inputオプションを使用してすべてのアーカイブログのバックアップが実行された(RMAN> backup archivelog all delete input; )。

DEST_ID

NUMBER

アーカイブ・ログが生成された元の接続先。接続先の識別子が使用不可の場合、この値は0。

THREAD#

NUMBER

REDOスレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

REDOログ順序番号

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ時刻

RESETLOGS_ID

NUMBER

アーカイブREDOログに対応付けられたリセットログ識別子

FIRST_CHANGE#

NUMBER

アーカイブ・ログの最初の変更番号

FIRST_TIME

DATE

最初の変更のタイムスタンプ

NEXT_CHANGE#

NUMBER

次のログ内の最初の変更

NEXT_TIME

DATE

次の変更のタイムスタンプ

BLOCKS

NUMBER

アーカイブ・ログのサイズ(ブロック単位)

BLOCK_SIZE

NUMBER

REDOログ・ブロックのサイズ。これはアーカイブ・ログの論理ブロック・サイズで、アーカイブ・ログがコピーされたオンライン・ログの論理ブロック・サイズと同じ。オンライン・ログの論理ブロック・サイズはプラットフォーム固有の値で、ユーザーは調整できない。

CREATOR

VARCHAR2(7)

アーカイブ・ログの作成者:
ARCH - アーカイバ・プロセス

FGRD - フォアグラウンド・プロセス

RMAN - Recovery Manager

SRMN - スタンバイ時のRMAN

LGWR - ログ・ライター・プロセス

REGISTRAR

VARCHAR2(7)

エントリの登録者:
RFS - リモート・ファイル・サーバー・プロセス

ARCH - アーカイバ・プロセス

FGRD - フォアグラウンド・プロセス

RMAN - Recovery Manager

SRMN - スタンバイ時のRMAN

LGWR - ログ・ライター・プロセス

ARCHIVED

VARCHAR2(3)

オンラインREDOログがアーカイブされたこと(YES)、またはRMANがリカバリ時に、ログの調査および将来REDOログを適用するためのレコードの作成のみが行われたこと(NO)を示す。
詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

APPLIED

VARCHAR2(3)

ARCHIVELOGが、対応するスタンバイ・データベースに適用されているかどうか(YES | NO)。ローカルの接続先の値は、常にNO。
この列は、REGISTRAR='RFS'が指定されたARCHIVED_LOGエントリに対するスタンバイ・サイトで有効(つまり、このログはプライマリからスタンバイ・データベースに送信される)。REGISTRAR='RFS'およびAPPLIEDがNOの場合、ログはスタンバイ・データベースに受信されているが、適用されない。REGISTRAR='RFS'およびAPPLIEDがYESの場合、ログはスタンバイ・データベースに受信および適用済。

このフィールドは、ディスクからバックアップおよび削除可能なアーカイブ・ログを識別するために使用可能

DELETED

VARCHAR2(3)

RMANのDELETEコマンドによって、アーカイブ・ログ・ファイルがディスクから物理的に削除され、ターゲット・データベースの制御ファイルおよびリカバリ・カタログからも論理的に削除されたかどうか(YES | NO)

STATUS

VARCHAR2(1)

アーカイブ・ログの状態
A - 使用可能

D - 削除済

U - 使用不可能

X - 期限切れ

COMPLETION_TIME

DATE

アーカイブ完了の時刻

DICTIONARY_BEGIN

VARCHAR2(3)

ログに、LogMinerディクショナリの先頭が含まれているかどうか(YES | NO)

DICTIONARY_END

VARCHAR2(3)

ログに、LogMinerディクショナリの末尾が含まれているかどうか(YES | NO)

END_OF_REDO

VARCHAR2(3)

アーカイブREDOログに、プライマリ・データベースのすべてのREDO情報の末尾が含まれているかどうか(YES | NO)

ARCHIVAL_THREAD#

NUMBER

アーカイブ操作を実行したインスタンスのREDOスレッド番号。この列は、クローズされたスレッドが別のインスタンスによりアーカイブされる場合にのみ、THREAD#列とは異なる値になる。

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

COMPRESSED

VARCHAR2(3)

予約済

FAL

VARCHAR2(3)

アーカイブ・ログがFAL要求の結果として生成されたかどうか(YES | NO)

END_OF_REDO_TYPE

VARCHAR2(10)

指定可能な値は次のとおりです。
SWITCHOVER - スイッチオーバーの終わりに生成されたアーカイブREDOログ・ファイル

TERMINAL - フェイルオーバー後に生成されたアーカイブREDOログ・ファイル

RESETLOGS - ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS文が発行された後にプライマリ・データベースにアーカイブされたオンラインREDOログ・ファイル

ACTIVATION - ALTER DATABASE ACTIVATE STANDBY DATABASE文が発行された後にフィジカル・スタンバイ・データベースにアーカイブされたログ・ファイル

空の文字列 - ログは通常のアーカイブであり、他のなんらかのイベントによりアーカイブされたものではない。

SOURCE_DBID

NUMBER

このアーカイブ・ログを生成したソース・データベースのデータベースID

V$FS_FAILOVER_STATS

V$FS_FAILOVER_STATSは、システムで発生する高速開始フェイルオーバー(FSFO)に関する統計を示します。

列

データ型

説明

LAST_FAILOVER_TIME

VARCHAR2(20)

前回の高速開始フェイルオーバーのタイムスタンプ

LAST_FAILOVER_REASON

VARCHAR2(255)

前回の高速開始フェイルオーバーの理由

V$FS_OBSERVER_HISTOGRAM

V$FS_OBSERVER_HISTOGRAMは、オブザーバとプライマリ・データベース間の正常なpingの頻度に基づいて、様々な時間間隔で統計情報を表示します。これらの統計情報を使用して、環境のFastStartFailoverThreshold構成プロパティに適切な値を選択できます。

列

データ型

説明

WAIT_TIME

NUMBER

このインスタンスに対する正常なオブザーバのpingのペア(pingペア)間の時間間隔。この列の値は、特定のヒストグラム・バケットで表されるping間の間隔サンプルの上限であることに注意してください。WAIT_TIME = numberである場合、この列は、小さいバケットには含まれていない、number以下の、ping間の間隔を表します。

WAIT_COUNT

NUMBER

このヒストグラム・バケットに対応するping間の間隔があるpingペアの数。

LAST_UPDATE_TIME

VARCHAR2(20)

この行が最後に更新された時刻

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

関連項目:
FastStartFailoverThreshold構成プロパティの詳細は、『Oracle Data Guard Broker』を参照してください。

V$GC_ELEMENT

V$GC_ELEMENTは、バッファ・キャッシュで使用される各グローバル・キャッシュ・リソースに対するエントリを1つ示します。ロック要素に対応するグローバル・キャッシュ・リソースの名前は、{'BL', indx, class}です。これは、Real Application Clustersのビューです。

列

データ型

説明

GC_ELEMENT_ADDR

RAW(4 | 8)

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

INDX

NUMBER

プラットフォーム固有のロック・マネージャ識別子

CLASS

NUMBER

プラットフォーム固有のロック・マネージャ識別子

GC_ELEMENT_NAME

NUMBER

バッファを対象としているPCMロックを含むロックの名前

MODE_HELD

NUMBER

保持されたロック・モードの、プラットフォームによって異なる値: 通常、3 = 共有、5 = 排他

BLOCK_COUNT

NUMBER

PCMロックの対象となるブロックの数

RELEASING

NUMBER

PCMロックをダウングレードしている場合、0以外の値

ACQUIRING

NUMBER

PCMロックをアップグレードしている場合、0以外の値

WRITING

NUMBER

GC_ELEMENTが書込み中の場合、書込みの状態

RECOVERING

NUMBER

GC_ELEMENTがリカバリ中の場合、リカバリの状態

LOCAL

NUMBER

GC_ELEMENTがローカルの場合は0、グローバルの場合は1

FLAGS

NUMBER

ロック要素に対するプロセス・レベル・フラグ

V$GC_ELEMENTS_WITH_COLLISIONS

V$GC_ELEMENTS_WITH_COLLISIONSは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$INSTANCE_CACHE_TRANSFERおよびV$SEGMENT_STATISTICSビュー内にあります。

列

データ型

説明

GC_ELEMENT_ADDR

RAW(4 | 8)

バッファを対象としているPCMロックを含むロック要素のアドレス。複数のバッファが同じアドレスを持っている場合、これらのバッファは同じPCMロックの対象になる。

V$GCSHVMASTER_INFO

V$GCSHVMASTER_INFOは、特定のマスターにマップされているファイルに属するものを除く、グローバル・キャッシュ・サービス・リソースの現行と以前のマスター・インスタンスと再マスター化の数を示します。

列

データ型

説明

HV_ID

NUMBER

PCMハッシュ値ID

CURRENT_MASTER

NUMBER

このPCMハッシュ値IDのマスター・インスタンス

PREVIOUS_MASTER

NUMBER

このPCMハッシュ値IDの以前のマスター・インスタンス

REMASTER_CNT

NUMBER

再マスター化された回数

V$GCSPFMASTER_INFO

V$GCSPFMASTER_INFOは、特定のマスターにマップされているファイルに属する、グローバル・キャッシュ・サービス・リソースの現行と以前のマスター・インスタンスと再マスター化の数を示します。

列

データ型

説明

FILE_ID

NUMBER

ファイル番号

DATA_OBJECT_ID

NUMBER

データ・オブジェクトID

GC_MASTERING_POLICY

VARCHAR2(11)

データ・オブジェクト型。
可能な値は、AffinityまたはRead mostly

CURRENT_MASTER

NUMBER

このファイルのマスター・インスタンス

PREVIOUS_MASTER

NUMBER

このファイルの以前のマスター・インスタンス

REMASTER_CNT

NUMBER

再マスター化された回数

V$GES_BLOCKING_ENQUEUE

V$GES_BLOCKING_ENQUEUEは、現在ロック・マネージャが把握している、ブロックされているか他をブロックしているすべてのロックの情報を示します。このビューの出力は、V$GES_ENQUEUEからの出力のサブセットです。これは、Real Application Clustersのビューです。

関連項目:
ロック・マネージャが把握しているすべてのロックについては、「V$GES_ENQUEUE」を参照してください。

列

データ型

説明

HANDLE

RAW(4 | 8)

ロック・ポインタ

GRANT_LEVEL

VARCHAR2(9)

ロックの権限付与レベル

REQUEST_LEVEL

VARCHAR2(9)

ロックの要求レベル

RESOURCE_NAME1

VARCHAR2(30)

ロックのリソース名

RESOURCE_NAME2

VARCHAR2(30)

ロックのリソース名

PID

NUMBER

ロックを保持するプロセス識別子

TRANSACTION_ID0

NUMBER

ロックが属するトランザクション識別子の下位4バイト

TRANSACTION_ID1

NUMBER

ロックが属するトランザクション識別子の上位4バイト

GROUP_ID

NUMBER

ロックのグループ識別子

OPEN_OPT_DEADLOCK

NUMBER

DEADLOCKオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

OPEN_OPT_PERSISTENT

NUMBER

PERSISTENTオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

OPEN_OPT_PROCESS_OWNED

NUMBER

PROCESS_OWNEDオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

OPEN_OPT_NO_XID

NUMBER

NO_XIDオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_GETVALUE

NUMBER

GETVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_PUTVALUE

NUMBER

PUTVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NOVALUE

NUMBER

NOVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_DUBVALUE

NUMBER

DUBVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NOQUEUE

NUMBER

NOQUEUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_EXPRESS

NUMBER

EXPRESS変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NODEADLOCKWAIT

NUMBER

NODEADLOCKWAIT変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NODEADLOCKBLOCK

NUMBER

NODEADLOCKBLOCK変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

WHICH_QUEUE

NUMBER

現在ロックが存在するキュー。NULLキューの場合は0、GRANTEDキューの場合は1、CONVERTキューの場合は2。

STATE

VARCHAR2(64)

所有者に表示されるロックの状態

AST_EVENT0

NUMBER

最新のASTイベント

OWNER_NODE

NUMBER

ノード識別子

BLOCKED

NUMBER

このロック要求が他からブロックされている場合は1、ブロックされていない場合は0

BLOCKER

NUMBER

このロックが他をブロックしている場合は1、ブロックしていない場合は0

V$GES_CONVERT_LOCAL

V$GES_CONVERT_LOCALは、ローカルGESエンキュー操作の統計情報を示します。このビューには、グローバル・エンキュー要求の平均変換時間、カウント情報および定期的統計が記録されます。

列

データ型

説明

INST_ID

NUMBER

インスタンスのID

CONVERT_TYPE

VARCHAR2(16)

変換タイプ:

- NULL -> SS - NULLモードから半共有モード

- NULL -> SX - NULLモードから共有排他モード

- NULL -> S - NULLモードから共有モード

- NULL -> SSX - NULLモードから半共有排他モード

- NULL -> X - NULLモードから排他モード

- SS -> SX - 半共有モードから共有排他モード

- SS -> S - 半共有モードから共有モード

- SS -> SSX - 半共有モードから半共有排他モード

- SS -> X - 半共有モードから排他モード

- SX -> S - 共有排他モードから共有モード

- SX -> SSX - 共有排他モードから半共有排他モード

- SX -> X - 共有排他モードから排他モード

- S -> SX - 共有モードから共有排他モード

- S -> SSX - 共有モードから半共有排他モード

- S -> X - 共有モードから排他モード

- SSX -> X - 半共有排他モードから排他モード

AVERAGE_CONVERT_TIME

NUMBER

ロック操作のタイプ別の平均変換時間(1/100秒)

CONVERT_COUNT

NUMBER

操作の数

V$GES_CONVERT_REMOTE

V$GES_CONVERT_REMOTEは、リモートGESエンキュー変換の値を示します。このビューには、グローバル・エンキュー要求の平均変換時間、カウント情報および定期的統計が記録されます。

列

データ型

説明

INST_ID

NUMBER

インスタンスのID

CONVERT_TYPE

VARCHAR2(16)

変換タイプ:

- NULL -> SS - NULLモードから半共有モード

- NULL -> SX - NULLモードから共有排他モード

- NULL -> S - NULLモードから共有モード

- NULL -> SSX - NULLモードから半共有排他モード

- NULL -> X - NULLモードから排他モード

- SS -> SX - 半共有モードから共有排他モード

- SS -> S - 半共有モードから共有モード

- SS -> SSX - 半共有モードから半共有排他モード

- SS -> X - 半共有モードから排他モード

- SX -> S - 共有排他モードから共有モード

- SX -> SSX - 共有排他モードから半共有排他モード

- SX -> X - 共有排他モードから排他モード

- S -> SX - 共有モードから共有排他モード

- S -> SSX - 共有モードから半共有排他モード

- S -> X - 共有モードから排他モード

- SSX -> X - 半共有排他モードから排他モード

AVERAGE_CONVERT_TIME

NUMBER

ロック操作のタイプ別の平均変換時間(1/100秒)

CONVERT_COUNT

NUMBER

操作の数

V$GES_ENQUEUE

V$GES_ENQUEUEは、現在ロック・マネージャが把握しているロックをすべて示します。これはOracle Real Application Clustersビューです。

関連項目:
現在ブロックしているすべてのロック、またはブロックされているすべてのロックについては、「V$GES_BLOCKING_ENQUEUE」を参照してください。

列

データ型

説明

HANDLE

RAW(4 | 8)

ロック・ポインタ

GRANT_LEVEL

VARCHAR2(9)

ロックの権限付与レベル

REQUEST_LEVEL

VARCHAR2(9)

ロックの要求レベル

RESOURCE_NAME1

VARCHAR2(30)

ロックのリソース名

RESOURCE_NAME2

VARCHAR2(30)

ロックのリソース名

PID

NUMBER

ロックを保持するプロセス識別子

TRANSACTION_ID0

NUMBER

ロックが属するトランザクション識別子の下位4バイト

TRANSACTION_ID1

NUMBER

ロックが属するトランザクション識別子の上位4バイト

GROUP_ID

NUMBER

ロックのグループ識別子

OPEN_OPT_DEADLOCK

NUMBER

DEADLOCKオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

OPEN_OPT_PERSISTENT

NUMBER

PERSISTENTオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

OPEN_OPT_PROCESS_OWNED

NUMBER

PROCESS_OWNEDオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

OPEN_OPT_NO_XID

NUMBER

NO_XIDオープン・オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_GETVALUE

NUMBER

GETVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_PUTVALUE

NUMBER

PUTVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NOVALUE

NUMBER

NOVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_DUBVALUE

NUMBER

DUBVALUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NOQUEUE

NUMBER

NOQUEUE変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_EXPRESS

NUMBER

EXPRESS変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NODEADLOCKWAIT

NUMBER

NODEADLOCKWAIT変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

CONVERT_OPT_NODEADLOCKBLOCK

NUMBER

NODEADLOCKBLOCK変換オプションが設定されている場合は1、設定されていない場合は0

WHICH_QUEUE

NUMBER

現在ロックが存在するキュー。NULLキューの場合は0、GRANTEDキューの場合は1、CONVERTキューの場合は2。

STATE

VARCHAR2(64)

所有者に表示されるロックの状態

AST_EVENT0

NUMBER

最新のASTイベント

OWNER_NODE

NUMBER

ノード識別子

BLOCKED

NUMBER

このロック要求が他からブロックされている場合は1、ブロックされていない場合は0

BLOCKER

NUMBER

このロックが他をブロックしている場合は1、ブロックしていない場合は0

V$GES_LATCH

V$GES_LATCHは非推奨です。

関連項目:
GESのラッチ・パフォーマンスの統計情報については、「V$LATCH」を参照してください。

V$GES_RESOURCE

V$GES_RESOURCEはOracle Real Application Clustersビューです。現在ロック・マネージャが認識しているすべてのリソースの情報を示します。

列

データ型

説明

RESP

RAW(4 | 8)

リソース・ポインタ

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(30)

ロックの16進数でのリソース名

ON_CONVERT_Q

NUMBER

変換キューの場合は1、それ以外の場合は0

ON_GRANT_Q

NUMBER

許可キューの場合は1、それ以外の場合は0

PERSISTENT_RES

NUMBER

持続リソースの場合は1、それ以外の場合は0

MASTER_NODE

NUMBER

マスター・ノードID

NEXT_CVT_LEVEL

VARCHAR2(9)

グローバル変換キューで変換するための次のロック・レベル

VALUE_BLK_STATE

VARCHAR2(32)

値ブロックの状態

VALUE_BLK

VARCHAR2(64)

値ブロックの最初の64バイト

V$GES_STATISTICS

V$GES_STATISTICSは、その他のGES統計を示します。

列

データ型

説明

STATISTIC#

NUMBER

統計番号

NAME

VARCHAR2(64)

統計の名前

VALUE

NUMBER

統計に対応付けられた値

V$GG_APPLY_COORDINATOR

V$GG_APPLY_COORDINATORは、各GoldenGate適用プロセス・コーディネータに関する情報を示します。適用プロセスのコーディネータは、適用プロセス・リーダーからトランザクションを取得し、それを適用サーバーに渡します。適用プロセス・コーディネータは、Oracle GoldenGate Integrated Replicatで使用される適用プロセスのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

コーディネータ・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

コーディネータ・セッションのシリアル番号

STATE

VARCHAR2(21)

コーディネータの状態:

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- APPLYING - 適用サーバーにトランザクションを引渡し中

- SHUTTING DOWN CLEANLY - エラーなしで停止中

- ABORTING - 適用エラーのため停止中

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセス・コーディネータは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

TOTAL_APPLIED

NUMBER

前回の開始後に適用プロセスにより適用されたトランザクションの合計数

TOTAL_WAIT_DEPS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、トランザクション間の依存性が原因で他の適用サーバーによりトランザクションが適用されるまで、ある適用サーバーがトランザクション内で論理変更レコード(LCR)の適用を待機していた回数

TOTAL_WAIT_COMMITS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、コミットをシリアライズするために、他の適用サーバーによりトランザクションがコミットされるまで、ある適用サーバーがトランザクションのコミットを待機していた回数

TOTAL_ADMIN

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから発行された管理ジョブの数

TOTAL_ASSIGNED

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから適用サーバーに割り当てられたトランザクションの数

TOTAL_RECEIVED

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからコーディネータ・プロセスにより受信されたトランザクションの合計数

TOTAL_IGNORED

NUMBER

コーディネータにより受信されたが、適用済であるために無視されたトランザクションの数

TOTAL_ROLLBACKS

NUMBER

予期しない競合によりロールバックされたトランザクションの数

TOTAL_ERRORS

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用プロセスにより適用され、適用エラーとなったトランザクションの数

UNASSIGNED_COMPLETE_TXNS

NUMBER

コーディネータがいずれの適用サーバーにも割り当てていない完全なトランザクションの合計数

LWM_TIME

DATE

最小のメッセージ番号を持つメッセージが記録された時刻。最小のメッセージ番号を持つメッセージの作成時刻も、この時点で記録されている。

LWM_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最低水位標に対応するメッセージの番号。つまり、このメッセージ番号以下のコミット・メッセージ番号を持つメッセージは限定的に適用されているが、これより大きいコミット・メッセージ番号を持つ一部のメッセージも適用されている場合がある。

LWM_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最低水位標に対応するメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、最低水位標に対応するメッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

HWM_TIME

DATE

最大のメッセージ番号を持つメッセージが記録された時刻。最大のメッセージ番号を持つメッセージの作成時刻も、この時点で記録されている。

HWM_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最高水位標に対応するメッセージの番号。つまり、このメッセージ番号より大きいコミット・メッセージ番号を持つメッセージは適用されていない。

HWM_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最高水位標に対応するメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、最高水位標に対応するメッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

STARTUP_TIME

DATE

適用プロセスの前回の開始時刻

ELAPSED_SCHEDULE_TIME

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからのメッセージのスケジューリング経過時間(1/100秒)

ELAPSED_IDLE_TIME

NUMBER

アイドルの経過時間

LWM_POSITION

VARCHAR2(64)

最低水位標LCRの位置

HWM_POSITION

VARCHAR2(64)

最高水位標LCRの位置

PROCESSED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

適用コーディネータによって現在処理されているメッセージ番号

ACTIVE_SERVER_COUNT

NUMBER

使用される適用サーバーの数

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

注意:
ELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

関連項目:

- 「TIMED_STATISTICS」

- 「STATISTICS_LEVEL」

V$GG_APPLY_READER

V$GG_APPLY_READERは、各GoldenGate適用リーダーに関する情報を示します。適用リーダーは、キューからのメッセージを読み込み(デキュー)、メッセージの依存性を計算し、トランザクションを作成するプロセスです。適用リーダーは、トランザクションをコミット順にコーディネータに渡して適用サーバーに割当てさせます。適用リーダーは、Oracle GoldenGate Integrated Replicatで使用される適用プロセスのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

リーダー・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

リーダー・セッションのシリアル番号

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセスは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

STATE

VARCHAR2(74)

適用リーダーおよびハッシュ・サーバーの状態を示す。可能な値は、次のとおり。

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- DEQUEUE MESSAGES - キューからメッセージをデキューしている

- SCHEDULE MESSAGES - メッセージ間の依存性を計算し、メッセージを基にトランザクションを作成している

- SPILLING - 適用されていないメッセージがメモリーからハード・ディスクにオーバーフロー中

- PAUSED - WAITING FOR DDL TO COMPLETE - データ定義言語(DDL)の論理変更レコード(LCR)が適用されるまで待機中

適用リーダーの状態が最初に表示され、その後にハッシュ・サーバーの状態が続く。セミコロンにより、適用リーダーの状態とハッシュ・サーバーの状態が区切られる。

TOTAL_MESSAGES_DEQUEUED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後にデキューされたメッセージの合計数

TOTAL_MESSAGES_SPILLED

NUMBER

最後に適用プロセスが起動してから、リーダーによって収容されたメッセージの数

DEQUEUE_TIME

DATE

最後のメッセージが受信された時刻

DEQUEUED_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最後に受信されたメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、メッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

SGA_USED

NUMBER

前回の開始以後の適用プロセスによるSGAメモリーの使用量(バイト)

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージのデキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_SCHEDULE_TIME

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからのメッセージのスケジューリング経過時間(1/100秒)。スケジューリングには、メッセージ間の依存関係の計算と、トランザクションへのメッセージのアセンブルが含まれる。

ELAPSED_SPILL_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージの収容に要した時間(1/100秒)

SPILL_LWM_SCN

NUMBER

最低水位標SCNを収容

PROXY_SID

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のセッションID。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

PROXY_SERIAL

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のシリアル番号。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

PROXY_SPID

VARCHAR2(12)

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のプロセス識別番号。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

BYTES_RECEIVED

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、適用プロセスが前回の開始後に取得プロセスから受信したバイト数。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は移入されない。

DEQUEUED_POSITION

VARCHAR2(64)

デキューされた位置。この列は、GoldenGateインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

SPILL_LWM_POSITION

VARCHAR2(64)

最低水位標位置を収容。この列は、GoldenGateインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

OLDEST_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

最も古いトランザクションID

TOTAL_LCRS_WITH_DEP

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後の行レベルの依存性を持つLCRの合計数

TOTAL_LCRS_WITH_WMDEP

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後の水位標依存性を持つLCRの合計数。適用プロセスの最低水位標が特定のしきい値に到達するまで適用プロセスが待機する必要がある場合、水位標依存性が発生する。

TOTAL_IN_MEMORY_LCRS

NUMBER

現在メモリー内にあるLCRの合計数

SGA_ALLOCATED

NUMBER

適用プロセスの前回開始後に、適用プロセスのGoldenGateプールから割り当てられた共有メモリーの合計容量(バイト)

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

注意:
ELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

関連項目:

- 「TIMED_STATISTICS」

- 「STATISTICS_LEVEL」

V$GG_APPLY_RECEIVER

V$GG_APPLY_RECEIVERは、Replicatプロセスのメッセージ受信者に関する情報を示します。値は、データベース(またはOracle Real Application Clusters (Oracle RAC)環境におけるインスタンス)の再起動時およびReplicatプロセスの停止時に、0 (ゼロ)にリセットされます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

適用受信者のセッションID

SERIAL#

NUMBER

適用受信者のシリアル番号

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

STARTUP_TIME

DATE

適用プロセスの開始時刻

SOURCE_DATABASE_NAME

VARCHAR2(128)

ソース・データベース名

ACKNOWLEDGEMENT

NUMBER

受信者が受信したメッセージの確認

LAST_RECEIVED_MSG

NUMBER

最後に受信されたメッセージ

TOTAL_MESSAGES_RECEIVED

NUMBER

受信したメッセージの合計

TOTAL_AVAILABLE_MESSAGES

NUMBER

使用可能なメッセージの数

STATE

VARCHAR2(46)

適用受信者の状態:

- Initializing

- Sending unapplied txns

- Waiting for message from client

- Receiving LCRs

- Evaluating rules

- Enqueueing LCRS

- Waiting for memory

- Waiting for apply to read

- Waiting for message from Replicat

- Waiting for Replicat flush request to complete

- Waiting for Replicat commit to complete

LAST_RECEIVED_MSG_POSITION

VARCHAR2(64)

最後に受信されたメッセージの位置

ACKNOWLEDGEMENT_POSITION

VARCHAR2(64)

受信者が受信したメッセージの確認位置。SCNではない適切な位置にある値を除き、ACKNOWLEDGEMENTと一致する。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

V$GG_APPLY_SERVER

V$GG_APPLY_SERVERは、各GoldenGate適用サーバーとそのアクティビティに関する情報を示します。適用サーバーは、適用プロセスの適用コーディネータからメッセージを受信します。受信したメッセージごとに、適用サーバーはそれを適用するか、適切な適用ハンドラに送信します。適用サーバーは、Oracle GoldenGate Integrated Replicatで使用される適用プロセスのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

適用サーバー・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

適用サーバー・セッションのシリアル番号

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセスは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

SERVER_ID

NUMBER

適用サーバーのパラレル実行サーバー番号

STATE

VARCHAR2(20)

適用サーバーの状態:

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- RECORD LOW-WATERMARK - 適用の進捗情報を管理する管理ジョブを実行中。この情報は、ALL_APPLY_PROGRESSおよびDBA_APPLY_PROGRESSデータ・ディクショナリ・ビューで使用される。

- ADD PARTITION - 進行中のトランザクションに関する情報の記録用パーティションを追加する管理ジョブを実行中。

- DROP PARTITION - 進行中のトランザクションに関する情報の記録に使用された列を消去する管理ジョブを実行中。

- EXECUTE TRANSACTION - トランザクションを適用中。

- WAIT COMMIT - 下位コミットSCNを持つ他のトランザクションがすべて適用されるまでトランザクションのコミットを待機中。この状態は、COMMIT_SERIALIZATION適用プロセス・パラメータにDEPENDENT_TRANSACTIONS以外の値が設定され、PARALLELISM適用プロセス・パラメータに2以上の値が設定されている場合にのみ可能である。

- WAIT DEPENDENCY - 依存性を持つ他のトランザクションが適用されるまで、トランザクション内の論理変更レコード(LCR)の適用を待機中。PARALLELISM適用プロセス・パラメータが1より大きい値に設定されている場合のみ、この状態は発生します。

- ROLLBACK TRANSACTION - トランザクションをロールバック中

- TRANSACTION CLEANUP - 適用されたトランザクションをクリーンアップ中。この作業には、適用プロセスのキューからのLCRの削除も含まれる。

- WAIT FOR CLIENT - XStreamクライアント・アプリケーションがより多くのLCRを要求するのを待機中

- WAIT FOR NEXT CHUNK - 大規模なトランザクションの次のLCRのセットを待機中

XIDUSN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDの順序番号

COMMITSCN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのコミット・システム変更番号(SCN)

DEP_XIDUSN

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDのUNDOセグメント番号

DEP_XIDSLT

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDのスロット番号

DEP_XIDSQN

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDの順序番号

DEP_COMMITSCN

NUMBER

この適用サーバーが依存するトランザクションのコミット・システム変更番号(SCN)

MESSAGE_SEQUENCE

NUMBER

適用サーバーにより適用される現行メッセージの番号。この値は、各トランザクションの開始時に1にリセットされる。

TOTAL_ASSIGNED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用サーバーに割り当てられたトランザクションの合計数

TOTAL_ADMIN

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用サーバーにより実行された管理ジョブの合計数。管理ジョブのタイプは、このビューのSTATE情報を参照すること。

TOTAL_ROLLBACKS

NUMBER

このサーバーに割り当てられ、ロールバックされたトランザクションの数

TOTAL_MESSAGES_APPLIED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に、この適用サーバーによって適用されたメッセージの合計数

APPLY_TIME

DATE

最後のメッセージが適用された時刻

ELAPSED_APPLY_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージの適用中の経過時間(1/100秒)

COMMIT_POSITION

VARCHAR2(64)

トランザクションのコミット位置。この列は、GoldenGate Integrated Replicatとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

DEP_COMMIT_POSITION

VARCHAR2(64)

スレーブが依存しているトランザクションのコミット位置。この列は、GoldenGateインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

LAST_APPLY_POSITION

VARCHAR2(64)

インバウンド・サーバーの場合、最後に適用されたメッセージの位置。アウトバウンド・サーバーの場合、XStreamクライアント・アプリケーションに最後に送信されたメッセージの位置。この列は、GoldenGateアウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

スレーブが適用中のトランザクションID。この列は、GoldenGateインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

DEP_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

スレーブが依存しているトランザクションのトランザクションID。この列は、GoldenGateインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

TOTAL_LCRS_RETRIED

NUMBER

このサーバーによって再試行されたLCRの合計数

LCR_RETRY_ITERATION

NUMBER

このサーバーでのこのトランザクションの反復再試行

TOTAL_TXNS_RETRIED

NUMBER

このサーバーによって再試行されたトランザクションの合計数

TXN_RETRY_ITERATION

NUMBER

このサーバーでのこのトランザクションの反復再試行

TOTAL_TXNS_RECORDED

NUMBER

このサーバーでエラー・キューに記録される合計トランザクション

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

注意:
ELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

関連項目:

- 「TIMED_STATISTICS」

- 「STATISTICS_LEVEL」

V$GLOBAL_BLOCKED_LOCKS

V$GLOBAL_BLOCKED_LOCKSは、グローバル・ブロック・ロックを示します。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

ロック・ステート・オブジェクトのアドレス

KADDR

RAW(4 | 8)

ロックのアドレス

SID

NUMBER

ロックを保持しているセッションの識別子(NUMBER)

TYPE

VARCHAR2(2)

リソース型(CHAR)

ID1

NUMBER

リソース識別子#1 (NUMBER)

ID2

NUMBER

リソース識別子#2 (NUMBER)

LMODE

NUMBER

保持されるロック・モード(NUMBER)

REQUEST

NUMBER

要求されるロック・モード(NUMBER)

CTIME

NUMBER

カレント・モードが付与されてから経過した時間

V$GLOBAL_TRANSACTION

V$GLOBAL_TRANSACTIONは、現在アクティブになっているグローバル・トランザクションの情報を示します。

列

データ型

説明

FORMATID

NUMBER

グローバル・トランザクションの形式識別子

GLOBALID

RAW(64)

グローバル・トランザクションのグローバル・トランザクション識別子

BRANCHID

RAW(64)

グローバル・トランザクションのブランチ修飾子

BRANCHES

NUMBER

グローバル・トランザクションでのブランチの総数

REFCOUNT

NUMBER

グローバル・トランザクションの兄弟関係の数。ブランチ数と同じである必要がある。

PREPARECOUNT

NUMBER

グローバル・トランザクションの調整済ブランチ数

STATE

VARCHAR2(38)

グローバル・トランザクションのブランチの状態

- ACTIVE

- COLLECTING

- FINALIZED

- FAILED

- RECOVERING

- UNASSOCIATED

- FORGOTTEN

- READY FOR RECOVERY

- NO-READONLY FAILED

- SIBLING INFO WRITTEN

- [ORACLE COORDINATED]ACTIVE

- [ORACLE COORDINATED]COLLECTING

- [ORACLE COORDINATED]FINALIZED

- [ORACLE COORDINATED]FAILED

- [ORACLE COORDINATED]RECOVERING

- [ORACLE COORDINATED]UNASSOCIATED

- [ORACLE COORDINATED]FORGOTTEN

- [ORACLE COORDINATED]READY FOR RECOVERY

- [ORACLE COORDINATED]NO-READONLY FAILED

- [MULTINODE]ACTIVE

- [MULTINODE]COLLECTING

- [MULTINODE]FINALIZED

- [MULTINODE]FAILED

- [MULTINODE]RECOVERING

- [MULTINODE]UNASSOCIATED

- [MULTINODE]FORGOTTEN

- [MULTINODE]READY FOR RECOVERY

- [MULTINODE]NO-READONLY FAILED

- [MULTINODE]SIBLING INFO WRITTEN

- COMBINATION

FLAGS

NUMBER

状態の数値表現

COUPLING

VARCHAR2(15)

ブランチの結合状態。解放(FREE)、疎結合(LOOSELY COUPLED)または密結合(TIGHTLY COUPLED)。

V$GOLDENGATE_CAPTURE

V$GOLDENGATE_CAPTUREは、Oracle GoldenGateアウトバウンド・サーバーにLCRを送信する各取得プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

取得プロセスのセッションID

SERIAL#

NUMBER

取得プロセス・セッションのセッション・シリアル番号

CAPTURE#

NUMBER

取得プロセス番号。取得プロセスは、接頭辞cpを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

取得プロセスの名前

LOGMINER_ID

NUMBER

取得プロセスに関連付けられたOracle LogMinerセッションのセッションID

STARTUP_TIME

DATE

取得プロセスの前回の開始時刻

STATE

VARCHAR2(589)

取得プロセスの状態およびネットワークの状態。2つの状態はセミコロンで区切られます。可能な値は次のとおりです。

- INITIALIZING - 起動中。

- WAITING FOR DICTIONARY REDO - 先頭SCNに関連するディクショナリ・ビルドを含むREDOログ・ファイルが取得プロセス・セッションに追加されるまで待機中。このディクショナリ・ビルドを含むすべてのログ・ファイルが追加されるまで、取得プロセスはREDOログ・ファイルのスキャンを開始できません。

- DICTIONARY INITIALIZATION - ディクショナリ・ビルドを処理中。

- MINING (PROCESSED SCN = scn_value) - SCN scn_valueでディクショナリ・ビルドをマイニング中。

- LOADING (step X of Y) - データ・ディクショナリ・ビルドの情報を処理中で、現在、Y個の手順を含むプロセスの手順Xです。XおよびYは数値です。

- CAPTURING CHANGES - 取得プロセスのルール・セットを満たす変更のREDOログをスキャン中。

- WAITING FOR REDO - 新しいREDOログ・ファイルが取得プロセス・セッションに追加されるまで待機中。取得プロセスは、セッションに追加されたすべてのREDOログ・ファイルの処理を終了しました。この状態は、ソース・データベースにアクティビティがない場合に可能である。ダウンストリーム取得プロセスでは、セッションに新しいログ・ファイルが追加されるのを取得プロセスが待機している場合に、この状態が発生する可能性があります。

- EVALUATING RULE - 取得プロセスのルール・セットに対して変更を評価しています。

- CREATING LCR - 変更をLCRに変換中。

- ENQUEUING MESSAGE - 取得プロセスのルール・セットを満たすLCRを取得プロセス・キューにエンキュー中。

- PAUSED FOR FLOW CONTROL - メモリー不足のため、または伝播およびアウトバウンド・サーバーがメッセージを消費する速度が、取得プロセスがメッセージを作成する速度よりも遅いために、LCRをエンキューできない。この状態は、伝播または適用が遅延した場合または使用できない場合に、取得されたLCRの収容を低減するために使用されるフロー制御を示す。

- WAITING FOR THE BUFFERED QUEUE TO SHRINK - バッファリングされたキューがより小さいサイズに変更されるまで待機中。バッファ・キューは、メモリー制限や管理者の操作によってサイズが減らされることがあります。

- WAITING FOR n SUBSCRIBER(S) INITIALIZING - 取得プロセスからLCRを受信するアウトバウンド・サーバーの起動を待機中(nは適用プロセスの数)

- WAITING FOR TRANSACTION - LogMinerでより多くのトランザクションが提供されるのを待機中。

- WAITING FOR INACTIVE DEQUEUERS - 取得プロセスのキュー・サブスクライバが開始されるまで待機中。キューに対してアクティブなサブスクライバが存在しない場合は、取得プロセスはLCRのエンキューを停止します。

- SUSPENDED FOR AUTO SPLIT/MERGE - マージ操作が完了するまで待機中。

- SHUTTING DOWN - 停止中。

- ABORTING - 強制終了中。

TOTAL_PREFILTER_DISCARDED

NUMBER

破棄されたフィルタ済メッセージの合計数

TOTAL_PREFILTER_KEPT

NUMBER

保持されたフィルタ済メッセージの合計数

TOTAL_PREFILTER_EVALUATIONS

NUMBER

フィルタ評価の合計数

TOTAL_MESSAGES_CAPTURED

NUMBER

最後に取得プロセスが起動してから、詳細なルール評価のために、LogMinerから取得プロセスに渡されたREDOエントリの合計数。取得プロセスの事前フィルタ処理で変更を廃棄できない場合、取得プロセスはREDOエントリをメッセージに変換し、そのメッセージに対して詳細なルール評価を実行します。

CAPTURE_TIME

DATE

最新のメッセージが取得された時刻

CAPTURE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後に取得されたメッセージの番号

CAPTURE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後に取得されたメッセージの作成時刻

TOTAL_MESSAGES_CREATED

NUMBER

割合を計算するためにELAPSED_LCR_TIMEに対応付けられた回数

TOTAL_FULL_EVALUATIONS

NUMBER

割合を計算するためにELAPSED_RULE_TIMEに対応付けられた回数

TOTAL_MESSAGES_ENQUEUED

NUMBER

取得プロセスの前回の開始後にエンキューされたメッセージの合計数

ENQUEUE_TIME

DATE

最後のメッセージがエンキューされた時刻

ENQUEUE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後にエンキューされたメッセージの番号

ENQUEUE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後にエンキューされたメッセージの作成時刻

AVAILABLE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

ローカルでの取得の場合は、最後にログ・ファイルにフラッシュされたREDOログのSCN。ダウンストリームでの取得の場合は、アーカイブREDOログ・ファイルを介して最後にLogMinerに追加されたSCN。

AVAILABLE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

ローカルでの取得の場合は、そのSCNがログ・ファイルに書き込まれた時刻。ダウンストリームでの取得の場合は、最新のアーカイブREDOログ・ファイル(最新のSCNを含む)がLogMinerに追加された時刻。

ELAPSED_CAPTURE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後の、REDOログ内で変更をスキャン中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のルール評価中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のメッセージのエンキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_LCR_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のLCRの作成中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_REDO_WAIT_TIME

NUMBER

WAITING FOR REDO状態にある取得プロセスが要した経過時間(1/100秒)

ELAPSED_PAUSE_TIME

NUMBER

フロー制御停止の経過時間(1/100秒)

STATE_CHANGED_TIME

DATE

取得プロセスの状態が変更された時刻

SGA_USED

NUMBER

取得プロセスによって使用される共有メモリーの合計容量(バイト)

SGA_ALLOCATED

NUMBER

取得プロセスのStreamsプールから割り当てられた共有メモリーの合計容量(バイト)

BYTES_OF_REDO_MINED

VARCHAR2(64)

取得プロセスが前回開始された後にマイニングされたREDOデータの合計容量(バイト)

SESSION_RESTART_SCN

VARCHAR2(64)

取得プロセスが前回開始されたときにREDOデータのマイニングを開始したSCN

SPID脚注 1

VARCHAR2(12)

取得プロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

EXTRACT_NAME脚注 1

VARCHAR2(30)

抽出プロセスの名前

SERVER_SID脚注 1

NUMBER

取得サーバーのセッションID

SERVER_SERIAL#脚注 1

NUMBER

取得サーバーのセッション・シリアル番号

SERVER_SPID脚注 1

VARCHAR2(12)

取得サーバーのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TOTAL_MESSAGES_SENT脚注 1

NUMBER

前回GoldenGate抽出プロセスが取得プロセスに接続されてから、取得プロセスによって抽出プロセスに送信されたLCRの合計数

SEND_TIME脚注 1

DATE

取得プロセスによってLCRが抽出プロセスに最後に送信された時刻

LAST_SENT_MESSAGE_NUMBER脚注 1

NUMBER

取得プロセスによって抽出プロセスに最後に送信されたLCRのメッセージ番号

LAST_SENT_MESSAGE_CREATE_TIME脚注 1

DATE

取得プロセスによって抽出プロセスに最後に送信されたLCRのメッセージ番号

ELAPSED_SEND_TIME脚注 1

NUMBER

前回抽出プロセスが取得プロセスに接続されてから、抽出プロセスにLCRを送信中の経過時間(1/100秒)

BYTES_SENT脚注 1

NUMBER

抽出プロセスが前回取得プロセスに接続された後に、取得プロセスから抽出プロセスに送信された合計バイト数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)から使用可能です。

V$HANG_INFO

V$HANG_INFOは、クラスタで検出されたハングに関する情報を示します。ハングは、開いた待機チェーンまたは閉じた待機チェーン(循環またはデッドロック)である場合があります。待機チェーンは、相互にブロックされている一連のセッションです。それぞれの行はハングを表し、そのハングの重大度を示します。このビューには、ハングの被害者または最終ブロッカも含まれます。

列

データ型

説明

HANG_ID

NUMBER

ハングを識別する番号

HANG_CHAIN_SESSIONS

NUMBER

ハングのメインの待機チェーン内にあるセッションの数

TOTAL_HUNG_SESSIONS

NUMBER

メインの待機チェーンおよびメインの待機チェーンから分岐した待機チェーンを含む、ハングの影響を受けたセッションの合計数

HANG_TYPE

VARCHAR2(18)

開いた待機チェーンの場合はHang、循環または閉じた待機チェーンの場合はDeadlockに設定されます。

HANG_CREATE_TIME

VARCHAR2(20)

ハングが最初に検出された日時

HANG_RESOLVE_TIME

VARCHAR2(20)

ハングが自動解決された時刻

IGNORED_HANG

VARCHAR2(1)

Y - ハングは無視され、この時点では自動解決されていません
N - ハングはまだ検証されていません。

RESOLUTION_ATTEMPTED

VARCHAR2(1)

Y - ハングの解決は試行されました。
N - ハングの解決は試行されていません。

GLOBAL_HANG

VARCHAR2(1)

Y - ハングがクラスタ内の複数のノードにまたがっています。
N - ハングしたすべてのセッションは1つのインスタンスにあります。

ESCALATED_HANG

VARCHAR2(1)

Y - ハングの解決が試行されたものの、失敗し、ハングがより重大になります。別の解決策が試行されます。
N - 最初の解決策が成功し、ハングを段階的により高い解決策レベルに変換する必要がなくなりました。

RESOLUTION_STATUS

VARCHAR2(46)

ハングが解決または無視された理由

VICTIM_INSTANCE

NUMBER

被害者または最終ブロッカ・セッションが存在するインスタンスのインスタンス番号

VICTIM_SESSION_ID

NUMBER

被害者または最終ブロッカのOracleセッションID

VICTIM_SERIAL#

NUMBER

被害者または最終ブロッカのOracleセッション・シリアル番号

VICTIM_OSPID

VARCHAR2(25)

被害者または最終ブロッカのオペレーティング・システムのプロセスID

FATAL_BACKGROUND

VARCHAR2(1)

Y - 被害者または最終ブロッカが重要なバックグラウンド・プロセスの場合
N - 被害者または最終ブロッカが重要なバックグラウンド・プロセスでない場合

WAIT_EVENT_TEXT

VARCHAR2(64)

被害者または最終ブロッカが待機しているリソースまたはイベントで、セッションがリソースを待機していない場合はnot in a waitに設定されます。

関連項目:

- 「V$HANG_SESSION_INFO」

- 「V$HANG_STATISTICS」

V$HANG_SESSION_INFO

V$HANG_SESSION_INFOは、V$HANG_INFOに示されるハングに関係したセッションに関する情報を示します。HANG_IDが同じである各行は、V$HANG_INFOにおいて、その同じHANG_IDの行で示されるハング待機チェーンのセッションを示します。このセッションは、そのハングの被害者または最終ブロッカによってブロックされています。

列

データ型

説明

HANG_ID

NUMBER

このセッションを含むハングを識別する番号。この列を使用して、V$HANG_INFOとV$HANG_SESSION_INFOを結合できます。

INSTANCE

NUMBER

このセッションが存在するインスタンスのインスタンス番号

SID

NUMBER

このセッションのOracleセッションID

SERIAL#

NUMBER

このセッションのOracleセッション・シリアル番号

OSPID

VARCHAR2(25)

このセッションのオペレーティング・システムのプロセスID

FATAL_BACKGROUND

VARCHAR2(1)

Y - セッションは、重要なバックグラウンド・プロセスです。
N - セッションは、重要なバックグラウンド・プロセスではありません。

ROOT

VARCHAR2(1)

Y - このセッションは、ハングの被害者または最終ブロッカです。
N - このセッションは、ハングの被害者または最終ブロッカではありません。

WAIT_EVENT_TEXT

VARCHAR2(64)

このセッションが待機しているリソースまたはイベントで、セッションがリソースを待機していない場合はnot in a waitに設定されます。

関連項目:

- 「V$HANG_INFO」

- 「V$HANG_STATISTICS」

V$HANG_STATISTICS

V$HANG_STATISTICSは、クラスタで検出されたハングに関する統計を示します。

列

データ型

説明

STATISTIC#

NUMBER

統計番号

NAME

VARCHAR2(45)

統計の名前

VALUE

NUMBER

統計に対応付けられた値

関連項目:

- 「V$HANG_INFO」

- 「V$HANG_SESSION_INFO」

V$HM_CHECK

V$HM_CHECKは、状態モニターに登録されたすべてのチェックに関する情報を示します。各チェックは名前またはIDによって一意に識別されます。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

ヘルス・チェックID

NAME

VARCHAR2(64)

ヘルス・チェック名

NAME_NLS

VARCHAR2(1024)

ヘルス・チェックの国際名

CLSID

NUMBER

このチェックが属するクラスID

CLS_NAME

VARCHAR2(15)

チェックのクラス名

- GENERIC

- PERSISTENT_DATA

FLAGS

NUMBER

予約済

INTERNAL_CHECK

VARCHAR2(1)

内部チェック

OFFLINE_CAPABLE

VARCHAR2(1)

データベースがまだオープンされていないときに実行できるかどうか(Y | N)

DESCRIPTION

VARCHAR2(64)

チェックの実行内容に関する説明

V$HM_CHECK_PARAM

V$HM_CHECK_PARAMは、状態モニターのチェックすべての入力パラメータに関する情報を示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

パラメータID

NAME

VARCHAR2(64)

パラメータ名

CHECK_ID

NUMBER

このパラメータが属するチェックのID

TYPE

VARCHAR2(20)

入力パラメータのデータ型:

- DBKH_PARAM_UB4

- DBKH_PARAM_UB8

- DBKH_PARAM_TEXT

- DBKH_PARAM_DATE

- DBKH_PARAM_UB4_LIST

- DBKH_PARAM_UB8_LIST

- DBKH_PARAM_TEXT_LIST

- DBKH_PARAM_DATE_LIST

DEFAULT_VALUE

VARCHAR2(64)

このパラメータのデフォルト値

FLAGS

NUMBER

予約済

DESCRIPTION

VARCHAR2(64)

パラメータの説明

V$HM_FINDING

V$HM_FINDINGは、各種状態モニター実行のすべての検出結果に関する情報を示します。

列

データ型

説明

FINDING_ID

NUMBER

検出結果を表す一意のID

RUN_ID

NUMBER

この検出結果を作成した実行のID

NAME

VARCHAR2(32)

検出結果名

PARENT_ID

NUMBER

この検出結果に対する親の検出結果ID

CHILD_COUNT

NUMBER

この検出結果が親結果タイプの場合、アクティブな(オープンしている)子結果の数

CLASS_NAME

VARCHAR2(32)

この検出結果が属するクラスの名前

TIME_DETECTED

TIMESTAMP(6)

この検出結果が検出された時刻

MODIFIED

TIMESTAMP(6)

この検出結果が最後に変更された時刻

PRIORITY

VARCHAR2(8)

検出結果の優先順位:

- LOW,

- HIGH

- CRITICAL

STATUS

VARCHAR2(12)

検出結果のステータス:

- OPEN

- CLOSED

TYPE

VARCHAR2(13)

検出結果のタイプ:

- INFORMATIONAL

- FAILURE

DESCRIPTION

VARCHAR2(1024)

検出結果の説明

DAMAGE_DESCRIPTION

VARCHAR2(1024)

検出結果について考えられるダメージに関する説明

V$HM_INFO

V$HM_INFOは、状態モニターの実行、検出結果および推奨項目に関する情報を示します。実行/検出結果/推奨項目の情報は、名前と値のペアで構成されます。

情報のタイプがRUNの場合、このデータは、その実行のための入力パラメータです。情報のタイプがFINDINGまたはRECOMMENDATIONの場合、このデータは特定の検出結果/推奨項目に関する情報です。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

情報の一意の識別子

TYPE

VARCHAR2(14)

情報のタイプ

- RUN

- RUN-RESUME

- FINDING

- RECOMMENDATION

NAME

VARCHAR2(32)

情報のパラメータ名

VALUE

VARCHAR2(513)

情報のパラメータ値

V$HM_RECOMMENDATION

V$HM_RECOMMENDATIONは、各種状態モニターの検出結果に対して作成された全推奨項目に関する情報を示します。

列

データ型

説明

RECOMMENDATION_ID

NUMBER

推奨項目を表す一意のID

FDG_ID

NUMBER

推奨項目が作成された検出結果IDまたは検出結果セットIDのいずれかを表す一意のID

RUN_ID

NUMBER

この推奨項目を生成した可能性がある実行のID。
このIDが0の場合は、推奨項目がRMANによって生成されたことを示す。

NAME

VARCHAR2(32)

推奨項目の名前

TYPE

VARCHAR2(7)

推奨項目のタイプ:

- MANUAL

- REPAIR

RANK

NUMBER

推奨項目のランク

TIME_DETECTED

TIMESTAMP(6)

推奨項目が作成された時刻

EXECUTED

TIMESTAMP(6)

推奨項目(修復)が実装された時刻

STATUS

VARCHAR2(7)

推奨項目(修復)の実行ステータス:

- NOT RUN

- RUNNING

- SUCCESS

- FAILED

DESCRIPTION

VARCHAR2(1024)

推奨項目の説明

REPAIR_SCRIPT

VARCHAR2(512)

修復スクリプト・ファイルの位置

V$HM_RUN

V$HM_RUNは、状態モニターの全チェックとそのステータスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

RUN_ID

NUMBER

実行を表す一意のID

NAME

VARCHAR2(32)

実行を識別するために使用される一意の名前

CHECK_NAME

VARCHAR2(32)

チェック名

RUN_MODE

VARCHAR2(8)

実行のモード:

- MANUAL

- REACTIVE

- AUTO

TIMEOUT

NUMBER

この実行を強制終了前に完了するために許可された秒数

START_TIME

TIMESTAMP(6)

実行の開始時刻

LAST_RESUME_TIME

TIMESTAMP(6)

最後に実行が再開された時刻

END_TIME

TIMESTAMP(6)

実行の終了時刻

MODIFIED_TIME

TIMESTAMP(6)

最後に実行レコードが変更された時刻

STATUS

VARCHAR2(11)

実行のステータス:

- INITIAL

- EXECUTING

- INTERRUPTED

- TIMEDOUT

- CANCELLED

- COMPLETED

- ERROR

SRC_INCIDENT

NUMBER

この実行をアクティブ化するソース・インシデントID

NUM_INCIDENT

NUMBER

この実行によって作成されたインシデントの数

ERROR_NUMBER

NUMBER

エラーが発生したために実行を完了できなかった場合のエラー番号

PROBLEM_ID

NUMBER

この実行をアクティブ化した可能性があるソース・インシデントIDの問題ID

V$HS_AGENT

V$HS_AGENTは、特定のホスト上で現在実行している一連のHSエージェントを示します。エージェント・プロセスごとに1行の情報が表示されます。

列

データ型

説明

AGENT_ID

NUMBER

エージェントに接続するために使用されるOracle Netセッション識別子(LISTENER.ORAファイルで使用される識別子)。

MACHINE

VARCHAR2(64)

オペレーティング・システムのマシン名

PROCESS

VARCHAR2(9)

エージェントのオペレーティング・システムのプロセス識別子

PROGRAM

VARCHAR2(48)

エージェントのプログラム名

OSUSER

VARCHAR2(30)

オペレーティング・システムのユーザー

STARTTIME

DATE

開始時刻

AGENT_TYPE

NUMBER

エージェント・タイプ

FDS_CLASS_ID

NUMBER

外部データ・ストアのクラスID

FDS_INST_ID

NUMBER

外部データ・ストアのインスタンス名

V$HS_PARAMETER

V$HS_PARAMETERは、サーバーおよびエージェントで使用される初期化パラメータを示します。

列

データ型

説明

HS_SESSION_ID

NUMBER

一意のHSセッション識別子(V$HS_SESSIONのHS_SESSION_ID列にマップされる)

PARAMETER

VARCHAR2(30)

パラメータ名

VALUE

VARCHAR2(64)

パラメータの値

SOURCE

VARCHAR2(1)

パラメータがエージェント(A)またはサーバー(S)のどちらに定義されているかを示す。

ENV

VARCHAR2(1)

パラメータがエージェントまたはその他の環境変数(T | F)に定義されているかを示す。

V$HS_SESSION

V$HS_SESSIONは、現行のHSセッションを示します。

列

データ型

説明

HS_SESSION_ID

NUMBER

一意のHSセッション識別子

AGENT_ID

NUMBER

エージェントに接続するために使用されるOracle Netセッション識別子(V$HS_AGENTのAGENT_ID列にマップされる)

SID

NUMBER

ユーザー・セッション識別子(V$SESSIONのSID列にマップされる)

DB_LINK

VARCHAR2(128)

エージェントへのアクセスに使用されるサーバーのデータベース・リンク名。データベース・リンクが使用されない場合、空白(たとえば、外部プロシージャを使用する場合など)。

DB_LINK_OWNER

NUMBER

DB_LINKのデータベース・リンクの所有者

STARTTIME

DATE

接続が開始された時刻

V$HVMASTER_INFO

V$HVMASTER_INFOは、グローバル・エンキュー・サービス・リソースの、現行と以前のマスター・インスタンスおよび再マスター化の数を示します。

列

データ型

説明

HV_ID

NUMBER

ハッシュ値ID

CURRENT_MASTER

NUMBER

このハッシュ値IDのマスター・インスタンス

PREVIOUS_MASTER

NUMBER

このハッシュ値IDの以前のマスター・インスタンス

REMASTER_CNT

NUMBER

再マスター化された回数

8 動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$INDEXED_FIXED_COLUMNからV$RULE_SET_AGGREGATE_STATS

この章では、V$INDEXED_FIXED_COLUMNからV$RULE_SET_AGGREGATE_STATSまでの動的パフォーマンス・ビューについて説明します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の動的パフォーマンス・ビューのページに移動します。

V$INDEXED_FIXED_COLUMN

V$INDEXED_FIXED_COLUMNは、索引付きの動的パフォーマンス表(X$表)の列を示します。X$表は、予告なしに変更されることがあります。このビューは、固定ビュー(V$ビュー)に対する問合せをより効率的に作成するためのみに使用してください。

列

データ型

説明

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

索引付きの動的パフォーマンス表の名前

INDEX_NUMBER

NUMBER

列が属する索引を識別する番号

COLUMN_NAME

VARCHAR2(30)

索引付きの列の名前

COLUMN_POSITION

NUMBER

索引キー内の列の位置(主に、複数列索引に適用される)

V$INSTANCE

V$INSTANCEは、現行インスタンスの状態を示します。

列

データ型

説明

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

インスタンスの登録に使用されるインスタンス番号(INSTANCE_NUMBER初期化パラメータに対応)
関連項目: 「INSTANCE_NUMBER」

INSTANCE_NAME

VARCHAR2(16)

インスタンス名

HOST_NAME

VARCHAR2(64)

ホスト・マシン名

VERSION

VARCHAR2(17)

データベースのバージョン

STARTUP_TIME

DATE

インスタンスの起動時刻

STATUS

VARCHAR2(12)

インスタンスの状態:

- STARTED - STARTUP NOMOUNT後

- MOUNTED - STARTUP MOUNTまたはALTER DATABASE CLOSE後

- OPEN - STARTUPまたはALTER DATABASE OPEN後

- OPEN MIGRATE - ALTER DATABASE OPEN { UPGRADE | DOWNGRADE }後

PARALLEL

VARCHAR2(3)

インスタンスがクラスタ・データベース・モードでマウントされているかどうか(YES | NO)

THREAD#

NUMBER

インスタンスでオープンされたREDOスレッド

ARCHIVER

VARCHAR2(7)

自動アーカイブの状態:

- STOPPED

- STARTED

- FAILED - アーカイバはログの前回のアーカイブに失敗したが、5分以内に再試行する

LOG_SWITCH_WAIT

VARCHAR2(15)

ログ・スイッチが待機中のイベント:

- ARCHIVE LOG

- CLEAR LOG

- CHECKPOINT

- NULL - ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILEがハングしているが現行のオンラインREDOログに余裕がある

LOGINS

VARCHAR2(10)

インスタンスが無制限モードですべてのユーザーがログインできる(ALLOWED)か、または制限モードでデータベース管理者のみがログインできるか(RESTRICTED)を示す

SHUTDOWN_PENDING

VARCHAR2(3)

停止が保留中かどうか(YES | NO)

DATABASE_STATUS

VARCHAR2(17)

データベースの状態:

- ACTIVE

- SUSPENDED

- INSTANCE RECOVERY

INSTANCE_ROLE

VARCHAR2(18)

インスタンスは起動されたが、マウントされていない場合、インスタンスがアクティブ・インスタンス(PRIMARY_INSTANCE)、非アクティブのセカンダリ・インスタンス(SECONDARY_INSTANCE)、またはUNKNOWNのいずれであるかを示す。

ACTIVE_STATE

VARCHAR2(9)

インスタンスの静止状態:

- NORMAL - データベースは通常の状態である。

- QUIESCING - ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTEDが発行された。新規のユーザー・トランザクション、問合せまたはPL/SQL文はこのインスタンスでは処理されない。ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED文より前に発行されたユーザー・トランザクション、問合せまたはPL/SQL文は影響を受けない。DBAトランザクション、問合せまたはPL/SQL文も影響を受けない。

- QUIESCED - ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTEDが発行された。ユーザー・トランザクション、問合せまたはPL/SQL文は処理されない。DBAトランザクション、問合せまたはPL/SQL文は影響を受けない。ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED文より後に発行されたユーザー・トランザクション、問合せまたはPL/SQL文は処理されない。

単一のALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED文によって、Oracle RAC環境内のすべてのインスタンスが静止する。この文の発行後は、他のインスタンスより前にいくつかのインスタンスが静止状態になる場合があり、すべてのインスタンスが静止状態になると、システムが静止する。

BLOCKED

VARCHAR2(3)

すべてのサービスがブロックされているかどうか(YES | NO)

V$INSTANCE_CACHE_TRANSFER

V$INSTANCE_CACHE_TRANSFERは、インスタンス間で転送されたキャッシュ・ブロックの統計情報を示します。

Oracleでは、バッファ・キャッシュにバッファされた複数のバージョンのデータが保持されます。現在のバッファ(またはブロック)CURRENT_BLOCKは、最近の変更すべてを含む最新コピーです。読取り一貫性バッファ(またはブロック)CR_BLOCKには、現在のバッファより前の特定の時点におけるデータのバージョンが含まれています。ここでは、読取りの一貫性が保持されています(つまり、バッファ内に表示されるすべてのデータが問合せの開始時刻と対応しています)。

したがって、同一のデータ・ブロックに対して、バッファ・キャッシュ内に複数のコピーが存在する場合があります。この場合、1つの現行コピー、および1つ以上の読取り一貫性コピー(異なるスナップショット時刻においてデータの一貫性がある)が含まれます。

列

データ型

説明

INSTANCE

NUMBER

ブロックの転送元のインスタンス

CLASS

VARCHAR2(18)

キャッシュ・ブロックのクラス

LOST

NUMBER

特定のインスタンスによって送信されたが、このインスタンスで受信されていないブロックの数

LOST_TIME

NUMBER

特定のインスタンスによって送信されたが、このインスタンスで受信されていないブロックの待機時間

CR_BLOCK

NUMBER

リモート処理の遅延によって影響されなかったCRブロック転送

CR_BLOCK_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからのCRブロックの合計待機時間(他の待機時間を含む)

CR_2HOP

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの数

CR_2HOP_TIME

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間

CR_3HOP

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの数

CR_3HOP_TIME

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間

CR_BUSY

NUMBER

リモート競合によって影響を受けたCRブロック転送

CR_BUSY_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間、および送信インスタンスでフラッシュされたログによって遅延が生じたCRブロックの待機時間

CR_CONGESTED

NUMBER

リモート・システムの負荷によって影響を受けたCRブロック転送

CR_CONGESTED_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信されたCRブロックの待機時間、LMSがビジー状態にあったために遅延が生じたCRブロックの待機時間

CURRENT_BLOCK

NUMBER

リモート処理の遅延による影響がなかった現行ブロック転送

CURRENT_BLOCK_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからの現行ブロックの合計待機時間(他の待機時間を含む)

CURRENT_2HOP

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの数

CURRENT_2HOP_TIME

NUMBER

双方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間

CURRENT_3HOP

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの数

CURRENT_3HOP_TIME

NUMBER

3方向ラウンドトリップ後に、特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間

CURRENT_BUSY

NUMBER

リモートの競合による影響を受けた現行ブロック転送

CURRENT_BUSY_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間、送信インスタンスでフラッシュされたログによって遅延が生じた現行ブロックの待機時間

CURRENT_CONGESTED

NUMBER

リモート・システムの負荷によって影響を受けた現行ブロック転送

CURRENT_CONGESTED_TIME

NUMBER

特定のインスタンスからこのインスタンスによって受信された現行ブロックの待機時間、LMSがビジー状態にあったために遅延が生じた現行ブロックの待機時間

V$INSTANCE_RECOVERY

V$INSTANCE_RECOVERYは、リカバリI/Oを制限するためにユーザーが使用できるメカニズムを監視します。メカニズムは、次のとおりです。

- LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT初期化パラメータを設定

- LOG_CHECKPOINT_INTERVAL初期化パラメータを設定

- FAST_START_MTTR_TARGET初期化パラメータを設定

- 最小のREDOログサイズを設定

列

データ型

説明

RECOVERY_ESTIMATED_IOS

NUMBER

バッファ・キャッシュ内の使用済バッファ件数。Standard Editionでは、この列は常にNULL。

ACTUAL_REDO_BLKS

NUMBER

リカバリに必要なカレントREDOブロックの実際の数

TARGET_REDO_BLKS

NUMBER

リカバリ用に処理される必要があるカレントREDOブロックのターゲット数。この値は、次に示す3つの列の最小値であり、3つのユーザー定義制限のうち、どれがチェックポイントを支配するかを示す。

LOG_FILE_SIZE_REDO_BLKS

NUMBER

ログ・スイッチがチェックポイント完了前に発生しないことを保証することを必要とするREDOブロックの最大数

LOG_CHKPT_TIMEOUT_REDO_BLKS

NUMBER

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUTパラメータを満たすためにリカバリ時に処理する必要があるREDOブロック数。パラメータが設定されていない場合、表示される値は無効。

LOG_CHKPT_INTERVAL_REDO_BLKS

NUMBER

LOG_CHECKPOINT_INTERVALパラメータを満たすためにリカバリ時に処理される必要があるREDOブロック数。パラメータが設定されていない場合、表示される値は無効。

FAST_START_IO_TARGET_REDO_BLKS

NUMBER

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は常にNULL。

TARGET_MTTR

NUMBER

効果的なMTTR(平均リカバリ時間)ターゲット値(秒)。TARGET_MTTR値は、FAST_START_MTTR_TARGETパラメータ(TARGET_MTTR値は内部で使用される)の値を基にして計算され、通常、パラメータ値の近似値。ただし、FAST_START_MTTR_TARGETパラメータ値がきわめて小さい(たとえば、1秒)場合またはきわめて大きい(たとえば、3600秒)場合、計算はシステム制限で指定されるターゲット値を提供する。この場合、リカバリに予想される時間を示すTARGET_MTTR値は、最短または最長の計算時間。
FAST_START_MTTR_TARGETが指定されていない場合、このフィールドの値は現在見積もられているMTTR。

ESTIMATED_MTTR

NUMBER

リカバリに現在見積もられているMTTRは、使用済バッファ数およびログ・ブロック(FAST_START_MTTR_TARGETが指定されていない場合は0)に基づく。基本的に、この値は、ご使用のシステムの現在の動作状況に基づき推定されるリカバリ所要時間を示す。

CKPT_BLOCK_WRITES

NUMBER

チェックポイント書込みによって書き込まれるブロック数

OPTIMAL_LOGFILE_SIZE

NUMBER

FAST_START_MTTR_TARGETの現在の設定に基づいて最適と判断されるREDOログ・ファイルのサイズ(MB単位)。すべてのオンラインREDOログをこの値以上に設定することを推奨。REDOログ・ファイルのサイズは最小で4MB必要であり、それより小さい場合はエラーが生成される。

ESTD_CLUSTER_AVAILABLE_TIME

NUMBER

このインスタンスに障害が発生した場合、クラスタが部分的に使用可能になるまでの見積り時間(秒)。この列は、Oracle Real Application Clusters(Oracle RAC)環境でのみ有効。Oracle RAC環境以外の場合、この列の値はNULL。

WRITES_MTTR

NUMBER

FAST_START_MTTR_TARGET初期化パラメータによる書込み数

WRITES_LOGFILE_SIZE

NUMBER

最小サイズのREDOログ・ファイルによる書込み数

WRITES_LOG_CHECKPOINT_SETTINGS

NUMBER

LOG_CHECKPOINT_INTERVALまたはLOG_CHECKPOINT_TIMEOUT初期化パラメータによる書込み数

WRITES_OTHER_SETTINGS

NUMBER

他の理由(非推奨のFAST_START_IO_TARGET初期化パラメータなど)による書込み数

WRITES_AUTOTUNE

NUMBER

自動チューニング・チェックポイントによる書込み数

WRITES_FULL_THREAD_CKPT

NUMBER

フル・スレッド・チェックポイントによる書込み数

関連項目:

- リカバリI/Oの制限およびOracleによるMTTRリカバリ時間の指定については、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- LOG_CHECKPOINT_INTERVAL

- FAST_START_MTTR_TARGET

V$IO_CALIBRATION_STATUS

V$IO_CALIBRATION_STATUSは、インスタンス内のI/O測定の状態を示します。

列

データ型

説明

STATUS

VARCHAR2(13)

測定の状態:

- IN PROGRESS - 測定は処理中(可能な場合は、前回の測定実行の結果を表示)

- READY - 結果を表示する準備が完了し、先に実行されたものから表示可能

- NOT AVAILABLE - 測定結果は使用不可

CALIBRATION_TIME

TIMESTAMP(3)

前回の測定実行の終了時刻

V$IOFUNCMETRIC

V$IOFUNCMETRICは、最新の時間間隔のデータベース関数によるI/O統計情報を示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

メトリック値の開始時間

END_TIME

DATE

メトリック値の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

時間間隔のサイズ

FUNCTION_ID

NUMBER

ファンクションID

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(18)

ファンクション名

SMALL_READ_MBPS

NUMBER

1秒当たりに読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MBPS

NUMBER

1秒当たりに書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MBPS

NUMBER

1秒当たりに読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MBPS

NUMBER

1秒当たりに書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_IOPS

NUMBER

1秒当たりのシングル・ブロック読取りリクエスト

SMALL_WRITE_IOPS

NUMBER

1秒当たりのシングル・ブロック書込みリクエスト

LARGE_READ_IOPS

NUMBER

1秒当たりのマルチブロック読取りリクエスト

LARGE_WRITE_IOPS

NUMBER

1秒当たりのマルチブロック書込みリクエスト

AVG_WAIT_TIME

NUMBER

平均待機時間(ミリ秒)

V$IOFUNCMETRIC_HISTORY

V$IOFUNCMETRIC_HISTORYは、最新の時間間隔のデータベース関数によるI/O統計情報の最新履歴を示します。

V$IOFUNCMETRIC_HISTORYの列は、V$IOFUNCMETRICの列と同じです。

関連項目:
「V$IOFUNCMETRIC」

V$IOSTAT_CONSUMER_GROUP

V$IOSTAT_CONSUMER_GROUPは、コンシューマ・グループのディスクI/O統計を示します。リソース・マネージャが使用可能な場合は、現在有効化されているリソース・プランの一部であるすべてのコンシューマ・グループのI/O統計が取得されます。

列

データ型

説明

CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

コンシューマ・グループID

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQS

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQS

NUMBER

マルチブロックの書き込みリクエスト数

NUMBER_OF_WAITS

NUMBER

コンシューマ・グループによるI/O待機数

WAIT_TIME

NUMBER

合計待機時間(ミリ秒)

V$IOSTAT_FILE

V$IOSTAT_FILEは、データベース・ファイル(データ・ファイル、一時ファイル、および他のタイプのデータベース・ファイルを含む)のディスクI/O統計に関する情報を示します。データ・ファイルおよび一時ファイルのI/O統計は各ファイルに対して提供されます。その他のすべてのファイル・タイプ(制御ファイル、ログ・ファイル、アーカイブ・ログなど)の統計は、ビュー内で1つのエントリに集約されます。

列

データ型

説明

FILE_NO

NUMBER

ファイル識別番号

FILETYPE_ID

VARCHAR2(25)

ファイルのタイプ(ログ・ファイル、データ・ファイルなど)

FILETYPE_NAME

VARCHAR2(28)

データ・ファイルまたは一時ファイルの場合はファイル名。それ以外のファイルの場合は、表示される対応する文字列(ARCHIVELOGなど)。

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

SMALL_SYNC_READ_REQS

NUMBER

同期シングル・ブロックの読取りリクエスト数

LARGE_READ_REQS

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQS

NUMBER

マルチブロックの書き込みリクエスト数

SMALL_READ_SERVICETIME

NUMBER

シングル・ブロック読取りリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

SMALL_WRITE_SERVICETIME

NUMBER

シングル・ブロック書込みリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

SMALL_SYNC_READ_LATENCY

NUMBER

シングル・ブロック同期読取りの待機時間(ミリ秒)

LARGE_READ_SERVICETIME

NUMBER

マルチブロック読取りリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

LARGE_WRITE_SERVICETIME

NUMBER

マルチブロック書込みリクエストの合計サービス時間(ミリ秒)

ASYNCH_IO

VARCHAR2(9)

非同期I/Oがファイルに使用可能かどうか(ASYNC_ON | ASYNC_OFF)

ACCESS_METHOD

VARCHAR2(11)

ファイル・アクセスに使用されるI/Oライブラリ。可能な値は、次のとおり。

- OS_LIB - OSのシステム・コールがファイル・アクセスに使用される

- ODM_LIB - Oracle Disk Managerライブラリがファイル・アクセスに使用される

- ASM_MANAGED - ファイルはASMを使用して管理およびアクセスされる

- DNFS_LIB - ファイルはDirect NFSライブラリを使用してアクセスされる

RETRIES_ON_ERROR

NUMBER

エラーにおける読取りの再試行数

V$IOSTAT_FUNCTION

V$IOSTAT_FUNCTIONは、データベース関数(LGWRおよびDBWRなど)のディスクI/O統計を示します。

列

データ型

説明

FUNCTION_ID

NUMBER

ファンクションID

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(18)

ファンクション名:

- RMAN

- DBWR

- LGWR

- ARCH

- XDB

- Streams AQ

- Data Pump

- Recovery

- Buffer Cache Reads

- Direct Reads

- Direct Writes

- Smart Scan

- Archive Manager

- Others

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエストにより読み取られたMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

シングル・ブロックの書込みリクエストにより書き込まれたMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエストにより読み取られたMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

マルチブロックの書込みリクエストにより書き込まれたMB数

SMALL_READ_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQS

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQS

NUMBER

マルチブロックの書き込みリクエスト数

NUMBER_OF_WAITS

NUMBER

機能による同期I/O待機数

WAIT_TIME

NUMBER

合計同期I/O待機時間(ミリ秒)

V$IOSTAT_FUNCTION_DETAIL

V$IOSTAT_FUNCTION_DETAILは、データベース関数(LGWRおよびDBWRなど)のディスクI/O統計をファイル・タイプ別に示します。

列

データ型

説明

FUNCTION_ID

NUMBER

ファンクションID

FUNCTION_NAME

VARCHAR2(18)

ファンクション名:

- RMAN

- DBWR

- LGWR

- ARCH

- XDB

- Streams AQ

- Data Pump

- Recovery

- Buffer Cache Reads

- Direct Reads

- Direct Writes

- Smart Scan

- Archive Manager

- Others

FILETYPE_ID

NUMBER

ファイル・タイプID

FILETYPE_NAME

VARCHAR2(28)

ファイル・タイプ名:

- Control File

- Data File

- Log File

- Archive Log

- Temp File

- Data File Backup

- Data File Incremental Backup

- Archive Log Backup

- Data File Copy

- Flashback Log

- Data Pump Dump File

- Other

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエストにより読み取られたMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

シングル・ブロックの書込みリクエストにより書き込まれたMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエストにより読み取られたMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

マルチブロックの書込みリクエストにより書き込まれたMB数

SMALL_READ_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQS

NUMBER

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQS

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQS

NUMBER

マルチブロックの書き込みリクエスト数

NUMBER_OF_WAITS

NUMBER

機能による同期I/O待機数

WAIT_TIME

NUMBER

合計同期I/O待機時間(ミリ秒)

V$IOSTAT_NETWORK

V$IOSTAT_NETWORKは、リモート・データベース・インスタンスのファイルへのアクセスによって発生したネットワークI/O統計に関する情報を示します。

列

データ型

説明

CLIENT

VARCHAR2(32)

ネットワークI/Oを開始するデータベース・クライアント名(RMANまたはPL/SQLなど)

READS#

NUMBER

発行された読取り操作数

WRITES#

NUMBER

発行された書込み操作数

KBYTES_READ

NUMBER

読み取られた合計KB数

KBYTES_WRITTEN

NUMBER

書き込まれた合計KB数

READ_LATENCY

NUMBER

合計読取り待機時間(ミリ秒)

WRITE_LATENCY

NUMBER

合計書込み待機時間(ミリ秒)

V$JAVA_LIBRARY_CACHE_MEMORY

V$JAVA_LIBRARY_CACHE_MEMORYは、Javaオブジェクト用の様々なネームスペース内のライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトに割り当てられたメモリーに関する情報を示します。メモリー・オブジェクトは、効率的に管理するために内部でメモリーをグループ化したものです。ライブラリ・キャッシュ・オブジェクトは、1つ以上のメモリー・オブジェクトで構成されます。

列

データ型

説明

LC_NAMESPACE

VARCHAR2(15)

ライブラリ・キャッシュのネームスペース

LC_INUSE_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

Javaプール内で現在使用中のライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの数

LC_INUSE_MEMORY_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュで使用中のメモリー・オブジェクトの合計サイズ(MB)

LC_FREEABLE_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

Javaプール内で解放可能なライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの数

LC_FREEABLE_MEMORY_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュで解放可能なメモリー・オブジェクトのサイズ(MB)

V$JAVA_POOL_ADVICE

V$JAVA_POOL_ADVICEは、様々なプール・サイズのJavaプール内での見積り解析時間に関する情報を示します。サイズは、現行のJavaプールのサイズまたは確保済のJavaライブラリ・キャッシュ・メモリー(いずれか大きい方)の10%から、現行のJavaプールのサイズの200%までの範囲で、等間隔です。間隔値は、現行のJavaプール・サイズに応じて異なります。

短縮される解析時間は、ライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトを再ロードするのではなく、Javaプールに保持することで短縮される時間に相当します。

列

データ型

説明

JAVA_POOL_SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

見積り用のJavaプール・サイズ(MB)

JAVA_POOL_SIZE_FACTOR

NUMBER

現行のJavaプール・サイズに対するサイズ要因

ESTD_LC_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュに使用中のメモリー見積り(MB)

ESTD_LC_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

指定したサイズのJavaプールに格納されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの見積り数

ESTD_LC_TIME_SAVED

NUMBER

指定したサイズのJavaプール内で検出されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトによる、解析経過時間の短縮見積り(秒)。この時間は、使用可能な空きメモリーの不足によりメモリーから消去されたオブジェクトを、Javaプールに再ロードするのに要する時間に相当する。

ESTD_LC_TIME_SAVED_FACTOR

NUMBER

現行のJavaプール・サイズに対する解析時間の見積り短縮要因

ESTD_LC_LOAD_TIME

NUMBER

指定したサイズのJavaプール内で解析を行う場合の経過時間の見積り(秒)

ESTD_LC_LOAD_TIME_FACTOR

NUMBER

現行のJavaプール・サイズに対するロード時間の見積り要因

ESTD_LC_MEMORY_OBJECT_HITS

NUMBER

指定したサイズのJavaプール内でライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトが検出された回数の見積り

V$LATCH

V$LATCHは、親ラッチと子ラッチのラッチ名別の集計ラッチ統計を示します。個々の親ラッチと子ラッチの統計は、ビューV$LATCH_PARENTおよびV$LATCH_CHILDRENに分かれています。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

ラッチ・オブジェクトのアドレス

LATCH#

NUMBER

ラッチ番号

LEVEL#

NUMBER

ラッチ・レベル

NAME

VARCHAR2(64)

ラッチ名

HASH

NUMBER

ラッチ・ハッシュ

GETS

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求された回数

MISSES

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求され、リクエスタが待機する必要があった回数

SLEEPS

NUMBER

ラッチの待機中に待機可能ラッチ要求によってセッションがスリープ状態になった回数

IMMEDIATE_GETS

NUMBER

ラッチが待機なしモードで要求された回数

IMMEDIATE_MISSES

NUMBER

待機なしのラッチ要求が失敗(ミス)した回数

WAITERS_WOKEN

NUMBER

この列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。この列にはデータは蓄積されず、値は常に0。

WAITS_HOLDING_LATCH

NUMBER

この列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。この列にはデータは蓄積されず、値は常に0。

SPIN_GETS

NUMBER

最初の試行に失敗したがスピン中に成功した待機可能ラッチ要求

SLEEP[1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11]

NUMBER

これらの列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。これらの列にはデータは蓄積されず、値は常に0。これらの列のかわりに、V$EVENT_HISTOGRAMビューの該当する行(EVENT列の値がlatch freeまたはlatch:%)を問い合せることができる。

WAIT_TIME

NUMBER

ラッチを待機中の経過時間(マイクロ秒)

関連項目:

- 「V$LATCH_CHILDREN」

- 「V$LATCH_PARENT」

V$LATCH_CHILDREN

V$LATCH_CHILDRENは、子ラッチについての統計情報を示します。このビューには、V$LATCHのすべての列に加えてCHILD#列が含まれています。LATCH#列が互いに一致する子ラッチは、同じ親ラッチを持ちます。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

ラッチ・オブジェクトのアドレス

LATCH#

NUMBER

親ラッチのラッチ番号

CHILD#

NUMBER

子ラッチ番号(各親ラッチに対してのみ一意)

LEVEL#

NUMBER

ラッチ・レベル

NAME

VARCHAR2(64)

ラッチ名

HASH

NUMBER

ラッチ・ハッシュ

GETS

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求された回数

MISSES

NUMBER

ラッチが待機可能モードで要求され、リクエスタが待機する必要があった回数

SLEEPS

NUMBER

ラッチの待機中に待機可能ラッチ要求によってセッションがスリープ状態になった回数

IMMEDIATE_GETS

NUMBER

ラッチが待機なしモードで要求された回数

IMMEDIATE_MISSES

NUMBER

待機なしのラッチ要求が失敗(ミス)した回数

WAITERS_WOKEN

NUMBER

この列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。この列にはデータは蓄積されず、値は常に0。

WAITS_HOLDING_LATCH

NUMBER

この列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。この列にはデータは蓄積されず、値は常に0。

SPIN_GETS

NUMBER

最初の試行に失敗したがスピン中に成功した待機可能ラッチ要求

SLEEP[1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11]

NUMBER

これらの列は非推奨であるが、以前のリリースのOracleとの下位互換性用に残されている。これらの列にはデータは蓄積されず、値は常に0。これらの列のかわりに、V$EVENT_HISTOGRAMビューの該当する行(EVENT列の値がlatch freeまたはlatch:%)を問い合せることができる。

WAIT_TIME

NUMBER

ラッチを待機中の経過時間(マイクロ秒)

関連項目:
「V$LATCH」

V$LATCH_MISSES

V$LATCH_MISSESは、取得できなかったラッチに関する統計情報を示します。

列

データ型

説明

PARENT_NAME

VARCHAR2(64)

親ラッチのラッチ名

WHERE

VARCHAR2(80)

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は、LOCATIONの値と常に等しい。

NWFAIL_COUNT

NUMBER

待機なしのラッチの取得が失敗した回数

SLEEP_COUNT

NUMBER

取得しようとしてスリープになった回数

WTR_SLP_COUNT

NUMBER

待機がスリープした回数

LONGHOLD_COUNT

NUMBER

あるプロセスのスリープ中に別のプロセスがラッチを保持した回数

LOCATION

VARCHAR2(80)

ラッチを取得しようとした場所

V$LATCH_PARENT

V$LATCH_PARENTは、親ラッチについての統計情報を示します。V$LATCH_PARENTの列は、V$LATCHの列と同じです。

関連項目:
「V$LATCH」

V$LATCHHOLDER

V$LATCHHOLDERは、現行のラッチ保持プロセスの情報を示します。

列

データ型

説明

PID

NUMBER

ラッチを保持しているプロセスの識別子

SID

NUMBER

ラッチを所有するセッションの識別子

LADDR

RAW(4 | 8)

ラッチ・アドレス

NAME

VARCHAR2(64)

保持されているラッチの名前

GETS

NUMBER

ラッチが待機モードまたは待機なしモードで取得された回数

V$LATCHNAME

V$LATCHNAMEは、V$LATCHに示されたラッチのデコードされたラッチ名の情報を示します。V$LATCHNAMEの行は、V$LATCHの行に1対1で対応しています。

列

データ型

説明

LATCH#

NUMBER

ラッチ番号

NAME

VARCHAR2(64)

ラッチ名

HASH

NUMBER

ラッチ・ハッシュ

関連項目:
「V$LATCH」

V$LIBCACHE_LOCKS

V$LIBCACHE_LOCKSは、ライブラリ・キャッシュのロックおよび確保に関する情報を示します。ロックおよび確保はTYPE列の値に基づいて区別されます。

列

データ型

説明

TYPE

VARCHAR2(4)

LOCKまたはPIN

ADDR

RAW(4 | 8)

ロック/確保のアドレス

HOLDING_USER_SESSION

RAW(4 | 8)

ロック/確保を保持しているユーザー・セッション

HOLDING_SESSION

RAW(4 | 8)

ロック/確保を保持しているセッション

OBJECT_HANDLE

RAW(4 | 8)

ロック/確保を取得するハンドル・アドレス

LOCK_HELD

RAW(4 | 8)

タイプがLOCKの場合、LOCK_HELDはオブジェクトを確保している確保を表す。
タイプがPINの場合、LOCK_HELDはオブジェクトをロックしているロックを表す。

REFCOUNT

NUMBER

ロック/確保の参照数

MODE_HELD

NUMBER

保持されているロック/確保モード:

- 0 - ロック/確保の保持なし

- 1 - Nullモード

- 2 - 共有モード

- 3 - 排他モード

MODE_REQUESTED

NUMBER

要求されたロック/確保モード:

- 0 - ロック/確保の要求なし

- 1 - Nullモード

- 2 - 共有モード

- 3 - 排他モード

SAVEPOINT_NUMBER

NUMBER

ロック/確保を取得したときのカーネル・トランザクションのセーブポイント番号

V$LIBRARY_CACHE_MEMORY

V$LIBRARY_CACHE_MEMORYは、様々なネームスペース内のライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトに割り当てられたメモリーに関する情報を示します。メモリー・オブジェクトは、効率的に管理するために内部でメモリーをグループ化したものです。ライブラリ・キャッシュ・オブジェクトは、1つ以上のメモリー・オブジェクトで構成されます。

列

データ型

説明

LC_NAMESPACE

VARCHAR2(15)

ライブラリ・キャッシュのネームスペース

LC_INUSE_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

共有プール内で現在使用中のライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの数

LC_INUSE_MEMORY_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュで使用中のメモリー・オブジェクトの合計サイズ(MB)

LC_FREEABLE_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

共有プール内で解放可能なライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの数

LC_FREEABLE_MEMORY_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュで解放可能なメモリー・オブジェクトのサイズ(MB)

V$LIBRARYCACHE

V$LIBRARYCACHEは、ライブラリ・キャッシュのパフォーマンスおよびアクティビティについての統計情報を示します。

列

データ型

説明

NAMESPACE

VARCHAR2(15)

ライブラリ・キャッシュのネームスペース

GETS

NUMBER

このネームスペースのオブジェクトに対して要求されたロックの回数

GETHITS

NUMBER

メモリー内でオブジェクトのハンドルが見つかった回数

GETHITRATIO

NUMBER

GETHITSのGETSに対する比率

PINS

NUMBER

このネームスペースのオブジェクトに対してPINが要求された回数

PINHITS

NUMBER

メモリー内でライブラリ・オブジェクトのすべてのメタデータが見つかった回数

PINHITRATIO

NUMBER

PINHITSのPINSに対する比率

RELOADS

NUMBER

あるオブジェクトの任意のPIN(ただし、オブジェクト・ハンドルの作成後に実行された最初のPIN以外)。ディスクからそのオブジェクトをロードするように要求する。

INVALIDATIONS

NUMBER

依存するオブジェクトが修正されたために、このネームスペース内のオブジェクトに無効のマークが付いた合計回数

DLM_LOCK_REQUESTS

NUMBER

ロック・インスタンス・ロックのGET要求の数

DLM_PIN_REQUESTS

NUMBER

ロック・インスタンス・ロックのPIN要求の数

DLM_PIN_RELEASES

NUMBER

PINインスタンス・ロックのリリース要求の数

DLM_INVALIDATION_REQUESTS

NUMBER

無効インスタンス・ロックのGET要求の数

DLM_INVALIDATIONS

NUMBER

他のインスタンスから受け取った無効pingの数

V$LICENSE

V$LICENSEは、ライセンス制限の情報を示します。

列

データ型

説明

SESSIONS_MAX

NUMBER

インスタンスに対して認可される同時ユーザー・セッションの最大数

SESSIONS_WARNING

NUMBER

警告を発生するインスタンスに対する同時ユーザー・セッション数

SESSIONS_CURRENT

NUMBER

同時ユーザー・セッションのカレント数

SESSIONS_HIGHWATER

NUMBER

インスタンス起動時以降の同時ユーザー・セッションの最大数

USERS_MAX

NUMBER

データベースに対して指定できるユーザーの最大数

CPU_COUNT_CURRENT

NUMBER

システム上の論理CPUまたはプロセッサの現在の数

CPU_CORE_COUNT_CURRENT

NUMBER

システム上のCPUコアの現在の数(シングル・コアCPUに加えマルチコアCPUのサブコアを含む)

CPU_SOCKET_COUNT_CURRENT

NUMBER

システム上のCPUソケットの現在の数(マルチスレッド・アーキテクチャかマルチコア・アーキテクチャかに関係なく、システム上のCPUチップの絶対数を表す)

CPU_COUNT_HIGHWATER

NUMBER

インスタンスの起動後のシステム上の論理CPUまたはプロセッサの最大数

CPU_CORE_COUNT_HIGHWATER

NUMBER

インスタンスの起動後のシステム上のCPUコアの最大数(シングル・コアCPUに加えマルチコアCPUのサブコアを含む)

CPU_SOCKET_COUNT_HIGHWATER

NUMBER

インスタンスの起動後のシステム上のCPUソケットの最大数(マルチスレッド・アーキテクチャかマルチコア・アーキテクチャかに関係なく、システム上のCPUチップの絶対数を表す)

注意:
CPUコア数およびCPUソケット数の統計情報の可用性は、Oracle Databaseが実行されているオペレーティング・システム・プラットフォームによって異なります。統計情報が使用できない場合、このビューは統計情報の値としてNULLを戻します。

V$LOADISTAT

V$LOADISTATは、ダイレクト・パスAPIを使用したロード中に、表の索引の更新時に発生したエラーを示します。

列

データ型

説明

OWNER

VARCHAR2(31)

スキーマ名

TABNAME

VARCHAR2(31)

表名

INDEXNAME

VARCHAR2(31)

索引名

SUBNAME

VARCHAR2(31)

索引サブ名

MESSAGE_NUM

NUMBER

エラー・メッセージ番号

MESSAGE

VARCHAR2(4000)

エラー・メッセージ

V$LOADPSTAT

V$LOADPSTATは、ダイレクト・パスAPIを使用したロード中にパーティションまたはサブパーティションにロードされた行数の統計を示します。

列

データ型

説明

OWNER

VARCHAR2(31)

スキーマ名

TABNAME

VARCHAR2(31)

表名

PARTNAME

VARCHAR2(31)

パーティション名

LOADED

NUMBER

ロードされた行数

V$LOCK

V$LOCKは、現在Oracle Databaseによって保持されているロック、およびロックまたはラッチに対する未処理の要求を示します。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

ロック・ステート・オブジェクトのアドレス

KADDR

RAW(4 | 8)

ロックのアドレス

SID

NUMBER

ロックを保持または取得しているセッションの識別子

TYPE

VARCHAR2(2)

ユーザーまたはシステム・ロックの型
ユーザー型のロックは、ユーザー・アプリケーションによって取得される。他のプロセスの障害となっているプロセスは、これらのロックの1つを保持している場合がある。ユーザー型のロックは、次のとおり。

TM - DMLエンキュー

TX - トランザクション・エンキュー

UL - ユーザーが提供

システム型のロックは表8-1を参照。ただし、一部の種類のロックは記述されていない。現在のリリースのすべてのロックについては、「V$LOCK_TYPE」で説明されているV$LOCK_TYPEデータ・ディクショナリ・ビューを参照。

ID1

NUMBER

ロック識別子#1(型によって異なる)

ID2

NUMBER

ロック識別子#2(型によって異なる)

LMODE

NUMBER

セッションがロックを保持するロック・モード:

- 0 - なし

- 1 - Null(NULL)

- 2 - 行共有(SS)

- 3 - 行排他(SX)

- 4 - 共有(S)

- 5 - 共有/行排他(SSX)

- 6 - 排他(X)

REQUEST

NUMBER

プロセスがロックを要求するロック・モード:

- 0 - なし

- 1 - Null(NULL)

- 2 - 行共有(SS)

- 3 - 行排他(SX)

- 4 - 共有(S)

- 5 - 共有/行排他(SSX)

- 6 - 排他(X)

CTIME

NUMBER

カレント・モードが付与されてから経過した時間

BLOCK

NUMBER

対象とするロックが他のプロセスをブロックしているかどうかを示します。返される値は次のどれかになります。

- 0 - ロックは他のプロセスをブロックしていない

- 1 - ロックは他のプロセスをブロックしている

- 2 - ロックは、ローカル・ノードでブロックされているプロセスをブロックしていないが、リモート・ノードではプロセスをブロックしている可能性がある。この値は、Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)構成で使用されます(単一インスタンス構成では使用されません)。

表8-1 TYPE列の値: システム型

システム型

説明

システム型

説明

AE

エディション・エンキュー

MR

メディア・リカバリ

AT

ALTER TABLE文用に保持されているロック

NA..NZ

ライブラリ・キャッシュ確保インスタンス(A..Z=ネームスペース)

BL

バッファ・ハッシュ表インスタンス

PF

パスワード・ファイル

CF

制御ファイル・スキーマ・グローバル・エンキュー

PI、PS

パラレル操作

CI

インスタンス間ファンクション起動インスタンス

PR

プロセス起動

CU

カーソル・バインド

QA..QZ

行キャッシュ・インスタンス(A..Z=キャッシュ)

DF

データ・ファイル・インスタンス

RT

REDOスレッド・グローバル・エンキュー

DL

ダイレクト・ローダー・パラレル索引作成

SC

システム変更番号インスタンス

DM

マウント/起動dbプライマリ/セカンダリ・インスタンス

SM

SMON

DR

分散リカバリ・プロセス

SN

順序番号インスタンス

DX

分散トランザクション・エントリ

SQ

順序番号エンキュー

FS

ファイル・セット

SS

ソート・セグメント

HW

特定のセグメントの領域管理操作

ST

領域トランザクション・エンキュー

IN

インスタンス番号

SV

順序番号値

IR

インスタンス・リカバリ直列化グローバル・エンキュー

TA

総称エンキュー

IS

インスタンス状態

TS

一時セグメント・エンキュー(ID2=0)

IV

ライブラリ・キャッシュ無効化インスタンス

TS

新規ブロック割当てエンキュー(ID2=1)

JQ

ジョブ・キュー

TT

一時表エンキュー

KK

スレッド・キック

UN

ユーザー名

LA .. LP

ライブラリ・キャッシュ・ロック・インスタンス・ロック(A..P=ネームスペース)

US

UNDOセグメントDDL

MM

マウント定義グローバル・エンキュー

WL

書込み中REDOログ・インスタンス

V$LOCK_ACTIVITY

V$LOCK_ACTIVITYは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$INSTANCE_CACHE_TRANSFERおよびV$SEGMENT_STATISTICSビュー内にあります。

列

データ型

説明

FROM_VAL

CHAR(4)

グローバル・キャッシュ・リソースの初期の状態(常にNULL)

TO_VAL

CHAR(1)

グローバル・キャッシュ・リソースの初期の状態(常にS)

ACTION_VAL

CHAR(21)

変換の説明(常にLock buffers for read)

COUNTER

NUMBER

ロック操作の実行回数

V$LOCK_TYPE

V$LOCK_TYPEは、使用可能なロックのタイプを示します。

列

データ型

説明

TYPE

VARCHAR2(64)

2文字の内部リソース識別子

NAME

VARCHAR2(64)

リソース・タイプ名。短い(32文字未満)エンキュー・タイプ名。

ID1_TAG

VARCHAR2(64)

エンキュー・タイプの説明

ID2_TAG

VARCHAR2(64)

エンキュー・タイプの追加説明

IS_USER

VARCHAR2(3)

ユーザー・エンキュー。SQL文の直接の結果として取得されたエンキュー。これらのエンキューでは、アプリケーションがデッドロックとなる可能性がある。この場合のデッドロックはアプリケーション・エラーとみなされる。

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

エンキューの使用方法および使用目的に関する説明

V$LOCKED_OBJECT

V$LOCKED_OBJECTは、システム上のすべてのトランザクションが獲得したすべてのロックを示します。どのセッションがどのオブジェクト上にどのモードでDMLロック(TMタイプのエンキュー)を保持しているかを示します。

列

データ型

説明

XIDUSN

NUMBER

UNDOセグメント番号

XIDSLOT

NUMBER

スロット番号

XIDSQN

NUMBER

順序番号

OBJECT_ID

NUMBER

ロック中のオブジェクトID

SESSION_ID

NUMBER

セッションID

ORACLE_USERNAME

VARCHAR2(30)

Oracleユーザー名

OS_USER_NAME

VARCHAR2(30)

OSユーザー名

PROCESS

VARCHAR2(12)

OSプロセスID

LOCKED_MODE

NUMBER

ロック・モード

V$LOG

V$LOGは、制御ファイルからのログ・ファイル情報を示します。

列

データ型

説明

GROUP#

NUMBER

ログ・グループ番号

THREAD#

NUMBER

ログ・スレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

ログ順序番号

BYTES

NUMBER

ログのサイズ(バイト)

BLOCKSIZE

NUMBER

ログ・ファイルのブロック・サイズ(512または4096)

MEMBERS

NUMBER

ログ・グループのメンバーの数

ARCHIVED

VARCHAR2(3)

アーカイブ状態(YES | NO)

STATUS

VARCHAR2(16)

ログ状態:

- UNUSED - オンラインREDOログが、まだ書き込まれていないことを示す。これは、ログがカレントREDOログではない場合の、追加またはRESETLOGSの直後のREDOログの状態。

- CURRENT - 現行のREDOログ。これは、REDOログがアクティブであることを意味する。REDOログはオープン状態の場合もクローズ状態の場合もある。

- ACTIVE - ログはアクティブだが、現行のログではない。クラッシュ・リカバリで必要です。ブロック・リカバリでも使用できます。アーカイブされている場合もアーカイブされていない場合もある。

- CLEARING - ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE文の後、空のログとして再作成されていることを示す。ログの消去の後、状態がUNUSEDに変更される。

- CLEARING_CURRENT - クローズされたスレッドからカレント・ログが消去されることを示す。新しいログ・ヘッダーを書き込むときのI/Oエラーなどのスイッチ障害がある場合、ログがこの状態のままになることがある。

- INACTIVE - ログがインスタンス・リカバリに不要になったことを示す。メディア・リカバリでも使用できます。アーカイブされている場合もアーカイブされていない場合もある。

FIRST_CHANGE#

NUMBER

ログ内の最小システム変更番号(SCN)

FIRST_TIME

DATE

ログ内の最初のSCNの時刻

NEXT_CHANGE#

NUMBER

ログ内の最大システム変更番号(SCN)。STATUS=CURRENTである場合、NEXT_CHANGE#は281474976710655 (可能なかぎり最大のSCN)に設定される。

NEXT_TIME

DATE

ログ内の最大SCNの時間。STATUS=CURRENTの場合、NEXT_TIMEはNULLに設定される。

V$LOG_HISTORY

V$LOG_HISTORYは、制御ファイルからのログ履歴情報を示します。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

制御ファイル・レコードID

STAMP

NUMBER

制御ファイル・レコード・スタンプ

THREAD#

NUMBER

アーカイブ・ログのスレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

アーカイブ・ログの順序番号

FIRST_CHANGE#

NUMBER

ログ内の最小システム変更番号(SCN)

FIRST_TIME

DATE

ログ内の最初のエントリ(最小のSCN)時刻

NEXT_CHANGE#

NUMBER

ログ内の最大のSCN

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

ログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ時刻

V$LOGFILE

V$LOGFILEは、REDOログ・ファイルの情報を示します。

列

データ型

説明

GROUP#

NUMBER

REDOログ・グループ識別子番号

STATUS

VARCHAR2(7)

ログ・メンバーの状態:

- INVALID - ファイルはアクセス不可能

- STALE - ファイルの内容が不完全

- DELETED - ファイルは使用されなくなった

- NULL - ファイルは使用中

TYPE

VARCHAR2(7)

ログ・ファイルのタイプ:

- ONLINE

- STANDBY

MEMBER

VARCHAR2(513)

REDOログ・メンバー名

IS_RECOVERY_DEST_FILE

VARCHAR2(3)

ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか(YES | NO)

V$LOGHIST

V$LOGHISTは、制御ファイルからのログ履歴情報を示します。このビューは、旧バージョンとの互換性を保つために残されています。かわりに、V$LOG_HISTORYを使用することをお薦めします。

関連項目:
「V$LOG_HISTORY」

列

データ型

説明

THREAD#

NUMBER

ログ・スレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

ログ順序番号

FIRST_CHANGE#

NUMBER

ログ内の最小のSCN

FIRST_TIME

DATE

ログ内の最初のSCNの時刻

SWITCH_CHANGE#

NUMBER

ログ・スイッチが発生したSCN。つまり、ログ内の最大のSCNより大きいSCN。

V$LOGMNR_CONTENTS

V$LOGMNR_CONTENTSは、ログ履歴情報を示します。このビューに問い合せるには、SELECT ANY TRANSACTION権限が必要です。

V$LOGMNR_CONTENTSビューに対してSELECT文を実行すると、アーカイブREDOログ・ファイルが順番に読み込まれます。REDOログ・ファイルからの変換済レコードが、V$LOGMNR_CONTENTSビューに行として戻されます。この操作は、起動時に指定したフィルタ基準(EndTimeまたはendScn)が満たされるか、アーカイブ・ログ・ファイルの終わりに達するまで続行されます。

列

データ型

説明

SCN

NUMBER

データベースに変更が加えられた時点のシステム変更番号(SCN)

START_SCN

NUMBER

この変更を含むトランザクションが開始されたときのシステム変更番号(SCN)。COMMITTED_DATA_ONLYオプションがDBMS_LOGMNR.START_LOGMNR()の起動時に選択された場合のみ有効、それ以外の場合はNULL。この列は、トランザクションの開始を含まない時間/SCN範囲に問合せが実行されると、NULLになることもある。

COMMIT_SCN

NUMBER

トランザクションのコミット時のシステム変更番号(SCN)。COMMITTED_DATA_ONLYオプションがDBMS_LOGMNR.START_LOGMNR()の起動時に選択された場合のみ有効。

TIMESTAMP

DATE

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

START_TIMESTAMP

DATE

この変更を含むトランザクションが開始されたときのタイムスタンプ。COMMITTED_DATA_ONLYオプションがDBMS_LOGMNR.START_LOGMNR()の起動時に選択された場合のみ有効、それ以外の場合はNULL。この列は、トランザクションの開始を含まない時間/SCN範囲に問合せが実行されると、NULLになることもある。

COMMIT_TIMESTAMP

DATE

トランザクションのコミット時のタイムスタンプ。COMMITTED_DATA_ONLYオプションがDBMS_LOGMNR.START_LOGMNR()の起動時に選択された場合のみ有効。

XIDUSN

NUMBER

変更を生成したトランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

変更を生成したトランザクションのトランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

変更を生成したトランザクションのトランザクションIDの順序番号

XID

RAW(8)

トランザクション識別子のRAW表現

PXIDUSN

NUMBER

パラレル・トランザクションの親トランザクションIDのUNDOセグメント番号

PXIDSLT

NUMBER

パラレル・トランザクションの親トランザクションIDのスロット番号

PXIDSQN

NUMBER

パラレル・トランザクションの親トランザクションIDの順序番号

PXID

RAW(8)

親トランザクション識別子のRAW表現

TX_NAME

VARCHAR2(256)

変更を行ったトランザクションの名前。トランザクションの名前が指定されている場合にのみ有効。

OPERATION

VARCHAR2(32)

変更を行ったユーザー・レベルのSQL操作:

- INSERT - 変更は挿入文によって実行

- UPDATE - 変更は更新文によって実行

- DELETE - 変更は削除文によって実行

- DDL - 変更はDDL文によって実行

- START - 変更はトランザクションの開始によって実行

- COMMIT - 変更はトランザクションのコミットによって実行

- ROLLBACK - 変更はトランザクションの完全ロールバックによって実行

- LOB_WRITE - 変更はDBMS_LOB.WRITEの呼出しによって実行

- LOB_TRIM - 変更はDBMS_LOB.TRIMの呼出しによって実行

- LOB_ERASE - 変更はDBMS_LOB.ERASEの呼出しによって実行

- SELECT_FOR_UPDATE - 操作はSELECT FOR UPDATE文

- SEL_LOB_LOCATOR - 操作はLOBロケータを戻すSELECT文

- MISSING_SCN - LogMinerはREDOレコード内に差異を検出。すべてのREDOログがLogMinerに登録されているわけではないため、可能性が高い値。

- INTERNAL - 変更はデータベースによって開始された内部操作によって実行

- XML DOC BEGIN - XMLType列またはXMLType表への変更の開始

- XML DOC WRITE - XML文書のデータ

- XML DOC END - XML文書のデータの終了

- UNSUPPORTED - 変更は現在LogMinerによってサポートされていない操作によって実行(ADT列がある表に加えられた変更など)

OPERATION_CODE

NUMBER

操作コード番号:

- 0 - INTERNAL

- 1 - INSERT

- 2 - DELETE

- 3 - UPDATE

- 5 - DDL

- 6 - START

- 7 - COMMIT

- 9 - SELECT_LOB_LOCATOR

- 10 - LOB_WRITE

- 11 - LOB_TRIM

- 25 - SELECT_FOR_UPDATE

- 28 - LOB_ERASE

- 34 - MISSING_SCN

- 68 - XML DOC BEGIN

- 70 = XML DOC WRITE

- 71 = XML DOC END

- 36 - ROLLBACK

- 255 - UNSUPPORTED

ROLLBACK

NUMBER

1 = 関連するトランザクションの部分的ロールバックまたは完全ロールバックが実行されたためにREDOレコードが生成された場合
0 = それ以外の場合

SEG_OWNER

VARCHAR2(32)

変更されたデータ・セグメントの所有者

SEG_NAME

VARCHAR2(256)

変更されたデータ・セグメントの名前

TABLE_NAME

VARCHAR2(32)

変更された表の名前(REDOが表の変更に関係している場合)

SEG_TYPE

NUMBER

変更されたデータ・セグメントのタイプ:

- 0 - UNKNOWN

- 1 - INDEX

- 2 - TABLE

- 19 - TABLE PARTITION

- 20 - INDEX PARTITION

- 34 - TABLE SUBPARTITION

- 他のすべての値 - UNSUPPORTED

SEG_TYPE_NAME

VARCHAR2(32)

セグメント・タイプ名:

- UNKNOWN

- INDEX

- TABLE

- TABLE PARTITION

- INDEX PARTITION

- TABLE SUBPARTITION

- UNSUPPORTED

TABLE_SPACE

VARCHAR2(32)

変更されたデータ・セグメントが含まれている表領域の名前。この列は、OPERATION列の値がDDLの行には移入されない。これはDDLが複数の表領域を処理する場合があるため。

ROW_ID

VARCHAR2(18)

変更によって変更された行の行ID(変更がDMLに関連している場合にのみ有効)。REDOレコードがDMLに関連付けられていない場合はNULL。

USERNAME

VARCHAR2(30)

トランザクションを実行したユーザーの名前

OS_USERNAME

VARCHAR2(4000)

オペレーティング・システムのユーザー名

MACHINE_NAME

VARCHAR2(4000)

ユーザーがデータベースに接続されたマシン

AUDIT_SESSIONID

NUMBER

変更を実行しているユーザー・セッションに関連付けられた監査セッションID

SESSION#

NUMBER

変更を行ったセッションのセッション番号

SERIAL#

NUMBER

変更を行ったセッションのシリアル番号

SESSION_INFO

VARCHAR2(4000)

トランザクションを実行したデータベース・セッションに関する情報。プロセス情報、ユーザーがログインしたマシン名などを含む。可能なSESSION_INFO列には次の情報が含まれる場合がある。

- login_username = HR

- client_info =

- OS_username = jkundu

- Machine_name = nirvan

- OS_terminal = pts/31

- OS_program_name = sqlplus@nirvan (TNS V1-V3)

THREAD#

NUMBER

データベースに変更を加えたスレッドの番号

SEQUENCE#

NUMBER

トランザクション内のSQL文の順序番号。COMMITED_DATA_ONLYオプション・セットなしでマイニングする場合、この値は1。

RBASQN

NUMBER

変更に関連付けられたREDOレコードのREDOブロック・アドレス(RBA)に関連付けられた順序番号

RBABLK

NUMBER

ログ・ファイル内のRBAブロック番号

RBABYTE

NUMBER

ブロック内のRBAバイト・オフセット

UBAFIL

NUMBER

UNDOブロックを含むファイルを識別するUNDOブロック・アドレス(UBA)ファイル番号

UBABLK

NUMBER

UNDOブロックのUBAブロック番号

UBAREC

NUMBER

UNDOブロック内のUBAレコード索引

UBASQN

NUMBER

UBAのUNDOブロック順序番号

ABS_FILE#

NUMBER

トランザクションによって変更されたブロックのデータ・ブロック絶対ファイル番号

REL_FILE#

NUMBER

データ・ブロックの相対ファイル番号。オブジェクトの表領域からの相対番号。

DATA_BLK#

NUMBER

ファイル内のデータ・ブロック番号

DATA_OBJ#

NUMBER

オブジェクトを識別するデータ・ブロック・オブジェクト番号

DATA_OBJV#

NUMBER

変更されている表のバージョン番号

DATA_OBJD#

NUMBER

表領域内のオブジェクトを識別するデータ・ブロックのデータ・オブジェクト番号

SQL_REDO

VARCHAR2(4000)

再構成されたSQL文で、変更を実行した元のSQL文と同じ。データベースに対してSQL_REDOを実行する前に、『Oracle Databaseユーティリティ』を参照。
LogMinerは一時表のSQL REDOを生成しない。そのような場合、この列には文字列「/* No SQL_REDO for temporary tables */」が含まれる。

SQL_UNDO

VARCHAR2(4000)

再構成されたSQL文で、変更を実行した元の文の結果を取り消すために使用できる。DDL文には対応するSQL_UNDOが存在しない。データベースに対してSQL_UNDOを実行する前に、『Oracle Databaseユーティリティ』を参照。
LogMinerは一時表のSQL UNDOを生成しない。そのような場合、この列には文字列「/* No SQL_UNDO for temporary tables */」が含まれる。

RS_ID

VARCHAR2(32)

レコード・セットID。ともに行の論理変更を一意に識別するタプル(RS_ID、SSN)。通常、これはV$LOGMNR_CONTENTSからの1行を意味するが、REDOまたはUNDOの単一のSQL文が大きすぎてそれぞれの列、SQL_UNDOまたはSQL_REDO内に収まらない場合、複数行となる場合もある。RS_IDは、行を生成したREDOレコードを一意に識別する。

SSN

NUMBER

SQL順序番号。RS_IDと組み合せて使用され、行の論理変更を一意に識別し、V$LOGMNR_CONTENTSビューから1行以上で表示される。

CSF

NUMBER

継続SQLフラグ。表示される値:

- 0 - SQL_REDOおよびSQL_UNDOが同じ行に含まれていることを示す。

- 1 - SQL_REDOまたはSQL_UNDOのいずれかのサイズが4000バイトよりも大きく、ビューによって戻された次の行に続いていることを示す。

INFO

VARCHAR2(32)

行に関する情報メッセージ。たとえば、文字列「USER DDL」は、SQL_REDO列に戻されたDDL文がユーザーによって実行されたトップレベルのDDLであることを示し、文字列「INTERNAL DDL」は、SQL_REDO列に戻されたDDL文がRDBMSによって内部で実行されたことを示す。

STATUS

NUMBER

0の値は、SQL_REDOおよびSQL_UNDO列に示されている再構成されたSQL文が、有効な実行可能SQL文であることを示す。それ以外の場合、再構成されたSQL文は実行不可能。これは、分析用のLogMinerにデータ・ディクショナリが提供されていないか、提供されたデータ・ディクショナリに、マイニングされているオブジェクトの定義がないことによる。
5の値は、この行がXMLType列またはXMLType表への変更の一部であり、適用前にXML文書をアセンブルする必要があることを示す。

REDO_VALUE

NUMBER

DBMS_LOGMNR.MINE_VALUE()およびDBMS_LOGMNR.COLUMN_PRESENT()ファンクションへの入力として使用。

UNDO_VALUE

NUMBER

DBMS_LOGMNR.MINE_VALUE()およびDBMS_LOGMNR.COLUMN_PRESENT()ファンクションへの入力として使用。

SAFE_RESUME_SCN

NUMBER

将来の使用のために予約済

CSCN

NUMBER

COMMIT_SCN列が設定されている場合、この列は非推奨になる

OBJECT_ID

RAW(16)

XMLType表へのDMLに使用するオブジェクト識別子。タイプが定義されていない表を変更する場合、この列の値はNULL。

EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

DDL文が実行されたエディションを示す

CLIENT_ID

VARCHAR2(64)

操作を実行したセッションでのクライアント識別子(適用できる場合)。

V$LOGMNR_DICTIONARY

V$LOGMNR_DICTIONARYは、ログ履歴情報を示します。

列

データ型

説明

DB_NAME

VARCHAR2(9)

データベース名

DB_ID

NUMBER

データベースID

DB_CREATED

DATE

ソース・データベースの作成日(V$DATABASEビュー内のCREATED列に対応)

TIMESTAMP

DATE

ディクショナリが作成された日付

RESET_SCN

NUMBER

ディクショナリが作成されたときのリセットログSCN

RESET_SCN_TIME

DATE

ディクショナリが作成されたときのリセットログSCNのタイムスタンプ

DB_VERSION_TIME

DATE

ソース・データベースのバージョン・タイム(V$DATABASEビュー内のVERSION_TIME列に対応)

DB_CHARACTER_SET

VARCHAR2(30)

ソース・データベースのキャラクタ・セット

DB_VERSION

VARCHAR2(64)

非推奨の列。

DB_STATUS

VARCHAR2(64)

非推奨の列。

DICTIONARY_SCN

NUMBER

ディクショナリが作成されたときのデータベース・チェックポイントSCN

ENABLED_THREAD_MAP

RAW(16)

非推奨の列。

DB_TXN_SCN

NUMBER

ディクショナリが作成されたときのSCN

FILENAME

VARCHAR2(512)

ディクショナリ・ファイル名

INFO

VARCHAR2(32)

情報/状態メッセージ
BAD_DATEは、ディクショナリ・ファイルのSCNがログ・ファイルのSCN範囲に一致しないことを示す。

STATUS

NUMBER

NULLは、ログ・ファイルのリストに有効なディクショナリ・ファイルを示す。NULL以外の値は、詳細がテキスト文字列でINFO列に含まれることを示す。

V$LOGMNR_DICTIONARY_LOAD

V$LOGMNR_DICTIONARY_LOADは、システム上のすべてのアクティブなLogMinerセッションのLogMinerディクショナリに関する情報を示します。このビューの各問合せは、接続されたLogMinerセッションごとに1行を戻します。このビューはLogMinerの非定型問合せクライアントに対しては有効な情報を示しません。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

LogMinerセッションID

LOGMNR_UID

NUMBER

LogMinerディクショナリUID

ACTION#

NUMBER

予約済

OPCODE

NUMBER

予約済

COMMAND

VARCHAR2(161)

実行されている現在のコマンド

CURRENT_STATE

VARCHAR2(32)

LOADED=ACTIVEの場合のサマリー情報

COMPLETED_ACTIONS

NUMBER

これまでに完了した手順

TOTAL_ACTIONS

NUMBER

完了させる合計手順

LOADED

VARCHAR2(7)

ディクショナリ・ロードの状態:

- YES - ディクショナリはロードされている

- NO - ディクショナリはロードされていない

- ACTIVE - ディクショナリはロード中

PERCENT_DONE

NUMBER

ロードされたディクショナリの割合

V$LOGMNR_LATCH

V$LOGMNR_LATCHをV$LATCHビューおよびV$LATCH_CHILDRENビューと結合して、アクティブなLogMiner永続セッションで使用される様々なラッチに関する統計情報を取得できます。LogMiner永続セッションを作成するには、初回にロジカル・スタンバイ・データベースでData Guard SQL Applyを起動するか、Streams取得を作成します。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

LogMiner永続セッションの一意の識別子

NAME

VARCHAR2(32)

ラッチの名前:

- LogMiner internal state - LogMiner READERプロセス、PREPARERプロセスおよびBUILDERプロセス間の通信を保護するラッチを示す。

- LogMiner memory allocation - LogMiner内のすべてのメモリーの割当ておよび割当て解除を保護するラッチを示す。

- LogMiner transaction list - LogMinerレイヤーとそのクライアント(ロジカル・スタンバイ・データベース上のData Guard SQL ApplyまたはOracle Streams)間の相互作用を保護するラッチを示す

CHILD_ADDR

RAW(4)

子ラッチ・オブジェクトのアドレス。この列は、V$LATCH_CHLDRENビューの対応するADDR列に一致する。

STATE

VARCHAR2(6)

ラッチの状態:

- UNINIT - ラッチ構造は初期化されていない。つまり、ラッチは現在どのLogMiner永続セッションにも割り当てられていない。

- READY - ラッチ構造はLogMiner永続セッションで使用されている

V$LOGMNR_LOGS

V$LOGMNR_LOGSは、ログ情報を示します。

列

データ型

説明

LOG_ID

NUMBER

非推奨の列。

FILENAME

VARCHAR2(512)

ログ・ファイル名

LOW_TIME

DATE

ファイル内のレコードの最も古い日付

HIGH_TIME

DATE

ファイル内のレコードの最新の日付

DB_ID

NUMBER

データベースID

DB_NAME

VARCHAR2(8)

データベース名

RESET_SCN

NUMBER

ログ・ファイルを生成したデータベース・インカネーションのリセットログSCN

RESET_SCN_TIME

DATE

ログ・ファイルを生成したデータベース・インカネーションのリセットログ・タイムスタンプ

COMPATIBLE

VARCHAR2(17)

ログ・ファイルが生成された時点のデータベースのCOMPATIBLE初期化パラメータの設定

THREAD_ID

NUMBER

スレッド番号

THREAD_SQN

NUMBER

スレッド順序番号

LOW_SCN

NUMBER

ログの記録が開始されたときに割り当てられたSCN

NEXT_SCN

NUMBER

このログの後のSCN。次のログの最小SCN。

DICTIONARY_BEGIN

VARCHAR2(3)

REDOログにダンプされたディクショナリの先頭がこのREDOログに含まれているかどうか(YES | NO)

DICTIONARY_END

VARCHAR2(3)

REDOログにダンプされたディクショナリの末尾がこのREDOログに含まれているかどうか(YES | NO)

TYPE

VARCHAR2(7)

REDOログ・ファイルのタイプ:

- ARCHIVED

- ONLINE

BLOCKSIZE

NUMBER

データベースのブロック・サイズ

FILESIZE

NUMBER

REDOファイルのサイズ(バイト)

INFO

VARCHAR2(32)

情報メッセージ。MISSING_LOGFILEの値は、必要なログ・ファイルがログ・ファイルのリストから欠落している行エントリに割り当てられる。

STATUS

NUMBER

REDOログ・ファイルの状態:

- 0 - 読み取られる

- 1 - 最初に読み取られる

- 2 - 不要

- 4 - 欠落しているログ・ファイル

V$LOGMNR_PARAMETERS

V$LOGMNR_PARAMETERSは、ログ情報を示します。

列

データ型

説明

START_DATE

DATE

検索を開始する日付

REQUIRED_START_DATE

DATE

DDL追跡が使用可能になっている場合に検索の開始に必要な日付

END_DATE

DATE

検索を終了する日付

START_SCN

NUMBER

検索を開始するシステム変更番号

REQUIRED_START_SCN

NUMBER

DDL追跡が使用可能になっている場合に検索の開始に必要なシステム変更番号

END_SCN

NUMBER

検索を終了するシステム変更番号

OPTIONS

NUMBER

カレントLogMinerセッションに指定されているオプション

INFO

VARCHAR2(32)

この列は常にNULL

STATUS

NUMBER

この列は常に0

V$LOGMNR_PROCESS

V$LOGMNR_PROCESSは、アクティブなLogMiner永続セッションに接続されたすべてのプロセスを示します。LogMiner永続セッションを作成するには、初回にロジカル・スタンバイ・データベースでData Guard SQL Applyを起動するか、Streams取得を作成します。このビューをV$SESSIONビューまたはV$PROCESSビューと結合して、プロセス固有の情報を収集できます。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

LogMiner永続セッションの一意の識別子

PID

NUMBER

SQL ApplyまたはStreams取得プロセスのOracleプロセスの識別子(V$PROCESS.PIDと同じ)

SPID

VARCHAR2(12)

オペレーティング・システムのプロセス識別子(V$PROCESS.SPIDと同じ)

ROLE

VARCHAR2(32)

アクティブなLogMinerプロセスのロールを示す。(READER、PREPARER、BUILDER、COORDINATORまたはAPPLY SERVER)

USERNAME

VARCHAR2(15)

データベースに接続されているオペレーティング・システム・プロセスのユーザー名

SID

NUMBER

V$SESSION.SIDプロセスのセッション識別子

SERIAL#

NUMBER

V$SESSION.SERIALプロセスに関連付けられたセッション・シリアル番号

LATCHWAIT

VARCHAR2(8)

プロセスが待機しているラッチのアドレス。ラッチがない場合はNULL。

LATCHSPIN

VARCHAR2(8)

この列は廃止されている

WORK_MICROSEC

VARCHAR2(21)

プロセスによる有効な作業の実行時間(マイクロ秒)

OVERHEAD_MICROSEC

VARCHAR2(21)

プロセスによるオーバーヘッド・タスクの実行時間または単なる待機/アイドル状態の時間(マイクロ秒)

V$LOGMNR_SESSION

V$LOGMNR_SESSIONは、アクティブなLogMiner永続セッションに関する情報を示します。LogMiner永続セッションを作成するには、初回にロジカル・スタンバイ・データベースでData Guard SQL Applyを起動するか、Streams取得を作成します。一時的なLogMinerセッション(V$LOGMNR_CONTENTSビューを問い合せた結果として作成されるLogMinerセッション)は、V$LOGMNR_SESSIONビューには表示されません。このビューに表示される統計情報はシステムのスナップショットに対応し、どこにも累積されません。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

LogMiner永続セッションの一意の識別子

SESSION_NAME

VARCHAR2(32)

一意のセッション名

SESSION_STATE

VARCHAR2(9)

LogMiner永続セッションの現在の状態

- READY - クライアントはLogMiner永続セッションを作成し、関連するアーカイブREDOログ・ファイルを追加したが、初期LogMinerディクショナリをロードしていない

- STARTED - LogMinerディクショナリがロードされている

- ACTIVE - LogMiner永続セッションはREDOストリームをマイニング中

- DETACHED - LogMiner永続セッションは現在アクティブではなく、非アクティブへの移行中

- DISCARDED - クライアントはLogMiner永続セッションを破棄しようとしている

DB_NAME

VARCHAR2(128)

ソース・データベースのグローバル・データベース名

DB_ID

NUMBER

ソース・データベースのデータベース識別子

RESET_SCN

NUMBER

セッションの開始時のシステム変更番号(SCN)

RESET_TIMESTAMP

NUMBER

LogMiner永続セッションの開始時のRESETLOGの時刻

NUM_PROCESS

NUMBER

このセッションに割り当てられたプロセスの数

CHUNK_SIZE

NUMBER

このチャンクに割り当てられたメモリー容量

START_SCN

NUMBER

セッションの開始時のシステム変更番号(SCN)

END_SCN

NUMBER

セッションの終了時のシステム変更番号(SCN)

SPILL_SCN

NUMBER

再起動イベントでは、この値より小さいSCNを持つREDOレコードはアーカイブREDOログ・ファイルから読み取られない

PROCESSED_SCN

NUMBER

BUILDERプロセスは、このSCNまでREDOレコードのマイニングを正常に行った

PREPARED_SCN

NUMBER

PREPARERプロセスは、このSCNより小さいすべてのREDOレコードを論理変更レコード(LCR)に正常に変換。ただし、LCRが連鎖行またはLOB更新に関係している場合、LCRはトランザクションにグループ化されていないか、マージされていない場合がある。

READ_SCN

NUMBER

READERプロセスは、このSCNより小さいすべてのREDOレコードを読取った

LOW_MARK_SCN

NUMBER

LogMinerは、これより小さいSCNをコミットしたすべてのトランザクションをクライアントに送信

CONSUMED_SCN

NUMBER

クライアントは、これより小さいSCNをコミットしたすべてのトランザクションを使用し、解放した

MAX_MEMORY_SIZE

NUMBER

LogMinerが使用できる共有メモリーの最大量(バイト)

USED_MEMORY_SIZE

NUMBER

LogMinerが実際に使用した共有メモリーの量(バイト)

BUILDER_WORK_SIZE

NUMBER

BUILDERプロセスによって処理中の現在の作業単位におけるREDOの量(バイト)

PREPARED_WORK_SIZE

NUMBER

LogMinerによって準備されたREDOの量(バイト)

AVAILABLE_WORK_SIZE

NUMBER

準備されているが、まだクライアントによって使用されていないREDOレコードの量(バイト)

AVAILABLE_TXN

NUMBER

使用の準備ができているトランザクション・チャンクの数

AVAILABLE_COMMITTED_TXN

NUMBER

使用の準備ができているコミット済トランザクションの数。この数は、AVAILABLE_TXNよりも小さいか、等しくなる。

DELIVERED_TXN

NUMBER

クライアントが現在所有しているトランザクション・チャンクの数

DELIVERED_COMMITTED_TXN

NUMBER

クライアントが現在処理しているコミット済トランザクション・チャンクの数。この数は、DELIVERED_TXN列の値よりも小さいか、等しくなる。

PINNED_TXN

NUMBER

確保されている(クライアントがアクティブに処理している)トランザクションの数

PINNED_COMMITTED_TXN

NUMBER

確保されている(クライアントがアクティブに処理している)コミット済トランザクションの数

CHECKPOINT_INTERVAL

NUMBER

チェックポイント間隔

V$LOGMNR_STATS

V$LOGMNR_STATSは、アクティブなLogMiner永続セッションによって現在実行中のアクティビティを示します。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

LogMiner永続セッションの一意の識別子

NAME

VARCHAR2(64)

次の内容を含む、LogMiner統計情報、状態またはステータス名:

- Bytes of Redo Processed - SQL Applyによって処理されたバイトの累積数

- Redo Records Processed - SQL Applyによって処理されたREDOレコードの数

- Txns Delivered to Client - SQL Applyによって処理されたSQLトランザクションの数

- DML txns delivered - SQL Applyによって処理されたDMLトランザクションの数

- DDL txns delivered - SQL Applyによって処理されたDDLトランザクションの数

- CTAS txns delivered - SQL Applyによって処理されたCREATE TABLE AS SELECT(CTAS)トランザクションの数

- Recursive txns delivered - SQL Applyによって処理されたrecursiveトランザクションの数

- Rolled back txns seen

- LCRs delivered to client - SQL Applyによって処理された論理変更レコード(LCR)の数

- Bytes paged out - ページアウトされたバイトの累積数。LogMinerはLCRキャッシュからメモリーをページアウトして、不適切なワークロードまたは過小構成システムを適応させる。処理されたREDOのバイトにページアウトされるバイトの比率は低くする必要がある。この比率が高い(10%以上)場合は、SQL Applyに割り当てられるMAX_SGAを増加してみる。

- Microsecs spent in pageout - LogMinerがLCRキャッシュからのメモリーのページアウトにかかった時間

- Bytes checkpointed - チェックポイントが実行されたバイトの量を追跡。マイニング・エンジンは定期的にチェックポイントを実行しており、これにより長時間実行されるトランザクションに関係する論理変更レコード(LCR)を書き出す。Bytes CheckpointedのBytes of Redo Processedに対する比率は低くする必要がある。比率が高いと(10%以上)ワークロードが不適切になる。

- Microsecs spent in checkpoint - マイニング・エンジンがチェックポイントの実行にかかった時間。これにより、マイニング・エンジンは長時間実行されるトランザクションに関係する論理変更レコード(LCR)を書き出す。

- Bytes rolled back - LogMinerによってロールバックされたバイト数の累積値。LogMinerがREDOストリームのセクションをバックトラックし、再処理する必要がある場合がある。その場合、LogMinerはすでに実行した作業をロールバックする。Bytes Rolled BackのBytes of Redo Processedに対する比率は低くする必要がある。この比率が高い(10%以上)場合は、SQL Applyに割り当てられるPREPARERプロセスの数を減らす。

- Microsecs spent in rollback - ロジカル・スタンバイ・データベースにすでに適用されたトランザクションのロールバックにかかった時間

VALUE

VARCHAR2(64)

対応するメトリック値

V$LOGSTDBY

V$LOGSTDBYは非推奨です。

列

データ型

説明

SERIAL#

NUMBER

SQLセッション・シリアル番号。このデータは、このビューをV$SESSIONおよびV$PX_SESSIONビューと結合するときに使用される。

LOGSTDBY_ID

NUMBER

パラレル問合せスレーブID

PID

VARCHAR2(12)

SQL適用プロセスのプロセスID

TYPE

VARCHAR2(30)

プロセスによって実行中のタスク(COORDINATOR、APPLIER、ANALYZER、READER、PREPARERまたはBUILDER)

STATUS_CODE

NUMBER

STATUSメッセージに属するステータス番号(またはOracleエラー・コード)

STATUS

VARCHAR2(256)

プロセスの現行アクティビティの説明

HIGH_SCN

NUMBER

プロセスによって参照される最大システム変更番号(SCN)。この列は、個々のプロセスの進捗を確認するために使用される。

V$LOGSTDBY_PROCESS

V$LOGSTDBY_PROCESSは、Data Guardログ適用サービスに発生している事象に関する動的情報を示します。このビューは、アーカイブREDOログをスタンバイ・データベースに論理的に適用する間のパフォーマンス問題を診断するときなどに役立ちます。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

関連付けられたセッションのセッションID。これは、V$SESSIONビューの対応する行のSID列に一致する。

SERIAL#

NUMBER

関連付けられたセッションのシリアル番号。(SID、SERIAL#)ともに現行データベース・インスタンス内のセッションを一意に識別する。

LOGSTDBY_ID

NUMBER

パラレル問合せスレーブID

SPID

VARCHAR2(12)

V$PROCESSビューのこのプロセスに対応する行のSPID値に対応する

TYPE

VARCHAR2(30)

プロセスがSQL Applyのコンテキストで果たす役割。

- COORDINATOR

- APPLIER

- ANALYZER

- READER

- PREPARER

- BUILDER

STATUS_CODE

NUMBER

プロセスの現行アクションを識別する操作コード

- 16111 - SQL適用プロセスが初期化されている。

- 16112 - 適用プロセスとマイニング・プロセスがユーザー・コマンドに基づいて停止しているため、SQL Applyプロセスがクリーンアップしている。

- 16116 - SQL適用プロセスがアイドル状態になっている。

- 16117 - SQL適用プロセスがビジー状態で、関連するイベントを待機していない。

- 16110 - APPLIERプロセスが、DDL文を処理する前に調査するため、ユーザー提供のストアド・プロシージャを起動した。

- 16113 - APPLIERプロセスが、一部のユーザー・オブジェクトまたは順序にDML変更を適用している。

- 16114 - APPLIERプロセスがDDL変更を適用している。

- 16115 - COORDINATORプロセスがREDOストリームからLogMinerディクショナリをロードしている。

- 16243 - BUILDERプロセスがlcrキャッシュの領域を解放するためにメモリーをページアウトしている。

- 16240 - READERプロセスは、追加のログ・ファイルが使用可能になるのを待機してアイドル状態になっている。

- 16241 - READERプロセスは、ログ・ファイルによってログ順序ギャップが補完されるのを待機してアイドル状態になっている。

- 16242 - READERプロセスがログ・ファイルを処理している。

STATUS

VARCHAR2(256)

プロセスの現行アクションの説明

HIGH_SCN

NUMBER

このプロセスで処理される最大のREDOレコード/LCRを識別する

V$LOGSTDBY_PROGRESS

V$LOGSTDBY_PROGRESSは、ロジカル・スタンバイ・データベースでのログ適用サービスの進捗を示します。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベース専用です。

列

データ型

説明

APPLIED_SCN

NUMBER

このSCN以下のCOMMIT SCNを持つすべてのトランザクションが適用された

APPLIED_TIME

DATE

APPLIED_SCNの日時

RESTART_SCN

NUMBER

適用の再開中、LogMinerはこのSCNより小さいNEXT_CHANGE#を持ついずれのログ・ファイルも読み取らない

RESTART_TIME

DATE

RESTART_SCNの日時

LATEST_SCN

NUMBER

ロジカル・スタンバイが検出したすべてのREDOレコードの最大SCN

LATEST_TIME

DATE

LATEST_SCNの日時

MINING_SCN

NUMBER

builderプロセスによって処理された最新のREDOレコードのSCN

MINING_TIME

DATE

MINING_SCNの日時

RESETLOGS_ID

NUMBER

REDOブランチはリセットログSCNおよびリセットログ・タイムスタンプで識別される。RESETLOGS_ID列の内容は、数値に変換されたリセットログ・タイムスタンプと同じ。

V$LOGSTDBY_STATE

V$LOGSTDBY_STATEは、V$LOGSTDBYおよびV$LOGSTDBY_STATSからのロジカル・スタンバイの実行状態について集約された情報を示します。

列

データ型

説明

PRIMARY_DBID

NUMBER

プライマリ・データベースのデータベースID(DBID)

SESSION_ID

NUMBER

SQL Applyに割り当てられたLogMinerセッションID

REALTIME_APPLY

VARCHAR2(64)

Yは、SQL Applyがリアルタイム適用モードで実行中であることを示す。スタンバイREDOログが設定されている場合、SQL Applyは変更がスタンバイREDOログ・ファイルに書き込まれたときに変更を適用する。Nは、SQL Applyが各アーカイブREDOログ・ファイルの受信時に変更を適用することを示す。

STATE

VARCHAR2(64)

- INITIALIZING: LogMinerセッションが作成され、コーディネータが接続された

- LOADING DICTIONARY: SQL ApplyはLogMinerディクショナリをロード中

- WAITING ON GAP: SQL Applyはログ・ファイルがプライマリ・データベースから送信されるのを待機中

- APPLYING: SQL Applyはトランザクションをアクティブにマイニングまたは適用中

- WAITING FOR DICTIONARY LOGS: SQL ApplyはLogMinerディクショナリを含むアーカイブ・ログがプライマリ・データベースから送信されるのを待機中

- IDLE: SQL Applyはロジカル・スタンバイで可能なすべての変更を適用し、プライマリ・データベースと同期された

V$LOGSTDBY_STATS

V$LOGSTDBY_STATSは、SQL Applyに関する統計、現在の状態およびステータス情報を示します。SQL Applyを実行していない場合は、このビューから行は戻されません。このビューは、ロジカル・スタンバイ・データベースのコンテキスト内でのみ有効です。

このビューに表示されるすべての統計は、各SQL Applyの開始時に再初期化されます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(64)

統計、状態またはステータス名:
注意: 次の統計の多くは変更または削除される場合があります。プログラマは、統計の欠落または追加を許容できるようにアプリケーション・コードを記述する必要があります。

- SQL ApplyによるREDOログのマイニングに使用されるLogMinerセッションのID

- 作成者の数

- 適用者の数

- SQL Applyで使用されているサーバー・プロセス

- LCRキャッシュに使用される最大SGA(MB)

- SQL Applyで、変更の適用中にプライマリ・データベースで参照したコミット順が保持されているかどうか

- DBA_LOGSTDBY_EVENTS表に記録されているイベントの最大数

- DBA_LOGSTDBY_EVENTS表でスキップされたエラーが、SQL Applyでロギングされているかどうか

- DBA_LOGSTDBY_EVENTS表でスキップされたDDLが、SQL Applyでロギングされているかどうか

- DBA_LOGSTDBY_EVENTS表で適用されたDDLが、SQL Applyでロギングされているかどうか

- DBA_LOGSTDBY_EVENTS表で検出されたサポートされていない操作が、SQL Applyでロギングされているかどうか

- リアルタイム適用が動作中かどうか

- 適用の遅延の値(分)

- コーディネータの状態

- コーディネータの稼働時間(秒)

- SQL Applyの最新の開始時間

- マイニングされ適用可能とされたトランザクションの数

- 適用されたトランザクションの数

- マイニングされ、ロールバックされたトランザクションの数

- マイニングされたDDLトランザクションの数

- マイニングされたCTAS(Create Table as Select)トランザクションの数

- REDOストリームで発生したスレッド可能なイベントの数

- REDOストリームで発生したスレッド不可能なイベントの数

- マイニングされたREDOレコードのバイト数

- ページアウトされたバイト数

- ページアウト・アクティビティに費やされた時間(秒)

- チェックポイントされたバイト数

- チェックポイント・アクティビティに費やされた時間(秒)

- SQL Applyのアイドル時間(秒)

- 全スタンバイREDOログが、対応するアーカイブ・ログのマイニングを必要とせずにマイニングされる回数

- SQL Applyが、スタンバイREDOログから対応するアーカイブ・ログに切り替える必要がある回数

- SQL Applyが、アーカイブ・ログからREDOログをマイニングする回数

- ギャップ・フェッチ・メカニズムによりスタンバイ・データベースに受信されたアーカイブ・ログ(マイニングされ、ギャップ・フェッチされたログ)の数

- ログ・ファイルのオープンを試みて失敗した数

- SQL Applyがリアルタイム・モードで実行されている場合、現行のギャップを解決するために費やされた時間(現行のログ・ファイルの待機)脚注 1

- SQL Applyがリアルタイム・モードで実行されている場合、ギャップを解決するために費やされた時間(全ログ・ファイルの待機)脚注 2

VALUE

VARCHAR2(64)

統計情報または状態情報の値

脚注 1 SQL Applyがリアルタイム・モードで実行されていない場合、これはギャップの解決に費やされた時間を反映せず、単に、最新のアーカイブ・ログがロジカル・スタンバイに表示されるまでに費やされた時間を反映する場合があります。

脚注 2 SQL Applyがリアルタイム・モードで実行されていない場合、この時間には、SQL Applyが登録されたすべてのアーカイブ・ログの処理を終了し、次のログをアーカイブするために毎回待機した時間が含まれます。

V$LOGSTDBY_TRANSACTION

V$LOGSTDBY_TRANSACTIONは、SQL Applyによってアクティブに処理されているすべてのトランザクションを示します。このビューに表示されるトランザクション識別子は、REDOストリームからマイニングされたものであり、プライマリ・データベースで割り当てられたトランザクション識別子に対応していますが、ロジカル・スタンバイ・データベースでアクティブなトランザクションには対応していません。ロジカル・スタンバイ・データベースでアクティブなトランザクション(SQL Applyの一部として作成されたものを含む)に関する情報は、ロジカル・スタンバイ・データベースでV$TRANSACTIONビューを問い合せてください。

列

データ型

説明

PRIMARY_XIDUSN

NUMBER

トランザクションのUNDOセグメント番号

PRIMARY_XIDSLT

NUMBER

トランザクションのスロット番号

PRIMARY_XIDSQN

NUMBER

トランザクションの順序番号

PRIMARY_XID

RAW(8)

トランザクションID

PRIMARY_START_SCN

NUMBER

開始SCNベース

PRIMARY_START_TIME

DATE

開始時刻

PRIMARY_PARENT_XIDUSN

NUMBER

親トランザクションのUNDOセグメント番号

PRIMARY_PARENT_XIDSLT

NUMBER

親トランザクションのスロット番号

PRIMARY_PARENT_XIDSQN

NUMBER

親トランザクションの順序番号

PRIMARY_PARENT_XID

RAW(8)

親トランザクションのトランザクションID(PDML)

TYPE

VARCHAR2(32)

タイプ:

- PL/SQL - トランザクションは、サポートされているPL/SQLプロシージャの一部として実行された

- Direct Path Load - トランザクションは、ダイレクト・パス・ロードである

- CTAS - トランザクションは、1つ以上のCREATE TABLE ... AS SELECT操作を含む

- DDL - トランザクションは、1つ以上のDDL操作を含む

- PDML Child - トランザクションは、子トランザクションである

- DML - トランザクションは、DML操作のみを含む

MINING_STATUS

VARCHAR2(32)

マイニング状態:

- ACTIVE - トランザクションはLogMinerにより現在もマイニング中。少なくともこのトランザクションの一部は適用できる状態か、すでに適用された。

- COMPLETE - トランザクションは完了し、適用できる状態。LogMinerはマイニングを終了。

APPLY_STATUS

VARCHAR2(6)

- ACTIVE - トランザクションは、適用サーバーに割り当てられている。次のいずれかの状態になる。
- トランザクションはアクティブに適用されている

- トランザクションは特定のイベントの発生を待機している適用サーバーに保持されている

- トランザクションはこのトランザクションの後続部分を待機している適用サーバーに保持されている

- NONE - トランザクションは、適用サーバーにまだ割り当てられていない

SID

NUMBER

適用サーバー・セッションのセッションID。APPLY_STATUSがNONEの場合はNULL。

SERIAL#

NUMBER

適用サーバー・セッションのシリアル番号。APPLY_STATUSがNONEの場合はNULL。

V$MANAGED_STANDBY

V$MANAGED_STANDBYは、Data Guard環境に含まれるフィジカル・スタンバイ・データベースに関連する、一部のOracle Databaseプロセスの最新のステータス情報を示します。このビューは、インスタンス停止後は保持されません。

列

データ型

説明

PROCESS

VARCHAR2(9)

情報がレポートされるプロセスのタイプ:

- RFS - リモート・ファイル・サーバー

- MRP0 - 分離されたリカバリ・サーバー・プロセス

- MR(fg) - フォアグラウンド・リカバリ・セッション

- ARCH - アーカイバ・プロセス

- FGRD

- LGWR

- RFS(FAL)

- RFS(NEXP)

- LNS - ネットワーク・サーバー・プロセス

PID

NUMBER

プロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

STATUS

VARCHAR2(12)

現行プロセスの状態:

- UNUSED - アクティブ・プロセスなし

- ALLOCATED - プロセスはアクティブだが、現在はプライマリ・データベースに接続されていない

- CONNECTED - プライマリ・データベースへのネットワーク接続を確立済

- ATTACHED - プロセスがプライマリ・データベースにアクティブに接続されて通信中

- IDLE - プロセスはアクティビティを実行していない

- ERROR - プロセスが失敗した

- OPENING - プロセスがアーカイブREDOログをオープン中

- CLOSING - プロセスがアーカイブを完了し、アーカイブREDOログをクローズ中

- WRITING - プロセスがアーカイブREDOログ・データをアクティブに書込み中

- RECEIVING - プロセスがネットワーク通信を受信中

- ANNOUNCING - プロセスが依存性を持つ可能性のあるアーカイブREDOログの存在をアナウンス中

- REGISTERING - プロセスが完了した依存アーカイブREDOログの存在を登録中

- WAIT_FOR_LOG - プロセスはアーカイブREDOログの完了を待機中

- WAIT_FOR_GAP - プロセスはアーカイブ・ギャップの解決を待機中

- APPLYING_LOG - プロセスはアーカイブREDOログをスタンバイ・データベースにアクティブに適用中

CLIENT_PROCESS

VARCHAR2(8)

対応するプライマリ・データベース・プロセス:

- ARCHIVAL - フォアグラウンド(手動)アーカイブ・プロセス(SQL)

- ARCH - バックグラウンドARCnプロセス

- LGWR - バックグラウンドLGWRプロセス

CLIENT_PID

VARCHAR2(40)

クライアント・プロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

CLIENT_DBID

VARCHAR2(40)

プライマリ・データベースのデータベース識別子

GROUP#

VARCHAR2(40)

スタンバイREDOログ・グループ

RESETLOG_ID

NUMBER

アーカイブREDOログのリセットログ識別子

THREAD#

NUMBER

アーカイブREDOログのスレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

アーカイブREDOログの順序番号

BLOCK#

NUMBER

最後に処理されたアーカイブREDOログのブロック番号

BLOCKS

NUMBER

REDOログに対する最後の書込み回数(512バイトのブロック単位)、またはリカバリ・プロセスの場合は、推定される最後の読取り回数

DELAY_MINS

NUMBER

アーカイブREDOログの遅延間隔(分)

KNOWN_AGENTS

NUMBER

アーカイブREDOログを処理中のスタンバイ・データベース・エージェントの合計数

ACTIVE_AGENTS

NUMBER

アーカイブREDOログをアクティブに処理中のスタンバイ・データベース・エージェントの数

V$MAP_COMP_LIST

V$MAP_COMP_LISTは、すべての要素マッピング構造の補足情報を示します。

列

データ型

説明

ELEM_IDX

NUMBER

要素に対応する索引

NUM_COMP

NUMBER

コンポーネント数(最大5)

COMP1_NAME

VARCHAR2(256)

第1コンポーネントの名前

COMP1_VAL

VARCHAR2(256)

第1コンポーネントの値

COMP2_NAME

VARCHAR2(256)

第2コンポーネントの名前

COMP2_VAL

VARCHAR2(256)

第2コンポーネントの値

COMP3_NAME

VARCHAR2(256)

第3コンポーネントの名前

COMP3_VAL

VARCHAR2(256)

第3コンポーネントの値

COMP4_NAME

VARCHAR2(256)

第4コンポーネントの名前

COMP4_VAL

VARCHAR2(256)

第4コンポーネントの値

COMP5_NAME

VARCHAR2(256)

第5コンポーネントの名前

COMP5_VAL

VARCHAR2(256)

第5コンポーネントの値

V$MAP_ELEMENT

V$MAP_ELEMENTは、インスタンスのSGAにあるすべての要素マッピング構造のリストを示します。

列

データ型

説明

ELEM_NAME

VARCHAR2(256)

要素名

ELEM_IDX

NUMBER

要素に対応する索引

ELEM_CFGID

VARCHAR2(256)

構成ID(構成IDがサポートされていない場合はN/A)

ELEM_TYPE

VARCHAR2(12)

要素型:

- MIRROR

- STRIPE

- RAID5

- CONCATENATED

- PARTITION

- DISK

- NONE

ELEM_SIZE

NUMBER

要素サイズ(HKB単位)

ELEM_NSUBELEM

NUMBER

副要素の数

ELEM_DESCR

VARCHAR2(256)

要素の説明

STRIPE_SIZE

NUMBER

RAID-5およびSTRIPE要素のHKB単位のストライプ・サイズ(その他のタイプの場合は0)

LIB_IDX

NUMBER

要素の所有権を持つライブラリの索引

V$MAP_EXT_ELEMENT

V$MAP_EXT_ELEMENTは、すべての要素マッピング構造の補足情報を示します。

列

データ型

説明

ELEM_IDX

NUMBER

要素に対応する索引

NUM_ATTRB

NUMBER

属性数(最大5)

ATTRB1_NAME

VARCHAR2(256)

第1属性の名前

ATTRB1_VAL

VARCHAR2(256)

第1属性の値

ATTRB2_NAME

VARCHAR2(256)

第2属性の名前

ATTRB2_VAL

VARCHAR2(256)

第2属性の値

ATTRB3_NAME

VARCHAR2(256)

第3属性の名前

ATTRB3_VAL

VARCHAR2(256)

第3属性の値

ATTRB4_NAME

VARCHAR2(256)

第4属性の名前

ATTRB4_VAL

VARCHAR2(256)

第4属性の値

ATTRB5_NAME

VARCHAR2(256)

第5属性の名前

ATTRB5_VAL

VARCHAR2(256)

第5属性の値

V$MAP_FILE

V$MAP_FILEは、インスタンスの共有メモリーにあるすべてのファイル・マッピング構造のリストを示します。

列

データ型

説明

FILE_MAP_IDX

NUMBER

ファイルに対応する索引

FILE_CFGID

VARCHAR2(256)

構成ID(構成IDがサポートされていない場合はN/A)

FILE_STATUS

VARCHAR2(7)

マッピング情報の状態:

- VALID - 最新のファイル・マッピング情報

- INVALID - マッピングのリフレッシュが必要

FILE_NAME

VARCHAR2(256)

絶対ファイル名

FILE_TYPE

VARCHAR2(11)

ファイル・タイプ:

- DATAFILE

- SPFILE

- TEMPFILE

- CONTROLFILE

- LOGFILE

- ARCHIVEFILE

FILE_STRUCTURE

VARCHAR2(9)

ファイル構造:

- FILE

- RAWVOLUME

- RAWDEVICE

- NONE

FILE_SIZE

NUMBER

ファイル・サイズ(HKB単位)

FILE_NEXTS

NUMBER

ファイル内のエクステント数(マップされるファイル・エクステントの数と異なる場合もあり)

LIB_IDX

NUMBER

ファイルの所有権を持つマッピング・ライブラリの索引

V$MAP_FILE_EXTENT

V$MAP_FILE_EXTENTは、インスタンスの共有メモリーにあるすべてのファイル・エクステント・マッピング構造のリストを示します。

列

データ型

説明

FILE_MAP_IDX

NUMBER

ファイルの索引(V$MAP_FILE内のFILE_MAP_IDXに対応)

EXT_NUM

NUMBER

ファイル・エクステント番号

EXT_ELEM_OFF

NUMBER

要素オフセット(HKB単位)

EXT_SIZE

NUMBER

ファイル・エクステント・サイズ(HKB単位)

EXT_FILE_OFF

NUMBER

ファイル・オフセット(HKB単位)

EXT_TYPE

VARCHAR2(6)

ファイル・エクステント・タイプ:

- DATA

- PARITY

- NONE

ELEM_IDX

NUMBER

ファイル・エクステントがある要素に対応する、V$MAP_ELEMENT内の索引

V$MAP_FILE_IO_STACK

V$MAP_FILE_IO_STACKは、ファイルの記憶域コンテナの階層配置を示します。このビューの各行は、階層レベルを表します。

列

データ型

説明

FILE_MAP_IDX

NUMBER

ファイルの索引(V$MAP_FILE内のFILE_MAP_IDXに対応)

DEPTH

NUMBER

I/Oスタック内の要素の深さ

ELEM_IDX

NUMBER

要素に対応する索引

CU_SIZE

NUMBER

要素上に連続して存在するファイルの連続する論理ブロック・セット(HKB単位)

STRIDE

NUMBER

この要素上で連続しているファイル内の連続単位(CU)間のHKB数。RAID5ファイルとストライプ・ファイルに使用される。

NUM_CU

NUMBER

この要素上で相互に隣接していて、ファイル内でSTRIDE HKBで区切られている連続単位の数。RAID5の場合、連続単位数にはパリティ・ストライプも含まれる。

ELEM_OFFSET

NUMBER

要素オフセット(HKB単位)

FILE_OFFSET

NUMBER

ファイルの先頭から連続単位の先頭バイトまでのオフセット(HKB単位)

DATA_TYPE

VARCHAR2(15)

データ型:

- DATA

- PARITY

- DATA AND PARITY

PARITY_POS

NUMBER

パリティの位置。RAID5の場合のみ。この列はパリティとデータ部分を区別するために必要である。

PARITY_PERIOD

NUMBER

パリティ間隔。RAID5の場合のみ。

ID

NUMBER

一意識別子

PARENT_ID

NUMBER

親識別子

V$MAP_LIBRARY

V$MAP_LIBRARYは、外部プロセスによって動的にロードされるすべてのマッピング・ライブラリのリストを示します。

列

データ型

説明

LIB_IDX

NUMBER

ライブラリに対応する索引

LIB_NAME

VARCHAR2(256)

絶対ライブラリ名

VENDOR_NAME

VARCHAR2(64)

ライブラリを実装するベンダーの名前

PROTOCOL_NUM

NUMBER

ライブラリでサポートされているマッピング・プロトコル

VERSION_NUM

VARCHAR2(32)

バージョン番号

PATH_NAME

VARCHAR2(4000)

パス名

MAP_FILE

VARCHAR2(1)

ライブラリでマッピング・ファイルがサポートされるかどうか(Y | N)

FILE_CFGID

VARCHAR2(13)

ファイル用にサポートされる構成IDのタイプ:

- NONE - サポート外

- PERSISTENT

- NONPERSISTENT

MAP_ELEM

VARCHAR2(1)

ライブラリでマッピング要素がサポートされるかどうか(Y | N)

ELEM_CFGID

VARCHAR2(13)

要素用にサポートされる構成IDのタイプ:

- NONE - サポート外

- PERSISTENT

- NONPERSISTENT

MAP_SYNC

VARCHAR2(1)

将来のマッピングに最新の変更が反映されるように、このライブラリを明示的に同期化する必要があるかどうか(Y | N)。ライブラリを明示的に同期化する必要がある場合は、構成IDをサポートできないため注意。

V$MAP_SUBELEMENT

V$MAP_SUBELEMENTは、インスタンスの共有メモリーにあるすべての副要素マッピング構造のリストを示します。

列

データ型

説明

CHILD_IDX

NUMBER

子要素に対応するV$MAP_ELEMENT内の索引

PARENT_IDX

NUMBER

親要素に対応するV$MAP_ELEMENT内の索引

SUB_NUM

NUMBER

副要素番号

SUB_SIZE

NUMBER

副要素のサイズ(HKB単位)

ELEM_OFFSET

NUMBER

子要素でのオフセット(HKB単位)

SUB_FLAGS

NUMBER

副要素フラグ(現在は使用しない)

V$MEMORY_CURRENT_RESIZE_OPS

V$MEMORY_CURRENT_RESIZE_OPSは、現在進行中のメモリーのサイズ変更操作(自動および手動の両方)に関する情報を示します。操作には、動的メモリー・コンポーネントの拡張と縮小があります。すべてのサイズはバイト単位で表されます。

列

データ型

説明

COMPONENT

VARCHAR2(64)

コンポーネント名

OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

操作のタイプ:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

OPER_MODE

VARCHAR2(9)

操作モード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

PARAMETER

VARCHAR2(80)

サイズ変更操作のパラメータ名

INITIAL_SIZE

NUMBER

操作の開始時のパラメータ値

TARGET_SIZE

NUMBER

サイズ変更後のパラメータに必要な値

CURRENT_SIZE

NUMBER

パラメータの現在の値

START_TIME

DATE

操作の開始時刻

LAST_UPDATE_TIME

DATE

操作の最終進行時刻

V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS

V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTSは、動的SGAコンポーネントに関する情報を示します。このビューでは、インスタンスの起動後に完了したすべてのSGAサイズ変更操作に基づく情報が要約されます。すべてのサイズはバイト単位で表されます。

列

データ型

説明

COMPONENT

VARCHAR2(64)

コンポーネント名

CURRENT_SIZE

NUMBER

コンポーネントの現行のサイズ

MIN_SIZE

NUMBER

インスタンス起動後のコンポーネントの最小サイズ

MAX_SIZE

NUMBER

インスタンス起動後のコンポーネントの最大サイズ

USER_SPECIFIED_SIZE

NUMBER

コンポーネントのユーザー・パラメータの値

OPER_COUNT

NUMBER

インスタンス起動後の操作数

LAST_OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

コンポーネントに対して最後に完了した操作:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

LAST_OPER_MODE

VARCHAR2(9)

最後に完了した操作のモード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

LAST_OPER_TIME

DATE

最後に完了した操作の開始時刻

GRANULE_SIZE

NUMBER

GROW操作またはSHRINK操作の粒度

V$MEMORY_RESIZE_OPS

V$MEMORY_RESIZE_OPSは、これまでに完了した800回のメモリー・サイズ変更操作(自動および手動の両方)に関する情報を示します。これには、進行中の操作は含まれません。すべてのサイズはバイト単位で表されます。

列

データ型

説明

COMPONENT

VARCHAR2(64)

コンポーネント名

OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

操作のタイプ:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

OPER_MODE

VARCHAR2(9)

操作モード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

PARAMETER

VARCHAR2(80)

サイズ変更操作のパラメータ名

INITIAL_SIZE

NUMBER

操作の開始時のパラメータ値

TARGET_SIZE

NUMBER

サイズ変更後のパラメータに要求される値

FINAL_SIZE

NUMBER

サイズ変更後のパラメータの実際の値

STATUS

VARCHAR2(9)

操作の完了状態:

- INACTIVE

- PENDING

- COMPLETE

- CANCELLED

- ERROR

START_TIME

DATE

操作の開始時刻

END_TIME

DATE

操作の終了時刻

V$MEMORY_TARGET_ADVICE

V$MEMORY_TARGET_ADVICEは、MEMORY_TARGETパラメータのサイズ指定を、現在のサイズ指定および満足度メトリックに基づいて行う方法に関する情報を示します。

列

データ型

説明

MEMORY_SIZE

NUMBER

MEMORY_SIZE_FACTOR列に値1がある場合、MEMORY_TARGET初期化パラメータで設定されているように、この列には現在のメモリーのサイズが表示される。
MEMORY_SIZE_FACTOR列の値が1未満であるか、または1より大きい場合は、この列には提案されたメモリー・サイズが表示される。

MEMORY_SIZE_FACTOR

NUMBER

現在のメモリー・サイズの乗数。可能な値は、0.25、0.5、0.75、1、1.5、1.75および2。現在のメモリー・サイズにこの乗数をかけた値がMEMORY_SIZE列の値と等しくなる。

ESTD_DB_TIME

NUMBER

現在のメモリー・サイズ(MEMORY_SIZE_FACTOR = 1)の場合は、現行のワークロードを完了するために必要なデータベース時間。提案されたメモリー・サイズの場合は、MEMORY_TARGETパラメータが提案されたサイズに変更されたときに必要となる見積りデータベース時間。

ESTD_DB_TIME_FACTOR

NUMBER

提案されたメモリー・サイズの場合は、現在のデータベース時間に対する見積りデータベース時間の割合

VERSION

NUMBER

この推奨項目のバージョン番号(V$MEMORY_TARGET_ADVICEビューのスナップショット)

表8-2に、V$MEMORY_TARGET_ADVICEで表示される情報を使用してパフォーマンスを向上させる方法を示します。このデータは、現在のメモリー・サイズ380Mを760M(2x)に増設すると、現行ワークロードが115475単位ではなく80525単位のDBtimeになり、パフォーマンスが格段に向上することを示しています。

表8-2 V$MEMORY_TARGET_ADVICEの使用例

MEMORY_SIZE

MEMORY_SIZE_FACTOR

ESTD_DB_TIME

ESTD_DB_TIME_FACTOR

VERSION

380

1

115475

1

3

95

.25

200500

1.7

3

190

.5

125600

1.1

3

760

2

80525

0.7

3

V$METRIC

V$METRICは、AWRインフラストラクチャによって取得された一連のメトリックの最新統計値を示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

メトリック値の開始時間

END_TIME

DATE

メトリック値の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

時間間隔のサイズ

GROUP_ID

NUMBER

メトリック・グループID。グループ名はV$METRICNAMEビューを参照。

ENTITY_ID

NUMBER

対象とするメトリックの実体ID。実体IDの値は、メトリック・グループに基づいて決定される。(使用可能な値の説明については、次の表を参照。)

ENTITY_SEQUENCE

NUMBER

対象とするメトリックの実体順序の番号。実体順序の値は、メトリック・グループに基づいて決定される。(使用可能な値の説明については、次の表を参照。)

METRIC_ID

NUMBER

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック名。エンティティについて取得された統計。

VALUE

NUMBER

BEGIN_TIMEとEND_TIMEの間の統計の値

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

VALUEの単位

次の表に、各メトリック・グループに関するENTITY_IDおよびENTITY_SEQUENCEの内容を示します。

GID

グループ名

実体ID

実体順序

0

Event Metrics

イベント番号

N/A

1

Event Class Metrics

待機クラスID

N/A

2

System Metrics Long Duration

N/A

N/A

3

System Metrics Short Duration

N/A

N/A

4

Session Metrics Long Duration

セッションID

シリアル番号

5

Session Metrics Short Duration

セッションID

シリアル番号

6

Service Metrics

N/A

サービス・ハッシュ

7

File Metrics Long Duration

ファイル番号

作成変更番号

9

Tablespace Metrics Long Duration

表領域番号

N/A

10

Service Metrics (Short)

N/A

サービス・ハッシュ

V$METRICGROUP

V$METRICGROUPは、4つの各主要Streamsコンポーネント(取得、伝播、適用およびキュー)のメトリック・グループに関する情報を示します。

列

データ型

説明

GROUP_ID

NUMBER

各グループに関連付けられた内部ID

NAME

VARCHAR2(64)

グループの外部名

INTERVAL_SIZE

NUMBER

統計情報を収集する頻度

MAX_INTERVAL

NUMBER

統計情報を収集する時間間隔の合計

V$METRIC_HISTORY

V$METRIC_HISTORYは、AWRインフラストラクチャによって取得された一連のメトリックの使用可能なすべての統計値を示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

メトリック値の開始時間

END_TIME

DATE

メトリック値の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

時間間隔のサイズ

GROUP_ID

NUMBER

メトリック・グループID。グループ名はV$METRICNAMEビューを参照。

ENTITY_ID

NUMBER

対象とするメトリックの実体ID。実体IDの値は、メトリック・グループに基づいて決定される。(使用可能な値については、V$METRICの説明の中の表を参照。)

ENTITY_SEQUENCE

NUMBER

対象とするメトリックの実体順序の番号。実体順序の値は、メトリック・グループに基づいて決定される。(使用可能な値については、V$METRICの説明の中の表を参照。)

METRIC_ID

NUMBER

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック名。エンティティについて取得された統計。

VALUE

NUMBER

BEGIN_TIMEとEND_TIMEの間の統計の値

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

VALUEの単位

V$METRICNAME

V$METRICNAMEは、メトリック名とメトリックIDの間のマッピングを示します。

列

データ型

説明

GROUP_ID

NUMBER

メトリック・グループID

GROUP_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック・グループ名

METRIC_ID

NUMBER

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック名

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

測定単位

V$MTTR_TARGET_ADVICE

V$MTTR_TARGET_ADVICEは、各行に対応するMTTRの物理I/O数予測を表す行を示します。また、この行では物理I/O要因も計算されます。物理I/O要因とは、現行のMTTR設定によって測定間隔内で実際に実行されるI/O数に対する見積りI/O数の割合です。

データベースの起動後にMTTRアドバイザがオンになっていない場合、このビューの内容は空になります。それ以外の場合は、収集されたアドバイザ情報が戻されます。現在、アドバイザがオフになっている場合、この情報は前回MTTRアドバイザがオンになっていた時点から収集されます。MTTRアドバイザがオンになるようにSTATISTICS_LEVELパラメータを動的に変更する場合は、FAST_START_MTTR_TARGETを0(ゼロ)以外の値に設定する必要があります。

MTTRアドバイザがオンになっている間にFAST_START_MTTR_TARGETパラメータに変更があると、新規のFAST_START_MTTR_TARGET設定が有効になるまでMTTRアドバイザが一時的にオフになります。この推移期間中は、V$MTTR_TARGET_ADVICEの内容には古いMTTR設定のシミュレーション結果が反映されます。

列

データ型

説明

MTTR_TARGET_FOR_ESTIMATE

NUMBER

シミュレートされるMTTR設定。これがビューの1行目の場合は、現行のMTTR設定と同じ。

ADVICE_STATUS

VARCHAR2(5)

MTTRシミュレーションの現在の状態:

- ON

- READY

- OFF

DIRTY_LIMIT

NUMBER

シミュレート対象のMTTRから導出される使用済バッファ制限

ESTD_CACHE_WRITES

NUMBER

このMTTRでのキャッシュの物理書込みの見積り数

ESTD_CACHE_WRITE_FACTOR

NUMBER

このMTTRでのキャッシュの見積り物理書込み比。これは、現行のMTTR設定におけるキャッシュ書込み数に対する見積りキャッシュ書込み数の割合を示す。

ESTD_TOTAL_WRITES

NUMBER

このMTTRでの物理書込みの見積り合計数

ESTD_TOTAL_WRITE_FACTOR

NUMBER

このMTTRでの見積り合計物理書込み比。これは、現行のMTTR設定における物理書込みの合計数に対する物理書込みの見積り合計数の割合を示す。

ESTD_TOTAL_IOS

NUMBER

このMTTRでのI/Oの見積り合計数

ESTD_TOTAL_IO_FACTOR

NUMBER

このMTTRでの見積り合計I/O比。これは、現行のMTTR設定における合計I/O数に対する見積り合計I/O数の割合を示す。

V$MUTEX_SLEEP

V$MUTEX_SLEEPは、待機時間およびmutexタイプと場所のそれぞれの組合せのスリープ数を示します。

列

データ型

説明

MUTEX_TYPE

VARCHAR2(32)

mutexが保護するアクションまたはオブジェクトのタイプ

LOCATION

VARCHAR2(40)

mutexの待機側がスリープしたコード位置

SLEEPS

NUMBER

このMUTEX_TYPEおよびLOCATIONのスリープ数

WAIT_TIME

NUMBER

待機時間(マイクロ秒)

V$MUTEX_SLEEP_HISTORY

V$MUTEX_SLEEP_HISTORYは、時系列のデータを示します。このビューの各行には、特定の時刻、mutexタイプ、場所、要求セッションおよびブロッキング・セッションの組合せが含まれます。つまり、各行は、特定のブロッキング・セッションに保持されているために特定のmutexタイプと場所の要求中にスリープした特定のセッション(要求セッション)に関連するデータを示します。このビューのデータは、示された最新のスリープとともに循環バッファ内に含まれます。

列

データ型

説明

MUTEX_IDENTIFIER

NUMBER

Mutex ID

SLEEP_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)

このMUTEX_TYPEおよびLOCATIONが、BLOCKING_SESSIONによって保持されている間にREQUESTING_SESSIONでスリープした最後の日付/時刻。

MUTEX_TYPE

VARCHAR2(32)

mutexが保護するアクションまたはオブジェクトのタイプ

GETS

NUMBER

mutexおよび場所がブロッキング・セッションによって保持されている間に要求セッションで要求された回数。GETSは、mutexの取得に必要だったスリープ数に関係なく、1つの要求につき1つのみ増分する。

SLEEPS

NUMBER

mutexを取得するまでに要求側がスリープする必要があった回数

REQUESTING_SESSION

NUMBER

mutexを要求しているセッションのSID

BLOCKING_SESSION

NUMBER

mutexを保持しているセッションのSID

LOCATION

VARCHAR2(40)

mutexの待機側がスリープしたコード位置

MUTEX_VALUE

RAW(4)

mutexが排他(X)モードで保持されている場合、この列はブロッキング・セッションのSIDを示し、それ以外の場合は、Sモードでmutexを参照しているセッションの番号を示す。

P1

NUMBER

予約済

P1RAW

RAW(4)

予約済

P2

NUMBER

予約済

P3

NUMBER

予約済

P4

NUMBER

予約済

P5

VARCHAR2(64)

予約済

V$MVREFRESH

V$MVREFRESHは、現在リフレッシュ中のマテリアライズド・ビューに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号(セッションのオブジェクトを一意に識別するために使用される)。これによって、セッションが終了したときのIDと同じセッションIDで別のセッションが開始される場合、セッション・レベルのコマンドが必ず正しいセッション・オブジェクトに適用される。

CURRMVOWNER

VARCHAR2(31)

現在リフレッシュ中のマテリアライズド・ビューの所有者。マテリアライズド・ビューはこのユーザーのスキーマ内にある。

CURRMVNAME

VARCHAR2(31)

現在リフレッシュ中のマテリアライズド・ビューの名前

V$MYSTAT

V$MYSTATは、カレント・セッションの統計情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

カレント・セッションのID

STATISTIC#

NUMBER

統計の番号

VALUE

NUMBER

統計値

V$NFS_CLIENTS

V$NFS_CLIENTSは、現在XML DB NFS Serverに接続されているNFSクライアントの情報を示します。

列

データ型

説明

CLIENTID

NUMBER

クライアントを識別する番号

PRINCIPAL

VARCHAR2(2000)

クライアントIDを設定するプリンシパルを示すユーザー文字列(SetClientId)

CLIENTOPAQUEIDENTIFIER

VARCHAR2(1000)

クライアントからNFSサーバーに識別情報として示される不透明文字列

VERIFIER

RAW(8)

クライアントによって示されるベリファイア

LEASEEXPIRY

NUMBER

クライアントのリースが期限切れになるまでの秒数

CLIENTADDR

VARCHAR2(2000)

クライアントのアドレス

CONFIRMED

VARCHAR2(5)

クライアントが確認された場合はTRUE、確認されなかった場合はFALSE

V$NFS_LOCKS

V$NFS_LOCKSは、NFSクライアントによって異なるファイル上で保持されているバイト範囲ロックに関する情報を示します。

列

データ型

説明

OPENSTATEID

RAW(16)

オープン所有者のオープン状態ID

OPENSEQUENCEID

NUMBER

オープン所有者のオープン順序ID

LOCKSTATEID

RAW(16)

ロック所有者のロック状態ID

LOCKSEQUENCEID

NUMBER

ロック所有者のロック順序ID

LOCKOWNER

VARCHAR2(2000)

ロック所有者からNFSサーバーに識別情報として示される不透明文字列

OFFSET

NUMBER

ロックが起動するバイト・オフセット

LENGTH

NUMBER

ロックの長さ

LOCKTYPE

VARCHAR2(20)

ロックのタイプ

V$NFS_OPEN_FILES

V$NFS_OPEN_FILESは、NFSサーバーで現在クライアントによってオープンされているすべてのファイルに関する情報を示します。

列

データ型

説明

CLIENTID

NUMBER

クライアントを識別する番号

OPENOWNEROPAQUE

VARCHAR2(2000)

NFSサーバーで現在クライアントによってオープンされているすべてのファイル

OPENSTATEID

RAW(16)

オープン所有者のオープン状態ID

FILEHANDLE

RAW(32)

オープンされたファイルのファイル・ハンドル

OPENSEQUENCEID

NUMBER

オープン所有者のオープン順序ID

OPENREAD

VARCHAR2(5)

読取り操作用にファイルがオープンしている場合はTRUE、オープンしていない場合はFALSE

OPENWRITE

VARCHAR2(5)

書込み操作用にファイルがオープンしている場合はTRUE、オープンしていない場合はFALSE

SHAREACCESS

VARCHAR2(15)

ファイルの共有モード(SharedReadWrite、SharedRead、SharedWrite)

SHAREDENY

VARCHAR2(13)

ファイルの拒否モード(DenyReadWrite、DenyRead、DenyWrite)

CONFIRMED

VARCHAR2(5)

オープン状態が確認された場合はTRUE、確認されなかった場合はFALSE

V$NLS_PARAMETERS

V$NLS_PARAMETERSは、NLSパラメータの現在の設定値を示します。

列

データ型

説明

PARAMETER

VARCHAR2(64)

パラメータ名: NLS_CALENDAR、NLS_CHARACTERSET、NLS_COMP、NLS_CURRENCY、NLS_DATE_FORMAT、NLS_DATE_LANGUAGE、NLS_DUAL_CURRENCY、NLS_ISO_CURRENCY、NLS_LANGUAGE、NLS_LENGTH_SEMANTICS、NLS_NCHAR_CHARACTERSET、NLS_NCHAR_CONV_EXCP、NLS_NUMERIC_CHARACTERS、NLS_SORT、NLS_TERRITORY、NLS_TIMESTAMP_FORMAT、NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT
NLS_TIME_FORMATとNLS_TIME_TZ_FORMATの2つの追加パラメータが、現在内部にのみ使用されている。

VALUE

VARCHAR2(64)

NLSパラメータ値

V$NLS_VALID_VALUES

V$NLS_VALID_VALUESは、NLSパラメータのすべての有効値を示します。

列

データ型

説明

PARAMETER

VARCHAR2(64)

パラメータ名(LANGUAGE | SORT | TERRITORY | CHARACTERSET)

VALUE

VARCHAR2(64)

NLSパラメータ値

ISDEPRECATED

VARCHAR2(5)

パラメータが非推奨であるかどうか(TRUE | FALSE)

V$OBJECT_DEPENDENCY

V$OBJECT_DEPENDENCYは、共有プールに現在ロードされているパッケージ、プロシージャまたはカーソルが依存するオブジェクトを示します。たとえば、V$SESSIONおよびV$SQLとともにこのビューを使用して、ユーザーが現在実行しているSQL文で使用される表を判断できます。

関連項目:
「V$SESSION」および「V$SQL」

列

データ型

説明

FROM_ADDRESS

RAW(4 | 8)

共有プールに現在ロードされているプロシージャ、パッケージまたはカーソルのアドレス

FROM_HASH

NUMBER

共有プールに現在ロードされているプロシージャ、パッケージまたはカーソルのハッシュ値

TO_OWNER

VARCHAR2(64)

依存先オブジェクトの所有者

TO_NAME

VARCHAR2(1000)

依存先オブジェクトの名前

TO_ADDRESS

RAW(4 | 8)

依存先オブジェクトのアドレス。このアドレスを使用して、V$DB_OBJECT_CACHE内のオブジェクトの詳細を調べることができる。

TO_HASH

NUMBER

依存先オブジェクトのハッシュ値。このアドレスを使用して、V$DB_OBJECT_CACHE内のオブジェクトの詳細を調べることができる。

TO_TYPE

NUMBER

依存先オブジェクトのタイプ

V$OBJECT_PRIVILEGE

V$OBJECT_PRIVILEGEは、オブジェクトに対応付けられた権限に関する情報を示します。

列

データ型

説明

OBJECT_TYPE_NAME

VARCHAR2(64)

オブジェクト型の名前

OBJECT_TYPE_ID

NUMBER

オブジェクト型のID

PRIVILEGE_ID

NUMBER

権限のID

PRIVILEGE_NAME

VARCHAR2(64)

権限名

V$OBJECT_USAGE

V$OBJECT_USAGEは、現行ユーザーが所有する索引について、データベースから収集した索引の使用状況に関する統計を示します。このビューを使用して、索引の使用状況を監視できます。このビューでは、1回以上使用されたすべての索引が監視および表示されます。

列

データ型

説明

INDEX_NAME

VARCHAR2(30)

sys.obj$.nameの索引名

TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

sys.obj$.nameの表名

MONITORING

VARCHAR2(3)

YES| NO

USED

VARCHAR2(3)

YES| NO

START_MONITORING

VARCHAR2(19)

sys.object_stats.start_monitoringの監視開始時刻

END_MONITORING

VARCHAR2(19)

sys.object_stats.end_monitoringの監視終了時刻

注意:
V$OBJECT_USAGEビューの情報を表示するには、監視するオブジェクトのユーザー所有者として接続している必要があります。接続していない場合、目的の監視情報が見つからないことがあります。

V$OBSOLETE_BACKUP_FILES

V$OBSOLETE_BACKUP_FILESは、現在の保存方針に従って不要になったバックアップ、コピーおよびアーカイブ・ログをすべて示します。このビューを表示するには、DBMS_RCVMAN.SETDATABASEプロシージャを使用してデータベースを設定する必要があります。

列

データ型

説明

PKEY

NUMBER

バックアップ用の主キー

BACKUP_TYPE

VARCHAR2(32)

バックアップのタイプ:

- BACKUP SET

- COPY

- PROXY COPY

FILE_TYPE

VARCHAR2(32)

ファイルのタイプ:

- DATAFILE

- CONTROLFILE

- SPFILE

- REDO LOG

- PIECE

KEEP

VARCHAR2(3)

バックアップがCONFIGURE RETENTION POLICYの値とは異なる保存方針を持っているかどうか(YES | NO)

KEEP_UNTIL

DATE

BACKUPコマンドのKEEP UNTIL TIME句が指定されている場合、この列はバックアップの保存期限を示す。この列がNULLで、KEEP_OPTIONSがNULLでない場合、バックアップは不要にならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(13)

バックアップ用のKEEPオプション:

- LOGS - RMANによってバックアップのリカバリに必要なログが保持される。

- NOLOGS - RMANによってバックアップのリカバリに必要なログが保持されない。

この列がNULLの場合、バックアップはKEEPオプションを持たず、保存方針に基づいて廃止される。

STATUS

VARCHAR2(16)

バックアップの状態:

- AVAILABLE

- UNAVAILABLE

- EXPIRED

- OTHER

FNAME

VARCHAR2(1024)

ファイル名

TAG

VARCHAR2(32)

ピース、コピーまたはプロキシ・コピーのタグ

MEDIA

VARCHAR2(80)

ピースまたはプロキシ・コピーのメディアID

RECID

NUMBER

制御ファイル内のレコードのレコードID

STAMP

NUMBER

制御ファイル内のレコードのスタンプ

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(255)

バックアップを格納するメディア・デバイスのタイプ

BLOCK_SIZE

NUMBER

バックアップのブロック・サイズ(バイト)

COMPLETION_TIME

DATE

バックアップの完了時刻

BS_KEY

NUMBER

バックアップ・セットの主キー(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_COUNT

NUMBER

制御ファイル・レコードのバックアップ・セット数(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_STAMP

NUMBER

制御ファイル・レコードのバックアップ・セットのスタンプ(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_TYPE

VARCHAR2(32)

バックアップ・セットのタイプ(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効):

- DATAFILE

- ARCHIVED LOG

BS_INCR_TYPE

VARCHAR2(32)

バックアップ・セットの増分レベル(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_PIECES

NUMBER

バックアップ・セット内のバックアップ・ピース数(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BS_COMPLETION_TIME

DATE

バックアップ・セットの完了時刻(BACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BP_PIECE#

NUMBER

バックアップ・ピースの番号(FILE_TYPEがPIECEでBACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

BP_COPY#

NUMBER

バックアップ・ピースのコピー番号(FILE_TYPEがPIECEでBACKUP_TYPEがBACKUP SETの場合のみ有効)

DF_FILE#

NUMBER

データ・ファイルの絶対ファイル番号(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)

DF_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

制御ファイルまたはデータ・ファイルが作成されたときの最新のRESETLOGSのシステム変更番号(SCN)(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)

DF_CREATION_CHANGE#

NUMBER

制御ファイルまたはデータ・ファイルの作成SCN(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)

DF_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

最新の制御ファイルまたはデータ・ファイルのチェックポイントのシステム変更番号(SCN)(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)

DF_CKP_MOD_TIME

DATE

SPFILEの場合は変更時刻。それ以外の場合は制御ファイルまたはデータ・ファイルのチェックポイント実行時刻(FILE_TYPEがDATAFILEの場合のみ有効)

RL_THREAD#

NUMBER

REDOスレッドの番号(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)

RL_SEQUENCE#

NUMBER

ログ順序番号(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)

RL_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

レコードが作成されたときの最新のRESETLOGSのシステム変更番号(SCN)(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)

RL_FIRST_CHANGE#

NUMBER

REDOログの最初のSCN(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)

RL_FIRST_TIME

DATE

OracleがREDOログに切り替えられた時刻(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)

RL_NEXT_CHANGE#

NUMBER

スレッド内の次のREDOログの最初のSCN(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)

RL_NEXT_TIME

DATE

スレッド内の次のREDOログの最初のタイムスタンプ(FILE_TYPEがREDO LOGの場合のみ有効)

V$OBSOLETE_PARAMETER

V$OBSOLETE_PARAMETERは、廃止になった初期化パラメータに関する情報を示します。このビューの行のISSPECIFIED列がTRUEになっている場合は、その理由を調べる必要があります。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(64)

パラメータ名

ISSPECIFIED

VARCHAR2(5)

パラメータがパラメータ・ファイルに指定されているか(TRUE)指定されていないか(FALSE)

V$OFFLINE_RANGE

V$OFFLINE_RANGEは、制御ファイルからのデータ・ファイル・オフライン情報を示します。各データ・ファイルの最後のオフライン範囲がDATAFILEレコードに保存されます。

データ・ファイルのオフライン範囲が作成されるのは、データ・ ファイルの表領域をOFFLINE NORMALまたはREAD ONLYに変更してからONLINEまたは読み書き両用に変更した場合です。データ・ファイル自体をOFFLINEに変更した場合、または表領域をOFFLINE IMMEDIATEに変更した場合には、オフライン範囲は作成されません。

関連項目:
「V$DATAFILE」

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

レコードID

STAMP

NUMBER

レコード・スタンプ

FILE#

NUMBER

データ・ファイル番号

OFFLINE_CHANGE#

NUMBER

オフラインになった時点のSCN

ONLINE_CHANGE#

NUMBER

オンラインになった時点のSCN

ONLINE_TIME

DATE

オフラインSCNの時刻

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

レコードのリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

レコードのリセットログ・タイムスタンプ

V$OPEN_CURSOR

V$OPEN_CURSORは、各ユーザー・セッションが現在すでにオープンして解析しているか、キャッシュしているカーソルを示します。

列

データ型

説明

SADDR

RAW(4 | 8)

セッション・アドレス

SID

NUMBER

セッション識別子

USER_NAME

VARCHAR2(30)

セッションにログインしているユーザー

ADDRESS

RAW(4 | 8)

HASH_VALUEとともに使用され、セッションで実行されているSQL文を一意に識別する

HASH_VALUE

NUMBER

ADDRESSとともに使用され、セッションで実行されているSQL文を一意に識別する

SQL_ID

VARCHAR2(13)

セッションで実行されているSQL文のSQL識別子

SQL_TEXT

VARCHAR2(60)

オープン・カーソルに解析されるSQL文の最初の60文字

LAST_SQL_ACTIVE_TIME

DATE

前回このカーソルが実行された時刻

SQL_EXEC_ID

NUMBER

オープン・カーソルが実行中の場合、その実行のSQL実行識別子(V$SQL_MONITORを参照)

CURSOR_TYPE

VARCHAR2(64)

カーソルのタイプ:

- OPEN-PL/SQL - オープンPL/SQLカーソル

- OPEN - その他のオープン・カーソル

- SESSION CURSOR CACHED - 汎用セッション・カーソル・キャッシュにキャッシュされたカーソル

- OPEN-RECURSIVE - オープン再帰的カーソル

- DICTIONARY LOOKUP CURSOR CACHED - ディクショナリ参照カーソル・キャッシュにキャッシュされたカーソル

- BUNDLE DICTIONARY LOOKUP CACHED - バンドルされたディクショナリ参照カーソル・キャッシュにキャッシュされたカーソル

- JAVA NAME TRANSLATION CURSOR CACHED - Java名前変換カーソル・キャッシュにキャッシュされたカーソル

- REPLICATION TRIGGER CURSOR CACHED - レプリケーション・トリガー・カーソル・キャッシュにキャッシュされたカーソル

- CONSTRAINTS CURSOR CACHED - 制約カーソル・キャッシュにキャッシュされたカーソル

- PL/SQL CURSOR CACHED - PL/SQLカーソル・キャッシュにキャッシュされたカーソル

V$OPTION

V$OPTIONは、Oracle Databaseのオプションと機能を示します。通常、機能は製品にあらかじめ付属しているもので、稼動中の製品(Standard Edition、Enterprise Editionなど)に応じて使用可能になりますが、オプションは別途ライセンスを取得する必要があります。

列

データ型

説明

PARAMETER

VARCHAR2(64)

オプション(または機能)の名前

VALUE

VARCHAR2(64)

オプション(または機能)がインストールされているかどうか(TRUE | FALSE)

関連項目:
『Oracle Databaseライセンス情報』

V$OSSTAT

V$OSSTATは、オペレーティング・システムから取得したシステム使用率統計情報を示します。システム統計ごとに1行返されます。

列

データ型

説明

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

統計名(表8-3を参照)

VALUE

NUMBER

瞬間統計値

OSSTAT_ID

NUMBER

統計ID

COMMENTS

VARCHAR2(64)

統計に関するOS固有の追加説明

CUMULATIVE

VARCHAR2(3)

統計が累積統計(時間の経過とともに累積されたもの)かどうか(YES | NO)

表8-3 V$OSSTAT統計情報

統計名

説明

NUM_CPUS

使用可能なCPUまたはプロセッサの数

IDLE_TIME

すべてのプロセッサの合計アイドル時間(1/100秒)

BUSY_TIME

すべてのプロセッサがユーザー・コードまたはカーネル・コードの実行に要した合計ビジー時間(1/100秒)

USER_TIME

すべてのプロセッサがユーザー・コードの実行に要した合計ビジー時間(1/100秒)

SYS_TIME

すべてのプロセッサがカーネル・コードの実行に要した合計ビジー時間(1/100秒)

IOWAIT_TIME

すべてのプロセッサがI/O完了の待機に要した合計待機時間(1/100秒)

NICE_TIME

すべてのプロセッサが優先順位の低いユーザー・コードの実行に要した合計ビジー時間(1/100秒)

AVG_IDLE_TIME

すべてのプロセッサの平均アイドル時間(1/100秒)

AVG_BUSY_TIME

すべてのプロセッサがユーザー・コードまたはカーネル・コードの実行に要した平均ビジー時間(1/100秒)

AVG_USER_TIME

すべてのプロセッサがユーザー・コードの実行に要した平均ビジー時間(1/100秒)

AVG_SYS_TIME

すべてのプロセッサがカーネル・コードの実行に要した平均ビジー時間(1/100秒)

AVG_IOWAIT_TIME

すべてのプロセッサがI/O完了の待機に要した平均待機時間(1/100秒)

AVG_NICE_TIME

すべてのプロセッサが優先順位の低いユーザー・コードの実行に要した平均ビジー時間(1/100秒)

OS_CPU_WAIT_TIME

プロセスが準備完了状態で、オペレーティング・システムのスケジューラによる実行を待機中の合計待機時間(1/100秒)

RSRC_MGR_CPU_WAIT_TIME

Oracleプロセスが準備完了状態で、現在アクティブなリソース・プランのコンシューマ・グループに対してCPUが使用可能になるのを待機中の合計待機時間(1/100秒)

VM_IN_BYTES

仮想メモリー・ページングが原因でページインされたデータの合計バイト数

VM_OUT_BYTES

仮想メモリー・ページングが原因でページアウトされたデータの合計バイト数

PHYSICAL_MEMORY_BYTES

物理メモリーの合計バイト数

LOAD

現在動作中または準備完了状態で、オペレーティング・システムのスケジューラによる実行を待機しているプロセスの数。この統計値を見ると、通常、プラットフォームの平均ロードが分単位でわかる。

NUM_CPU_CORES

使用可能なCPUコアの数(シングル・コアCPUの他、マルチコアCPUのサブコアも含まれる)

NUM_CPU_SOCKETS

使用可能なCPUソケットの数(これは、マルチスレッド・アーキテクチャかマルチコア・アーキテクチャかに関係なく、システム上のCPUチップの絶対数を表す)

NUM_VCPUS

使用可能な仮想CPUの数

NUM_LCPUS

使用可能な論理CPUの数(ハードウェア・スレッドがオンになっている場合は、ハードウェア・スレッドを含む)

TCP_SEND_SIZE_MIN

TCP送信バッファの最小サイズ

TCP_SEND_SIZE_DEFAULT

TCP送信バッファのデフォルト・サイズ

TCP_SEND_SIZE_MAX

TCP送信バッファの最大サイズ

TCP_RECEIVE_SIZE_MIN

TCP受信バッファの最小サイズ

TCP_RECEIVE_SIZE_DEFAULT

TCP受信バッファのデフォルト・サイズ

TCP_RECEIVE_SIZE_MAX

TCP受信バッファの最大サイズ

GLOBAL_SEND_SIZE_MAX

グローバル送信バッファの最大サイズ

GLOBAL_RECEIVE_SIZE_MAX

グローバル受信バッファの最大サイズ

注意:
NUM_CPUSおよびRSRC_MGR_CPU_WAIT_TIMEを除くすべての統計情報の可用性は、Oracle Databaseが実行されているオペレーティング・システム・プラットフォームによって異なります。

V$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTH

V$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTHは、使用可能な並列度制限リソース割当て方法をすべて示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(40)

並列度制限リソース割当て方法の名前

V$PARAMETER

V$PARAMETERは、セッションに現在有効になっている初期化パラメータの情報を示します。新規セッションは、V$SYSTEM_PARAMETERビューに表示されるインスタンス全体の値からパラメータ値を継承します。

列

データ型

説明

NUM

NUMBER

パラメータ番号

NAME

VARCHAR2(80)

パラメータ名

TYPE

NUMBER

パラメータ・タイプ:

- 1 - ブール

- 2 - 文字列

- 3 - 整数

- 4- パラメータ・ファイル

- 5 - 予約済

- 6 - 大整数

VALUE

VARCHAR2(4000)

セッションのパラメータ値(セッション内で変更された場合)、またはインスタンス全体のパラメータ値

DISPLAY_VALUE

VARCHAR2(4000)

わかりやすいフォーマットのパラメータ値。たとえば、VALUE列に大整数パラメータに対して値262144が表示されている場合、DISPLAY_VALUE列には値256Kが表示される。

ISDEFAULT

VARCHAR2(9)

パラメータがデフォルト値に設定されるか(TRUE)、またはパラメータ値がパラメータ・ファイルに指定されているか(FALSE)

ISSES_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

パラメータをALTER SESSIONで変更できるかどうか(TRUE | FALSE)

ISSYS_MODIFIABLE

VARCHAR2(9)

パラメータをALTER SYSTEMで変更できるかどうかと、変更結果が有効になる時期:

- IMMEDIATE - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は即時に有効になる。

- DEFERRED - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は以降のセッションで有効になる。

- FALSE - インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されないかぎり、ALTER SYSTEMではパラメータを変更できない。変更結果は以降のインスタンスで有効になる。

ISINSTANCE_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

ALTER SYSTEMで変更できるパラメータに対して、インスタンスごとに異なる値を使用できるか(TRUE)、またはReal Application Clustersのすべてのインスタンスで同じ値を使用する必要があるか(FALSE)。ISSYS_MODIFIABLE列がFALSEの場合、この列は常にFALSEとなる。

ISMODIFIED

VARCHAR2(10)

パラメータがインスタンスの起動後に変更されたかどうか:

- MODIFIED: パラメータがALTER SESSIONで変更された。

- SYSTEM_MOD: パラメータがALTER SYSTEMで変更された(これにより、現在ログインしているすべてのセッションの値が変更される)。

- FALSE: パラメータがインスタンスの起動後に変更されていない。

ISADJUSTED

VARCHAR2(5)

適切な値になるように、Oracleが入力値を調整したかどうか(たとえば、ユーザーが素数の値を必要とするパラメータに素数以外の値を入力した場合、Oracleは値を調整して次の素数をパラメータ値とする)

ISDEPRECATED

VARCHAR2(5)

パラメータが非推奨であるかどうか(TRUE | FALSE)

ISBASIC

VARCHAR2(5)

パラメータが基本パラメータかどうか(TRUE | FALSE)

DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

パラメータの説明

UPDATE_COMMENT

VARCHAR2(255)

最新の更新に対応付けられたコメント

HASH

NUMBER

パラメータ名のハッシュ値

V$PARAMETER_VALID_VALUES

V$PARAMETER_VALID_VALUESは、リスト・パラメータの有効な値の一覧を示します。

列

データ型

説明

NUM

NUMBER

パラメータ番号

NAME

VARCHAR2(64)

パラメータ名

ORDINAL

NUMBER

リスト内の序数(1ベース)

VALUE

VARCHAR2(255)

序数の位置にあるパラメータ値

ISDEFAULT

VARCHAR2(64)

特定の序数値がパラメータのデフォルト値かどうか

V$PARAMETER2

V$PARAMETER2は、セッションに対して現在有効な初期化パラメータの情報を示し、各リストのパラメータ値をビューの行として表示します。新規セッションは、V$SYSTEM_PARAMETER2ビューに表示されるインスタンス全体の値からパラメータ値を継承します。

このフォーマットでリストのパラメータ値を示すことによって、リスト・パラメータの値を容易に判断できます。たとえば、パラメータ値がa, bの場合、V$PARAMETERビューではこのパラメータの値が2つ(aおよびb)であるのか、1つ(aまたはb)であるのかはわかりません。V$PARAMETER2を使用すると、リスト・パラメータ値が明確に区別できます。

列

データ型

説明

NUM

NUMBER

パラメータ番号

NAME

VARCHAR2(80)

パラメータ名

TYPE

NUMBER

パラメータ・タイプ:

- 1 - ブール

- 2 - 文字列

- 3 - 整数

- 4- パラメータ・ファイル

- 5 - 予約済

- 6 - 大整数

VALUE

VARCHAR2(4000)

セッションのパラメータ値(セッション内で変更された場合)、またはインスタンス全体のパラメータ値

DISPLAY_VALUE

VARCHAR2(4000)

わかりやすいフォーマットのパラメータ値。たとえば、VALUE列に大整数パラメータに対して値262144が表示されている場合、DISPLAY_VALUE列には値256Kが表示される。

ISDEFAULT

VARCHAR2(6)

パラメータがデフォルト値に設定されるか(TRUE)、またはパラメータ値がパラメータ・ファイルに指定されているか(FALSE)

ISSES_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

パラメータをALTER SESSIONで変更できるかどうか(TRUE | FALSE)

ISSYS_MODIFIABLE

VARCHAR2(9)

パラメータをALTER SYSTEMで変更できるかどうかと、変更結果が有効になる時期:

- IMMEDIATE - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は即時に有効になる。

- DEFERRED - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は以降のセッションで有効になる。

- FALSE - インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されないかぎり、ALTER SYSTEMではパラメータを変更できない。変更結果は以降のインスタンスで有効になる。

ISINSTANCE_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

ALTER SYSTEMで変更できるパラメータに対して、インスタンスごとに異なる値を使用できるか(TRUE)、またはReal Application Clustersのすべてのインスタンスで同じ値を使用する必要があるか(FALSE)。ISSYS_MODIFIABLE列がFALSEの場合、この列は常にFALSEとなる。

ISMODIFIED

VARCHAR2(10)

パラメータがインスタンスの起動後に変更されたかどうか:

- MODIFIED: パラメータがALTER SESSIONで変更された。

- SYSTEM_MOD: パラメータがALTER SYSTEMで変更された(これにより、現在ログインしているすべてのセッションの値が変更される)。

- FALSE: パラメータがインスタンスの起動後に変更されていない。

ISADJUSTED

VARCHAR2(5)

適切な値になるように、Oracleが入力値を調整したかどうか(たとえば、ユーザーが素数の値を必要とするパラメータに素数以外の値を入力した場合、Oracleは値を調整して次の素数をパラメータ値とする)

ISDEPRECATED

VARCHAR2(5)

パラメータが非推奨であるかどうか(TRUE | FALSE)

ISBASIC

VARCHAR2(5)

パラメータが基本パラメータかどうか(TRUE | FALSE)

DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

パラメータの説明

ORDINAL

NUMBER

パラメータ値の位置(序数)。値が文字列リストにあるパラメータにのみ有効。

UPDATE_COMMENT

VARCHAR2(255)

最新の更新に対応付けられたコメント

V$PERSISTENT_PUBLISHERS

V$PERSISTENT_PUBLISHERSは、データベース内の永続キューのすべてのアクティブなパブリッシャに関する情報を示します。各パブリッシャに対する各キューに対してインスタンスごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

QUEUE_ID

NUMBER

キューの識別子

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

キューの名前

PUBLISHER_NAME

VARCHAR2(30)

メッセージをエンキューしているエージェントの名前

PUBLISHER_ADDRESS

VARCHAR2(1024)

パブリッシャ・エージェントのアドレス

PROTOCOL

NUMBER

パブリッシャのアドレスで使用されるプロトコル

ENQUEUED_MSGS

NUMBER

エンキューされたメッセージの数

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

エンキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ENQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

エンキューの合計CPU時間(1/100秒)

LAST_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後にエンキューされたメッセージのタイムスタンプ

ENQUEUE_TRANSACTIONS

NUMBER

エンキュー・トランザクションの数

V$PERSISTENT_QMN_CACHE

V$PERSISTENT_QMN_CACHEは、システムのすべてのキュー表についてバックグラウンド・アクティビティの詳細および統計情報を示します。キュー表ごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

QUEUE_TABLE_ID

NUMBER

キュー表のオブジェクトID

TYPE

VARCHAR2(32)

キュー表のキュー・モニター・キャッシュのタイプ

STATUS

NUMBER

キュー表のキュー・モニター・キャッシュの状態

NEXT_SERVICE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

キュー表がQMONサーバーによるサービスを受ける予定時刻

WINDOW_END_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

所有者がいないキュー表操作に対するタイム・マネージャのアクティビティ期間

TOTAL_RUNS

NUMBER

キュー表が処理される合計回数

TOTAL_LATENCY

NUMBER

キュー表の処理での累積待機時間(1/100秒)

TOTAL_ELAPSED_TIME

NUMBER

キュー表の処理に費やされた合計時間(秒)

TOTAL_CPU_TIME

NUMBER

キュー表の処理の累積CPU時間(1/100秒)

TMGR_ROWS_PROCESSED

NUMBER

処理されたタイム・マネージャ・エントリの数

TMGR_ELAPSED_TIME

NUMBER

時間管理アクティビティの累積時間(1/100秒)

TMGR_CPU_TIME

NUMBER

時間管理アクティビティの累積CPU時間(1/100秒)

LAST_TMGR_PROCESSING_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回のタイム・マネージャ処理時刻

DEQLOG_ROWS_PROCESSED

NUMBER

処理されたデキュー・ログ・エントリの数

DEQLOG_PROCESSING_ELAPSED_TIME

NUMBER

デキュー・ログ・エントリの合計処理時間(1/100秒)

DEQLOG_PROCESSING_CPU_TIME

NUMBER

デキュー・ログ・エントリの処理の合計CPU時間(1/100秒)

LAST_DEQLOG_PROCESSING_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回のデキュー・ログ処理時刻

DEQUEUE_INDEX_BLOCKS_FREED

NUMBER

解放されたデキュー索引ブロックの数

HISTORY_INDEX_BLOCKS_FREED

NUMBER

解放された履歴索引ブロックの数

TIME_INDEX_BLOCKS_FREED

NUMBER

解放されたタイム・マネージャ索引ブロックの数

INDEX_CLEANUP_COUNT

NUMBER

索引ブロックのクリーンアップが試行された回数

INDEX_CLEANUP_ELAPSED_TIME

NUMBER

索引ブロックのクリーンアップの合計時間(1/100秒)

INDEX_CLEANUP_CPU_TIME

NUMBER

索引ブロックのクリーンアップの合計CPU時間(1/100秒)

LAST_INDEX_CLEANUP_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回の索引ブロックのクリーンアップ時刻

V$PERSISTENT_QUEUES

V$PERSISTENT_QUEUESは、キューが最初に動作してからデータベース内にあるすべてのアクティブな永続キューに関する情報を示します。キューごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

QUEUE_ID

NUMBER

キューの識別子

QUEUE_TABLE_ID

NUMBER

キュー表の識別子

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

キューの名前

FIRST_ACTIVITY_TIME

TIMESTAMP(6)

データベースの起動以後の最初にキューが動作した時刻

ENQUEUED_MSGS

NUMBER

エンキューされたメッセージの数

DEQUEUED_MSGS

NUMBER

デキューされたメッセージの数
注意: メッセージのすべてのサブスクライバがメッセージをデキューし、その保存時間が経過するまで、この列は増加しない。

BROWSED_MSGS

NUMBER

参照されたメッセージの数

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

エンキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

ENQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

エンキューの合計CPU時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

AVG_MSG_AGE

NUMBER

キュー内のメッセージの平均有効期間

DEQUEUED_MSG_LATENCY

NUMBER

最後にデキューされたメッセージの待機時間(秒)

ELAPSED_TRANSFORMATION_TIME

NUMBER

変換に費やされた合計時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_EVALUATION_TIME

NUMBER

ルール評価に費やされた合計時間(1/100秒)

ENQUEUED_EXPIRY_MSGS

NUMBER

期限切れによりエンキューされたメッセージの数

ENQUEUED_DELAY_MSGS

NUMBER

遅延によりエンキューされたメッセージの数

MSGS_MADE_EXPIRED

NUMBER

タイム・マネージャにより期限切れとなったメッセージの数

MSGS_MADE_READY

NUMBER

タイム・マネージャにより準備完了となったメッセージの数

LAST_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後のメッセージのエンキュー時間

LAST_DEQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後のメッセージのデキュー時間

LAST_TM_EXPIRY_TIME

TIMESTAMP(6)

前回、タイム・マネージャによりメッセージが期限切れとなった時刻

LAST_TM_READY_TIME

TIMESTAMP(6)

前回、タイム・マネージャによりメッセージが準備完了となった時刻

ENQUEUE_TRANSACTIONS

NUMBER

エンキュー・トランザクションの数

DEQUEUE_TRANSACTIONS

NUMBER

デキュー・トランザクションの数

EXECUTION_COUNT

NUMBER

デキュー・カーソルの実行数

OLDEST_MSGID脚注 1

RAW(16)

キュー内の最も古いメッセージのメッセージID

OLDEST_MSG_ENQTM脚注 1

TIMESTAMP(6)

キュー内の最も古いメッセージのエンキュー時間

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$PERSISTENT_SUBSCRIBERS

V$PERSISTENT_SUBSCRIBERSは、データベース内の永続キューのすべてのアクティブなサブスクライバに関する情報を示します。各サブスクライバに対する各キューに対してインスタンスごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

QUEUE_ID

NUMBER

キューの識別子

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューの所有者

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

キューの名前

SUBSCRIBER_ID

NUMBER

内部サブスクライバ番号

SUBSCRIBER_NAME

VARCHAR2(30)

サブスクライバ名

SUBSCRIBER_ADDRESS

VARCHAR2(1024)

サブスクライブしているエージェントのアドレス

PROTOCOL

NUMBER

サブスクライブしているエージェントのプロトコル

SUBSCRIBER_TYPE

VARCHAR2(30)

サブスクライバのタイプ:

- PROXY - 伝播サブスクライバ

- SUBSCRIBER - 標準サブスクライバ

- RECIPIENT - 受信者

FIRST_ACTIVITY_TIME

TIMESTAMP(6)

データベースの起動以後の最初にサブスクライバが動作した時刻

ENQUEUED_MSGS

NUMBER

FIRST_ACTIVITY_TIME以後にエンキューされたメッセージの数

DEQUEUED_MSGS

NUMBER

FIRST_ACTIVITY_TIME以後にデキューされたメッセージの数

AVG_MSG_AGE

NUMBER

キュー内のメッセージの平均有効期間

BROWSED_MSGS

NUMBER

参照されたメッセージの数

EXPIRED_MSGS

NUMBER

FIRST_ACTIVITY_TIME以後に期限切れとなったメッセージの数

DEQUEUED_MSG_LATENCY

NUMBER

最後にデキューされたメッセージの待機時間(秒)

LAST_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後にエンキューされたメッセージのタイムスタンプ

LAST_DEQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後にデキューされたメッセージのタイムスタンプ

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

デキューに費やされた合計時間(1/100秒)

DEQUEUE_CPU_TIME

NUMBER

デキューの合計CPU時間(1/100秒)

DEQUEUE_TRANSACTIONS

NUMBER

デキュー・トランザクションの数

EXECUTION_COUNT

NUMBER

デキュー索引カーソルの実行数

DEQUEUE_MEMORY_LOCKS脚注 1

NUMBER

メモリー・ロックを取得したデキュー・トランザクションの数

DEQUEUE_DISK_LOCKS脚注 1

NUMBER

ディスク・ロックを取得したデキュー・トランザクションの数

DEQUEUE_DISK_DELETES脚注 1

NUMBER

索引構成表エントリを削除したデキュー・トランザクションの数

OLDEST_MSGID脚注 1

RAW(16)

最も古いメッセージのメッセージID

OLDEST_MSG_ENQTM脚注 1

TIMESTAMP(6)

最も古いメッセージのエンキュー時間

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$PGA_TARGET_ADVICE

V$PGA_TARGET_ADVICEは、PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの値が変更された場合に、V$PGASTATパフォーマンス・ビューに表示されるcache hit percentage統計とover allocation count統計がどのような影響を受けるかを予測します。この予測は、PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの現在の値の前後で選択された様々な値に対して実行されます。アドバイス統計は、インスタンスによって実行された過去のワークロードをシミュレートすることで生成されます。

PGA_AGGREGATE_TARGETが設定されていない場合、このビューの内容は空になります。また、STATISTICS_LEVELパラメータがBASICに設定されている場合、このビューの内容は更新されません。このビューのベース統計は、インスタンスの起動時と、PGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータの値が動的に変更された時点でリセットされます。

列

データ型

説明

PGA_TARGET_FOR_ESTIMATE

NUMBER

この予測のPGA_AGGREGATE_TARGETの値(バイト)

PGA_TARGET_FACTOR

NUMBER

PGA_TARGET_FOR_ESTIMATE/PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの現在の値

ADVICE_STATUS

VARCHAR2(3)

アドバイスがSTATISTICS_LEVELパラメータの値に応じて使用可能か(ON)、使用禁止か(OFF)

BYTES_PROCESSED

NUMBER

このアドバイスで考慮されるすべての作業領域で処理された合計バイト数

ESTD_TIME

NUMBER

バイト処理に必要な時間(秒)

ESTD_EXTRA_BYTES_RW

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETがPGA_TARGET_FOR_ESTIMATE列の値に設定されていた場合に読み込まれるか書き込まれる追加の見積りバイト数。この値は、PGA_AGGREGATE_TARGETの値についてワン・パス(またはマルチ・パス)で実行される作業領域の見積り数およびサイズから導出される。

ESTD_PGA_CACHE_HIT_PERCENTAGE

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETがPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEと等しいときの、cache hit percentage統計の見積り値。この列は前述の2列から導出され、BYTES_PROCESSED / (BYTES_PROCESSED + ESTD_EXTRA_BYTES_RW)と等しくなる。

ESTD_OVERALLOC_COUNT

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETの値がPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEに設定されている場合の、PGAメモリーの過剰割当ての見積り数。0(ゼロ)以外の値は、PGA_TARGET_FOR_ESTIMATEの設定値が小さいために、作業領域のワークロードを実行できないことを意味する。これによってOracleではそのターゲットを処理できなくなるため、DBAはPGA_AGGREGATE_TARGETをPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEに設定しないようにする必要がある。

関連項目:
PGAアドバイス・ビューを使用してPGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータをチューニングする方法は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

V$PGA_TARGET_ADVICE_HISTOGRAM

V$PGA_TARGET_ADVICE_HISTOGRAMは、PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの値が変更された場合に、V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM動的ビューに表示される統計がどのような影響を受けるかを予測します。この予測は、PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの現在の値の前後で選択された様々な値に対して実行されます。アドバイス統計は、インスタンスによって実行された過去のワークロードをシミュレートすることで生成されます。

PGA_AGGREGATE_TARGETが設定されていない場合、このビューの内容は空になります。また、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがBASICに設定されている場合、このビューの内容は更新されません。このビューのベース統計は、インスタンスの起動時、あるいはPGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータの値が動的に変更された時点でリセットされます。

列

データ型

説明

PGA_TARGET_FOR_ESTIMATE

NUMBER

この予測のPGA_AGGREGATE_TARGETの値(バイト)

PGA_TARGET_FACTOR

NUMBER

PGA_TARGET_FOR_ESTIMATE/PGA_AGGREGATE_TARGETパラメータの現在の値

ADVICE_STATUS

VARCHAR2(3)

アドバイスがSTATISTICS_LEVELパラメータの値に応じて使用可能か(ON)、使用禁止か(OFF)

LOW_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

この行に含まれる作業領域の最適メモリー要件の下限(バイト)

HIGH_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

この行に含まれる作業領域の最適メモリー要件の上限(バイト)

ESTD_OPTIMAL_EXECUTIONS

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETの値がPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEと等しい場合に最適の状態で実行されると予測される、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適のメモリー要件を持つ作業領域の数

ESTD_ONEPASS_EXECUTIONS

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETの値がPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEと等しい場合にワン・パスで実行されると予測される、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適のメモリー要件を持つ作業領域の数

ESTD_MULTIPASSES_EXECUTIONS

NUMBER

PGA_AGGREGATE_TARGETの値がPGA_TARGET_FOR_ESTIMATEと等しい場合にマルチ・パスで実行されると予測される、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適のメモリー要件を持つ作業領域の数

ESTD_TOTAL_EXECUTIONS

NUMBER

ESTD_OPTIMAL_EXECUTIONS、ESTD_ONEPASS_EXECUTIONSおよびESTD_MULTIPASSES_EXECUTIONSの合計

IGNORED_WORKAREAS_COUNT

NUMBER

メモリーとCPUの制約によりアドバイス生成中に無視される、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEの最適メモリー要件を持つ作業領域の数

関連項目:
PGAアドバイス・ビューを使用してPGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータをチューニングする方法は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

V$PGASTAT

V$PGASTATは、PGAメモリー使用統計と、使用可能になっている場合(つまり、PGA_AGGREGATE_TARGETが設定されている場合)の自動PGAメモリー・マネージャに関する統計を示します。V$PGASTATでの累積値は、インスタンスの起動以降に蓄積されます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(64)

統計名(表8-4を参照)

VALUE

NUMBER

統計値

UNIT

VARCHAR2(12)

値の単位:

- bytes

- microseconds

- percent

表8-4 V$PGASTAT統計情報

統計名

説明

aggregate PGA auto target

自動モードで実行中の作業領域に使用できるPGAメモリーの量。この量は、PGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータの値と現行の作業領域のワークロードから動的に導出され、Oracle Databaseにより継続的に調整される。

この値がPGA_AGGREGATE_TARGETの値より小さいと、システムの他のコンポーネント(PL/SQLまたはJavaメモリーなど)により大量のPGAメモリーが使用され、作業領域用にはわずかしか残らない。データベース管理者は、自動モードで実行中の作業領域用に十分なPGAメモリーが残っていることを確認する必要がある。

aggregate PGA target parameter

PGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータの現在の値。このパラメータが設定されていない場合、値は0になり、PGAメモリーの自動管理は使用禁止になる。

bytes processed

メモリー集中型のSQL演算子により処理された、インスタンスの起動以後の累積バイト数。

cache hit percentage

PGAメモリー・コンポーネントのパフォーマンスを反映させるためにOracle Databaseにより計算された、インスタンスの起動以後の累積測定値。値100%は、インスタンス起動後にシステムで実行されたすべての作業領域で、最適な量のPGAメモリーが使用されたことを意味する。

作業領域を最適モードで実行できない場合は、入力データに対して1回以上の追加受渡しが実行される。これにより、入力データのサイズと追加実行された受渡し数に比例して、キャッシュ・ヒット率が低下する。

extra bytes read/written

入力データの追加受渡し中に処理された、インスタンスの起動以後の累積バイト数。作業領域を最適モードで実行できない場合は、これらの追加受渡しが1回以上実行される。

global memory bound

自動モードで実行される作業領域の最大サイズ。この値は、作業領域のワークロードの現在の状態が反映されるように、Oracle Databaseにより継続的に調整される。通常、システム内でアクティブな作業領域の数が増加すると、グローバル・メモリーの上限が低くなる。

global boundの値が1MBを下回る場合は、PGA_AGGREGATE_TARGETの値を増やす必要がある。

max processes count

インスタンスの起動以後の常にアクティブなプロセスの最大数。

maximum PGA allocated

インスタンスの起動以後の、同時に割り当てられているPGAメモリーの最大バイト数。

maximum PGA used for auto workareas

自動メモリー管理モードで実行中の作業領域により同時にコンシュームされたPGAメモリーの、インスタンスの起動以後の最大量。

maximum PGA used for manual workareas

手動メモリー管理モードで実行中の作業領域により同時にコンシュームされたPGAメモリーの、インスタンスの起動以後の最大量。

over allocation count

インスタンス起動以後の累積値。PGA_AGGREGATE_TARGETの値が小さすぎると、PGAメモリーの過剰割当てが発生することがある。この状況が発生すると、Oracle DatabaseはPGA_AGGREGATE_TARGETの値を処理できなくなるため、PGAメモリーの追加割当てが必要になる。

過剰割当てが発生した場合は、V$PGA_TARGET_ADVICEビューに示される情報を使用してPGA_AGGREGATE_TARGETの値を増やす。

PGA memory freed back to OS

解放されてオペレーティング・システムに戻されたPGAメモリーの、インスタンスの起動以後の累積バイト数。

process count

最後の3秒以内にアクティブだったプロセス数。

recompute count (total)

バインドされているインスタンス(アクティブな各作業領域の最大サイズに対する上限)がインスタンスの起動以後に再計算された回数。通常、バインドされているインスタンスはバックグラウンドで3秒ごとに再計算されるが、作業領域数が短時間で急激に変化する場合にはフォアグラウンド・プロセスによって再計算されることがある。

total freeable PGA memory

解放されてオペレーティング・システムに戻される可能性のある、すべてのプロセスのPGAメモリーのバイト数。

total PGA allocated

インスタンスにより割り当てられた現行のPGAメモリーの量。この値は、PGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータの値を下回るように保たれる。ただし、作業領域のワークロードが急増する場合や、PGA_AGGREGATE_TARGETが小さい値に設定されている場合は、わずかかつ短時間であれば、割当済PGAが初期化パラメータの値を超えることが許される。

total PGA inuse

現在、作業領域でコンシュームされているPGAメモリーの量。この値を使用して、PGAメモリーの他のコンシューマ(PL/SQLやJavaなど)によりコンシュームされているメモリーの量を判断できる。

total PGA used for auto workareas

現在、自動メモリー管理モードで実行中の作業領域によりコンシュームされているPGAメモリーの量。この値を使用して、PGAメモリーの他のコンシューマ(PL/SQLやJavaなど)によりコンシュームされているメモリーの量を判断できる。

total PGA used for manual workareas

現在、手動メモリー管理モードで実行中の作業領域によりコンシュームされているPGAメモリーの量。この値を使用して、PGAメモリーの他のコンシューマ(PL/SQLやJavaなど)によりコンシュームされているメモリーの量を判断できる。

V$PQ_SESSTAT

V$PQ_SESSTATは、パラレル問合せについてのセッション統計情報を示します。問合せまたはDML操作の実行後にV$PQ_SESSTATの情報を使用すると、使用されたスレーブ・プロセス数、セッションおよびシステムのその他の情報を表示できます。

列

データ型

説明

STATISTIC

VARCHAR2(30)

統計名:

- Queries Parallelized - パラレル問合せの実行件数

- DDL Parallelized - パラレルのDDL操作実行件数

- DML Parallelized - パラレルのDML操作実行件数

- DFO Trees - DFOツリーの実行件数

- Server Threads - 使用されたPXサーバーの数

- Allocation Height - 1インスタンス当たりに要求されたサーバー数

- Allocation Width - 要求されたインスタンス数

- Local Msgs Sent - 送信したローカル(インスタンス内)・メッセージ数

- Distr Msgs Sent - 送信したリモート(インスタンス間)・メッセージ数

- Local Msgs Recv'd - 受信したローカル(インスタンス内)・メッセージ数

- Distr Msgs Recv'd - 受信したリモート(インスタンス間)・メッセージ数

LAST_QUERY

NUMBER

前回の操作についての統計値

SESSION_TOTAL

NUMBER

この時点までのすべてのセッションについての統計値

V$PQ_SLAVE

V$PQ_SLAVEは、インスタンス上のアクティブ・パラレル実行サーバーごとの統計情報を示します。

列

データ型

説明

SLAVE_NAME

VARCHAR2(4)

パラレル実行サーバーの名前

STATUS

VARCHAR2(4)

パラレル実行サーバーの現在の状態:

- BUSY

- IDLE

SESSIONS

NUMBER

このパラレル実行サーバーを使用したセッションの数

IDLE_TIME_CUR

NUMBER

カレント・セッションでの文の処理中にアイドル状態だった時間

BUSY_TIME_CUR

NUMBER

カレント・セッションでの文の処理中にビジー状態だった時間

CPU_SECS_CUR

NUMBER

カレント・セッションで費やされたCPU時間

MSGS_SENT_CUR

NUMBER

カレント・セッションの文の処理中に送信されたメッセージの数

MSGS_RCVD_CUR

NUMBER

カレント・セッションの文の処理中に受信されたメッセージの数

IDLE_TIME_TOTAL

NUMBER

この問合せサーバーがアイドル状態だった時間の合計

BUSY_TIME_TOTAL

NUMBER

この問合せサーバーがアクティブだった時間の合計

CPU_SECS_TOTAL

NUMBER

この問合せサーバーが文を処理するために使用したCPU時間の合計

MSGS_SENT_TOTAL

NUMBER

この問合せサーバーが送信したメッセージの合計数

MSGS_RCVD_TOTAL

NUMBER

この問合せサーバーが受信したメッセージの合計数

V$PQ_SYSSTAT

V$PQ_SYSSTATは、パラレル問合せについてのシステム統計情報を示します。問合せまたはDML操作の実行後にV$PQ_SYSSTATの情報を使用すると、使用されたスレーブ・プロセス数、システムのその他の情報を表示できます。

列

データ型

説明

STATISTIC

VARCHAR2(30)

統計名:

- Servers Busy - このインスタンスで現在ビジー状態にあるサーバー数

- Servers Idle - このインスタンスで現在アイドル状態にあるサーバー数

- Servers Highwater - このインスタンスで現在までに1回以上操作に関係したアクティブ・サーバー数

- Server Sessions - このインスタンスですべてのサーバーについて実行された操作の合計数

- Servers Started - このインスタンスで起動されたサーバーの合計数

- Servers Shutdown - このインスタンスで停止されたサーバーの合計数

- Servers Cleaned Up - 応答しなくなったプロセスが原因で、このインスタンスでクリーンアップされたサーバーの合計数

- Queries Initiated - このインスタンスで開始されたパラレル問合せの合計数

- DDL Initiated - 開始されたパラレルDDL操作の合計数

- DML Initiated - 開始されたパラレルDML操作の合計数

- DFO Trees - このインスタンスで実行されたDFOツリーの合計数

- Local Msgs Sent - このインスタンスで送信されたローカル(インスタンス内)・メッセージ数の合計

- Distr Msgs Sent - このインスタンスで送信されたリモート(インスタンス間)・メッセージ数の合計

- Local Msgs Recv'd - このインスタンスで受信されたローカル(インスタンス内)・メッセージ数の合計

- Distr Msgs Recv'd - このインスタンスで受信されたリモート(インスタンス間)・メッセージ数の合計

VALUE

NUMBER

統計値

V$PQ_TQSTAT

V$PQ_TQSTATは、パラレル実行操作の統計情報を示します。この統計情報は、問合せが完了した後でコンパイルされ、そのセッションの間のみ有効になります。実行ツリーの各段階ごとに、各パラレル実行サーバーで処理される行数が表示されます。このビューは、問合せの実行で発生する偏りの問題の判別に有効です。(PDMLの場合、V$PQ_TQSTATから情報を得られるのは、コミットまたはロールバックの操作後のみです。)

列

データ型

説明

DFO_NUMBER

NUMBER

問合せを区別するためのデータ・フロー演算子(DFO)のツリー番号

TQ_ID

NUMBER

問合せ内のテーブル・キューID。これは、問合せ実行ツリー内の2つのDFOノード間の接続を表す。

SERVER_TYPE

VARCHAR2(10)

テーブル・キューのロール - プロデューサ用/コンシューマ用/管理者用

NUM_ROWS

NUMBER

作成されコンシュームされた行数

BYTES

NUMBER

作成されコンシュームされたバイト数

OPEN_TIME

NUMBER

テーブル・キューがオープンしている時間(秒)

AVG_LATENCY

NUMBER

メッセージがキューに入ってから出るまでに必要な時間(分)

WAITS

NUMBER

メッセージがキューから出る間に発生した待機の数

TIMEOUTS

NUMBER

メッセージ待機中のタイムアウトの数

PROCESS

VARCHAR2(10)

プロセスID

INSTANCE

NUMBER

インスタンスID

V$PROCESS

V$PROCESSは、現在アクティブなプロセスの情報を示します。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

プロセス・ステート・オブジェクトのアドレス

PID

NUMBER

Oracleプロセス識別子

SPID

VARCHAR2(24)

オペレーティング・システムのプロセス識別子

PNAME

VARCHAR2(5)

このプロセスの名前

USERNAME

VARCHAR2(15)

オペレーティング・システムのプロセス・ユーザー名。
注意: ネットワークを介してアクセスする2タスク・ユーザーは、そのユーザー名に-Tが追加されている。

SERIAL#

NUMBER

プロセス・シリアル番号

TERMINAL

VARCHAR2(30)

オペレーティング・システムの端末識別子

PROGRAM

VARCHAR2(48)

進行中のプログラム

TRACEID

VARCHAR2(255)

トレース・ファイル識別子

TRACEFILE

VARCHAR2(513)

プロセスのトレース・ファイル名

BACKGROUND

VARCHAR2(1)

1はSYSTEMバックグラウンド・プロセス用。NULLはフォアグラウンド・プロセスまたはSYSTEM以外のバックグラウンド・プロセス用

LATCHWAIT

VARCHAR2(8)

プロセスが待機しているラッチのアドレス。ラッチがない場合はNULL。

LATCHSPIN

VARCHAR2(8)

この列は廃止されている

PGA_USED_MEM

NUMBER

プロセスで現在使用されているPGAメモリー(バイト単位)

PGA_ALLOC_MEM

NUMBER

プロセスによって現在割り当てられているバイト単位のPGAメモリー(サーバー・プロセスでオペレーティング・システムにまだ解放されていない使用可能なPGAメモリーを含む)

PGA_FREEABLE_MEM

NUMBER

解放できる割当て済PGAメモリー(バイト単位)

PGA_MAX_MEM

NUMBER

プロセスによってこれまでに割り当てられた最大PGAメモリー(バイト単位)

V$PROCESS_MEMORY

V$PROCESS_MEMORYは、それぞれのプロセスの動的なPGAメモリー使用量を名前付きコンポーネント・カテゴリ別に示します。

列

データ型

説明

PID

NUMBER

Oracleプロセス識別子

SERIAL#

NUMBER

Oracleプロセス・シリアル番号

CATEGORY

VARCHAR2(15)

カテゴリ名。カテゴリには、SQL、PL/SQL、OLAP、JAVAなどがある。特別なカテゴリとして、FreeableとOtherがある。解放可能なメモリーはオペレーティング・システムによってプロセスに割り当てられているが、カテゴリには割り当てられていない。その他のメモリーはカテゴリに割り当てられているが、名前付きカテゴリの1つには割り当てられていない。

ALLOCATED

NUMBER

プロセスがカテゴリに割り当てたPGAメモリー(バイト)。Freeableカテゴリの場合、これはオペレーティング・システムに解放可能な空きPGAメモリーの容量である。

USED

NUMBER

プロセスがカテゴリのために使用したPGAメモリー(バイト)。Freeableの場合、この値は0になる。Otherの場合、この値はパフォーマンス確保のためNULLになる。

MAX_ALLOCATED

NUMBER

プロセスがこれまでカテゴリに割り当てた最大のPGAメモリー(バイト)

V$PROPAGATION_RECEIVER

V$PROPAGATION_RECEIVERは、受信側(宛先)のバッファ・キューの伝播スケジュールに関する情報を示します。値は、データベース(またはOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)環境におけるインスタンス)の再起動時、別のインスタンスへの伝播の移行時またはスケジュールされていない伝播の試行時に、0(ゼロ)にリセットされます。

列

データ型

説明

SRC_QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

ソース・スキーマ名

SRC_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

ソース・キュー名

SRC_DBNAME

VARCHAR2(128)

ソース・データベース名

DST_QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

宛先スキーマ名

DST_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

宛先キュー名

STARTUP_TIME

DATE

スケジュールの開始時刻。この時刻はソースまたは送信先データベースの再起動時に変更される。

HIGH_WATER_MARK

NUMBER

受信メッセージの最高水位標

ACKNOWLEDGEMENT

NUMBER

受信者が受信したメッセージの確認

LAST_RECEIVED_MSG

NUMBER

最後に受信されたメッセージ

TOTAL_MSGS

NUMBER

メッセージの合計数

ELAPSED_UNPICKLE_TIME

NUMBER

アンピクル処理の経過時間

ELAPSED_RULE_TIME

NUMBER

ルールの経過時間

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

エンキューの経過時間

SESSION_ID

NUMBER

伝播受信者のセッションID

SERIAL#

NUMBER

伝播受信者のシリアル番号

SPID

VARCHAR2(24)

伝播受信者のプロセス識別番号

PROPAGATION_NAME

VARCHAR2(30)

ソース・データベースでのStreams伝播名

STATE

VARCHAR2(43)

伝播受信者の状態:

- Initializing

- Sending unapplied txns

- Waiting for message from client

- Receiving LCRs

- Evaluating rules

- Enqueueing LCRS

- Waiting for memory

- Waiting for apply to read

- Waiting for message from propagation sender

伝播スケジュールが最適化されていない場合、状態はNormal。

LAST_RECEIVED_MSG_POSITION

RAW(64)

最後に受信されたメッセージの位置。SCNではない適切な位置にある値を除き、LAST_RECEIVED_MSGと一致する。この位置は、順序を判断するためにXStreamによって使用される。

ACKNOWLEDGEMENT_POSITION

RAW(64)

受信者が受信したメッセージの確認位置。SCNではない適切な位置にある値を除き、ACKNOWLEDGEMENTと一致する。この位置は、順序を判断するためにXStreamによって使用される。

V$PROPAGATION_SENDER

V$PROPAGATION_SENDERは、送信側(ソース)のバッファ・キューの伝播スケジュールに関する情報を示します。値は、データベース(またはOracle Real Application Clusters(Oracle RAC)環境におけるインスタンス)の再起動時、別のインスタンスへの伝播の移行時またはスケジュールされていない伝播の試行時に、0(ゼロ)にリセットされます。

列

データ型

説明

QUEUE_ID

NUMBER

キューのキュー識別子

QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューのスキーマ

QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

キューの名前

DST_QUEUE_SCHEMA

VARCHAR2(30)

キューの宛先スキーマ

DST_QUEUE_NAME

VARCHAR2(30)

宛先キュー名

STARTUP_TIME

DATE

伝播開始時刻

DBLINK

VARCHAR2(128)

送信先のデータベース・リンク名

HIGH_WATER_MARK

NUMBER

送信メッセージの最高水位標

ACKNOWLEDGEMENT

NUMBER

受信者が受信したメッセージの確認

SCHEDULE_STATUS

VARCHAR2(30)

伝播スケジュールの状態

TOTAL_MSGS

NUMBER

伝播されたメッセージの合計数

TOTAL_BYTES

NUMBER

伝播されたバイトの合計数

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

デキューの経過時間(1/100秒)

ELAPSED_PICKLE_TIME

NUMBER

ピクル処理の経過時間(論理変更コード(LCR)をネットワークを介して送信できるバイトのストリームに線形化するために要した時間)(1/100秒)

ELAPSED_PROPAGATION_TIME

NUMBER

伝播中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_TIME

NUMBER

ルールの経過時間(1/100秒)

MAX_NUM_PER_WIN

NUMBER

ウィンドウごとの最大バイト数

MAX_SIZE

NUMBER

ウィンドウごとに送信された最大バイト数

LAST_MSG_LATENCY

NUMBER

最後に伝播されたメッセージの待機時間

LAST_MSG_ENQUEUE_TIME

TIMESTAMP(6)

最後に伝播されたメッセージのエンキューの時間

LAST_MSG_PROPAGATION_TIME

TIMESTAMP(6)

前回、メッセージが伝播された時刻

LAST_LCR_LATENCY

NUMBER

最後に伝播されたLCRの待機時間

LAST_LCR_CREATION_TIME

DATE

最後に伝播されたLCRのタイムスタンプ

LAST_LCR_PROPAGATION_TIME

DATE

前回、LCRが伝播された時刻

DST_DATABASE_NAME

VARCHAR2(128)

転送先データベースのグローバル名

SESSION_ID

NUMBER

伝播送信者プロセスのセッションID

SERIAL#

NUMBER

伝播送信者プロセスのシリアル番号

SPID

VARCHAR2(24)

伝播送信者プロセスのプロセス識別番号

PROPAGATION_NAME

VARCHAR2(30)

Streams伝播名

STATE

VARCHAR2(53)

伝播送信者プロセスの状態:

- Initializing

- Initializing propagation receiver

- Browsing LCRs

- Evaluating rules

- Dequeueing LCRs

- Sending LCRs

- Waiting for apply to be enabled

- Waiting for apply database to start

- Waiting for propagation to be enabled

- Waiting for capture to terminate

- Waiting for a subscriber to be added

- Suspended due to a dropped subscriber

- Suspended for auto split/merge

- Waiting on empty queue

SCHEDULE_STATUS列の値がSCHEDULE OPTIMIZEDではない場合、状態はSCHEDULE_STATUS列の値。

V$PROXY_ARCHIVEDLOG

V$PROXY_ARCHIVEDLOGは、プロキシ・コピー機能を使用して取得されたアーカイブ・ログ・バックアップに関する情報を示します。

プロキシ・コピーでは、メディア・マネージャがバックアップおよびデータのリストアの操作を実行します。それぞれの行は、1つの制御ファイルのバックアップを示します。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

プロキシ・コピーのレコード識別子

STAMP

NUMBER

プロキシ・コピー・スタンプ

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

プロキシ・コピーを格納するメディア・デバイスのタイプ

HANDLE

VARCHAR2(513)

プロキシ・コピーの名前またはハンドル

COMMENTS

VARCHAR2(81)

プロキシ・コピーに関するコメント

MEDIA

VARCHAR2(65)

このバックアップを作成したメディア・マネージャの詳細を含むコメント

MEDIA_POOL

NUMBER

プロキシ・コピーが格納されるメディア・プールの数

TAG

VARCHAR2(32)

プロキシ・コピーのタグ

STATUS

VARCHAR2(1)

バックアップ・セットの状態:

- A - 使用可能

- U - 使用不可能

- X - 期限切れ

- D - 削除済

DELETED

VARCHAR2(3)

このレコードが削除されているかどうか(YES | NO)

THREAD#

NUMBER

REDOスレッドの数

SEQUENCE#

NUMBER

ログ順序番号

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

このアーカイブ・ログが属するデータベース・インカネーションのRESETLOGS SCN

RESETLOGS_TIME

DATE

このアーカイブ・ログが属するデータベース・インカネーションのRESETLOGSタイムスタンプ

FIRST_CHANGE#

NUMBER

このREDOログの最初のSCN

FIRST_TIME

DATE

OracleによりREDOログの記録が開始された時刻

NEXT_CHANGE#

NUMBER

スレッド内の次のREDOログの最初のSCN

NEXT_TIME

DATE

スレッド内の次のREDOログの最初のタイムスタンプ

BLOCKS

NUMBER

このアーカイブREDOログのサイズ(オペレーティング・システムのブロック単位)

BLOCK_SIZE

NUMBER

コピーのブロック・サイズ(バイト)

START_TIME

DATE

プロキシ・コピーの開始時刻

COMPLETION_TIME

DATE

プロキシ・コピーの完了時刻

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

プロキシ・コピーの持続時間

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSスタンプ

TERMINAL

VARCHAR2(3)

このレコードが、V$ARCHIVED_LOGに定義されているように、端末のアーカイブREDOログに対応しているかどうか(YES | NO)

KEEP

VARCHAR2(3)

このバックアップ・セットが、構成保存方針の値とは異なる保存方針を持つかどうか(YES|NO)

KEEP_UNTIL

DATE

指定されている場合、バックアップの保存期限を示す。この列がNULLの場合、バックアップが期限切れにならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(11)

このバックアップ・セットの追加保存オプション:

- LOGS - 現在は非推奨のLOGSキーワードにより実行された長期バックアップ

- BACKUP_LOGS - バックアップがオープン・モードで実行されたため、それに一貫性を持たせるためにアーカイブ・ログ・バックアップの適用が必要

- NOLOGS - データベースのマウント時に実行された一貫性バックアップ

- NULL - このバックアップはKEEPオプションを持たず、保存方針に基づいて廃止される

V$PROXY_ARCHIVELOG_DETAILS

V$PROXY_ARCHIVELOG_DETAILSは、使用可能なすべてのアーカイブ・ログ・プロキシ・コピーに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッション・レコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

COPY_KEY

NUMBER

コピー識別子

THREAD#

NUMBER

REDOスレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

REDOログ順序番号

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

このログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

このログが書き込まれた時点の、データベースのリセットログ時刻

HANDLE

VARCHAR2(513)

プロキシ・コピー・ハンドルがリストア・コピーを識別する

MEDIA

VARCHAR2(65)

コピーが保管されるメディア名。この値は情報提供用。リストアには不要。

MEDIA_POOL

NUMBER

コピーが保管されるメディア・プール。Recovery ManagerのBACKUPコマンドのPOOLオペランドに入力された値と同じ。

TAG

VARCHAR2(32)

プロキシ・コピー・タグ

FIRST_CHANGE#

NUMBER

アーカイブ・ログの最初の変更番号

NEXT_CHANGE#

NUMBER

次のログ内の最初の変更番号

FIRST_TIME

DATE

最初の変更のタイムスタンプ

NEXT_TIME

DATE

次の変更のタイムスタンプ

OUTPUT_BYTES

NUMBER

書き込まれた出力バイトの合計数

COMPLETION_TIME

DATE

終了時刻

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

KEEP

DATE

このバックアップ・セットが、構成保存方針の値とは異なる保存方針を持つかどうか(YES|NO)

KEEP_UNTIL

VARCHAR2(11)

指定されている場合、バックアップの保存期限を示す。この列がNULLの場合、バックアップが期限切れにならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(4000)

このバックアップ・セットの追加保存オプション:

- LOGS - 現在は非推奨のLOGSキーワードにより実行された長期バックアップ

- BACKUP_LOGS - バックアップがオープン・モードで実行されたため、それに一貫性を持たせるためにアーカイブ・ログ・バックアップの適用が必要

- NOLOGS - データベースのマウント時に実行された一貫性バックアップ

- NULL - このバックアップはKEEPオプションを持たず、保存方針に基づいて廃止される

V$PROXY_ARCHIVELOG_SUMMARY

V$PROXY_ARCHIVELOG_SUMMARYは、出力プロキシ・アーカイブ・ログ・ファイルに関するサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされたアーカイブ・ログ・ファイルの数

NUM_DISTINCT_FILES_BACKED

NUMBER

バックアップされた別のアーカイブ・ログ・ファイルの数

MIN_FIRST_CHANGE#

NUMBER

最初の最小変更SCN

MAX_NEXT_CHANGE#

NUMBER

最初の最大変更SCN

MIN_FIRST_TIME

DATE

最初の最小変更時刻。MAX_NEXT_TIMEとともにREDO範囲を形成する。

MAX_NEXT_TIME

DATE

次の最大変更時間

OUTPUT_BYTES

NUMBER

合計出力サイズ(バイト)

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

V$PROXY_COPY_DETAILS

V$PROXY_COPY_DETAILSは、すべての使用可能な制御ファイルおよびデータ・ファイルのプロキシ・コピーに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッション・レコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

COPY_KEY

NUMBER

コピー識別子

FILE#

NUMBER

絶対データ・ファイル番号。これが制御ファイルのバックアップの場合は、0。

HANDLE

VARCHAR2(513)

プロキシ・コピー・ハンドルがリストア・コピーを識別する

MEDIA

VARCHAR2(65)

コピーが保管されるメディア名。この値は情報提供用。リストアには不要。

MEDIA_POOL

NUMBER

コピーが保管されるメディア・プール。Recovery ManagerのBACKUPコマンドのPOOLオペランドに入力された値と同じ。

TAG

VARCHAR2(32)

プロキシ・コピー・タグ

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル作成変更番号

CREATION_TIME

DATE

データ・ファイル作成タイムスタンプ

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント変更番号

CHECKPOINT_TIME

DATE

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント・タイムスタンプ

OUTPUT_BYTES

NUMBER

書き込まれた出力バイトの合計数

COMPLETION_TIME

DATE

終了時刻

CONTROLFILE_TYPE

VARCHAR2(1)

制御ファイルのタイプ:

- B - 通常の制御ファイル

- S - スタンバイ制御ファイル

KEEP

VARCHAR2(3)

このバックアップ・セットが、構成保存方針の値とは異なる保存方針を持つかどうか(YES|NO)

KEEP_UNTIL

DATE

指定されている場合、バックアップの保存期限を示す。この列がNULLの場合、バックアップが期限切れにならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(11)

このバックアップ・セットの追加保存オプション:

- LOGS - 現在は非推奨のLOGSキーワードにより実行された長期バックアップ

- BACKUP_LOGS - バックアップがオープン・モードで実行されたため、それに一貫性を持たせるためにアーカイブ・ログ・バックアップの適用が必要

- NOLOGS - データベースのマウント時に実行された一貫性バックアップ

- NULL - このバックアップはKEEPオプションを持たず、保存方針に基づいて廃止される

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

V$PROXY_COPY_SUMMARY

V$PROXY_COPY_SUMMARYは、出力プロキシ・データ・ファイルおよび制御ファイルに関するサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NUM_COPIES

NUMBER

作成されたコピーの数

NUM_DISTINCT_COPIES

NUMBER

(異なるチェックポイントがあるデータ・ファイルを含む)別のコピーの数

MIN_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

最小チェックポイント変更SCN

MAX_CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

最大チェックポイント変更SCN

MIN_CHECKPOINT_TIME

DATE

最小チェックポイント変更時刻

MAX_CHECKPOINT_TIME

DATE

最大チェックポイント変更時刻

OUTPUT_BYTES

NUMBER

出力バイトの合計数

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

出力バイトの表示可能形式

V$PROXY_DATAFILE

V$PROXY_DATAFILEは、プロキシ・コピーとともに使用されるデータ・ファイルおよび制御ファイルのバックアップの情報を示します。それぞれの行は、1つのデータ・ファイルのバックアップを示します。

列

データ型

説明

RECID

NUMBER

プロキシ・コピー・レコードID

STAMP

NUMBER

プロキシ・コピー・レコード・スタンプ

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

コピーが保管されるデバイスのタイプ

HANDLE

VARCHAR2(513)

プロキシ・コピー・ハンドルがリストア・コピーを識別する

COMMENTS

VARCHAR2(81)

オペレーティング・システムまたは記憶域サブシステムが戻すコメント。この値は情報提供用。リストアには不要。

MEDIA

VARCHAR2(65)

コピーが保管されるメディア名。この値は情報提供用。リストアには不要。

MEDIA_POOL

NUMBER

コピーが保管されるメディア・プール。Recovery ManagerのBACKUPコマンドのPOOLオペランドに入力された値と同じ。

TAG

VARCHAR2(32)

プロキシ・コピー・タグ

STATUS

VARCHAR2(1)

バックアップ・セットの状態:

- A - 使用可能

- U - 使用不可能

- X - 期限切れ

- D - 削除済

DELETED

VARCHAR2(3)

このレコードが削除されているかどうか(YES | NO)

FILE#

NUMBER

絶対データ・ファイル番号。これが制御ファイルのバックアップの場合は、0。

CREATION_CHANGE#

NUMBER

データ・ファイル作成変更番号

CREATION_TIME

DATE

データ・ファイル作成タイムスタンプ

RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのリセットログ変更番号

RESETLOGS_TIME

DATE

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのリセットログ・タイムスタンプ

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント変更番号

CHECKPOINT_TIME

DATE

コピーが作成された時点の、データ・ファイルのチェックポイント・タイムスタンプ

ABSOLUTE_FUZZY_CHANGE#

NUMBER

ファイルのブロック内の最大の変更番号(わかっている場合)

RECOVERY_FUZZY_CHANGE#

NUMBER

メディア・リカバリ時にファイルに書き込まれた最大変更番号

RECOVERY_FUZZY_TIME

DATE

メディア・リカバリ時にファイルに書き込まれた最大変更番号のタイムスタンプ

INCREMENTAL_LEVEL

NUMBER

バックアップが増分バックアップ計画の一部分の場合は0。それ以外の場合はNULL。

ONLINE_FUZZY

VARCHAR2(3)

このコピーが、クラッシュ後、またはIMMEDIATEモードでオフラインされた後に作成されたコピー(または、データベースがオープンしているときに誤って取得されたコピーのコピー)であるかどうか(YES | NO)。ファイルの一貫性を保つためには、次のクラッシュ・リカバリ・マーカーまでのすべてのREDOを適用するリカバリが必要。

BACKUP_FUZZY

VARCHAR2(3)

BEGIN BACKUP | END BACKUP手法を使用して取得されたコピーかどうか(YES | NO)。BEGIN BACKUP | END BACKUP手法は、オープン・ファイルのプロキシ・コピーが作成されるときに内部で使用される。コピーの一貫性を保つためには、エンド・バックアップ・マーカーまですべてのREDOを適用するリカバリが必要。

BLOCKS

NUMBER

コピーのサイズ(ブロック単位)。コピー作成時のデータ・ファイルのサイズでもある。

BLOCK_SIZE

NUMBER

データ・ファイルのブロック・サイズ

OLDEST_OFFLINE_RANGE

NUMBER

ファイル番号が0の場合(つまり、これが制御ファイルのバックアップの場合)、この制御ファイル・コピー内にある最も古いオフライン範囲レコードのRECID。データ・ファイルのコピーの場合は0。

START_TIME

DATE

開始時刻

COMPLETION_TIME

DATE

終了時刻

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

秒単位の経過時間

CONTROLFILE_TYPE

VARCHAR2(1)

制御ファイルのタイプ:

- B - 通常の制御ファイル

- S - スタンバイ制御ファイル

KEEP

VARCHAR2(3)

このバックアップ・セットが、構成保存方針の値とは異なる保存方針を持つかどうか(YES|NO)

KEEP_UNTIL

DATE

指定されている場合、バックアップの保存期限を示す。この列がNULLの場合、バックアップが期限切れにならない。

KEEP_OPTIONS

VARCHAR2(11)

このバックアップ・セットの追加保存オプション:

- LOGS - 現在は非推奨のLOGSキーワードにより実行された長期バックアップ

- BACKUP_LOGS - バックアップがオープン・モードで実行されたため、それに一貫性を持たせるためにアーカイブ・ログ・バックアップの適用が必要

- NOLOGS - データベースのマウント時に実行された一貫性バックアップ

- NULL - このバックアップはKEEPオプションを持たず、保存方針に基づいて廃止される

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSスタンプ

FOREIGN_DBID

NUMBER

このデータ・ファイルの転送元データベースの外部DBID。バックアップされたファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGGED_READONLY

VARCHAR2(3)

これが転送された読取り専用外部ファイルのプロキシ・コピーかどうか(YES | NO)

PLUGIN_CHANGE#

NUMBER

外部データ・ファイルがデータベースに転送されたSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_CHANGE#

NUMBER

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作のSCN。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

PLUGIN_RESETLOGS_TIME

DATE

この外部ファイルの転送先インカネーションに対するRESETLOGS操作の時間。ファイルが外部データベース・ファイルでない場合、この値は0。

V$PWFILE_USERS

V$PWFILE_USERSはパスワード・ファイルに格納されているすべてのユーザーの一覧を示し、ユーザーがSYSDBA、SYSOPERおよびSYSASM権限を付与されているかどうかを示します。

列

データ型

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

パスワード・ファイルに設定されているユーザーの名前

SYSDBA

VARCHAR2(5)

ユーザーがSYSDBA権限によって接続可能かどうか(TRUE | FALSE)

SYSOPER

VARCHAR2(5)

ユーザーがSYSOPER権限によって接続可能かどうか(TRUE | FALSE)

SYSASM

VARCHAR2(5)

ユーザーがSYSASM権限によって接続可能かどうか(TRUE | FALSE)

V$PX_INSTANCE_GROUP

V$PX_INSTANCE_GROUPは、カレント・セッションによってパラレル操作に使用されるインスタンス・グループに関する情報を示します。

列

データ型

説明

QC_INSTANCE_GROUP

VARCHAR2(64)

このセッションでパラレル操作に使用されるインスタンス・グループ。戻された行ごとにこの値が繰り返される。

WHY

VARCHAR2(23)

現在のインスタンス・グループの名前は次のように決定される。
SERVICE - 使用されるインスタンス・グループはセッションのサービス名。

PARALLEL_INSTANCE_GROUP - 使用されるインスタンス・グループは、PARALLEL_INSTANCE_GROUPの初期化パラメータが設定されたため使用される。

戻された行ごとにこの値が繰り返される。

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

このインスタンス・グループを提供するインスタンスのインスタンス番号。問合せコーディネータが使用しているインスタンス・グループのインスタンスごとに1行ずつ割り当てられる。

V$PX_PROCESS

V$PX_PROCESSは、パラレル実行を実行するセッションの情報を示します。

列

データ型

説明

SERVER_NAME

VARCHAR2(4)

PXサーバー名(P000、P001など)

STATUS

VARCHAR2(9)

PXサーバーの状態(IN USE|AVAILABLE)

PID

NUMBER

プロセス識別子

SPID

VARCHAR2(12)

OSプロセスID

SID

NUMBER

PXサーバーのセッションID(使用中の場合)

SERIAL#

NUMBER

PXサーバーのセッション・シリアル番号(使用中の場合)

V$PX_PROCESS_SYSSTAT

V$PX_PROCESS_SYSSTATは、パラレル実行を実行するセッションの情報を示します。

列

データ型

説明

STATISTIC

VARCHAR2(30)

統計名:

- Servers In Use - 現在パラレル操作を実行しているPXサーバー数

- Servers Available - パラレル操作を実行できるPXサーバー数

- Servers Started - システムがPXサーバー・プロセスを作成する必要がある回数

- Servers Shutdown - PXサーバー・プロセスが停止された回数。最近使用されていなかった場合、PXサーバー・プロセスは、停止される。
この値が大きい場合、パラメータを増やすことを検討する必要がある。これによって、PXサーバー・プロセス作成の待機時間を避け、パフォーマンスを向上できる。

- Servers HWM - 同時PXサーバー・プロセスの最大数
この数字がPARALLEL_MAX_SERVERS初期化パラメータと等しい場合、パラメータを増やすことを検討する必要がある。この場合、特にシステムが使用可能な状態でV$SYSSTAT統計「Parallel operations downgraded to serial」が大きい場合、スループットが増加する。

- Servers Cleaned Up - PMONがPXサーバーをクリーンアップする必要がある回数。パラレル・スキャンの異常終了時のみに発生する。
この値が大きい場合、原因を確認する必要がある。

- Server Sessions - すべてのPXサーバーが作成したセッションの合計数

- Memory Chunks Allocated - PXサーバーが割り当てたラージ・メモリー・チャンク数

- Memory Chunks Freed - 解放されたラージ・メモリー・チャンク数

- Memory Chunks Current - 使用中のラージ・メモリー・チャンク数

- Memory Chunks HWM - 同時に割り当てられたチャンクの最大数

- Buffers allocated - メッセージ・バッファが割り当てられた回数

- Buffers freed - メッセージ・バッファが解放された回数

- Buffers Current - 現在使用中のメッセージ・バッファ件数

- Buffers HWM - 同時に割り当てられたメッセージ・バッファの最大件数

VALUE

NUMBER

統計値

V$PX_SESSION

V$PX_SESSIONは、パラレル実行を実行するセッションの情報を示します。

列

データ型

説明

SADDR

RAW(4 | 8)

セッション・アドレス

SID

NUMBER

セッション識別子

SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号

QCSID

NUMBER

パラレル・コーディネータのセッション識別子

QCSERIAL#

NUMBER

パラレル・コーディネータのセッション・シリアル番号

QCINST_ID

NUMBER

パラレル・コーディネータが実行中のインスタンス番号

SERVER_GROUP

NUMBER

このクラスタ・データベース・プロセスが属するサーバーの論理グループ

SERVER_SET

NUMBER

このクラスタ・データベース・プロセスが属するサーバーの論理セット。単一サーバー・グループには、最大2つのサーバー・セットがある。

SERVER#

NUMBER

サーバー・セット内のクラスタ・データベース・プロセスの論理数

DEGREE

NUMBER

サーバー・セットが使用している並列度

REQ_DEGREE

NUMBER

文が発行され、すべてのリソース、マルチユーザーまたはロード・バランシング減少の前にユーザーが要求した並列度

V$PX_SESSTAT

V$PX_SESSTATは、パラレル実行を実行するセッションの情報を示します。

列

データ型

説明

SADDR

RAW(4 | 8)

セッション・アドレス

SID

NUMBER

セッション識別子

SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号

QCSID

NUMBER

パラレル・コーディネータのセッション識別子

QCSERIAL#

NUMBER

パラレル・コーディネータのセッション・シリアル番号

QCINST_ID

NUMBER

パラレル・コーディネータが実行中のインスタンス番号

SERVER_GROUP

NUMBER

このクラスタ・データベース・プロセスが属するサーバーの論理グループ

SERVER_SET

NUMBER

このクラスタ・データベース・プロセスが属するサーバーの論理セット。単一サーバー・グループには、最大2つのサーバー・セットがある。

SERVER#

NUMBER

サーバー・セット内のクラスタ・データベース・プロセスの論理数

DEGREE

NUMBER

サーバー・セットが使用している並列度

REQ_DEGREE

NUMBER

文が発行され、すべてのリソース、マルチユーザーまたはロード・バランシング減少の前にユーザーが要求した並列度

STATISTIC#

NUMBER

統計番号

VALUE

NUMBER

統計値

V$QMON_COORDINATOR_STATS

V$QMON_COORDINATOR_STATSは、キュー・モニター・コーディネータ・プロセス(QMNC)に関する情報および統計を示します。インスタンスごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

QMNC_PID

VARCHAR2(24)

キュー・モニター・コーディネータのプロセスID

STATUS

VARCHAR2(24)

コーディネータの現在の状態:

- DEAD

- INITIALIZING

- RUNNING TASK COORDINATOR

- WAITING

- ADDING SERVER

NUM_SERVERS

NUMBER

現在実行しているQMONサーバーの数

LAST_SERVER_START_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回のサーバーの起動時刻

LAST_SERVER_PID

VARCHAR2(24)

前回作成されたサーバー・プロセス(Qnnn)のプロセスID

NEXT_WAKEUP_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

コーディネータの次回の起動時刻

NEXT_READY_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最初に遅延したタスクの準備完了時刻

NEXT_EXPIRY_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

次の準備完了タスクの期限切れ時刻

LAST_WAIT_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

コーディネータがスリープした時刻

LAST_FAILURE

VARCHAR2(32)

最後に発生した障害

LAST_FAILURE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後の障害の発生時刻

MAX_TASK_LATENCY

VARCHAR2(40)

すべてのサーバー全体での最大タスク待機時間(秒)

MIN_TASK_LATENCY

VARCHAR2(40)

すべてのサーバー全体での最小タスク待機時間(秒)

TOTAL_TASK_LATENCY

NUMBER

すべてのタスク全体での累積待機時間(秒)

TOTAL_TASKS_EXECUTED

NUMBER

すべてのサーバーからサービスを受けたタスクの累積数

MAX_SERVERS

NUMBER

任意の時点で存在しているサーバーの最大数

V$QMON_SERVER_STATS

V$QMON_SERVER_STATSは、アクティブなキュー・モニター・サーバー・プロセスに関する情報および統計を示します。有効なキュー・モニター・サーバー・プロセスごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

QMNC_PID

VARCHAR2(24)

このサーバーのキュー・モニター・コーディネータのプロセスID

SERVER_PID

VARCHAR2(24)

サーバーのプロセスID

SERVER_NAME

VARCHAR2(48)

サーバー名

STATUS

VARCHAR2(40)

サーバーの現在の状態:

- UNUSED

- RUNNING

- IDLE WAIT

- EXITING

- NOT ACTIVE

SERVER_START_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

サーバーの起動時刻

TASK_NAME

VARCHAR2(32)

現在実行中のタスク

TASK_NUMBER

NUMBER

実行中のタスクの一意のタスク番号

TASK_START_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

実行中のタスクの開始時刻

LAST_WAIT_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

サーバーの前回の待機時刻

MAX_LATENCY

NUMBER

このサーバーの最大タスク待機時間(秒)

MIN_LATENCY

NUMBER

このサーバーの最小タスク待機時間(秒)

TOTAL_LATENCY

NUMBER

このサーバーの累積タスク待機時間(秒)

NUM_TASKS

NUMBER

サーバーによって処理されたタスクの数

LAST_FAILURE

VARCHAR2(32)

最後にサーバーが検出した障害

LAST_FAILURE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後の障害の発生時刻

LAST_FAILURE_TASK

VARCHAR2(32)

最後の障害発生時刻に実行されていたタスク

LAST_FAILURE_TASKNUM

NUMBER

失敗したタスクの一意のタスク番号

V$QMON_TASK_STATS

V$QMON_TASK_STATSは、システムの様々なキュー・モニター・タスク(収容、タイム・マネージャのアクティビティなど)に基づいて情報および統計を示します。タスクの種類ごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

TASK_NAME

VARCHAR2(32)

タスク名

TASK_TYPE

VARCHAR2(40)

タスクのタイプ

LAST_CREATED_TASKNUM

NUMBER

このタスクに対して最後に作成された一意のタスク番号

NUM_TASKS

NUMBER

現在存在しているタスクの数

TOTAL_TASK_RUN_TIME

NUMBER

累積タスク実行時間

TOTAL_TASK_RUNS

NUMBER

累積タスク実行数

TOTAL_TASK_FAILURES

NUMBER

累積障害数

METRIC_TYPE

VARCHAR2(50)

このタスク・タイプによって収集されたメトリックのタイプ

METRIC_VALUE

NUMBER

このメトリックの値

LAST_FAILURE

VARCHAR2(32)

このタイプのタスクの実行中に最後に発生した障害

LAST_FAILURE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後の障害の発生時刻

LAST_FAILURE_TASKNUM

NUMBER

このタスクに関して最後に失敗したタスクのタスク番号

REMARK

VARCHAR2(64)

タスクに関する注釈

V$QMON_TASKS

V$QMON_TASKSは、キュー・モニター・サーバーによって処理される、システム内のすべてのキュー・バックグラウンド・タスクに関する情報および統計を示します。タスクごとに1つの行が表示されます。行はデータベース(Oracle RAC環境の場合はインスタンス)の再起動時に削除されます。

列

データ型

説明

TASK_NAME

VARCHAR2(32)

タスク名

TASK_NUMBER

NUMBER

一意のタスク番号

TASK_TYPE

VARCHAR2(40)

タスクのタイプ

TASK_SUBMIT_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

タスクの発行時刻

TASK_READY_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

タスクの準備完了時刻

TASK_EXPIRY_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

このタスクの期限切れ時刻

TASK_START_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回のタスクの実際の起動時刻

TASK_STATUS

VARCHAR2(32)

タスクの状態

SERVER_NAME

VARCHAR2(48)

タスクを実行しているQMONサーバーの名前

MAX_RETRIES

NUMBER

タスクの最大再試行数

NUM_RUNS

NUMBER

タスクの実行回数(反復可能な場合)

NUM_FAILURES

NUMBER

タスク実行中に発生した障害の数

V$QUEUE

V$QUEUEビューは、共有サーバー・メッセージ・キューの情報を示します。

列

データ型

説明

PADDR

RAW(4 | 8)

キューを所有するプロセスのアドレス

TYPE

VARCHAR2(10)

キューのタイプ:

- COMMON - サーバーが処理

- DISPATCHER

QUEUED

NUMBER

キュー内の項目の数

WAIT

NUMBER

このキュー内の全項目の待機時間の合計(1/100秒)。1項目当たりの平均待機時間を算出するには、TOTALQで割る。

TOTALQ

NUMBER

これまでキューに入れられた項目の合計数

V$QUEUEING_MTH

V$QUEUEING_MTHは、使用可能なキューイング・リソース割当て方法をすべて示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(40)

キューイング・リソース割当て方法の名前

V$RECOVER_FILE

V$RECOVER_FILEは、メディア・リカバリを必要としているファイルの状態を示します。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

ファイル識別子番号

ONLINE

VARCHAR2(7)

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は、ONLINE_STATUSの値と常に等しい。

ONLINE_STATUS

VARCHAR2(7)

オンラインの状態(ONLINE、OFFLINE)

ERROR

VARCHAR2(18)

ファイルのリカバリが必要な理由: 理由が不明の場合はNULL、リカバリが不要な場合はOFFLINE NORMAL

CHANGE#

NUMBER

リカバリを開始するSCN

TIME

DATE

リカバリを開始するSCNの時刻

V$RECOVERY_AREA_USAGE

V$RECOVERY_AREA_USAGEは、リカバリ領域に関する使用率情報を示します。

列

データ型

説明

FILE_TYPE

VARCHAR2(20)

ファイル・タイプ:

- CONTROL FILE

- REDO LOG

- ARCHIVED LOG

- BACKUP PIECE

- IMAGE COPY

- FLASHBACK LOG

- REMOTE ARCHIVED LOG

PERCENT_SPACE_USED

NUMBER

使用されているリカバリ領域の割合

PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE

NUMBER

再利用できるリカバリ領域の割合

NUMBER_OF_FILES

NUMBER

リカバリ領域にあるファイルの数

V$RECOVERY_FILE_DEST

V$RECOVERY_FILE_DESTは、高速リカバリ領域におけるディスク割当ておよび現在のディスクの使用状況に関する情報を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(513)

位置名。DB_RECOVERY_FILE_DEST初期化パラメータで指定された値。

SPACE_LIMIT

NUMBER

データベースで高速リカバリ領域として使用可能な最大ディスク領域(バイト)。DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE初期化パラメータで指定された値。

SPACE_USED

NUMBER

現在までのすべての高速リカバリ領域で作成された高速リカバリ領域ファイルが使用するディスク領域(バイト)。高速リカバリ領域を変更しても、SPACE_USEDは0にリセットされない。

SPACE_RECLAIMABLE

NUMBER

高速リカバリ領域の廃止されたファイル、重複したファイルおよび優先順位の低いその他のファイルを削除することによって作成可能な最大ディスク領域(バイト)

NUMBER_OF_FILES

NUMBER

高速リカバリ領域にあるファイルの数

V$RECOVERY_FILE_STATUS

V$RECOVERY_FILE_STATUSの各行は、各RECOVER文のデータ・ファイルごとの情報を示します。このビューの情報が役に立つのは、リカバリを実行しているOracleプロセスのみです。Recovery Managerを使用してサーバー・プロセスのリカバリを実行している場合、このビューの関連情報を表示できるのはRecovery Managerからのみになります。V$RECOVERY_FILE_STATUSビューの情報は、他のOracleユーザーには表示されません。

列

データ型

説明

FILENUM

NUMBER

リカバリ中のファイルの数

FILENAME

VARCHAR2(513)

リカバリ中のデータ・ファイルのファイル名

STATUS

VARCHAR2(13)

リカバリの状態:

- IN RECOVERY

- CURRENT

- NOT RECOVERED

関連項目:
『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

V$RECOVERY_LOG

V$RECOVERY_LOGは、メディア・リカバリの完了に必要なアーカイブ・ログの情報を示します。この情報はログ履歴ビューV$LOG_HISTORYから導出されます。

V$RECOVERY_LOGの情報が役に立つのは、リカバリを実行しているOracleプロセスのみです。Recovery Managerを使用してサーバー・プロセスのリカバリを実行している場合、このビューの関連情報を表示できるのはRecovery Managerからのみになります。V$RECOVERY_LOGビューの情報は、他のOracleユーザーには表示されません。

列

データ型

説明

THREAD#

NUMBER

アーカイブ・ログのスレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

アーカイブ・ログの順序番号

TIME

DATE

ログ内の最初のエントリ(最小のSCN)時刻

ARCHIVE_NAME

VARCHAR2(513)

アーカイブ時のファイル名(LOG_ARCHIVE_FORMAT初期化パラメータで指定したネーミング規則を使用)
関連項目: 「LOG_ARCHIVE_FORMAT」

関連項目:
「V$LOG_HISTORY」および『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

V$RECOVERY_PROGRESS

V$RECOVERY_PROGRESSを使用すると、データベース・リカバリ操作を追跡して処理が停止していないかどうかを確認できます。また、処理中のデータベース・リカバリ操作が完了するまでの所要時間も推定できます。

V$RECOVERY_PROGRESSは、V$SESSION_LONGOPSのサブビューです。

列

データ型

説明

START_TIME

DATE

リカバリ操作の開始時刻

TYPE

VARCHAR2(64)

実行中のリカバリ操作のタイプ:

- CRASH RECOVERY

- INSTANCE RECOVERY

- MEDIA RECOVERY

ITEM

VARCHAR2(32)

測定中の項目。
TYPEがCRASH RECOVERYまたはINSTANCE RECOVERYである場合、可能な値は次のとおりです。

- Log files

- Redo blocks

TYPEがMEDIA RECOVERYである場合、可能な値は次のとおりです。

- Active Apply Rate

- Average Apply Rate

- Maximum Apply Rate

- Redo Applied

- Log Files

- Last Applied Redo

- Active Time

- Elapsed Time

- Apply Time per Log

- Checkpoint Time per Log

- Standby Apply Lag

UNITS

VARCHAR2(32)

項目ごとの測定単位

SOFAR

NUMBER

現在までに終了した作業量

TOTAL

NUMBER

予測される合計作業量

TIMESTAMP

DATE

最後のREDOレコード適用のタイムスタンプ

COMMENTS

VARCHAR2(208)

その他の情報(現在は最後に適用されたREDOのSCNを表示)

関連項目:
『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

V$RECOVERY_STATUS

V$RECOVERY_STATUSは、カレント・リカバリ・プロセスの統計情報を示します。このビューの情報が役に立つのは、リカバリを実行しているOracleプロセスのみです。Recovery Managerを使用してサーバー・プロセスのリカバリを実行している場合、このビューの関連情報を表示できるのはRecovery Managerからのみになります。V$RECOVERY_STATUSビューの情報は、他のOracleユーザーには表示されません。

列

データ型

説明

RECOVERY_CHECKPOINT

DATE

リカバリが発生した時点。ログが適用されていない場合は、リカバリが開始する時点となる。

THREAD

NUMBER

現在処理中のREDOスレッド・プロセスの数

SEQUENCE_NEEDED

NUMBER

リカバリ・プロセスによって必要とされるログのログ順序番号。ログが不要な場合、この値は0。

SCN_NEEDED

VARCHAR2(16)

リカバリによって必要とされるログの最小SCN。値が不明またはログが不要な場合は0。

TIME_NEEDED

DATE

ログが作成された時刻。時刻が不明な場合またはログが不要の場合、値は1988年1月1日の0時。

PREVIOUS_LOG_NAME

VARCHAR2(513)

ログのファイル名

PREVIOUS_LOG_STATUS

VARCHAR2(13)

前のログの状態。次の値のいずれかに設定される: RELEASE、WRONG NAME、MISSING NAME、UNNEEDED NAME、NONE

REASON

VARCHAR2(13)

リカバリがユーザーに制御を戻す理由(NEED LOG|LOG REUSED|THREAD DISABLED)

関連項目:
『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM

V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAMは、REDO転送先ごとの統計情報を示します。

列

データ型

説明

DEST_ID

NUMBER

考えられるLGWR SYNCスタンバイ宛先ごとの、1から10の自然数

TIME

VARCHAR2(20)

バケットにヒットした最後の実時間を示すテキスト文字列

DURATION

NUMBER

1秒から300秒までの秒数のバケット、およびそれに続く追加の5つのバケット(600、1200、2400、4800、9600(>= 4801)秒を表す)を表す正の整数値

FREQUENCY

NUMBER

SYNC LNSプロセスが特定のバケットにヒットした回数を示す自然数

V$REPLPROP

V$REPLPROPは、レプリケーション・サイトで現在進行中のパラレル伝播に関する情報を示します。このビューは、現在伝播中のトランザクション、各トランザクションで伝播されるコールの数およびパラレル伝播のスレーブ・プロセスまたはパラレル伝播のコーディネータ・プロセスの現行のアクティビティを判別するために使用します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号。セッションのオブジェクトを一意に識別するために使用される。これによって、セッションが終了したときのIDと同じセッションIDで別のセッションが開始される場合、セッション・レベルのコマンドが必ず正しいセッション・オブジェクトに適用される。

NAME

VARCHAR2(71)

伝播セッション名:

- Replication Parallel Prop Slaven - スレーブ・プロセスnがアクティブで、待機中、遅延したトランザクションのプッシュ中、メタデータの消去中またはエラー・トランザクションの作成中

- Replication Parallel Prop Coordinator - コーディネータ・プロセスがアクティブで、待機中、スリープ中または処理を実行するスレーブのスケジュール中

コーディネータ・プロセスは、遅延トランザクション・キューからトランザクションを読み取って、スレーブ・プロセスに割り当てる。スレーブは、割り当てられたトランザクションを伝播先サイトに伝播する。スレーブは、プッシュ・セッションでトランザクションをプッシュするときにプッシュするトランザクションが残っていない場合でも、プッシュ・セッションが完了するまでアクティブとなる。

DBLINK

VARCHAR2(128)

このレプリケーション・セッションを伝播中のデータベース・リンク

STATE

VARCHAR2(12)

伝播セッションの状態:

- WAIT - スレーブ・プロセスまたはコーディネータ・プロセスがイベント(メッセージ)を待機中

- SLEEP - delay_secondsで設定された秒数間、コーディネータ・プロセスがスリープ中
注意: delay_secondsは、DBMS_DEFER_SYS.SCHEDULE_PUSHプロシージャで設定されます。

- PUSH - スレーブ・プロセスがトランザクションを遅延トランザクション・キューからリモート・サイトにプッシュ中

- PURGE - スレーブ・プロセスが正常に適用されたトランザクションに関連するメタデータをリモート・サイトから消去中

- CREATE ERROR - スレーブ・プロセスがエラー・トランザクションを作成中。この場合、スレーブが遅延トランザクションをリモート・サイトにプッシュ中にエラーまたは競合が発生している。

- SCHEDULE TXN - コーディネータ・プロセスがトランザクションを適用する順序を決定中およびトランザクションを実行するスレーブ・プロセスを割り当て中

XID

VARCHAR2(22)

スレーブ・セッションの場合は、現在伝播中のトランザクションのトランザクションIDを示す

SEQUENCE

NUMBER

プロセスがスレーブ・プロセスの場合、現在の操作で伝播されるコールがあればその順序番号を示す。各トランザクションは1つ以上の通話を処理する必要があり、SEQUENCEの値は0(ゼロ)から始まって各通話が処理されるごとに増加します。SEQUENCEの値は、各トランザクションで現在処理中のコールを示す。この値はスレーブ・プロセスがトランザクション内の全通話を処理するまで増加し続けます。

注意:
このビューは、現在のサイトでパラレル伝播を使用して遅延トランザクションをプッシュしている場合にのみデータを示します。プッシュでパラレル伝播を使用するには、DBMS_DEFER_SYS.PUSH関数でparallelismパラメータを1以上に設定する必要があります。この関数を指定しない場合は、プッシュでシリアル伝播が使用され、プッシュ中、このビューにはデータが表示されません。

V$REPLQUEUE

V$REPLQUEUEは、レプリケーションの遅延トランザクション・キューに関する統計情報を示します。現行のデータベース・インスタンスを起動後のすべての値が格納されています。

列

データ型

説明

TXNS_ENQUEUED

NUMBER

遅延トランザクション・キューにエンキューされているトランザクションの数

CALLS_ENQUEUED

NUMBER

遅延トランザクション・キューにエンキューされているコールの数

TXNS_PURGED

NUMBER

遅延トランザクション・キューから消去されたトランザクションの数

LAST_ENQUEUE_TIME

DATE

最後のトランザクションが遅延トランザクション・キューにエンキューされた日付(インスタンスの起動後、遅延トランザクション・キューにエンキューされたトランザクションがない場合はNULL)

LAST_PURGE_TIME

DATE

最後のトランザクションが遅延トランザクション・キューから消去された日付(インスタンスの起動後、遅延トランザクション・キューから消去されたトランザクションがない場合はNULL)

V$REQDIST

V$REQDISTは、共有サーバー・ディスパッチャ要求回数のヒストグラムについての統計情報を、12バケットまたは時間の範囲に分割して示します。時間範囲の幅は、バケット数の関数として指数関数的に大きくなります。

列

データ型

説明

BUCKET

NUMBER

バケット数: 0から11。バケットごとの最大時間は(4×2^N)/100秒。

COUNT

NUMBER

完了するまでの合計時間(待機時間を除く)がこの範囲内にある要求の件数

V$RESERVED_WORDS

V$RESERVED_WORDSは、すべてのSQLキーワードのリストを示します。特定のキーワードが予約済かどうか判断するには、RESERVED、RES_TYPE、RES_ATTR、RES_SEMIの各列を確認してください。

列

データ型

説明

KEYWORD

VARCHAR2(30)

キーワードの名前

LENGTH

NUMBER

キーワードの長さ

RESERVED

VARCHAR2(1)

キーワードを識別子として使用できないか(Y)、またはキーワードが予約されていない(N)

RES_TYPE

VARCHAR2(1)

キーワードをタイプ名として使用できないか(Y)、またはキーワードが予約されていない(N)

RES_ATTR

VARCHAR2(1)

キーワードを属性名として使用できないか(Y)、またはキーワードが予約されていない(N)

RES_SEMI

VARCHAR2(1)

キーワードがDMLなど特定の場合に識別子として許可されていないか(Y)、またはキーワードが予約されていない(N)

DUPLICATE

VARCHAR2(1)

キーワードが別のキーワードの複製であるか(Y)、またはキーワードが複製でない(N)

V$RESOURCE

V$RESOURCEは、リソース名およびアドレス情報を示します。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

リソース・オブジェクトのアドレス

TYPE

VARCHAR2(2)

リソース・タイプ。詳細は表8-1を参照。

ID1

NUMBER

リソース識別子#1

ID2

NUMBER

リソース識別子#2

V$RESOURCE_LIMIT

V$RESOURCE_LIMITは、一部のシステム・リソースでのグローバル・リソースの使用状況に関する情報を示します。このビューを使用してリソースの消費量を監視することによって、必要に応じて対処措置をとることができます。大部分のリソースは、表8-5に記載されている初期化パラメータに対応しています。

たとえば、DLMに使用されている一部のリソースには初期の割当て(ソフト制限)と、論理的には無制限なハード制限があります(実際はSGAサイズによって制限されます)。SGAの確保または初期化中は、SGA内にリソースのINITIAL_ALLOCATION用に領域が確保されますが、この割当ての限度を超えた場合、LIMIT_VALUEに示される値まで追加リソースが割り当てられます。CURRENT_UTILIZATION列は、初期の割当ての限度を超えているかどうかを示します。初期の割当て値を超えている場合は、追加で必要なリソースが共有プールから割り当てられますが、共有プールでは他のリソースと領域の競合があります。

INITIAL_ALLOCATIONには、領域が競合しないような値を指定してください。ほとんどのリソースについては、INITIAL_ALLOCATIONの値はLIMIT_VALUEの値と同じです。LIMIT_VALUEより大きい値はエラーになります。

列

データ型

説明

RESOURCE_NAME

VARCHAR2(30)

リソース名(表8-5を参照)

CURRENT_UTILIZATION

NUMBER

現在使用されている(リソースまたはロック、プロセスの)数

MAX_UTILIZATION

NUMBER

最後にインスタンスを起動してからのこのリソースの最大消費量

INITIAL_ALLOCATION

VARCHAR2(10)

初期の割当て。これは、初期化パラメータ・ファイルに指定したリソースの値と同じ(無制限の場合、UNLIMITED)。

LIMIT_VALUE

VARCHAR2(10)

リソースおよびロックの場合は無制限。これは、初期の割当て値より大きくてもかまわない(無制限の場合、UNLIMITED)。

表8-5 RESOURCE_NAME列の値

リソース名

対応する初期化パラメータ

DML_LOCKS

「DML_LOCKS」を参照

ENQUEUE_LOCKS

Oracle Databaseによって計算される値。エンキュー・ロックの詳細は、V$ENQUEUE_LOCKを参照。

GES_LOCKS

グローバル・エンキュー・サービス・ロック

GES_PROCS

グローバル・エンキュー・サービス・プロセス

GES_RESS

グローバル・エンキュー・サービス・リソース

MAX_SHARED_SERVERS

「MAX_SHARED_SERVERS」を参照

PARALLEL_MAX_SERVERS

「PARALLEL_MAX_SERVERS」を参照

PROCESSES

「PROCESSES」を参照

SESSIONS

「SESSIONS」を参照

SORT_SEGMENT_LOCKS

Oracle Databaseによって計算される値

TEMPORARY_LOCKS

Oracle Databaseによって計算される値

TRANSACTIONS

「TRANSACTIONS」を参照

V$RESTORE_POINT

V$RESTORE_POINTは、リストア・ポイントに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SCN

NUMBER

リストア・ポイントが作成されたときのデータベースSCN

DATABASE_INCARNATION#

NUMBER

リストア・ポイントが作成されたときのデータベース・インカネーション番号

GUARANTEE_FLASHBACK_DATABASE

VARCHAR2(3)

フラッシュバック・ログ・ファイルが保持されこの時点までフラッシュバックが保障されるかどうか(YES | NO)

STORAGE_SIZE

NUMBER

このリストア・ポイントをサポートするために現在占有されているディスク領域のおよそのバイト数。0以外の値にすると、リストア・ポイントが確保される。

TIME

TIMESTAMP(9)

リストア・ポイントが作成されたときの実時間

RESTORE_POINT_TIME

TIMESTAMP(9)

リストア・ポイントが作成されたときに指定された時間。時間が指定されていない場合、この値はNULL。

PRESERVED

VARCHAR2(3)

リストア・ポイントを明示的に削除する必要があるかどうか(YES | NO)

NAME

VARCHAR2(128)

リストア・ポイントの名前

V$RESULT_CACHE_DEPENDENCY

V$RESULT_CACHE_DEPENDENCYは、キャッシュされた結果と依存性の間の依存関係を示します。

列

データ型

説明

RESULT_ID

NUMBER

キャッシュされた結果

DEPEND_ID

NUMBER

依存性オブジェクト

OBJECT_NO

NUMBER

依存性オブジェクトのディクショナリ・オブジェクト番号

V$RESULT_CACHE_MEMORY

V$RESULT_CACHE_MEMORYは、すべてのメモリー・ブロックおよびそのステータスを示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

一意のブロック識別子(ブロック番号)

CHUNK

NUMBER

このブロックが属するチャンク(IDの上位27ビット)

OFFSET

NUMBER

チャンク内のブロックのオフセット(IDの下位5ビット)

FREE

VARCHAR2(3)

ブロックが空いているかどうか(YES | NO)

OBJECT_ID

NUMBER

メモリー・ブロックが属するキャッシュ・オブジェクト。メモリー・ブロックがキャッシュ・オブジェクトに割り当てられていない(FREE = YES)場合はNULL。

POSITION

NUMBER

キャッシュ・オブジェクトでのブロックの位置。メモリー・ブロックがキャッシュ・オブジェクトに割り当てられていない(FREE = YES)場合はNULL。

V$RESULT_CACHE_OBJECTS

V$RESULT_CACHE_OBJECTSは、すべてのオブジェクト(キャッシュされた結果および依存性の両方)とその属性を示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

キャッシュ・オブジェクトの識別子(および最初のブロックのID)

TYPE

VARCHAR2(10)

キャッシュ・オブジェクトのタイプ:

- Result

- Dependency

STATUS

VARCHAR2(9)

オブジェクトの状態:

- New - 結果は作成中

- Published - 結果は使用可能

- Bypass - 結果は使用されないようバイパスされる

- Expired - 結果は有効期限を過ぎている

- Invalid - 結果は使用できない

BUCKET_NO

NUMBER

オブジェクトの内部ハッシュ・バケット

HASH

NUMBER

オブジェクトのハッシュ値

NAME

VARCHAR2(128)

名前(SQLの接頭辞やPL/SQLの関数名など)

NAMESPACE

VARCHAR2(5)

ネームスペース:

- SQL

- PLSQL

CREATION_TIMESTAMP

DATE

オブジェクトが作成された時刻

CREATOR_UID

NUMBER

オブジェクトを作成したUID

DEPEND_COUNT

NUMBER

依存性(TYPE = Result)または依存(TYPE = Dependency)の数

BLOCK_COUNT

NUMBER

キャッシュ・オブジェクト内のブロックの合計数

SCN

NUMBER

作成SCN(TYPE = Result)または無効化SCN(TYPE = Dependency)

COLUMN_COUNT

NUMBER

キャッシュされた結果内の列数脚注 1

PIN_COUNT

NUMBER

結果でのアクティブなスキャンの数脚注 1

SCAN_COUNT

NUMBER

キャッシュされた結果に基づいて開始されたスキャンの合計数脚注 1

ROW_COUNT

NUMBER

キャッシュされた結果内の行の合計数脚注 1

ROW_SIZE_MAX

NUMBER

最大の行のサイズ(バイト)脚注 1

ROW_SIZE_MIN

NUMBER

最小の行のサイズ(バイト)脚注 1

ROW_SIZE_AVG

NUMBER

行のバイト単位の平均サイズ脚注 1

BUILD_TIME

NUMBER

キャッシュされた結果の作成にかかった時間(1/100秒)脚注 1

LRU_NUMBER

NUMBER

LRUリストの位置(値が小さいほど使用してからの期間が短い)脚注 1

OBJECT_NO

NUMBER

依存性オブジェクトのディクショナリ・オブジェクト番号脚注 2

INVALIDATIONS

NUMBER

オブジェクトが依存を無効にした回数脚注 2

SPACE_OVERHEAD

NUMBER

結果のオーバーヘッド(バイト)脚注 1

SPACE_UNUSED

NUMBER

結果の未使用領域(バイト)脚注 1

CACHE_ID

VARCHAR2(93)

結果に対するCacheId(依存性の場合はオブジェクト名)

CACHE_KEY

VARCHAR2(93)

結果に対するCacheKey(依存性の場合はオブジェクト名)

DB_LINK脚注 3

VARCHAR2(3)

可能な値は次のとおり。

- YES: 結果キャッシュ・オブジェクトがリモート・データベース・オブジェクトを参照している場合

- NO: 結果キャッシュ・オブジェクトがリモート・データベース・オブジェクトを参照していない場合

CHECKSUM脚注 3

NUMBER

結果オブジェクトのチェックサム。結果キャッシュ・オブジェクト内のすべてのブロックに対してチェックサムが計算され、そこからオブジェクト・ヘッダーが差し引かれる。

脚注 1 これらの列は、TYPE = Resultの場合のみ有効。それ以外の場合は、NULL。

脚注 2 これらの列は、TYPE = Dependencyの場合のみ有効。それ以外の場合は、NULL。

脚注 3 この列は、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

V$RESULT_CACHE_STATISTICS

V$RESULT_CACHE_STATISTICSは、結果キャッシュ設定および使用に関する統計情報を示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

統計番号

NAME

VARCHAR2(128)

統計名(表8-6を参照)

VALUE

VARCHAR2(81)

統計値

表8-6 V$RESULT_CACHE_STATISTICS統計

統計名

説明

Block Size (Bytes)

各メモリー・ブロックのサイズ

Block Count Maximum

使用できるメモリー・ブロックの最大数

Block Count Current

現在割り当てられているメモリー・ブロックの数

Result Size Maximum (Blocks)

1つの結果に対して使用できるブロックの最大数

Create Count Success

正常に作成されたキャッシュ結果の数

Create Count Failure

作成に失敗したキャッシュ結果の数

Find Count

正常に検索されたキャッシュ結果の数

Invalidation Count

無効性の合計数

Delete Count Invalid

削除された無効なキャッシュ結果の数

Delete Count Valid

削除された有効なキャッシュ結果の数

Hash Chain Length

ハッシュ連鎖内の項目の平均の長さ

Find Copy Count脚注 1

キャッシュから直接コピーされた結果の数

脚注 1 この統計は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS

V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILSは、バックアップ・ジョブに関する詳細な情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

SESSION_KEYおよびSESSION_STAMPとともに、V$RMAN_OUTPUTのジョブ出力を一意に識別する目的で使用される。

SESSION_STAMP

NUMBER

SESSION_KEYおよびSESSION_RECIDとともに、V$RMAN_OUTPUTのジョブ出力を一意に識別する目的で使用される。

COMMAND_ID

VARCHAR2(33)

ユーザー指定のSET COMMAND IDか、またはRMANが生成した一意のコマンドID

START_TIME

DATE

ジョブ内の最初のBACKUPコマンドの開始時刻

END_TIME

DATE

ジョブ内の最後のBACKUPコマンドの終了時刻

INPUT_BYTES

NUMBER

このジョブでバックアップされた入力ファイルの合計サイズ

OUTPUT_BYTES

NUMBER

このジョブで生成された全ピースの出力サイズ

STATUS_WEIGHT

NUMBER

Enterprise Manager内部で使用

OPTIMIZED_WEIGHT

NUMBER

Enterprise Manager内部で使用

OBJECT_TYPE_WEIGHT

NUMBER

Enterprise Manager内部で使用

OUTPUT_DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

DISK、SBT、または*。*は複数のデバイスを示す(通常はDISKまたはSBTになる)。

AUTOBACKUP_COUNT

NUMBER

このジョブで実行された自動バックアップの数

BACKED_BY_OSB

VARCHAR2(3)

値がYESの場合はOracle Secure Backupにバックアップが行われたことを示す。それ以外の場合は、他のサード・パーティのテープ・ライブラリにバックアップされている。

AUTOBACKUP_DONE

VARCHAR2(3)

YESまたはNO。どちらになるかは、制御ファイルの自動バックアップがこのバックアップ・ジョブの一環として実行されたかどうかによって決まる。

STATUS

VARCHAR2(23)

次の値のいずれかになる:

- RUNNING WITH WARNINGS

- RUNNING WITH ERRORS

- COMPLETED

- COMPLETED WITH WARNINGS

- COMPLETED WITH ERRORS

- FAILED

INPUT_TYPE

VARCHAR2(13)

次の値のいずれかに設定される。ユーザー・コマンドがいずれの値も満たさない場合は、一覧の上から順に優先順位が付与される。

- DB FULL

- RECVR AREA

- DB INCR

- DATAFILE FULL

- DATAFILE INCR

- ARCHIVELOG

- CONTROLFILE

- SPFILE

OPTIMIZED

VARCHAR2(3)

YESまたはNOで、最適化が適用されたかどうかによってどちらになるのかが決まる。バックアップ・ジョブに対してのみ適用される。

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

秒単位の経過時間

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

圧縮率

INPUT_BYTES_PER_SEC

NUMBER

1秒当たりの入力読取り率

OUTPUT_BYTES_PER_SEC

NUMBER

1秒当たりの出力書込み率

INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

ユーザー表示可能な形式の値。この値は、nM、nG、nT、nPなどの形式に変換される。

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

ユーザー表示可能な形式の値。この値は、nM、nG、nT、nPなどの形式に変換される。

INPUT_BYTES_PER_SEC_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

1秒当たりの入力読取り率。ユーザー表示可能な形式で表現される。この値は、nM、nG、nT、nPなどの形式に変換される。

OUTPUT_BYTES_PER_SEC_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

1秒当たりの出力書込み率。ユーザー表示可能な形式で表現される。この値は、nM、nG、nT、nPなどの形式に変換される。

TIME_TAKEN_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

所要時間。<nn>h:<nn>m:<nn>sというユーザー表示可能な形式で表現される。

V$RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILS

V$RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILSは、RMANセッション内の同様の操作を単一行にマージします。たとえば、BACKUP DATAFILE <n>コマンドが4つ、RECOVERY COPY OF DATAFILEコマンドが3つ、BACKUP RECOVERY AREAコマンドが1つある場合、このビューは3行からなり、各行にBACKUP、ROLLFORWARDおよびCOPY_DISK_TO_TAPEの操作がそれぞれ示されます。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

SESSION_KEYおよびSESSION_STAMPとともに、V$RMAN_OUTPUTのジョブ出力を一意に識別する目的で使用される。

SESSION_STAMP

NUMBER

SESSION_KEYおよびSESSION_RECIDとともに、V$RMAN_OUTPUTのジョブ出力を一意に識別する目的で使用される。

OPERATION

VARCHAR2(33)

BACKUP、ROLLFORWARD、VALIDATEまたはCOPY_DISK_TO_TAPE。出力ビューには、セッションのサブ操作タイプごとに1行表示される。

COMMAND_ID

VARCHAR2(33)

ユーザー指定のSET COMMAND IDか、またはRMANが生成した一意のコマンドID

START_TIME

DATE

ジョブ内の最初のBACKUPコマンドの開始時刻

END_TIME

DATE

ジョブ内の最後のBACKUPコマンドの終了時刻

INPUT_BYTES

NUMBER

このジョブでバックアップされた入力ファイルの合計サイズ

OUTPUT_BYTES

NUMBER

このジョブで生成された全ピースの出力サイズ

STATUS_WEIGHT

NUMBER

Enterprise Manager内部で使用

OBJECT_TYPE_WEIGHT

NUMBER

Enterprise Manager内部で使用

OPTIMIZED_WEIGHT

NUMBER

Enterprise Manager内部で使用

OUTPUT_DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

DISK、SBT、または*。*は複数のデバイスを示す(通常はDISKまたはSBTになる)。

BACKED_BY_OSB

VARCHAR2(3)

値がYESの場合はOracle Secure Backupにバックアップが行われたことを示す。それ以外の場合は、他のサード・パーティのテープ・ライブラリにバックアップされている。

AUTOBACKUP_DONE

VARCHAR2(3)

YESまたはNO。どちらになるかは、制御ファイルの自動バックアップがこのジョブの一環として実行されたかどうかによって決まる。

STATUS

VARCHAR2(23)

次の値のいずれかになる:

- RUNNING WITH WARNINGS

- RUNNING WITH ERRORS

- COMPLETED

- COMPLETED WITH WARNINGS

- COMPLETED WITH ERRORS

- FAILED

INPUT_TYPE

VARCHAR2(13)

次の値のいずれかに設定される。ユーザー・コマンドがいずれの値も満たさない場合は、一覧の上から順に優先順位が付与される。

- DB FULL

- RECVR AREA

- DB INCR

- DATAFILE FULL

- DATAFILE INCR

- ARCHIVELOG

- CONTROLFILE

- SPFILE

OPTIMIZED

VARCHAR2(3)

YESまたはNOで、最適化が適用されたかどうかによってどちらになるのかが決まる。バックアップ・ジョブに対してのみ適用される。

AUTOBACKUP_COUNT

NUMBER

このジョブで実行された自動バックアップの数

COMPRESSION_RATIO

NUMBER

圧縮率

INPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

ユーザー表示可能な形式の値。この値は、nM、nG、nT、nPなどの形式に変換される。

OUTPUT_BYTES_DISPLAY

VARCHAR2(4000)

ユーザー表示可能な形式の値。この値は、nM、nG、nT、nPなどの形式に変換される。

V$RMAN_BACKUP_TYPE

V$RMAN_BACKUP_TYPEは、RMANバックアップ・タイプに関する情報を示します。

列

データ型

説明

WEIGHT

NUMBER

レポートで様々なバックアップ・タイプを扱う場合の優先順位を設定する。

INPUT_TYPE

VARCHAR2(13)

各種レポート画面の作成時に使用するフィルタを表す。

V$RMAN_COMPRESSION_ALGORITHM

V$RMAN_COMPRESSION_ALGORITHMは、サポートされている圧縮アルゴリズムに関する説明を示します。これは、RMANクライアントによって使用されます。

列

データ型

説明

ALGORITHM_ID脚注 1

NUMBER

アルゴリズムID

ALGORITHM_NAME

VARCHAR2(64)

アルゴリズムの名前(LOW、MEDIUM、DEFAULT、HIGHなど)

INITIAL_RELEASE

VARCHAR2(18)

この圧縮アルゴリズムが使用可能になったときの最初のOracle Databaseリリース

TERMINAL_RELEASE

VARCHAR2(18)

この圧縮アルゴリズムを使用した新しいバックアップの作成がサポートされていた、最後のOracle Databaseリリース。既存のバックアップはいつでもリストアできる(非推奨の圧縮アルゴリズムを使用している場合でもリストア可能)。

ALGORITHM_DESCRIPTION

VARCHAR2(64)

アルゴリズムの説明

ALGORITHM_COMPATIBILITY

VARCHAR2(18)

アルゴリズムが機能するために必要なデータベースの互換性レベル(DEFAULTの場合は11.2.0など)

IS_VALID

VARCHAR2(3)

互換性の設定に関してこのアルゴリズムが有効かどうか(YES | NO)。ALGORITHM_COMPATIBILITY <= DATABASE_COMPATIBILITYの場合、値はYES。

REQUIRES_ACO

VARCHAR2(3)

アルゴリズムに拡張圧縮オプションが必要かどうか(YES | NO)

IS_DEFAULT脚注 1

VARCHAR2(3)

このアルゴリズムが、圧縮済バックアップ・セットの作成にRMANが使用するデフォルトの圧縮アルゴリズムかどうか(YES | NO)

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$RMAN_CONFIGURATION

V$RMAN_CONFIGURATIONは、RMANの永続的な構成設定に関する情報を示します。

列

データ型

説明

CONF#

NUMBER

所属先のターゲット・データベース内で、この構成レコードを識別する一意のキー

NAME

VARCHAR2(65)

構成のタイプ。CONFIGUREコマンドのオプションは、次のものを除き、すべて有効なタイプである。

- CONFIGURE EXCLUDE(RC_TABLESPACEで説明)

- CONFIGURE AUXNAME(RC_DATAFILEで説明)

- CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE(制御ファイルにのみ格納)

VALUE

VARCHAR2(1025)

CONFIGUREコマンド設定。例: RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 10 DAYS

V$RMAN_ENCRYPTION_ALGORITHMS

V$RMAN_ENCRYPTION_ALGORITHMSは、サポートされている暗号化アルゴリズムを示します。このビューは、RMANクライアントがユーザー要求のアルゴリズムを検証するために使用します。現在のリリースで示されるのは、AES128、AES192およびAES256の各暗号化アルゴリズムです。デフォルトのアルゴリズムはAES128です。

列

データ型

説明

ALGORITHM_ID

NUMBER

アルゴリズムを識別するための数値

ALGORITHM_NAME

VARCHAR2(64)

アルゴリズムの名前(たとえば、AES128、AES192、AES256など)

ALGORITHM_DESCRIPTION

VARCHAR2(64)

アルゴリズムの説明

IS_DEFAULT

VARCHAR2(3)

デフォルトの暗号化アルゴリズムかどうか(YES | NO)。この値はOracle Databaseによって設定されるため、リリースごとに異なる場合がある(ユーザーが指定したRMAN設定には依存しない)。

RESTORE_ONLY

VARCHAR2(3)

このアルゴリズムがリストア専用に使用可能かどうか(YES | NO)。値がNOの場合は、アルゴリズムをバックアップにも使用できる。この列は、暗号化アルゴリズムがバックアップ用途に対して非推奨かどうかを判断する場合に役立つ。

V$RMAN_OUTPUT

V$RMAN_OUTPUTは、RMANがレポートしたメッセージを示します。このビューはインメモリー・ビューで、制御ファイルには記録されません。このビューには32768行格納できます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

このRMANの操作を実行しているセッションのセッションID

RECID

NUMBER

対応するV$RMAN_STATUS行のレコードID

STAMP

NUMBER

対応するV$RMAN_STATUS行のタイムスタンプ

SESSION_RECID

NUMBER

セッション(対応するROW_LEVEL = 0のV$RMAN_STATUS行)のレコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション(対応するROW_LEVEL = 0のV$RMAN_STATUS行)のタイムスタンプ

OUTPUT

VARCHAR2(129)

RMANによってレポートされた出力テキスト

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

所有V$RMAN_STATUSレコード・スタンプ

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

V$RMAN_STATUS

V$RMAN_STATUSは、完了したRMANのジョブおよび進行中のRMANのジョブを示します。進行中のジョブについては、進捗情報と状態を示します。進行中のジョブはメモリーにのみ格納され、完了したジョブは制御ファイルに格納されます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

このRMANの操作を実行しているセッションのセッションID

RECID

NUMBER

制御ファイル内の行のレコードID

STAMP

NUMBER

行のタイムスタンプ(RECID + STAMPは一意)

PARENT_RECID

NUMBER

この行の親行(対応するROW_LEVEL = ROW_LEVEL - 1のV$RMAN_STATUS行)のレコードID

PARENT_STAMP

NUMBER

この行の親行(対応するROW_LEVEL = ROW_LEVEL - 1のV$RMAN_STATUS行)のタイムスタンプ

SESSION_RECID

NUMBER

セッション(対応するROW_LEVEL = 0のV$RMAN_STATUS行)のレコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション(対応するROW_LEVEL = 0のV$RMAN_STATUS行)のタイムスタンプ

ROW_LEVEL

NUMBER

行のレベル。セッションのレベルは0。

ROW_TYPE

VARCHAR2(19)

行の型:

- SESSION

- COMMAND

- RECURSIVE OPERATION

COMMAND_ID

VARCHAR2(33)

RMANのSET COMMAND IDコマンドで設定されたコマンドID。設定されていない場合は、RMANによって一意の番号が作成される。

OPERATION

VARCHAR2(33)

この行で説明する、実行中のコマンドの名前

STATUS

VARCHAR2(23)

操作の状態:

- RUNNING

- RUNNING WITH WARNINGS

- RUNNING WITH ERRORS

- COMPLETED

- COMPLETED WITH WARNINGS

- COMPLETED WITH ERRORS

- FAILED

MBYTES_PROCESSED

NUMBER

完了したジョブの割合。操作に適用できない場合はNULL。

START_TIME

DATE

ジョブの開始時刻

END_TIME

DATE

ジョブの終了時刻

INPUT_BYTES

NUMBER

読み取られた入力バイト数

OUTPUT_BYTES

NUMBER

書き込まれた出力バイト数

OPTIMIZED

VARCHAR2(3)

バックアップ・ジョブの実行時にバックアップ最適化が適用された場合はYES。それ以外の場合はNO。

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(13)

バックアップされたオブジェクトのタイプを識別する

OUTPUT_DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

DISK、SBT_TAPEまたは*。*は、出力が複数のデバイス・タイプに書き込まれたことを示す。

OSB_ALLOCATED

VARCHAR2(3)

値がYESの場合、V$RMAN_STATUSビューで識別された指定の操作中に、Oracle Secure Backupチャネルが割り当てられたことを意味する。

V$RO_USER_ACCOUNT

V$RO_USER_ACCOUNTは、読取り専用モードでオープンしたOracle Databaseについてのみ移入されます。データベースが読取り専用の場合、通常のカタログ表にはセキュリティ・データを格納できません。かわりに、セキュリティ・データはこのビューを通じて問い合せされるインメモリーの表に格納されます。

Oracle Data Guard環境では、スタンバイ上のユーザー・アカウントのセキュリティ情報の一部はプライマリ・サーバーから継承されます。たとえば、プライマリ上でアカウントが無制限にロックアウトされた場合、このアカウントはスタンバイ・データベース上でロックされます。スタンバイ上に格納された情報は、失敗したログイン回数や、失敗したアクセス試行によりスタンバイでアカウントがロックされた時刻など、スタンバイ・データベースでのユーザー・アクションの影響を受ける可能性のある、一時的な情報です。スタンバイでログイン試行が失敗しても、プライマリのアカウント・ステータスには影響しません。

列

データ型

説明

USERID

NUMBER

ユーザーID番号

PASSW_EXPIRED

NUMBER

パスワードの有効期限が切れているかどうか(1 | 0)

PASSW_IN_GRACE

NUMBER

アカウントが猶予期間内かどうか(1 | 0)

PASSW_LOCKED

NUMBER

アカウントがロックされているかどうか(1 | 0)

PASSW_LOCK_UNLIM

NUMBER

アカウントが期間無制限にロックされているかどうか(1 | 0)

FAILED_LOGINS

NUMBER

失敗したログイン試行回数。カウントは累積されず、アカウントでログインに成功するとリセットされます。

EXPIRATION_AFTER_GRACE

TIMESTAMP(3)

猶予期間後の有効期限

PASSW_LOCK_TIME

TIMESTAMP(3)

アカウントが一定時間ロックされた場合の、その時間

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

V$ROLLNAME

V$ROLLNAMEは、すべてのオンライン・ロールバック・セグメント名を示します。このビューは、データベースがオープンしているときにのみアクセスできます。

列

データ型

NULL

説明

USN

NUMBER

ロールバック(UNDO)・セグメント番号

NAME

VARCHAR2(30)

NOT NULL

ロールバック・セグメント名

V$ROLLSTAT

V$ROLLSTATは、ロールバック・セグメントの統計情報を示します。

列

データ型

説明

USN

NUMBER

ロールバック・セグメント番号

LATCH

NUMBER

ロールバック・セグメントのラッチ

EXTENTS

NUMBER

ロールバック・セグメントのエクステント数

RSSIZE

NUMBER

ロールバック・セグメントのサイズ(バイト)。この値は、*_SEGMENTSビューのBYTES列の値と1データベース・ブロックのバイト数分だけ異なる。
関連項目: 『Oracle Database管理者ガイド』

WRITES

NUMBER

ロールバック・セグメントに書き込まれたバイト数

XACTS

NUMBER

アクティブ・トランザクションの数

GETS

NUMBER

ヘッダー取得数

WAITS

NUMBER

ヘッダー待機数

OPTSIZE

NUMBER

ロールバック・セグメントの最適サイズ

HWMSIZE

NUMBER

ロールバック・セグメントのサイズの最高水位標

SHRINKS

NUMBER

ロールバック・セグメントのサイズが縮小した回数

WRAPS

NUMBER

ロールバック・セグメントがラップされる回数

EXTENDS

NUMBER

ロールバック・セグメントのサイズが拡張された回数

AVESHRINK

NUMBER

平均縮小サイズ

AVEACTIVE

NUMBER

アクティブ・エクステントの単位時間当たりのカレント平均サイズ

STATUS

VARCHAR2(15)

ロールバック・セグメントの状態:

- ONLINE

- PENDING OFFLINE

- OFFLINE

- FULL

CUREXT

NUMBER

カレント・エクステント

CURBLK

NUMBER

カレント・ブロック

V$ROWCACHE

V$ROWCACHEは、データ・ディクショナリ・アクティビティについての統計情報を示します。1行につき1つのデータ・ディクショナリ・キャッシュの統計情報が示されます。

列

データ型

説明

CACHE#

NUMBER

行キャッシュID番号

TYPE

VARCHAR2(11)

親または従属行キャッシュ・タイプ

SUBORDINATE#

NUMBER

従属セット番号

PARAMETER

VARCHAR2(32)

データ・ディクショナリ・キャッシュ内のエントリの数を決定する初期化パラメータの名前

COUNT

NUMBER

キャッシュ内のエントリの合計数

USAGE

NUMBER

有効なデータを含むキャッシュ・エントリの数

FIXED

NUMBER

キャッシュ内の固定エントリの数

GETS

NUMBER

データ・オブジェクトに関する情報要求の合計件数

FASTGETS

NUMBER

予約済

GETMISSES

NUMBER

結果的にキャッシュ・ミスになったデータ要求数

SCANS

NUMBER

スキャンのリクエスト数

SCANMISSES

NUMBER

スキャンでキャッシュ内のデータを見つけられなかった回数

SCANCOMPLETES

NUMBER

従属エントリのリストがすべてスキャンされた回数

MODIFICATIONS

NUMBER

挿入および更新、削除の数

FLUSHES

NUMBER

ディスクにフラッシュされた回数

DLM_REQUESTS

NUMBER

DLM要求の数

DLM_CONFLICTS

NUMBER

DLM競合数

DLM_RELEASES

NUMBER

DLM解放数

V$ROWCACHE_PARENT

V$ROWCACHE_PARENTは、データ・ディクショナリの親オブジェクトの情報を示します。ロック所有者ごとに1行あり、それぞれのオブジェクトに待機しているユーザーが1人います。この行は、保持されているまたは要求されているモードを示します。所有者または待機しているユーザーがいないオブジェクトの場合、1行が表示されます。

列

データ型

説明

INDX

NUMBER

行の索引

HASH

NUMBER

ハッシュ値

ADDRESS

RAW(4 | 8)

親オブジェクトのアドレス

CACHE#

NUMBER

親キャッシュID

CACHE_NAME

VARCHAR2(64)

親キャッシュ名

EXISTENT

VARCHAR2(1)

オブジェクトが既存のオブジェクトかどうかを示す

LOCK_MODE

NUMBER

ロックが保持されるモード

LOCK_REQUEST

NUMBER

ロックが要求されるモード

TXN

RAW(4)

現在オブジェクトをロックしているトランザクション

SADDR

RAW(4 | 8)

セッションのアドレス

INST_LOCK_REQUEST

NUMBER

インスタンス・ロックが要求されるモード。この列はReal Application Clustersにのみ関連する。

INST_LOCK_RELEASE

NUMBER

インスタンス・ロックを解放する必要があるかどうかを示す。この列はReal Application Clustersにのみ関連する。

INST_LOCK_TYPE

VARCHAR2(2)

インスタンス・ロックのタイプ。この列はReal Application Clustersにのみ関連する。

INST_LOCK_ID1

RAW(4)

インスタンス・ロックに対応付けられたID。この列はReal Application Clustersにのみ関連する。

INST_LOCK_ID2

RAW(4)

インスタンス・ロックに対応付けられたID。この列はReal Application Clustersにのみ関連する。

KEY

RAW(100)

キーの内容。この列はReal Application Clustersにのみ関連する。

V$ROWCACHE_SUBORDINATE

V$ROWCACHE_SUBORDINATEは、データ・ディクショナリの従属オブジェクトの情報を示します。

列

データ型

説明

INDX

NUMBER

索引

HASH

NUMBER

ハッシュ値

ADDRESS

RAW(4 | 8)

従属オブジェクトのアドレス

CACHE#

NUMBER

親キャッシュID

SUBCACHE#

NUMBER

サブキャッシュID

SUBCACHE_NAME

VARCHAR2(64)

サブキャッシュ名

EXISTENT

VARCHAR2(1)

オブジェクトが既存のオブジェクトかどうかを示す。

PARENT

RAW(4 | 8)

親オブジェクトのアドレス

KEY

RAW(100)

キーの内容

V$RSRC_CONS_GROUP_HISTORY

V$RSRC_CONS_GROUP_HISTORYは、NULL以外のプランがあるV$RSRC_PLAN_HISTORYの各エントリについて、コンシューマ・グループ統計情報の履歴を示します。

列

データ型

説明

SEQUENCE#

NUMBER

コンシューマ・グループ統計情報が適用されるV$RSRC_PLAN_HISTORYエントリを一意に説明する順次カウンタ。インスタンスが再開すると、この値は0にリセットされる。

ID

NUMBER

コンシューマ・グループ・オブジェクトID。データベースの終了および開始に渡って一貫して使用される一意の数値。

NAME

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループ名

REQUESTS

NUMBER

コンシューマ・グループで実行された要求の累積数

CPU_WAIT_TIME

NUMBER

リソースの管理のため、セッションがCPUを待機した時間の累積。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CPU_WAITS

NUMBER

リソース管理のため、コンシューマ・グループのすべてのセッションがCPUを待機する必要があった回数の累積。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CONSUMED_CPU_TIME

NUMBER

コンシューマ・グループのすべてのセッションがコンシュームしたCPU時間の累積(ミリ秒)

YIELDS

NUMBER

定量切れのために、コンシューマ・グループのセッションから他のセッションにCPUが明け渡された累計回数

CPU_DECISIONS

NUMBER

コンシューマ・グループが存在したCPU決定の割合

CPU_DECISIONS_EXCLUSIVE

NUMBER

存在したコンシューマ・グループが唯一のコンシューマ・グループであるCPU決定の割合

CPU_DECISIONS_WON

NUMBER

コンシューマ・グループが取得したCPU決定の割合

ACTIVE_SESS_LIMIT_HIT

NUMBER

アクティブ・セッションの制限に達したために、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられた回数

UNDO_LIMIT_HIT

NUMBER

UNDO_POOL制限に達したために、コンシューマ・グループの問合せが取り消された回数

SWITCHES_IN_CPU_TIME

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_CPU_TIME

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SWITCHES_IN_IO_MEGABYTES

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_MEGABYTES制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_IO_MEGABYTES

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_MEGABYTES制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SWITCHES_IN_IO_REQUESTS

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_REQS制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_IO_REQUESTS

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_REQS制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SQL_CANCELED

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限を超え、リソース・マネージャ・プランのSWITCH_GROUPとしてCANCEL_SQLが指定されていたために、コンシューマ・グループで実行中のSQL問合せが中断した回数

ACTIVE_SESS_KILLED

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限を超え、リソース・マネージャ・プランのSWITCH_GROUPとしてKILL_SESSIONが指定されていたために、コンシューマ・グループで実行中のセッションが終了した回数

IDLE_SESS_KILLED

NUMBER

アイドル状態が長く続いたため(MAX_IDLE_TIMEに達したため)に、コンシューマ・グループのセッションが終了した回数

IDLE_BLKR_SESS_KILLED

NUMBER

アイドル状態が長く続き(MAX_IDLE_BLOCKER_TIMEに達し)、他のセッションをブロックしていたために、コンシューマ・グループのセッションが終了した回数

QUEUED_TIME

NUMBER

アクティブ・セッションの制限に達したために、コンシューマ・グループのセッションがQUEUED状態になっていた合計時間(ミリ秒)

QUEUE_TIME_OUTS

NUMBER

キューに長く入れられていたため(QUEUEING_P1に達したため)に、コンシューマ・グループのセッションからの要求がタイムアウトした回数

IO_SERVICE_TIME

NUMBER

累積I/O待機時間(ミリ秒)

IO_SERVICE_WAITS

NUMBER

待機要求の合計数

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQUESTS

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQUESTS

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQUESTS

NUMBER

マルチブロックの書き込みリクエスト数

PQS_COMPLETED脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したパラレル文の合計数

PQ_SERVERS_USED脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したパラレル文によって使用されるパラレル・サーバーの合計数

PQS_QUEUED脚注 1

NUMBER

パラレル文を実行しようとしたときに、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられた回数

PQ_ACTIVE_TIME脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したすべてのパラレル文の、パラレル・アクティブ時間の累積合計(ミリ秒)

PQ_QUEUED_TIME脚注 1

NUMBER

パラレル文を実行しようとしたときに、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられていた合計時間(ミリ秒)

PQ_QUEUE_TIME_OUTS脚注 1

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのPARALLEL_QUEUE_TIMEOUT制限をキュー時間が超えたために、コンシューマ・グループのセッションからのパラレル文がタイムアウトした回数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$RSRC_CONSUMER_GROUP

V$RSRC_CONSUMER_GROUPは、現在アクティブなリソース・コンシューマ・グループに関連するデータを示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

コンシューマ・グループ・オブジェクトID。データベースの終了および開始に渡って一貫して使用される一意の数値。

NAME

VARCHAR2(32)

コンシューマ・グループ名

ACTIVE_SESSIONS

NUMBER

コンシューマ・グループの現在アクティブなセッション数

EXECUTION_WAITERS

NUMBER

CPUを使用できる実行時間スライスを待機する、現在アクティブなセッション数

REQUESTS

NUMBER

コンシューマ・グループで実行された要求の累積数

CPU_WAIT_TIME

NUMBER

リソースの管理のため、セッションがCPUを待機した時間の累積。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CPU_WAITS

NUMBER

リソース管理のため、コンシューマ・グループのすべてのセッションがCPUを待機する必要があった回数の累積。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CONSUMED_CPU_TIME

NUMBER

コンシューマ・グループのすべてのセッションがコンシュームしたCPU時間の累積(ミリ秒)

YIELDS

NUMBER

定量切れのために、コンシューマ・グループのセッションから他のセッションにCPUが明け渡された累計回数

CPU_DECISIONS

NUMBER

コンシューマ・グループが存在したCPU決定の割合

CPU_DECISIONS_EXCLUSIVE

NUMBER

存在したコンシューマ・グループが唯一のコンシューマ・グループであるCPU決定の割合

CPU_DECISIONS_WON

NUMBER

コンシューマ・グループが取得したCPU決定の割合

QUEUE_LENGTH

NUMBER

キュー内のセッション待機の数

CURRENT_UNDO_CONSUMPTION

NUMBER

このコンシューマ・グループがコンシュームしたUNDOの現在の量(KB)

ACTIVE_SESSION_LIMIT_HIT

NUMBER

アクティブ・セッションの制限に達したために、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられた回数

UNDO_LIMIT_HIT

NUMBER

UNDO_POOL制限に達したために、コンシューマ・グループの問合せが取り消された回数

SWITCHES_IN_CPU_TIME

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_CPU_TIME

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SWITCHES_IN_IO_MEGABYTES

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_MEGABYTES制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_IO_MEGABYTES

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_MEGABYTES制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SWITCHES_IN_IO_REQUESTS

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_REQS制限のために、このコンシューマ・グループに切り替えられた数

SWITCHES_OUT_IO_REQUESTS

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_IO_REQS制限のために、このコンシューマ・グループから切り替えられた数

SQL_CANCELED

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限を超え、リソース・マネージャ・プランのSWITCH_GROUPとしてCANCEL_SQLが指定されていたために、コンシューマ・グループで実行中のSQL問合せが中断した回数

ACTIVE_SESSIONS_KILLED

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限を超え、リソース・マネージャ・プランのSWITCH_GROUPとしてKILL_SESSIONが指定されていたために、コンシューマ・グループで実行中のセッションが終了した回数

IDLE_SESSIONS_KILLED

NUMBER

アイドル状態が長く続いたため(MAX_IDLE_TIMEに達したため)に、コンシューマ・グループのセッションが終了した回数

IDLE_BLKR_SESSIONS_KILLED

NUMBER

アイドル状態が長く続き(MAX_IDLE_BLOCKER_TIMEに達し)、他のセッションをブロックしていたために、コンシューマ・グループのセッションが終了した回数

QUEUED_TIME

NUMBER

アクティブ・セッションの制限に達したために、コンシューマ・グループのセッションがQUEUED状態になっていた合計時間(ミリ秒)

QUEUE_TIME_OUTS

NUMBER

キューに長く入れられていたため(QUEUEING_P1に達したため)に、コンシューマ・グループのセッションからの要求がタイムアウトした回数

IO_SERVICE_TIME

NUMBER

累積I/O待機時間(ミリ秒)

IO_SERVICE_WAITS

NUMBER

待機要求の合計数

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたシングル・ブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

書き込まれたマルチブロックのMB数

SMALL_READ_REQUESTS

NUMBER

シングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

シングル・ブロックの書き込みリクエスト数

LARGE_READ_REQUESTS

NUMBER

マルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_WRITE_REQUESTS

NUMBER

マルチブロックの書き込みリクエスト数

CURRENT_PQS_ACTIVE脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループのアクティブなパラレル文の数。この値には、キューに入れられないパラレル文(GV$問合せなど)は含まれない。

CURRENT_PQ_SERVERS_ACTIVE脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループのアクティブなパラレル・サーバー数。この値には、キューに入れられないパラレル文(GV$問合せなど)を実行中のサーバーは含まれない。

PQS_QUEUED脚注 1

NUMBER

パラレル文を実行しようとしたときに、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられた回数

PQS_COMPLETED脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したパラレル文の合計数

PQ_SERVERS_USED脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したパラレル文によって使用されるパラレル・サーバーの合計数

PQ_ACTIVE_TIME脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループの完了したすべてのパラレル文の、パラレル・アクティブ時間の累積合計(ミリ秒)

CURRENT_PQS_QUEUED脚注 1

NUMBER

パラレル文を実行しようとしているパラレル文のキュー内で待機中の、コンシューマ・グループのセッション数

PQ_QUEUED_TIME脚注 1

NUMBER

パラレル文を実行しようとしたときに、コンシューマ・グループのセッションがキューに入れられていた合計時間(ミリ秒)

PQ_QUEUE_TIME_OUTS脚注 1

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのPARALLEL_QUEUE_TIMEOUT制限をキュー時間が超えたために、コンシューマ・グループのセッションからのパラレル文がタイムアウトした回数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- リソース・グループの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージによるリソース・グループの作成については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

V$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTH

V$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTHは、リソース・コンシューマ・グループに定義されているリソース割当て方法をすべて示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(40)

CPUリソース割当て方法の名前

関連項目:

- リソース割当て方法の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージによるコンシューマ・グループ向けリソース割当て方法の定義については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

- リソース・プランに定義されているすべてのリソース割当て方法については、「V$RSRC_PLAN_CPU_MTH」を参照してください。

V$RSRC_PLAN

V$RSRC_PLANは、現在アクティブなリソース・プラン名をすべて示します。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

リソース・プランID(データベースの終了および開始にわたって一貫して使用される一意の数値)。これは、データ・ディクショナリ・オブジェクトIDでもある。

NAME

VARCHAR2(32)

リソース・プランの名前。

IS_TOP_PLAN

VARCHAR2(5)

リソース・プランが現行のトップ・プランか(TRUE)、またはリソース・プランが現行のトップ・プランのサブプランか(FALSE)

CPU_MANAGED

VARCHAR2(3)

リソース・プランに、リソース・マネージャがCPU使用率の管理セッションをスケジューリングするためのポリシーを指定するパラメータが含まれているか(ON)、またはリソース・マネージャはCPU使用率を管理していない(OFF)

INSTANCE_CAGING脚注 1

VARCHAR2(3)

インスタンス・ケージングが使用可能(ON)または使用禁止(OFF)のどちらであるか。インスタンス・ケージングは、CPU_COUNT初期化パラメータが0以外の値に設定されており、リソース・マネージャが使用可能である場合に使用できる。

PARALLEL_SERVERS_ACTIVE脚注 1

NUMBER

インスタンスのアクティブなパラレル・サーバーの合計数

PARALLEL_SERVERS_TOTAL脚注 1

NUMBER

インスタンスのPARALLEL_SERVERS_TARGETの値。パラレル文は、アクティブなパラレル・サーバーの合計数がこの値を超える場合にキューに入れられる。

PARALLEL_EXECUTION_MANAGED脚注 1

VARCHAR2(32)

パラレル文のキューイングの状態:

- OFF - パラレル文のキューイングは使用禁止

- STARTUP - パラレル文のキューイングは使用可能。これは、Oracle RACデータベースで構成を変更中に発生する可能性のある一時的な状態である。

- FIFO - パラレル文のキューイングは使用可能。すべてのパラレル文は単一のOracle RAC FIFOキューで管理される。

- FULL - パラレル文のキューイングは使用可能。すべてのパラレル文は、現行のリソース・プランに基づいてコンシューマ・グループ別のキューで管理される。この状態は、リソース割当てディレクティブ(MGMT_P*)を含むリソース・プランが使用可能な場合に使用される。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:

- データベース内のすべてのプランについては、「DBA_RSRC_PLANS」を参照してください。

- リソース・プランの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージによるコンシューマ・グループ向けリソース割当て方法の定義については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

V$RSRC_PLAN_CPU_MTH

V$RSRC_PLAN_CPU_MTHは、リソース・プランに定義された使用可能なすべてのCPUリソース割当て方法を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(40)

リソース割当て方法の名前

関連項目:

- コンシューマ・グループに定義されているリソース割当て方法については、「V$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTH」を参照してください。

- リソース・プランの詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- DBMS_RESOURCE_MANAGERパッケージによるコンシューマ・プラン向けリソース割当てメソッドの定義については、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

V$RSRC_PLAN_HISTORY

V$RSRC_PLAN_HISTORYは、リソース・プランがインスタンスで有効化、無効化または変更された場合の履歴を示します。最新のエントリが最大15個表示されます。データベースを開くと、最低でも1行がこのビューに表示されます。最新のSTART_TIMEおよびEND_TIMEがNULLになっている行で、現行のリソース・プランに関する情報を参照できます。

列

データ型

説明

SEQUENCE#

NUMBER

行を一意に説明する順次カウンタ。インスタンスが再開すると、この値は0にリセットされる。

ID

NUMBER

リソース・プランID。リソース・マネージャが使用不可の場合はNULL。

NAME

VARCHAR2(30)

リソース・プラン名。リソース・マネージャが使用不可の場合はNULL。

START_TIME

DATE

リソース・プランが使用可能になった時刻

END_TIME

DATE

リソース・プランが使用不可になった時刻。行に現行のリソース・プラン情報が含まれている場合はNULL。

ENABLED_BY_SCHEDULER

VARCHAR2(5)

ジョブ・スケジューラ・ウィンドウでプランが使用可能になったかどうか(TRUE | FALSE)

WINDOW_NAME

VARCHAR2(30)

リソース・プラン・イベントをトリガーしたジョブ・スケジューラ・ウィンドウ。ユーザーがリソース・プラン・イベントをトリガーした場合はNULL。

ALLOWED_AUTOMATED_SWITCHES

VARCHAR2(5)

このリソース・プラン・イベントの後で自動プラン切替が使用可能になった場合はTRUE、使用不可になった場合はFALSE
関連項目: SWITCH_PLANプロシージャ

CPU_MANAGED

VARCHAR2(3)

リソース・プランに、リソース・マネージャがCPU使用率の管理セッションをスケジューリングするためのポリシーを指定するパラメータが含まれているか(ON)、またはリソース・マネージャはCPU使用率を管理していない(OFF)

INSTANCE_CAGING脚注 1

VARCHAR2(3)

インスタンス・ケージングが使用可能(ON)または使用禁止(OFF)のどちらであるか。インスタンス・ケージングは、CPU_COUNT初期化パラメータが0以外の値に設定されており、リソース・マネージャが使用可能である場合に使用できる。

PARALLEL_EXECUTION_MANAGED脚注 1

VARCHAR2(32)

パラレル文のキューイングの状態:

- OFF - パラレル文のキューイングは使用禁止

- STARTUP - パラレル文のキューイングは使用可能。これは、Oracle RACデータベースで構成を変更中に発生する可能性のある一時的な状態である。

- FIFO - パラレル文のキューイングは使用可能。すべてのパラレル文は単一のOracle RAC FIFOキューで管理される。

- FULL - パラレル文のキューイングは使用可能。すべてのパラレル文は、現行のリソース・プランに基づいてコンシューマ・グループ別のキューで管理される。この状態は、リソース割当てディレクティブ(MGMT_P*)を含むリソース・プランが使用可能な場合に使用される。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$RSRC_SESSION_INFO

V$RSRC_SESSION_INFOは、リソース・マネージャ統計情報をセッション単位で示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

CURRENT_CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

セッションが現在所属するコンシューマ・グループのオブジェクトID。セッションがまだログインされていない場合はNULL。

ORIG_CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

コンシューマ・グループ・マッピングによってセッションが配置されたコンシューマ・グループのオブジェクトID。セッションがまだログインされていない場合はNULL。
現行プランのSWITCH_GROUPディレクティブによってセッションの現在のグループが変更されることがあるため、このグループは現在のグループではない場合がある。MAPPED_CONSUMER_GROUPが現行プランに含まれない場合があるため、このグループはMAPPED_CONSUMER_GROUPであるとは限らない。

MAPPING_ATTRIBUTE

VARCHAR2(32)

セッションを元のコンシューマ・グループにマップするために使用されたセッション属性。マッピングが使用されなかった場合はNULL。
関連項目: 詳細は、「DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGS」を参照。

MAPPED_CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(32)

セッションが元マップされていたコンシューマ・グループ。マッピングが使用されなかった場合はNULL。
このグループは、元のコンシューマ・グループに対応しているとは限らない。マップ先のグループが現行プランに含まれないことがあるからである。

関連項目: 詳細は、「DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGS」を参照。

STATE

VARCHAR2(32)

セッションの現在の状態:

- NOT MANAGED - セッションはまだログインされていないか、または現行のリソース・マネージャ・プランが現時点ではセッションの管理を必要としていない。

- RUNNING - セッションは現在CPU上で実行中。

- WAITING FOR CPU - セッションの実行準備が完了。実行に備え、CPU割当てを待っている。

- QUEUED - アクティブ・セッションの制限に達したため、セッションはキューに入れられている。

- IDLE - セッションはアイドル状態。

- IDLE BLKR - セッションはアイドル状態で、別のセッションをブロックしている。

- WAITING - セッションは現在待機中。
関連項目: 待機タイプの詳細は、「V$SESSION_WAIT」を参照。

- WAITING_FOR_IO - セッションはI/O要求を発行するために待機している。

- UNBOUND - セッションはどのプロセスにもバインドされていない。

- EXITING - セッションは終了しようとしている。

ACTIVE

VARCHAR2(5)

セッションが現在アクティブかどうか(TRUE | FALSE)。次の条件のいずれかが真になると、アクティブになる。

- セッションが最上位のコールにある

- セッションでトランザクションが進行中である

- セッションで一時領域オブジェクトを使用している

- セッションがユーザー・エンキューを保持している

CURRENT_IDLE_TIME

NUMBER

このコンシューマ・グループに所属している間にセッションがアイドルになった秒数(IDLE状態またはIDLE BLKR状態)。現行のリソース・マネージャ・プランがこの統計情報の更新を必要としていない場合はNULL。セッションがアクティブになると、この値は0にリセットされる。

CURRENT_CPU_WAIT_TIME

NUMBER

現行のコンシューマ・グループに所属している間にリソース管理を行うため、セッションがCPU待機(WAIT FOR CPU状態)になった時間(ミリ秒)。現行のリソース・マネージャ・プランがこの統計情報の更新を必要としていない場合はNULL。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。SWITCH_TIME_IN_CALLを使用している場合は、コールが終了するたびに値がリセットされる。

CPU_WAIT_TIME

NUMBER

リソースの管理のため、セッションがその存続期間内でCPUを待機した累計時間。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CURRENT_CPU_WAITS

NUMBER

このコンシューマ・グループに所属している間にリソース管理を行うため、セッションがCPUを待機した回数。現行のリソース・マネージャ・プランがこの統計情報の更新を必要としていない場合はNULL。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。SWITCH_TIME_IN_CALLを使用している場合は、コールが終了するたびに値がリセットされる。

CPU_WAITS

NUMBER

リソース管理のため、セッションがその存続期間内でCPUを待機した累計数。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

CURRENT_CONSUMED_CPU_TIME

NUMBER

現行のコンシューマ・グループに所属している間にセッションで消費されたCPU時間(ミリ秒)。現行のリソース・マネージャ・プランがこの統計情報の更新を必要としていない場合はNULL。SWITCH_TIME_IN_CALLを使用している場合は、コールが終了するたびに値がリセットされる。

CONSUMED_CPU_TIME

NUMBER

セッションがその存続期間内で消費したCPU時間の累計(ミリ秒)

CURRENT_ACTIVE_TIME

NUMBER

現行のコンシューマ・グループに所属している間にセッションがアクティブだった時間(ミリ秒)。現行のリソース・マネージャ・プランがこの統計情報の更新を必要としていない場合はNULL。アクティブ時間とは、コールの実行時に動作および待機していた時間のこと。セッションがCPUリソースを待機していた時間は含まれない。SWITCH_TIME_IN_CALLを使用している場合は、コールが終了するたびに値がリセットされる。

ACTIVE_TIME

NUMBER

セッションがその存続期間に消費したアクティブ時間の累計(ミリ秒)

CURRENT_QUEUED_TIME

NUMBER

セッションからの現行要求がキューに入れられている(QUEUED状態)時間。現在キューに入れられている要求がセッションにない場合は、0になる。

QUEUED_TIME

NUMBER

セッションがその存続期間内でQUEUED状態になっていた合計時間

CURRENT_YIELDS

NUMBER

現行のコンシューマ・グループに所属している間、定量切れのために、他のセッションにCPUが明け渡された回数。現行のリソース・マネージャ・プランがこの統計情報の更新を必要としていない場合はNULL。SWITCH_TIME_IN_CALLを使用している場合は、コールが終了するたびに値がリセットされる。

YIELDS

NUMBER

セッションの存続期間内で、定量切れのために、他のセッションにCPUが明け渡された累計回数。

CURRENT_UNDO_CONSUMPTION

NUMBER

セッションが消費したUNDOの現在の量(KB)。現行のリソース・マネージャ・プランにUNDO_POOLディレクティブがない場合はNULL。

MAX_UNDO_CONSUMPTION

NUMBER

セッションが存続期間内で消費したUNDOの最大量(KB)。現行のリソース・マネージャ・プランにUNDO_POOLディレクティブがない場合があるため、この値が更新されないこともある。

SQL_CANCELED

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのSWITCH_TIME制限を超えたために、このセッションで実行していたSQL問合せが取り消された回数。

QUEUE_TIME_OUTS

NUMBER

リソース・マネージャ・プランの制限よりも長くキューに入れられていたために、このセッションからの要求がタイムアウトになった回数。

ESTIMATED_EXECUTION_LIMIT_HIT

NUMBER

オプティマイザが見積もったその問合せの実行時間がMAX_EST_EXEC_TIME制限を超えたために、このセッションからの要求が実行されなかった回数。

CURRENT_IO_SERVICE_TIME

NUMBER

セッションの現在のI/O待機時間(ミリ秒)

IO_SERVICE_TIME

NUMBER

セッションがその存続期間に待機したI/O待機時間の累計(ミリ秒)

CURRENT_IO_SERVICE_WAITS

NUMBER

セッションによる現在のI/O待機

IO_SERVICE_WAITS

NUMBER

セッションがその存続期間に待機した累積I/O待機

CURRENT_SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

セッションにより読み取られたシングル・ブロックのMB数

SMALL_READ_MEGABYTES

NUMBER

セッションによりその存続期間に読み取られたシングル・ブロックの合計MB数

CURRENT_LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

セッションにより読み取られたマルチブロックのMB数

LARGE_READ_MEGABYTES

NUMBER

セッションによりその存続期間に読み取られたマルチブロックの合計MB数

CURRENT_SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

セッションにより書き込まれたシングル・ブロックのMB数

SMALL_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

セッションによりその存続期間に書き込まれたシングル・ブロックの合計MB数

CURRENT_LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

セッションにより書き込まれたマルチブロックのMB数

LARGE_WRITE_MEGABYTES

NUMBER

セッションによりその存続期間に書き込まれたマルチブロックの合計MB数

CURRENT_SMALL_READ_REQUESTS

NUMBER

セッションによるシングル・ブロックの読取りリクエスト数

SMALL_READ_REQUESTS

NUMBER

セッションによりその存続期間に行われたシングル・ブロックの読取り要求合計数

CURRENT_SMALL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

セッションによるシングル・ブロックの書込みリクエスト数

SMALL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

セッションによりその存続期間に行われたシングル・ブロックの書込み要求合計数

CURRENT_LARGE_READ_REQUESTS

NUMBER

セッションによるマルチブロックの読取りリクエスト数

LARGE_READ_REQUESTS

NUMBER

セッションによりその存続期間に行われたマルチブロックの読取り要求合計数

CURRENT_LARGE_WRITE_REQUESTS

NUMBER

セッションによるマルチブロックの書込みリクエスト数

LARGE_WRITE_REQUESTS

NUMBER

セッションによりその存続期間に行われたマルチブロックの書込み要求合計数

CURRENT_PQ_ACTIVE_TIME脚注 1

NUMBER

現行のアクティブなパラレル文が実行されている時間(文がキューに入れられている時間は含まない)(ミリ秒)。パラレル文がキューに入れられている場合、この値は0。

PQ_ACTIVE_TIME脚注 1

NUMBER

パラレル文がセッションの存続期間にわたって実行されている累計時間(ミリ秒)

DOP脚注 1

アクティブであるか、またはキューに入れられているパラレル文の並列度

ESTIMATED_EXECUTION_TIME脚注 1

NUMBER

オプティマイザによって見積もられるパラレル文の推定実行時間(ミリ秒)。この値をCURRENT_PQ_ACTIVE_TIMEと比較すると、パラレル文がどの程度長く実行されるかを推定できる。

CURRENT_PQ_QUEUED_TIME脚注 1

NUMBER

セッションの現行のパラレル文がキューに入れられている時間(ミリ秒)。キューに入れられているパラレル文がセッションに含まれない場合、この値は0。

PQ_QUEUED_TIME脚注 1

NUMBER

セッションがその存続期間内でPQ_QUEUED状態になっていた合計時間(ミリ秒)

PQ_QUEUED脚注 1

NUMBER

セッションのパラレル文がキューに入れられた回数

PQ_QUEUE_TIME_OUTS脚注 1

NUMBER

リソース・マネージャ・プランのPARALLEL_QUEUE_TIMEOUT制限をキュー時間が超えたために、セッションのパラレル文がタイムアウトした回数

PQ_ACTIVE脚注 1

VARCHAR2(5)

セッションでパラレル文がアクティブに実行されているかどうか(TRUE | FALSE)

LAST_ACTION脚注 2

VARCHAR2(48)

このSQL操作に対してリソース・マネージャによって実行された最新のアクション。値は次のいずれか。

- CANCEL_SQL

- KILL_SESSION

- LOG_ONLY

- SWITCH TO <CG NAME>

最後の値の<CG NAME>は、SQL操作の切替え先コンシューマ・グループの名前である。それ以降にリソース・プランが変更された場合、<CG NAME>はコンシューマ・グループのIDになる。

LAST_ACTION_REASON脚注 2

VARCHAR2(30)

このSQL操作に対してリソース・マネージャによって実行された最新のアクションの理由。値は次のいずれか。

- SWITCH_CPU_TIME

- SWITCH_IO_REQS

- SWITCH_IO_MBS

- SWITCH_ELAPSED_TIME

- SWITCH_IO_LOGICAL

LAST_ACTION_TIME脚注 2

DATE

このSQL操作に対してリソース・マネージャによって実行された最新のアクションの時間。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

V$RSRCMGRMETRIC

V$RSRCMGRMETRICは、コンシュームされたリソースと待機時間に関する情報をコンシューマ・グループ別に示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

メトリック値の開始時間

END_TIME

DATE

メトリック値の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

時間間隔のサイズ

SEQUENCE#

NUMBER

コンシューマ・グループ統計情報が適用されるV$RSRC_PLAN_HISTORYエントリを一意に説明する順次カウンタ。インスタンスが再開すると、この値は0にリセットされる。

CONSUMER_GROUP_ID

NUMBER

コンシューマ・グループ・オブジェクトID。データベースの終了および開始に渡って一貫して使用される一意の数値。

CONSUMER_GROUP_NAME

VARCHAR2(30)

コンシューマ・グループ名

CPU_CONSUMED_TIME

NUMBER

コンシューマ・グループのすべてのセッションがコンシュームしたCPU時間の累積(ミリ秒)

CPU_WAIT_TIME

NUMBER

リソースの管理のため、セッションがCPUを待機した時間の累積(ミリ秒)。ラッチまたはエンキューの競合、I/O待機などは含まれない。

NUM_CPUS脚注 1

NUMBER

リソース・マネージャが利用しているCPUの数。インスタンス・ケージングが使用可能な場合、この列はCPU_COUNT初期化パラメータの値と等しい。インスタンス・ケージングが使用可能でない場合、この列はシステムのCPUの合計数と等しい。

RUNNING_SESSIONS_LIMIT脚注 1

NUMBER

同時に実行できるコンシューマ・グループの最大セッション数。この列の値は、リソース・マネージャ・プランのMAX_UTILIZATION_LIMITディレクティブによって設定される。

AVG_RUNNING_SESSIONS脚注 1

NUMBER

現在実行中のコンシューマ・グループの平均セッション数

AVG_WAITING_SESSIONS脚注 1

NUMBER

リソース管理のため、CPUを待機中のコンシューマ・グループの平均セッション数

CPU_UTILIZATION_LIMIT脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループで常時利用できるCPUの最大割合。この列の値は、リソース・マネージャ・プランのMAX_UTILIZATION_LIMITディレクティブによって設定される。インスタンス・ケージングが使用可能な場合、この値はCPU_COUNT初期化パラメータを使用して導出される。

AVG_CPU_UTILIZATION脚注 1

NUMBER

コンシューマ・グループによってコンシュームされるCPUの平均割合

CPU_DECISIONS

NUMBER

コンシューマ・グループが存在したCPU決定の割合。非推奨の列。

CPU_DECISIONS_EXCLUSIVE

NUMBER

存在したコンシューマ・グループが唯一のコンシューマ・グループであるCPU決定の割合。非推奨の列。

CPU_DECISIONS_WON

NUMBER

コンシューマ・グループが取得したCPU決定の割合。非推奨の列。

IO_REQUESTS

NUMBER

I/O要求

IO_MEGABYTES

NUMBER

I/OのMB数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$RSRCMGRMETRIC_HISTORY

V$RSRCMGRMETRIC_HISTORYは、V$RSRCMGRMETRICから取得されたリソース・マネージャ・メトリックの最新の1時間の履歴を示します。リソース・プランの設定時に、この履歴は消去され再開されます。このビューは、コンシューマ・グループ別に消費されたリソースと待機時間に関する情報を示します。

V$RSRCMGRMETRIC_HISTORYの列は、V$RSRCMGRMETRICの列と同じです。

関連項目:
「V$RSRCMGRMETRIC」

V$RULE

V$RULEは、ルールの統計情報を示します。このビューの各行は、共有メモリーにロードされる各ルールを示します。

列

データ型

説明

RULE_SET_OBJECT_ID

NUMBER

ルール・セットのオブジェクトID

EVALUATION_CONTEXT_OBJECT_ID

NUMBER

評価コンテキストのオブジェクトID

RULE_OWNER

VARCHAR2(30)

ルールの所有者

RULE_NAME

VARCHAR2(30)

ルールの名前

RULE_CONDITION

VARCHAR2(200)

ルールの条件

TRUE_HITS

NUMBER

ルールがTRUEと評価された回数

MAYBE_HITS

NUMBER

ルールがMAYBEと評価された回数

SQL_EVALUATIONS

NUMBER

SQLを発行して実行されたルール評価の数

V$RULE_SET

V$RULE_SETは、ルール・セットの統計情報を示します。このビューの各行は、共有メモリーにロードされる各ルール・セットを示します。

注意:
データベースのライブラリ・キャッシュが大きい場合、V$RULE_SETビューへの問合せがパフォーマンスの低下を引き起こすことがあります。

列

データ型

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

ルール・セットの所有者

NAME

VARCHAR2(30)

ルール・セットの名前

CPU_TIME

NUMBER

ルール・セットの評価に費やした合計CPU時間(1/100秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

ルール・セットの評価に費やした合計経過時間(1/100秒)

FIRST_LOAD_TIME

DATE

現在キャッシュされているルール・セットのコピーが初めてロードされた時刻

LAST_LOAD_TIME

DATE

現在キャッシュされているルール・セットのコピーが最後にロードされた時刻

LAST_LOADING_TIME

NUMBER

最後にルール・セットをロードしたときに費やした合計経過時間(1/100秒)

SHARABLE_MEM

NUMBER

ルール・セットが使用する共有メモリー(バイト数)

RELOADS

NUMBER

ルール・セット・オブジェクトが共有メモリーで再ロードされた回数

INVALIDATIONS

NUMBER

ルール・セット・オブジェクトが無効にされた回数

EVALUATIONS

NUMBER

ルール・セットに対する評価の数

FIRST_HIT_EVALUATIONS

NUMBER

stop_on_first_hitをTRUEに設定して実行した、ルール・セットに対する評価の数

SIMPLE_RULES_ONLY_EVALUATIONS

NUMBER

simple_rules_onlyをTRUEに設定して実行した、ルール・セットに対する評価の数

SQL_FREE_EVALUATIONS

NUMBER

ルールの評価のために内部でSQLを発行せずに実行したルール・セットに対する評価の数

SQL_EXECUTIONS

NUMBER

ルール・セットの評価中に実行されたSQL文の合計

CONDITIONS_PROCESSED

NUMBER

ルール・セットの評価中に処理された高速(索引付き)条件の合計

TRUE_RULES

NUMBER

ルール・セットの評価中に戻されたTRUEルールの合計

MAYBE_RULES

NUMBER

ルール・セットの評価中に戻されたMAYBEルールの合計

VARIABLE_VALUE_FUNCTION_CALLS

NUMBER

ルール・セットの評価中に、変数の値を取得するために作成したユーザー定義ファンクション(RE$VARIABLE_TYPEのvariable_value_functionフィールドで指定)に対して行われたコールの合計数

VARIABLE_METHOD_FUNCTION_CALLS

NUMBER

ルール・セットの評価中に、変数のメソッドの値を取得するために作成したユーザー定義ファンクション(RE$VARIABLE_TYPEのvariable_method_functionフィールドで指定)に対して行われたコールの合計数

EVALUATION_FUNCTION_CALLS

NUMBER

ルール・セットの評価中に、ユーザー定義の評価ファンクション(DBMS_RULE_ADM.CREATE_EVALUATION_CONTEXTプロシージャに対するevaluation_function引数として指定)に対して行われたコールの合計数

V$RULE_SET_AGGREGATE_STATS

V$RULE_SET_AGGREGATE_STATSは、すべてのルール・セットに対するすべての評価を集計した統計情報を示します。このビューの各行は、統計情報の各タイプを示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(80)

統計名:

- rule set evaluations (all) - すべてのルール・セットに対する評価の合計数

- rule set evaluations (first_hit) - stop_on_first_hitをTRUEに設定して実行した、ルール・セットに対する評価の合計数

- rule set evaluations (simple_rules_only) - simple_rules_onlyをTRUEに設定して実行した、ルール・セットに対する評価の合計数

- rule set evaluations (SQL free) - ルールの評価のために内部でSQLを発行せずに実行したルール・セットに対する評価の合計数

- rule set evaluation time (CPU) - ルール・セットの評価に費やした合計CPU時間(1/100秒)

- rule set evaluation time (elapsed) - ルール・セットの評価に費やした合計経過時間(1/100秒)

- rule set SQL executions - ルール・セットの評価中に実行されたSQL文の合計数

- rule set conditions processed - ルール・セットの評価中に処理された高速(索引付き)条件の合計数

- rule set true rules - ルール・セットの評価中に戻されたTRUEルールの合計数

- rule set maybe rules - ルール・セットの評価中に戻されたmaybeルールの合計数

- rule set user function calls (variable value function) - ルール・セットの評価中に、変数の値を取得するために作成したユーザー定義ファンクション(RE$VARIABLE_TYPEのvariable_value_functionフィールドで指定)に対して行われたコールの合計数

- rule set user function calls (variable method function) - ルール・セットの評価中に、変数のメソッドの値を取得するために作成したユーザー定義ファンクション(RE$VARIABLE_TYPEのvariable_method_functionフィールドで指定)に対して行われたコールの合計数

- rule set user function calls (evaluation function) - ルール・セットの評価中に、ユーザー定義の評価ファンクション(DBMS_RULE_ADM.CREATE_EVALUATION_CONTEXTプロシージャに対するevaluation_function引数として指定)に対して行われたコールの合計数

VALUE

NUMBER

統計値

9 動的パフォーマンス(V$)・ビュー: V$SCHEDULER_RUNNING_JOBSからV$XSTREAM_TRANSACTION

この章では、V$SCHEDULER_RUNNING_JOBSからV$XSTREAM_TRANSACTIONまでの動的パフォーマンス・ビューについて説明します。

「次」ボタンをクリックすると、最初の動的パフォーマンス・ビューのページに移動します。

V$SCHEDULER_RUNNING_JOBS

V$SCHEDULER_RUNNING_JOBSは、実行中のスケジューラ・ジョブに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

スケジューラ・ジョブを実行しているセッションの識別子

SESSION_SERIAL_NUM

NUMBER

セッション・シリアル番号

JOB_ID

NUMBER

実行中のスケジューラ・ジョブのID

PADDR

RAW(4 | 8)

プロセス・アドレス

OS_PROCESS_ID

VARCHAR2(12)

オペレーティング・システムのプロセスID

SESSION_STAT_CPU

INTERVAL DAY(2) TO SECOND(3)

セッションのCPU統計情報

V$SECUREFILE_TIMER

V$SECUREFILE_TIMERは、SecureFilesの関数に要した時間(マイクロ秒)の情報を示します。これらのタイマー値は、セッションごとに収集されます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(50)

関数名

LAYER_ID

NUMBER

関数が属するレイヤーのID:

- 0 - サブツリー全体

- 1 - デルタ更新

- 2 - 書込み収集キャッシュ

- 3 - 重複解除

- 4 - 圧縮および暗号化

- 5 - Inode

- 6 - 領域

- 7 - ユーティリティ

- 8 - 行と列の交差

OWNTIME

NUMBER

関数に要した合計時間

MAXTIME

NUMBER

単一コールに要した最大時間

MINTIME

NUMBER

単一コールに要した最小時間

INVOCATIONS

NUMBER

関数が起動した回数

LAYER_NAME

VARCHAR2(50)

関数が属するレイヤーの名前

V$SEGMENT_STATISTICS

V$SEGMENT_STATISTICSは、セグメント・レベルの統計情報を示します。

列

データ型

説明

OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

SUBOBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

サブオブジェクトの名前

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクトが属する表領域の名前

TS#

NUMBER

表領域番号

OBJ#

NUMBER

オブジェクトのディクショナリ・オブジェクト番号

DATAOBJ#

NUMBER

オブジェクトのデータ・オブジェクト番号

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(18)

オブジェクトのタイプ

STATISTIC_NAME

VARCHAR2(64)

統計の名前

STATISTIC#

NUMBER

統計番号

VALUE

NUMBER

統計値

V$SEGSTAT

V$SEGSTATは、セグメント・レベルの統計情報を示します。

列

データ型

説明

TS#

NUMBER

表領域番号

OBJ#

NUMBER

ディクショナリ・オブジェクト番号

DATAOBJ#

NUMBER

データ・オブジェクト番号

STATISTIC_NAME

VARCHAR2(64)

統計の名前

STATISTIC#

NUMBER

統計番号

VALUE

NUMBER

統計値

V$SEGSTAT_NAME

V$SEGSTAT_NAMEは、セグメント・レベルの統計のプロパティ情報を示します。

列

データ型

説明

STATISTIC#

NUMBER

統計番号

NAME

VARCHAR2(64)

統計の名前

SAMPLED

VARCHAR2(3)

統計がサンプリングによって収集されたかどうか(YES | NO)

V$SERV_MOD_ACT_STATS

V$SERV_MOD_ACT_STATSは、V$SERVICE_STATSビューと同じパフォーマンス統計情報を示します。ただし、サービス名、モジュールおよびアクション名の組合せが一部異なります。

サービス名、モジュールおよびアクション名に対して集計が可能な場合、このビューは、ビジネス・トランザクションに対して発行されたコールのタイミングおよび処理内容に関する情報を示します。

列

データ型

説明

AGGREGATION_TYPE

VARCHAR2(21)

集計統計のタイプ:

- SERVICE_MODULE - アクション値はNULLで、エントリは指定したモジュール内のすべてのアクションの集計

- SERVICE_MODULE_ACTION - アクション値は空のアクションに対してのみNULLで、集計はサービス、モジュールまたはアクションのレベルで行われる

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

V$SERVICESから導出されたサービス名

MODULE脚注 1

VARCHAR2(49)

DBA_ENABLED_AGGREGATIONSから導出されたモジュール名

ACTION脚注 1

VARCHAR2(33)

DBA_ENABLED_AGGREGATIONSから導出されたアクション名

STAT_ID

NUMBER

統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

V$STATNAMEおよびV$SESS_TIME_MODELから導出される統計名

VALUE

NUMBER

累積値(マイクロ秒)

脚注 1 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(65)です。

V$SERVICE_EVENT

V$SERVICE_EVENTは、待機統計情報ごとに、待機回数と待機時間の集計を示します。

列

データ型

説明

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

V$SERVICESから導出されたサービス名

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

V$SERVICESから導出されたサービス名ハッシュ

EVENT

VARCHAR2(64)

待機イベントの名前(V$EVENT_NAMEから導出された統計名)

EVENT_ID

NUMBER

イベントの識別子

TOTAL_WAITS

NUMBER

サービスによるイベントの合計待機時間(1/100秒)

TOTAL_TIMEOUTS

NUMBER

このサービスによるイベントの合計タイムアウト数

TIME_WAITED

NUMBER

イベント待機時間(1/100秒)

AVERAGE_WAIT

NUMBER

サービスによるイベントの平均待機時間(1/100秒)

MAX_WAIT

NUMBER

サービスによるイベントの最大待機時間(1/100秒)

TIME_WAITED_MICRO

NUMBER

イベントの合計待機時間(マイクロ秒)

V$SERVICE_STATS

V$SERVICE_STATSは、パフォーマンス統計情報の最小セットを示します。これらのコール率統計は、ランタイム・ルーティングの決定、サービス・レベルの追跡、コール率別の各インスタンスの診断などに使用します。各コールの経過時間は、任意のサービス名で発行されたSQLコールの処理内容に関する、インスタンス間の相対値を示します。

サービス名の集計が可能な場合、このビューは、サービス全体に対して発行されたコールのタイミングおよび処理内容を示します。

列

データ型

説明

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

V$SERVICESから導出されたサービス名ハッシュ

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

V$SERVICESから導出されたサービス名

STAT_ID

NUMBER

統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

V$STATNAMEおよびV$SESS_TIME_MODELから導出される統計名

VALUE

NUMBER

累積値(マイクロ秒)

V$SERVICE_WAIT_CLASS

V$SERVICE_WAIT_CLASSは、待機統計ごとに、待機回数と待機時間の集計を示します。これらの待機クラスの集計は、しきい値のインポート時に使用されます。

列

データ型

説明

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

V$SERVICESから導出されたサービス名

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

V$SERVICESから導出されたサービス名ハッシュ

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機クラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機クラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機クラスの名前

TOTAL_WAITS

NUMBER

このクライアントに対して発生した、クラスの待機回数

TIME_WAITED

NUMBER

このセッションがクラス内で費やした時間(100分の1秒)

V$SERVICEMETRIC

V$SERVICEMETRICは、データベース内で実行されたサービスを対象に、最新の時間間隔で測定されたメトリック値を示します。サービス・メトリックは、5秒および1分間隔で測定されます。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

時間間隔の開始タイムスタンプ

END_TIME

DATE

時間間隔の終了タイムスタンプ

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

サービス・メトリック・グループのグループID

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

サービス名ハッシュ

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

サービス名

CTMHASH

NUMBER

サービス作成タイムスタンプのハッシュ値

ELAPSEDPERCALL

NUMBER

1コール当たりの経過時間(マイクロ秒)。DBTIMEPERCALL列が設定されている場合、この列は非推奨になる。

CPUPERCALL

NUMBER

1コール当たりのCPU時間(マイクロ秒)

DBTIMEPERCALL

NUMBER

1コール当たりの経過時間(マイクロ秒)

CALLSPERSEC

NUMBER

1秒当たりのユーザー・コールの数

DBTIMEPERSEC

NUMBER

1秒当たりのデータベース時間

GOODNESS

NUMBER

サービスに伴うワークロードの処理に関して、特定のインスタンスがどの程度適合しているか。低い値ほど適合していることになる。この値は、特定のサービスに対して指定されているGOAL(LONGまたはSHORT)に基づいて内部で計算される。

DELTA

NUMBER

このインスタンスへ向かうセッションが増えるたびに付加される適合度の予想増分

FLAGS

NUMBER

次の値のいずれかに設定されるフラグ:

- 0x01 - サービスは、新しい接続を確立できない

- 0x02 - サービスは、あるメトリックに対するしきい値設定に違反している

- 0x04 -適合度は不明

V$SERVICEMETRIC_HISTORY

V$SERVICEMETRIC_HISTORYは、データベース内で実行されたサービスを対象に、事前定義の時間間隔で測定されたメトリック値の最新の履歴を示します。サービス・メトリックは、5秒および1分間隔で測定されます。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

時間間隔の開始タイムスタンプ

END_TIME

DATE

時間間隔の終了タイムスタンプ

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

サービス・メトリック・グループのグループID

SERVICE_NAME_HASH

NUMBER

サービス名ハッシュ

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

サービス名

CTMHASH

NUMBER

サービス作成タイムスタンプのハッシュ値

ELAPSEDPERCALL

NUMBER

1コール当たりの経過時間(マイクロ秒)。DBTIMEPERCALL列が設定されている場合、この列は非推奨になる。

CPUPERCALL

NUMBER

1コール当たりのCPU時間(マイクロ秒)

DBTIMEPERCALL

NUMBER

1コール当たりの経過時間(マイクロ秒)

CALLSPERSEC

NUMBER

1秒当たりのユーザー・コールの数

DBTIMEPERSEC

NUMBER

1秒当たりのデータベース時間

V$SERVICES

V$SERVICESは、データベース内のサービスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SERVICE_ID

NUMBER

サービスID

NAME

VARCHAR2(64)

サービス名

NAME_HASH

NUMBER

サービス名ハッシュ

NETWORK_NAME

VARCHAR2(512)

ネットワーク名

CREATION_DATE

DATE

作成日

CREATION_DATE_HASH

NUMBER

作成日ハッシュ

GOAL

VARCHAR2(12)

サービス・ワークロードの管理目標:

- NONE

- SERVICE_TIME

- THROUGHPUT

DTP

VARCHAR2(1)

サービスの対象が、DTP(XAトランザクションを含む分散トランザクション)かどうか(Y | N)

AQ_HA_NOTIFICATION

VARCHAR2(3)

AQ通知がHAイベントに対して送信されるかどうか(YES | NO)

CLB_GOAL

VARCHAR2(5)

新しい接続をどのように分散するかを判断するために、リスナーに送信される統計とともに使用される接続時ロード・バランシングの目標:

- LONG

- SHORT

V$SES_OPTIMIZER_ENV

V$SES_OPTIMIZER_ENVは、セッションごとに使用されるオプティマイザ環境の内容を示します。新しいセッションを初めて作成する場合は、V$SYS_OPTIMIZER_ENVによって、インスタンス・レベルで定義されたオプティマイザ環境が自動的に継承されます。ALTER SESSION文を発行して、特定のパラメータの値を動的に変更できます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子。この列を使用して、SID列のV$SESSIONと結合できる。

ID

NUMBER

オプティマイザ環境内のパラメータの一意の識別子

NAME

VARCHAR2(40)

パラメータ名

SQL_FEATURE

VARCHAR2(64)

関連機能の制御ID

ISDEFAULT

VARCHAR2(3)

パラメータがデフォルト値に設定されるかどうか(YES | NO)

VALUE

VARCHAR2(25)

セッションのパラメータの値

関連項目:
「V$SYS_OPTIMIZER_ENV」

V$SESS_IO

V$SESS_IOは、ユーザー・セッションごとのI/O統計情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

BLOCK_GETS

NUMBER

セッションのブロック取得数

CONSISTENT_GETS

NUMBER

セッションの整合性のある取得数

PHYSICAL_READS

NUMBER

セッションの物理読取り数

BLOCK_CHANGES

NUMBER

セッションのブロック変更数

CONSISTENT_CHANGES

NUMBER

セッションの整合性のある変更数

OPTIMIZED_PHYSICAL_READS

NUMBER

このセッションのデータベース・スマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取り数

V$SESS_TIME_MODEL

V$SESS_TIME_MODELは、様々な操作に対してセッションに蓄積された時間を示します。レポートされる時間は、経過時間またはCPU時間(マイクロ秒)の合計です。定期操作では、時間データの最大5秒分がバッファされます。具体的には、定期操作(SQLの実行など)の実行に長時間かかる場合、このビューで公開されるデータは、操作に対して蓄積された時間のうち最大5秒分が欠落した値となることを意味します。

時間値は8バイトの整数で示されるため、折返しまでに約580,000年に相当する時間を格納できます。バックグラウンド・プロセスは、特別に統計対象に指定しないかぎり、統計値には含まれません。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッションID(V$SESSIONと同じ値)

STAT_ID

NUMBER

時間統計の統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

統計名(表9-1を参照)

VALUE

NUMBER

セッションがこの操作に費やした時間(マイクロ秒)

表9-1 V$SESS_TIME_MODEL統計およびV$SYS_TIME_MODEL統計

統計名

説明

DB Time

データベース・ユーザー・レベルのコールの実行に要した経過時間(マイクロ秒)。この統計情報には、インスタンスのバックグラウンド・プロセス(PMONなど)に費やされた経過時間は含まれない。

DB CPU

データベース・ユーザー・レベルのコールの実行に要したCPU時間(マイクロ秒)。この統計情報には、インスタンスのバックグラウンド・プロセス(PMONなど)に費やされたCPU時間は含まれない。

background elapsed time

データベースのバックグラウンド・プロセスが使用した経過時間(マイクロ秒)。

background CPU time

データベースのバックグラウンド・プロセスが使用したCPU時間(マイクロ秒)。

sequence load elapsed time

データ・ディクショナリから次の順序番号を取得するために要した経過時間。順序がキャッシュされる場合は、キャッシュが不足したときの補充に要した時間。順序番号がキャッシュ内にある場合、時間がかからない。キャッシュされない順序の場合は、nextvalコールごとに少し時間がかかる。

parse time elapsed

SQL文の解析に費やされた経過時間。ソフトとハードの両方の解析時間を含む。

hard parse elapsed time

SQL文のハード解析に費やされた経過時間

SQL execute elapsed time

SQL文の実行に要した経過時間。SELECT文の場合は、問合せ結果のフェッチを実行するために要した時間も含まれる。

connection management call elapsed time

セッションの接続および切断コールの実行に要した時間

failed parse elapsed time

最終的に解析エラーを戻して失敗したSQL解析の実行に要した経過時間

failed parse (out of shared memory) elapsed time

最終的にエラーORA-04031を戻して失敗したSQL解析の実行に要した経過時間

hard parse (sharing criteria) elapsed time

SQLキャッシュ内の既存カーソルの共有ができないために発生したSQLハード解析の実行に要した経過時間

hard parse (bind mismatch) elapsed time

SQLキャッシュ内の既存カーソルとのバインド・タイプまたはバインド・サイズの不一致のため発生したSQLハード解析の実行に要した経過時間

PL/SQL execution elapsed time

PL/SQLインタプリタの実行に要した経過時間。SQL文の再帰的実行または解析に費やされた時間やJAVA VMの再帰的実行に費やされた時間は含まれない。

PL/SQL compilation elapsed time

PL/SQLコンパイラの実行に費やされた経過時間。

inbound PL/SQL rpc elapsed time

インバウンドPL/SQLリモート・プロシージャ・コールの実行に費やされた時間。SQLおよびJAVAの再帰的実行に費やされたすべての時間を含むため、PL/SQL execution elapsed timeと容易に関連付けることはできない。

Java execution elapsed time

Java VMの実行に費やされた経過時間。SQL文の再帰的実行や解析に要した時間またはPL/SQLの再帰的実行に要した時間は含まれない。

RMAN cpu time (backup/restore)

RMANのバックアップとリストア操作に費やされたCPU時間(マイクロ秒)

repeated bind elapsed time

バインド変数への新しい値の提供(再バインディング)に費やされた経過時間

表9-1の各統計情報の間には親と子のツリーの関係があり、ツリーの子から報告された時間はすべてその親に含まれます。この関係ツリーを次に示します。数字は、ツリーのレベルを示します。

1) background elapsed time
2) background cpu time
3) RMAN cpu time (backup/restore)
1) DB time
2) DB CPU
2) connection management call elapsed time
2) sequence load elapsed time
2) sql execute elapsed time
2) parse time elapsed
3) hard parse elapsed time
4) hard parse (sharing criteria) elapsed time
5) hard parse (bind mismatch) elapsed time
3) failed parse elapsed time
4) failed parse (out of shared memory) elapsed time
2) PL/SQL execution elapsed time
2) inbound PL/SQL rpc elapsed time
2) PL/SQL compilation elapsed time
2) Java execution elapsed time
2) repeated bind elapsed time

ツリー内の親と子の関係は、親に各子が含まれることのみを示しています。このツリーに関して、次のことに注意してください。

- 子を合計しても親にならない場合があります。

- 子は必ずしも排他的でないため、オーバーラップすることができます。

- 子の集合のみによって親が完全に形成されるとはかぎりません。

V$SESSION

V$SESSIONは、カレント・セッションごとのセッション情報を示します。

列

データ型

説明

SADDR

RAW(4 | 8)

セッション・アドレス

SID

NUMBER

セッション識別子

SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号。セッションのオブジェクトを一意に識別するために使用される。これによって、セッションが終了してから別のセッションが同じセッションIDで開始される場合、セッション・レベルのコマンドが必ず正しいセッション・オブジェクトに適用される。

AUDSID

NUMBER

監査セッションID

PADDR

RAW(4 | 8)

このセッションを所有するプロセスのアドレス

USER#

NUMBER

Oracleユーザー識別子

USERNAME

VARCHAR2(30)

Oracleユーザー名

COMMAND

NUMBER

実行中のコマンド(最後の文を解析済)。
次のSQL問合せを実行することによって、このCOMMAND列に戻された任意の値nのコマンド名がわかる。

SELECT command_name
FROM v$sqlcommand
WHERE command_type = n;

このCOMMAND列の値が0の場合、コマンドがV$SESSIONに記録されていないことを示す。

OWNERID

NUMBER

移行可能なセッションを持つユーザーの識別子。値が2147483644の場合、列の内容は無効。
Parallel Slavesを使用する操作の場合、この値は4バイトとして解釈される。下位2バイトはセッション番号を表し、上位のバイトは問合せコーディネータのインスタンスIDを表す。

TADDR

VARCHAR2(8)

トランザクション・ステート・オブジェクトのアドレス

LOCKWAIT

VARCHAR2(8)

セッションが待機しているロックのアドレス。ロックがない場合はNULL。

STATUS

VARCHAR2(8)

セッションの状態:

- ACTIVE - セッションがSQLを実行中

- INACTIVE - 非アクティブで、制限が構成されていないか構成された制限を超えていないセッション

- KILLED - 消去予定のマーク付きセッション

- CACHED - Oracle*XAで使用するために一時的にキャッシュに入っているセッション

- SNIPED - 構成された制限(リソース・マネージャのコンシューマ・グループに指定されたリソース制限またはユーザー・プロファイルで指定されたアイドル時間など)のいくつかを超えている非アクティブ・セッション。このようなセッションが再びアクティブになることはできない。

SERVER

VARCHAR2(9)

サーバー・タイプ:

- DEDICATED

- SHARED

- PSEUDO

- POOLED

- NONE

SCHEMA#

NUMBER

スキーマ・ユーザー識別子

SCHEMANAME

VARCHAR2(30)

スキーマ・ユーザー名

OSUSER

VARCHAR2(30)

オペレーティング・システムのクライアント・ユーザー名

PROCESS

VARCHAR2(24)

オペレーティング・システムのクライアント・プロセスID

MACHINE

VARCHAR2(64)

オペレーティング・システムのマシン名

PORT

NUMBER

クライアントのポート番号

TERMINAL

VARCHAR2(30)

オペレーティング・システムの端末名

PROGRAM

VARCHAR2(48)

オペレーティング・システムのプログラム名

TYPE

VARCHAR2(10)

セッション・タイプ

SQL_ADDRESS

RAW(4 | 8)

SQL_HASH_VALUEとともに使用され、現在実行されているSQL文を識別する

SQL_HASH_VALUE

NUMBER

SQL_ADDRESSとともに使用され、現在実行されているSQL文を識別する

SQL_ID

VARCHAR2(13)

現在実行されているSQL文のSQL識別子

SQL_CHILD_NUMBER

NUMBER

現在実行されているSQL文の子番号

SQL_EXEC_START

DATE

このセッションにより現在実行中のSQL実行が開始された時刻。SQL_IDがNULLの場合はNULL。

SQL_EXEC_ID

NUMBER

SQL実行識別子。SQL_IDがNULLの場合、またはSQL実行がまだ開始されていない場合はNULL(V$SQL_MONITORを参照)。

PREV_SQL_ADDR

RAW(4 | 8)

PREV_HASH_VALUEとともに使用され、前回実行されたSQL文を識別する

PREV_HASH_VALUE

NUMBER

SQL_HASH_VALUEとともに使用され、前回実行されたSQL文を識別する

PREV_SQL_ID

VARCHAR2(13)

最後に実行されたSQL文のSQL識別子

PREV_CHILD_NUMBER

NUMBER

最後に実行されたSQL文の子番号

PREV_EXEC_START

DATE

前回実行されたSQL文のSQL実行開始

PREV_EXEC_ID

NUMBER

前回実行されたSQL文のSQL実行識別子

PLSQL_ENTRY_OBJECT_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのオブジェクトID(PL/SQLサブプログラムがスタック上にない場合は、NULL)

PLSQL_ENTRY_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのサブプログラムID(PL/SQLサブプログラムがスタック上にない場合は、NULL)

PLSQL_OBJECT_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLサブプログラムのオブジェクトID(SQLの実行中はNULL)

PLSQL_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLオブジェクトのサブプログラムID(SQLの実行中はNULL)

MODULE脚注 1

VARCHAR2(48)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEプロシージャをコールして設定された、現在実行中のモジュール名

MODULE_HASH

NUMBER

MODULE列のハッシュ値

ACTION脚注 1

VARCHAR2(32)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONプロシージャをコールして設定された、現在実行中のアクション名

ACTION_HASH

NUMBER

ACTION列のハッシュ値

CLIENT_INFO

VARCHAR2(64)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFOプロシージャによって設定された情報

FIXED_TABLE_SEQUENCE

NUMBER

この列には、セッションがデータベースへのコールを完了するたびに増加する数値が示され、動的パフォーマンス表から介入的選択が行われる。この列は、データベース内の統計情報を監視するパフォーマンス・モニターで使用可能。パフォーマンス・モニターでデータベースを調べる場合は、現在アクティブなセッション、またはパフォーマンス・モニターが前回調べた中での最大値よりも大きい値を持つセッションを調べるだけで済む。前回、パフォーマンス・モニターがデータベースを調べた後は、その他のセッションはすべてアイドル状態になる。

ROW_WAIT_OBJ#

NUMBER

ROW_WAIT_ROW#に指定されている行を含む表のオブジェクトID

ROW_WAIT_FILE#

NUMBER

ROW_WAIT_ROW#に指定されている行を含むデータ・ファイルの識別子。この列が有効なのは、現在、セッションが別のトランザクションのコミットを待機しており、ROW_WAIT_OBJ#の値が-1以外の値の場合のみ。

ROW_WAIT_BLOCK#

NUMBER

ROW_WAIT_ROW#に指定されている行を含むブロックの識別子。この列が有効なのは、現在、セッションが別のトランザクションのコミットを待機しており、ROW_WAIT_OBJ#の値が-1以外の値の場合のみ。

ROW_WAIT_ROW#

NUMBER

現在ロック中の行。この列が有効なのは、現在、セッションが別のトランザクションのコミットを待機しており、ROW_WAIT_OBJ#の値が-1以外の値の場合のみ。

TOP_LEVEL_CALL#

NUMBER

Oracle最上位のコール番号

LOGON_TIME

DATE

ログイン時刻

LAST_CALL_ET

NUMBER

セッションSTATUSが現在ACTIVEである場合は、セッションがアクティブになってからの経過時間(秒)を表す。
セッションSTATUSが現在INACTIVEである場合は、セッションが非アクティブになってからの経過時間(秒)を表す。

PDML_ENABLED

VARCHAR2(3)

この列は、PDML_STATUS列に置き換えられた

FAILOVER_TYPE

VARCHAR2(13)

透過的アプリケーション・フェイルオーバー(TAF)がセッションで可能かどうか、およびどの程度まで可能かを示す。

- NONE - このセッションで、フェイルオーバーは使用禁止。

- SESSION - 切断後にクライアントによるセッションのフェイルオーバーが可能。

- SELECT - 進行中の選択についてもクライアントによるフェイルオーバー問合せが可能。

関連項目:

- TAFの詳細は、『Oracle Database概要』を参照してください。

- TAFの構成の詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』を参照してください。

FAILOVER_METHOD

VARCHAR2(10)

セッションでの透過的アプリケーション・フェイルオーバーを示す。

- NONE - このセッションで、フェイルオーバーは使用禁止。

- BASIC - 切断後にクライアントが再接続する。

- PRECONNECT - バックアップ対象となる各インスタンスからのすべての接続をバックアップ・インスタンスがサポートできる。

FAILED_OVER

VARCHAR2(3)

セッションがフェイルオーバー・モードで実行中かどうか、およびフェイルオーバーが発生したかどうか(YES | NO)

RESOURCE_CONSUMER_GROUP

VARCHAR2(32)

セッションのカレント・リソース・コンシューマ・グループ名

PDML_STATUS

VARCHAR2(8)

ENABLEDの場合、セッションはPARALLEL DML使用可能モードになる。DISABLEDの場合、PARALLEL DML使用可能モードは、セッションにサポートされない。FORCEDの場合、セッションはPARALLEL DMLを使用するために変更される。

PDDL_STATUS

VARCHAR2(8)

ENABLEDの場合、セッションはPARALLEL DDL使用可能モードになる。DISABLEDの場合、PARALLEL DDL使用可能モードは、セッションにサポートされない。FORCEDの場合、セッションはPARALLEL DDLを使用するために変更される。

PQ_STATUS

VARCHAR2(8)

ENABLEDの場合、セッションはPARALLEL QUERY使用可能モードになる。DISABLEDの場合、PARALLEL QUERY使用可能モードは、セッションにサポートされない。FORCEDの場合、セッションはPARALLEL QUERYを使用するために変更される。

CURRENT_QUEUE_DURATION

NUMBER

セッションがキューされている(1)場合、現在までキューに費やしている時間。現在キューされていない場合、値は0。

CLIENT_IDENTIFIER

VARCHAR2(64)

セッションのクライアント識別子

BLOCKING_SESSION_STATUS

VARCHAR2(11)

この列はブロッキング・セッションがあるかどうかを示す。

- VALID - ブロッキング・セッションがあり、そのセッションはBLOCKING_INSTANCE列およびBLOCKING_SESSION列で識別される。

- NO HOLDER - このセッションをブロックしているセッションはない。

- NOT IN WAIT - このセッションは待機中ではない。

- UNKNOWN - ブロッキング・セッションは不明。

BLOCKING_INSTANCE

NUMBER

ブロッキング・セッションのインスタンス識別子。この列は、BLOCKING_SESSION_STATUSの値がVALIDのときにのみ有効。

BLOCKING_SESSION

NUMBER

ブロックしているセッションのセッション識別子。この列は、BLOCKING_SESSION_STATUSの値がVALIDのときにのみ有効。

FINAL_BLOCKING_SESSION_STATUS

VARCHAR2(11)

最終ブロッキング・セッションとは、そのセッションから開始して相互にブロックされたセッションが続くことによって構成される待機チェーン内の、最後の要素のこと。循環待機チェーンの場合は、待機チェーン内のセッションのいずれかが最終ブロッカとして選択される。
この列は最終ブロッキング・セッションがあるかどうかを示す。

- VALID - 最終ブロッキング・セッションがあり、そのセッションはFINAL_BLOCKING_INSTANCE列およびFINAL_BLOCKING_SESSION列で識別される。

- NO HOLDER - このセッションをブロックしているセッションはない。

- NOT IN WAIT - このセッションは待機中ではない。

- UNKNOWN - 最終ブロッキング・セッションは不明。

FINAL_BLOCKING_INSTANCE

NUMBER

最終ブロッキング・セッションのインスタンス識別子。この列は、FINAL_BLOCKING_SESSION_STATUSの値がVALIDのときにのみ有効。

FINAL_BLOCKING_SESSION

NUMBER

ブロックしているセッションのセッション識別子。この列は、FINAL_BLOCKING_SESSION_STATUSの値がVALIDのときにのみ有効。

SEQ#

NUMBER

現行または前回の待機を一意に識別する番号(待機ごとに増分される)

EVENT#

NUMBER

イベント番号

EVENT

VARCHAR2(64)

セッションが待機しているリソースまたはイベント
関連項目: 付録C「Oracle待機イベント」を参照。

P1TEXT

VARCHAR2(64)

第1待機イベント・パラメータの説明

P1

NUMBER

第1待機イベント・パラメータ(10進数)

P1RAW

RAW(8)

第1待機イベント・パラメータ(16進数)脚注 2

P2TEXT

VARCHAR2(64)

第2待機イベント・パラメータの説明

P2

NUMBER

第2待機イベント・パラメータ(10進数)

P2RAW

RAW(8)

第2待機イベント・パラメータ(16進数)脚注 2

P3TEXT

VARCHAR2(64)

第3待機イベント・パラメータの説明

P3

NUMBER

第3待機イベント・パラメータ(10進数)

P3RAW

RAW(8)

第3待機イベント・パラメータ(16進数)脚注 2

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機イベントのクラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

WAIT_TIME

NUMBER

セッションが現在待機中の場合、値は0。セッションが待機中でない場合、値は次のとおり。

- > 0 - 値は、前回の待機時間(1/100秒)

- -1 - 前回の待機時間は1/100秒未満だった

- -2 - パラメータTIMED_STATISTICSは、falseに設定された

WAIT_TIME_MICROおよびSTATE列が設定されている場合、この列は非推奨になる。

SECONDS_IN_WAIT

NUMBER

セッションが現在待機中の場合、値は現在の待機が開始されるまで待機した時間。セッションが待機中でない場合、値は前回の待機開始以降の時間。
WAIT_TIME_MICROおよびTIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO列が設定されている場合、この列は非推奨になる。

STATE

VARCHAR2(19)

待機状態:

- WAITING - セッションは現在待機中。

- WAITED UNKNOWN TIME - 前回の待機時間が不明。パラメータTIMED_STATISTICSがfalseに設定されている場合はこの値。

- WAITED SHORT TIME - 前回の待機は1/100秒未満だった

- WAITED KNOWN TIME - 前回の待機時間は、WAIT_TIME列で指定される

WAIT_TIME_MICRO

NUMBER

待機時間(マイクロ秒)。セッションが現在待機中の場合、値は現在の待機に費やされた時間。セッションが現在待機中でない場合、値は前回の待機の待機時間。

TIME_REMAINING_MICRO

NUMBER

値は、次のように解釈される

- > 0 - 現在の待機の残り時間(マイクロ秒)

- 0 - 現在の待機はタイムアウトした

- -1 - セッションは現在の待機内で無期限に待機できる

- NULL - セッションは現在待機中でない

TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO

NUMBER

前回の待機終了後の経過時間(マイクロ秒)。セッションが現在待機中の場合、値は0。

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

セッションのサービス名

SQL_TRACE

VARCHAR2(8)

SQLトレースが使用可能(ENABLED)か使用禁止(DISABLED)か

SQL_TRACE_WAITS

VARCHAR2(5)

待機トレースが使用可能(TRUE)か使用禁止(FALSE)か

SQL_TRACE_BINDS

VARCHAR2(5)

バインド・トレースが使用可能(TRUE)か使用禁止(FALSE)か

SQL_TRACE_PLAN_STATS

VARCHAR2(10)

行ソース統計が各カーソルのトレース・ファイルにダンプされる頻度

- never

- first_execution

- all_executions

SESSION_EDITION_ID

NUMBER

セッションでsys_context('USERENV', 'SESSION_EDITION_ID')によってレポートされる値を示す。

CREATOR_ADDR

RAW(4 | 8)

プロセスまたはサーキット作成のアドレス

CREATOR_SERIAL#

NUMBER

プロセスまたはサーキット作成のシリアル番号

ECID

VARCHAR2(64)

アプリケーション・サーバーから送信された実行コンテキストの識別子

脚注 1 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

脚注 2 P1RAW、P2RAWおよびP3RAW列には、数値が16進数で表示されることを除けば、P1、P2およびP3列と同じ値が表示されます。

関連項目:

- V$SESSIONを使用したI/O待機セッションの判別例は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- V$SESSIONを使用したbuffer busy waits待機中オブジェクトの識別例は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

V$SESSION_BLOCKERS

V$SESSION_BLOCKERSは、ブロックされたセッションごとのブロッカ・セッションを表示します。それぞれの行は、ブロックされているセッションとブロッカ・セッションのペアを示します。セッションが複数のセッションによってブロックされる場合は、ブロックされたセッションに対して複数の行が存在することになります。1つのブロックされたセッションに対して表示されるブロッカ・セッションの最大数は30です。セッションが他のセッションによってブロックされない場合、そのセッションのこのビューには行はありません。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

ブロックされているセッションのOracleセッション識別子

SESS_SERIAL#

NUMBER

ブロックされているセッションのOracleセッション・シリアル番号

WAIT_ID

NUMBER

ブロックされたセッションの待機を識別している数

WAIT_EVENT

NUMBER

ブロックされたセッションが待機しているリソースまたはイベント数

WAIT_EVENT_TEXT

VARCHAR2(64)

ブロックされたセッションが待機しているリソースまたはイベント

BLOCKER_INSTANCE_ID

NUMBER

ブロッカ・セッションのインスタンス識別子

BLOCKER_SID

NUMBER

ブロッカ・セッションのOracleセッション識別子

BLOCKER_SESS_SERIAL#

NUMBER

ブロッカ・セッションのOracleセッション・シリアル番号

V$SESSION_CONNECT_INFO

V$SESSION_CONNECT_INFOは、現在ログインしているすべてのセッションのネットワーク接続情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子(このビューをV$SESSIONに結合するために使用可能)

SERIAL#

NUMBER

セッション・シリアル番号。セッションのオブジェクトを一意に識別するために使用される。これによって、セッションが終了してから別のセッションが同じセッションIDで開始される場合、セッション・レベルのコマンドが必ず正しいセッション・オブジェクトに適用される。(このビューをV$SESSIONに結合するために使用可能。)

AUTHENTICATION_TYPE

VARCHAR2(26)

ユーザーの確認方法:

- DATABASE - ユーザー名/パスワード認証

- OS - オペレーティング・システムの外部のユーザー認証

- NETWORK - ネットワーク・プロトコルまたはANO認証

- PROXY - OCIプロキシ接続認証

- SERVER

- PASSWORD

- EXTERNAL ADAPTERS

- INTERNAL

- GLOBAL

- EXTERNAL

- PASSWORD BASED GLOBAL USER

OSUSER

VARCHAR2(30)

このデータベース・ユーザーの外部ユーザー名

NETWORK_SERVICE_BANNER

VARCHAR2(4000)

この接続に使用されたOracle Netサービスごとの製品バナー(バナーごとに1行)

CLIENT_CHARSET

VARCHAR2(40)

NLS_LANG環境変数またはOCIEnvNlsCreate()コールで指定されたクライアント・キャラクタ・セット。Oracleクライアントがリリース11.1より古いか、または接続がJDBC Thinドライバによる場合は、Unknown。

CLIENT_CONNECTION

VARCHAR2(13)

クライアント・サーバー接続フラグ:

- Heterogeneous

- Homogeneous

CLIENT_OCI_LIBRARY

VARCHAR2(27)

OCIクライアント・ライブラリ:

- Home-based

- Full Instant Client

- XE Instant Client

- Light Weight Instant Client

- OCI

- Unknown

CLIENT_VERSION

VARCHAR2(40)

クライアント・ライブラリのバージョン番号

CLIENT_DRIVER

VARCHAR2(9)

クライアント・ドライバ名

CLIENT_LOBATTR

VARCHAR2(23)

クライアントLOBフラグ:

- Client Temp Lob Rfc On

- Client Temp Lob Rfc Off

CLIENT_REGID

NUMBER

クライアントより送信される問合せキャッシュ登録ID

V$SESSION_CURSOR_CACHE

V$SESSION_CURSOR_CACHEは、カレント・セッションのカーソルの使用状況についての情報を示します。

注意:
V$SESSION_CURSOR_CACHEビューは、SESSION_CACHED_CURSORS初期化パラメータの効果の程度を示すものではありません。

列

データ型

説明

MAXIMUM

NUMBER

キャッシュするカーソルの最大数。この最大数に達した場合、新しくカーソルをオープンするには、オープンしているカーソルの一部をクローズする必要がある。この列の値は、初期化パラメータSESSION_CACHED_CURSORSから導出される。

COUNT

NUMBER

カーソル(使用中、または使用中でない)の現在の数

OPENS

NUMBER

カーソル・オープンの累積合計数から1を引いた値。現在オープンされていて、この問合せに使用されているカーソルはOPENS統計でカウントされない。

HITS

NUMBER

カーソル・オープンのヒットの累積合計数

HIT_RATIO

NUMBER

オープン・カーソルを検出した回数を、カーソルを検索した回数で割った比率

V$SESSION_EVENT

V$SESSION_EVENTは、セッション別のイベントの待機情報を示します。TIME_WAITED列およびAVERAGE_WAIT列には、高速タイミング・メカニズムをサポートしないプラットフォーム上では0の値が設定されます。このようなプラットフォームでの実行中に、この列に正確な待機時間を反映させるには、パラメータ・ファイルでTIMED_STATISTICSをtrueに設定する必要があります。これによって、システム・パフォーマンスに多少の悪影響が出ます。

関連項目:
「TIMED_STATISTICS」

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッションのID

EVENT

VARCHAR2(64)

待機イベントの名前
関連項目: 付録C「Oracle待機イベント」を参照。

TOTAL_WAITS

NUMBER

セッションによるイベントの合計待機数

TOTAL_TIMEOUTS

NUMBER

セッションによるイベントの合計タイムアウト数

TIME_WAITED

NUMBER

セッションによるイベントの合計待機時間(1/100秒)

AVERAGE_WAIT

NUMBER

セッションによるイベントの平均待機時間(1/100秒)

MAX_WAIT

NUMBER

セッションによるイベントの最大待機時間(1/100秒)

TIME_WAITED_MICRO

NUMBER

セッションによるイベントの合計待機時間(マイクロ秒)

EVENT_ID

NUMBER

待機イベントの識別子

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機イベントのクラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

V$SESSION_FIX_CONTROL

V$SESSION_FIX_CONTROLは、カレント・セッションの修正制御に関する情報(使用可能または使用禁止)を示します。

列

データ型

説明

SESSION_ID

NUMBER

セッション識別子(このビューをV$SESSIONに結合するために使用可能)

BUGNO

NUMBER

バグ番号(修正制御識別子として)

VALUE

NUMBER

修正制御に対して設定されている現行の値

SQL_FEATURE

VARCHAR2(64)

機能の制御ID

DESCRIPTION

VARCHAR2(64)

修正制御の説明

OPTIMIZER_FEATURE_ENABLE

VARCHAR2(25)

修正がデフォルトで有効になっているバージョン

EVENT

NUMBER

この修正を制御するために以前に使用されていたイベント

IS_DEFAULT

NUMBER

現在の値がデフォルトと同じかどうか(同じ場合は1、異なる場合は0)

V$SESSION_LONGOPS

V$SESSION_LONGOPSは、実行に6秒(絶対時間)より長くかかる様々な操作の状態を示します。現在これらの操作には、多くのバックアップおよびリカバリ機能、統計収集、問合せ実行、およびOracleリリースごとに追加される多くの操作が含まれます。

問合せ実行の進行を監視するには、コストベース・オプティマイザを使用する必要があります。また、次のことを行う必要があります。

- TIMED_STATISTICSまたはSQL_TRACEパラメータをtrueに設定します。

- DBMS_STATSパッケージを使用して、ご使用のオブジェクトの統計を収集します。

アプリケーション固有で、実行に長時間かかる操作を、DBMS_APPLICATION_INFO.SET_SESSION_LONGOPSプロシージャを使用してこのビューに追加できます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

長時間実行される操作を処理しているセッションの識別子。長時間実行される操作で複数のセッションが同時に動作している場合、SIDはメイン・セッションまたはマスター・セッションに対応する。

SERIAL#

NUMBER

長時間実行される操作を処理しているセッションのシリアル番号。長時間実行される操作で複数のセッションが同時に動作している場合、SERIAL#はメイン・セッションまたはマスター・セッションに対応する。SERIAL#は、セッションのオブジェクトを一意に識別するために使用される。これによって、セッションが終了してから別のセッションが同じセッションIDで開始される場合、セッション・レベルのコマンドが必ず正しいセッション・オブジェクトに適用される。

OPNAME

VARCHAR2(64)

操作の詳細な説明

TARGET

VARCHAR2(64)

操作が実行されたオブジェクト

TARGET_DESC

VARCHAR2(32)

ターゲットの説明

SOFAR

NUMBER

OPNAME列に指定された操作で、これまで実行された作業単位

TOTALWORK

NUMBER

OPNAME列に指定された操作の作業単位の合計

UNITS

VARCHAR2(32)

測定単位

START_TIME

DATE

操作の開始時刻

LAST_UPDATE_TIME

DATE

操作の統計が前回更新された時刻

TIMESTAMP

DATE

操作固有のタイムスタンプ

TIME_REMAINING

NUMBER

操作が終了するまでの残りの推定時間(秒)

ELAPSED_SECONDS

NUMBER

操作の開始からの経過時間(秒)

CONTEXT

NUMBER

コンテキスト

MESSAGE

VARCHAR2(512)

統計サマリー・メッセージ

USERNAME

VARCHAR2(30)

操作を実行するユーザーのユーザーID

SQL_ADDRESS

RAW(4 | 8)

SQL_HASH_VALUE列の値とともに使用され、操作に対応付けられたSQL文を識別する

SQL_HASH_VALUE

NUMBER

SQL_ADDRESS列の値とともに使用され、操作に対応付けられたSQL文を識別する

SQL_ID

VARCHAR2(13)

長時間操作がある場合、それに対応付けられたSQL文のSQL識別子

SQL_PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

SQLプランのハッシュ値。SQL_IDがNULLの場合はNULL。

SQL_EXEC_START

DATE

SQL実行が開始された時刻。SQL_IDがNULLの場合はNULL。

SQL_EXEC_ID

NUMBER

SQL実行識別子(V$SQL_MONITORを参照)

SQL_PLAN_LINE_ID

NUMBER

長時間操作に対応するSQLプランの行ID。長時間操作が実行計画の行に関連付けられていない場合はNULL。

SQL_PLAN_OPERATION

VARCHAR2(30)

プラン操作の名前。SQL_PLAN_LINE_IDがNULLの場合はNULL。

SQL_PLAN_OPTIONS

VARCHAR2(30)

プラン操作のオプション。SQL_PLAN_LINE_IDがNULLの場合はNULL。

QCSID

NUMBER

パラレル・コーディネータのセッション識別子

関連項目:
DBMS_APPLICATION_INFO.SET_SESSION_LONGOPSの詳細は、『Oracle Database PL/SQLパッケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

V$SESSION_OBJECT_CACHE

V$SESSION_OBJECT_CACHEは、ローカル・サーバー(インスタンス)上の現行のユーザー・セッションについて、オブジェクト・キャッシュ統計情報を示します。

列

データ型

説明

PINS

NUMBER

キャッシュ内のオブジェクト確保またはオブジェクト参照の数

HITS

NUMBER

キャッシュ内にすでに存在するオブジェクトのオブジェクト確保の数

TRUE_HITS

NUMBER

キャッシュ内にすでに存在し、理想的な状態にある(この結果、データベースからのリフレッシュを必要としない)オブジェクトの確保の数

HIT_RATIO

NUMBER

HITSのPINSに対する比率

TRUE_HIT_RATIO

NUMBER

TRUE_HITSのPINSに対する比率

OBJECT_REFRESHES

NUMBER

データベースからの新規の値でリフレッシュされた、キャッシュ内のオブジェクトの数

CACHE_REFRESHES

NUMBER

キャッシュ全体(すべてのオブジェクト)がリフレッシュされた回数

OBJECT_FLUSHES

NUMBER

データベースに対してフラッシュされた、キャッシュ内のオブジェクトの数

CACHE_FLUSHES

NUMBER

キャッシュ全体(すべてのオブジェクト)がデータベースに対してフラッシュされた回数

CACHE_SHRINKS

NUMBER

キャッシュが最適サイズに縮小された回数

CACHED_OBJECTS

NUMBER

現在キャッシュにあるオブジェクトの数

PINNED_OBJECTS

NUMBER

現在確保されているオブジェクトの数

CACHE_SIZE

NUMBER

キャッシュの現在のサイズ(バイト)

OPTIMAL_SIZE

NUMBER

キャッシュの最適サイズ(バイト)

MAXIMUM_SIZE

NUMBER

キャッシュの最大サイズ(バイト)

V$SESSION_WAIT

V$SESSION_WAITは、各セッションについて現行または前回の待機を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子。V$SESSION.SIDにマップされる。

SEQ#

NUMBER

現行または前回の待機を一意に識別する番号(待機ごとに増分される)

EVENT

VARCHAR2(64)

セッションが待機しているリソースまたはイベント
関連項目: 付録C「Oracle待機イベント」を参照。

P1TEXT

VARCHAR2(64)

第1待機イベント・パラメータの説明

P1

NUMBER

第1待機イベント・パラメータ(10進数)

P1RAW

RAW(8)

第1待機イベント・パラメータ(16進数)脚注 1

P2TEXT

VARCHAR2(64)

第2待機イベント・パラメータの説明

P2

NUMBER

第2待機イベント・パラメータ(10進数)

P2RAW

RAW(8)

第2待機イベント・パラメータ(16進数)脚注 1

P3TEXT

VARCHAR2(64)

第3待機イベント・パラメータの説明

P3

NUMBER

第3待機イベント・パラメータ(10進数)

P3RAW

RAW(8)

第3待機イベント・パラメータ(16進数)脚注 1

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機イベントのクラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

WAIT_TIME

NUMBER

セッションが現在待機中の場合、値は0。セッションが待機中でない場合、値は次のとおり。

- > 0 - 値は、前回の待機時間(1/100秒)

- -1 - 前回の待機時間は1/100秒未満だった

- -2 - パラメータTIMED_STATISTICSは、falseに設定された

WAIT_TIME_MICROおよびSTATE列が設定されている場合、この列は非推奨になる。

SECONDS_IN_WAIT

NUMBER

セッションが現在待機中の場合、値は現在の待機が開始されるまで待機した時間。セッションが待機中でない場合、値は前回の待機開始以降の時間。
WAIT_TIME_MICROおよびTIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO列が設定されている場合、この列は非推奨になる。

STATE

VARCHAR2(19)

待機状態:

- WAITING - セッションは現在待機中。

- WAITED UNKNOWN TIME - 前回の待機時間が不明。パラメータTIMED_STATISTICSがfalseに設定されている場合はこの値。

- WAITED SHORT TIME - 前回の待機は1/100秒未満だった

- WAITED KNOWN TIME - 前回の待機時間は、WAIT_TIME列で指定される

WAIT_TIME_MICRO

NUMBER

待機時間(マイクロ秒)。セッションが現在待機中の場合、値は現在の待機に費やされた時間。セッションが現在待機中でない場合、値は前回の待機の待機時間。

TIME_REMAINING_MICRO

NUMBER

値は、次のように解釈される

- > 0 - 現在の待機の残り時間(マイクロ秒)

- 0 - 現在の待機はタイムアウトした

- -1 - セッションは現在の待機内で無期限に待機できる

- NULL - セッションは現在待機中でない

TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO

NUMBER

前回の待機終了後の経過時間(マイクロ秒)。セッションが現在待機中の場合、値は0。

脚注 1 P1RAW、P2RAWおよびP3RAW列には、数値が16進数で表示されることを除けば、P1、P2およびP3列と同じ値が表示されます。

関連項目:
「TIMED_STATISTICS」および付録C「Oracle待機イベント」を参照。

V$SESSION_WAIT_CLASS

V$SESSION_WAIT_CLASSは、様々な待機イベント操作に要した時間をセッションごとに示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

SERIAL#

NUMBER

シリアル番号

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機クラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機クラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機クラスの名前

TOTAL_WAITS

NUMBER

セッションに対して発生したクラスの待機回数

TIME_WAITED

NUMBER

セッションが待機クラス内に要した時間

V$SESSION_WAIT_HISTORY

V$SESSION_WAIT_HISTORYは、各アクティブ・セッションの最後の10待機イベントを示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

SEQ#

NUMBER

待機イベントの順序。1が最新イベント。

EVENT#

NUMBER

イベント番号

EVENT

VARCHAR2(64)

セッションが待機しているリソースまたはイベント

P1TEXT

VARCHAR2(64)

第1待機イベント・パラメータの説明

P1

NUMBER

第1待機イベント・パラメータ(10進数)

P2TEXT

VARCHAR2(64)

第2待機イベント・パラメータの説明

P2

NUMBER

第2待機イベント・パラメータ(10進数)

P3TEXT

VARCHAR2(64)

第3待機イベント・パラメータの説明

P3

NUMBER

第3待機イベント・パラメータ(10進数)

WAIT_TIME

NUMBER

待機時間(1/100秒)

WAIT_TIME_MICRO

NUMBER

待機時間(マイクロ秒)

TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO

NUMBER

待機履歴内で前回の待機終了後の経過時間(マイクロ秒)

V$SESSMETRIC

V$SESSMETRICは、すべてのセッションに対するメトリックの値を示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

SESSION_ID

NUMBER

セッションID

SESSION_SERIAL_NUM

NUMBER

セッション・シリアル番号

CPU

NUMBER

CPU使用率

PHYSICAL_READS

NUMBER

物理読取り数

LOGICAL_READS

NUMBER

論理読取りの数

PGA_MEMORY

NUMBER

時間間隔終了時のPGAのサイズ

HARD_PARSES

NUMBER

ハード解析数

SOFT_PARSES

NUMBER

ソフト解析数

PHYSICAL_READ_PCT

NUMBER

物理読取り率

LOGICAL_READ_PCT

NUMBER

論理読取り率

V$SESSTAT

V$SESSTATは、ユーザー・セッションについての統計情報を示します。各統計番号(STATISTIC#)に対応した統計名を調べるには、V$STATNAMEビューを問い合せてください。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッション識別子

STATISTIC#

NUMBER

統計番号
注意: 統計番号は、あるリリースから別のリリースにかけて、変更されずに残るという保証はありません。そのため、アプリケーションでは、この番号ではなく、統計名を使用してください。

VALUE

NUMBER

統計値

関連項目:
「V$STATNAME」および付録E「統計情報の説明」を参照。

V$SGA

V$SGAは、システム・グローバル領域(SGA)のサマリー情報を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(20)

SGAコンポーネント・グループ

VALUE

NUMBER

メモリー・サイズ(バイト)

V$SGA_CURRENT_RESIZE_OPS

V$SGA_CURRENT_RESIZE_OPSは、現在進行中のSGAサイズ変更操作に関する情報を示します。操作には、動的SGAコンポーネントの拡張と縮小があります。すべてのサイズはバイト単位で表されます。

列

データ型

説明

COMPONENT

VARCHAR2(64)

コンポーネント名

OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

操作のタイプ:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

OPER_MODE

VARCHAR2(9)

操作モード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

PARAMETER

VARCHAR2(80)

サイズ変更操作のパラメータ名

INITIAL_SIZE

NUMBER

操作の開始時のパラメータ値

TARGET_SIZE

NUMBER

サイズ変更後のパラメータに必要な値

CURRENT_SIZE

NUMBER

パラメータの現在の値

START_TIME

DATE

操作の開始時刻

LAST_UPDATE_TIME

DATE

操作の最終進行時刻

V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS

V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTSは、動的SGAコンポーネントに関する情報を示します。このビューでは、インスタンスの起動後に完了したすべてのSGAサイズ変更操作に基づく情報が要約されます。すべてのサイズはバイト単位で表されます。

列

データ型

説明

COMPONENT

VARCHAR2(64)

コンポーネント名

CURRENT_SIZE

NUMBER

コンポーネントの現行のサイズ

MIN_SIZE

NUMBER

インスタンス起動後のコンポーネントの最小サイズ

MAX_SIZE

NUMBER

インスタンス起動後のコンポーネントの最大サイズ

USER_SPECIFIED_SIZE

NUMBER

コンポーネントのユーザー・パラメータの値

OPER_COUNT

NUMBER

インスタンス起動後の操作数

LAST_OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

コンポーネントに対して最後に完了した操作:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

LAST_OPER_MODE

VARCHAR2(9)

最後に完了した操作のモード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

LAST_OPER_TIME

DATE

最後に完了した操作の開始時刻

GRANULE_SIZE

NUMBER

拡張操作または縮小操作の粒度

V$SGA_DYNAMIC_FREE_MEMORY

V$SGA_DYNAMIC_FREE_MEMORYは、将来の動的SGAサイズ変更操作に使用可能なSGAメモリーの量に関する情報を示します。

列

データ型

説明

CURRENT_SIZE

NUMBER

使用可能なメモリー容量(バイト)

V$SGA_RESIZE_OPS

V$SGA_RESIZE_OPSは、これまでに完了した800回のSGAサイズ変更操作に関する情報を示します。これには、進行中の操作は含まれません。すべてのサイズはバイト単位で表されます。

列

データ型

説明

COMPONENT

VARCHAR2(64)

コンポーネント名

OPER_TYPE

VARCHAR2(13)

操作のタイプ:

- STATIC

- INITIALIZING

- DISABLED

- GROW

- SHRINK

- SHRINK_CANCEL

OPER_MODE

VARCHAR2(9)

操作モード:

- MANUAL

- DEFERRED

- IMMEDIATE

PARAMETER

VARCHAR2(80)

サイズ変更操作のパラメータ名

INITIAL_SIZE

NUMBER

操作の開始時のパラメータ値

TARGET_SIZE

NUMBER

サイズ変更後のパラメータに要求される値

FINAL_SIZE

NUMBER

サイズ変更後のパラメータの実際の値

STATUS

VARCHAR2(9)

操作の完了状態:

- INACTIVE

- PENDING

- COMPLETE

- CANCELLED

- ERROR

START_TIME

DATE

操作の開始時刻

END_TIME

DATE

操作の終了時刻

V$SGA_TARGET_ADVICE

V$SGA_TARGET_ADVICEは、SGA_TARGET初期化パラメータに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SGA_SIZE

NUMBER

SGAのサイズ

SGA_SIZE_FACTOR

NUMBER

SGA_SIZEとSGAの現行のサイズとの間の比率

ESTD_DB_TIME

NUMBER

このSGA_SIZEに対するDB_TIMEの見積り

ESTD_DB_TIME_FACTOR

NUMBER

現行のSGAサイズのESTD_DB_TIMEとDB_TIMEとの比率

ESTD_PHYSICAL_READS

NUMBER

物理読取り数の見積り

V$SGAINFO

V$SGAINFOは、SGAのサイズ情報(様々なSGA項目のサイズ、グラニュル・サイズ、空きメモリーなど)を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(32)

SGAサイズ項目の名前

BYTES

NUMBER

項目のサイズ(バイト)

RESIZEABLE

VARCHAR2(3)

統計のサイズが変更可能かどうか(Yes | No)

V$SGASTAT

V$SGASTATは、システム・グローバル領域(SGA)の詳細情報を示します。

列

データ型

説明

POOL

VARCHAR2(12)

NAMEのメモリーがあるプール:

- shared pool: メモリーは共有プールから割り当てられる

- large pool: メモリーはラージ・プールから割り当てられる

- java pool: メモリーはJavaプールから割り当てられる

- streams pool: メモリーはStreamsプールから割り当てられる

NAME

VARCHAR2(26)

SGAコンポーネント名

BYTES

NUMBER

メモリー・サイズ(バイト)

V$SHARED_POOL_ADVICE

V$SHARED_POOL_ADVICEは、様々なサイズの共有プールでの解析時間の見積りに関する情報を示します。サイズは、現行の共有プール・サイズまたは確保済のライブラリ・キャッシュ・メモリーの容量(いずれか大きい方)の10%から現行の共有プール・サイズの200%までの範囲で、等間隔です。間隔値は、現行の共有プール・サイズに応じて異なります。

列

データ型

説明

SHARED_POOL_SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

見積り用の共有プール・サイズ(MB)

SHARED_POOL_SIZE_FACTOR

NUMBER

現行の共有プール・サイズに対するサイズ要因

ESTD_LC_SIZE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュに使用中のメモリー見積り(MB)

ESTD_LC_MEMORY_OBJECTS

NUMBER

指定したサイズの共有プールに格納されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトの見積り数

ESTD_LC_TIME_SAVED

NUMBER

指定したサイズの共有プール内で検出されるライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトによる、解析経過時間の短縮見積り(秒)。この時間は、使用可能な空きメモリーの不足によってメモリーから消去された必要なオブジェクトを、共有プールに再ロードするのに要する時間に相当する。

ESTD_LC_TIME_SAVED_FACTOR

NUMBER

現行の共有プール・サイズに対する解析時間の見積り短縮要因

ESTD_LC_LOAD_TIME

NUMBER

指定したサイズの共有プール内で解析を行う場合の経過時間の見積り(秒)

ESTD_LC_LOAD_TIME_FACTOR

NUMBER

現行の共有プール・サイズに対するロード時間の見積り要因

ESTD_LC_MEMORY_OBJECT_HITS

NUMBER

指定したサイズの共有プール内でライブラリ・キャッシュ・メモリー・オブジェクトが検出された回数の見積り

V$SHARED_POOL_RESERVED

V$SHARED_POOL_RESERVEDは、共有プール内で確保済プールおよび領域をチューニングする場合に有効な統計情報を示します。

列

データ型

説明

FREE_SPACE

NUMBER

確保済メモリー・リスト上の空き領域の合計サイズ脚注 1

AVG_FREE_SIZE

NUMBER

確保済メモリー・リストの空きメモリーの平均サイズ脚注 1

FREE_COUNT

NUMBER

確保済メモリー・リスト上のメモリーの空き部分の数脚注 1

MAX_FREE_SIZE

NUMBER

確保済メモリー・リスト上のメモリーの最大空き部分のサイズ脚注 1

USED_SPACE

NUMBER

確保済メモリー・リスト上の使用済メモリーの合計量脚注 1

AVG_USED_SIZE

NUMBER

確保済メモリー・リスト上の使用済メモリーの平均サイズ脚注 1

USED_COUNT

NUMBER

確保済メモリー・リスト上のメモリーの使用済部分の数脚注 1

MAX_USED_SIZE

NUMBER

確保済メモリー・リスト上のメモリーの最大使用済部分のサイズ脚注 1

REQUESTS

NUMBER

メモリーの空き部分を見つけるために、確保済メモリー・リストが検索された回数脚注 1

REQUEST_MISSES

NUMBER

要求を満たすだけのメモリーの空き部分が確保済メモリー・リストになく、LRUリストからオブジェクトのフラッシュを開始した回数脚注 1

LAST_MISS_SIZE

NUMBER

確保済メモリー・リストに要求を満たすだけのメモリーの空き部分がなく、LRUリストからオブジェクトのフラッシュを開始したときの、最後の要求ミスの要求サイズ。脚注 1

MAX_MISS_SIZE

NUMBER

確保済メモリー・リストに要求を満たすだけのメモリーの空き部分がなく、LRUリストからオブジェクトのフラッシュを開始したときの、最大の要求ミスの要求サイズ。脚注 1

REQUEST_FAILURES

NUMBE

要求を満たすためのメモリーを検出できなかった回数。内部フラッシュ(メモリーの解放に使用される)がメモリー要求を満たさない場合は、エラーORA-04031が発生する。脚注 2

LAST_FAILURE_SIZE

NUMBER

最後に失敗した要求の要求サイズ。内部フラッシュ(メモリーの解放に使用される)がメモリー要求を満たさない場合は、エラーORA-04031が発生する。脚注 2

ABORTED_REQUEST_THRESHOLD

NUMBER

オブジェクトをフラッシュせずにORA-04031エラーを送信する要求の最小サイズ脚注 2

ABORTED_REQUESTS

NUMBER

オブジェクトをフラッシュせずにORA-04031エラーを送信した要求の数脚注 2

LAST_ABORTED_SIZE

NUMBER

LRUリストからオブジェクトをフラッシュせずにORA-04031エラーを戻した要求の最後のサイズ脚注 2

脚注 1 これらの列は、初期化パラメータSHARED_POOL_RESERVED_SIZEに有効な値が設定されている場合にのみ有効です。

脚注 2 これらの列には、SHARED_POOL_RESERVED_SIZEが設定されていなくても、有効となる値が設定されています。

V$SHARED_SERVER

V$SHARED_SERVERは、共有サーバー・プロセスの情報を示します。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(4)

サーバー名

PADDR

RAW(4 | 8)

サーバーのプロセス・アドレス

STATUS

VARCHAR2(16)

サーバー状態:
EXEC - SQLを実行中

WAIT(ENQ) - ロックを待機中

WAIT(SEND) - ユーザーへのデータ送信のために待機中

WAIT(COMMON) - アイドル状態でユーザー要求を待機中

WAIT(RESET) - サーキットがブレーク後リセットされるのを待機中

QUIT - 終了

MESSAGES

NUMBER

処理されたメッセージの数

BYTES

NUMBER

全メッセージの合計バイト数

BREAKS

NUMBER

ブレーク数

CIRCUIT

RAW(4 | 8)

現在処理されているサーキットのアドレス

IDLE

NUMBER

合計アイドル時間(1/100秒)

BUSY

NUMBER

合計ビジー時間(1/100秒)

IN_NET

NUMBER

合計着信ネットワーク待機時間(1/100秒)

OUT_NET

NUMBER

合計発信ネットワーク待機時間(1/100秒)

REQUESTS

NUMBER

このサーバーの存続期間に共通キューから取り出された要求の合計数

V$SHARED_SERVER_MONITOR

V$SHARED_SERVER_MONITORは、共有サーバーをチューニングするための情報を示します。

列

データ型

説明

MAXIMUM_CONNECTIONS

NUMBER

インスタンスの起動後、同時に使用中のバーチャル・サーキットの最大数。この値がCIRCUITS初期化パラメータの設定値に達した場合は、CIRCUITS値を大きくすることを検討する必要がある。
関連項目: 「CIRCUITS」

MAXIMUM_SESSIONS

NUMBER

インスタンスの起動後、同時に使用中の共有サーバー・セッションの最大数。この値がSHARED_SERVER_SESSIONS初期化パラメータの設定値に達した場合は、SHARED_SERVER_SESSIONS値を大きくすることを検討する必要がある。
関連項目: 「SHARED_SERVER_SESSIONS」

SERVERS_STARTED

NUMBER

インスタンスの起動後に起動された共有サーバーの合計数(ただし、インスタンスの起動時に起動された共有サーバーは含まない)

SERVERS_TERMINATED

NUMBER

インスタンスの起動後にOracleが停止した共有サーバーの合計数

SERVERS_HIGHWATER

NUMBER

インスタンスの起動後、同時に実行中のサーバーの最大数。この値がMAX_SHARED_SERVERS初期化パラメータの設定値に達した場合は、SHARED_SERVERS値を大きくすることを検討する必要がある。
関連項目: 「SHARED_SERVERS」

V$SORT_SEGMENT

V$SORT_SEGMENTは、特定のインスタンスの各ソート・セグメントの情報を示します。このビューは、表領域がTEMPORARYタイプの場合にかぎり更新されます。

列

データ型

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(31)

表領域の名前

SEGMENT_FILE

NUMBER

第1エクステントのファイル番号

SEGMENT_BLOCK

NUMBER

第1エクステントのブロック番号

EXTENT_SIZE

NUMBER

エクステント・サイズ

CURRENT_USERS

NUMBER

セグメントのアクティブ・ユーザーの数

TOTAL_EXTENTS

NUMBER

セグメント内のエクステントの合計数

TOTAL_BLOCKS

NUMBER

セグメント内のブロックの合計数

USED_EXTENTS

NUMBER

アクティブ・ソートに割り当てられたエクステント数

USED_BLOCKS

NUMBER

アクティブ・ソートに割り当てられたブロック数

FREE_EXTENTS

NUMBER

いずれのソートにも割り当てられないエクステント数

FREE_BLOCKS

NUMBER

いずれのソートにも割り当てられないブロック数

ADDED_EXTENTS

NUMBER

エクステントの割当ての数

EXTENT_HITS

NUMBER

未使用のエクステントがプールにあった回数

FREED_EXTENTS

NUMBER

割当て解除されたエクステントの数

FREE_REQUESTS

NUMBER

割当て解除要求の数

MAX_SIZE

NUMBER

今までに使用されたエクステントの最大数

MAX_BLOCKS

NUMBER

今までに使用されたブロックの最大数

MAX_USED_SIZE

NUMBER

すべてのソートで使用されたエクステントの最大数

MAX_USED_BLOCKS

NUMBER

すべてのソートで使用されたブロックの最大数

MAX_SORT_SIZE

NUMBER

個のソートで使用されたエクステントの最大数

MAX_SORT_BLOCKS

NUMBER

個のソートで使用されたブロックの最大数

RELATIVE_FNO

NUMBER

ソート・セグメント・ヘッダーの相対ファイル番号

V$SPPARAMETER

V$SPPARAMETERは、サーバー・パラメータ・ファイルの内容に関する情報を示します。インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されなかった場合は、このビューの各行のISSPECIFIED列がFALSEとなります。

列

データ型

説明

SID

VARCHAR2(80)

パラメータが定義されているSID

NAME

VARCHAR2(80)

パラメータ名

TYPE

VARCHAR2(11)

パラメータ・タイプ

VALUE

VARCHAR2(255)

パラメータ値(インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されなかった場合はNULL)

DISPLAY_VALUE

VARCHAR2(255)

わかりやすいフォーマットのパラメータ値。たとえば、VALUE列に大整数パラメータに対して値262144が表示されている場合、DISPLAY_VALUE列には値256Kが表示される。

ISSPECIFIED

VARCHAR2(6)

パラメータがサーバー・パラメータ・ファイルに指定されているか(TRUE)指定されていないか(FALSE)

ORDINAL

NUMBER

パラメータ値の位置(序数)(インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されなかった場合は0)。値が文字列リストにあるパラメータにのみ有効。

UPDATE_COMMENT

VARCHAR2(255)

最新の更新に関連するコメント(インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されなかった場合はNULL)

V$SQL

V$SQLは、GROUP BY句のない共有SQL領域についての統計情報を示し、入力された元のSQLテキストの子ごとに1行ずつ表示します。V$SQLに表示される統計情報は、通常、問合せの実行が終了した時点で更新されます。ただし、問合せの実行が長期にわたる場合は、5秒ごとに更新されます。これによって、実行中に、長時間実行されるSQL文の影響を容易に確認できます。

列

データ型

説明

SQL_TEXT

VARCHAR2(1000)

カレント・カーソルのSQLテキストの最初の1000文字

SQL_FULLTEXT

CLOB

CLOB列として公開されるSQL文の全テキスト。SQL文の全テキストは、V$SQLTEXT動的パフォーマンス・ビューと結合するかわりに、この列を使用して取出し可能。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

SHARABLE_MEM

NUMBER

この子カーソルが使用している共有メモリーのバイト数

PERSISTENT_MEM

NUMBER

子カーソルの存続期間に使用されるメモリーの固定バイト数

RUNTIME_MEM

NUMBER

子カーソルの実行時に必要なメモリーの固定量

SORTS

NUMBER

子カーソルに対して実行されたソート数

LOADED_VERSIONS

NUMBER

コンテキスト・ヒープがロードされるかどうか(1 | 0)

OPEN_VERSIONS

NUMBER

子カーソルがロックされているかどうか(1 | 0)

USERS_OPENING

NUMBER

子カーソルをオープンしているユーザーの数

FETCHES

NUMBER

SQL文に関連するフェッチ数

EXECUTIONS

NUMBER

このオブジェクトがライブラリ・キャッシュに入れられた後で行われた実行数

PX_SERVERS_EXECUTIONS

NUMBER

パラレル実行サーバーで処理された実行の合計数(文がパラレル実行されなかったときは0)

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後で、このカーソルが完全に実行された回数。カーソルが正常に実行されなかったか、カーソルがクローズまたは再実行される前にこのカーソルによって生成された先頭の数列のみフェッチされたため、カーソルが部分的に実行された場合、この統計の値は増分されない。END_OF_FETCH_COUNT列の値は、EXECUTIONS列の値以下に定義される。

USERS_EXECUTING

NUMBER

文を実行しているユーザーの数

LOADS

NUMBER

オブジェクトがロードまたは再ロードされた回数

FIRST_LOAD_TIME

VARCHAR2(19)

親の作成時刻のタイムスタンプ

INVALIDATIONS

NUMBER

この子カーソルが無効にされた回数

PARSE_CALLS

NUMBER

この子カーソルに対する解析コール数

DISK_READS

NUMBER

この子カーソルに対するディスク読取り数

DIRECT_WRITES

NUMBER

この子カーソルに対する直接書込み数

BUFFER_GETS

NUMBER

この子カーソルに対するバッファ取得数

APPLICATION_WAIT_TIME

NUMBER

アプリケーションの待機時間(マイクロ秒)

CONCURRENCY_WAIT_TIME

NUMBER

同時実行性待機時間(マイクロ秒)

CLUSTER_WAIT_TIME

NUMBER

クラスタの待機時間(マイクロ秒)

USER_IO_WAIT_TIME

NUMBER

ユーザーI/O待機時間(マイクロ秒)

PLSQL_EXEC_TIME

NUMBER

PL/SQL実行時間(マイクロ秒)

JAVA_EXEC_TIME

NUMBER

Java実行時間(マイクロ秒)

ROWS_PROCESSED

NUMBER

解析されたSQL文が戻す行数の合計

COMMAND_TYPE

NUMBER

Oracleコマンド・タイプ定義

OPTIMIZER_MODE

VARCHAR2(10)

SQL文が実行されたモード

OPTIMIZER_COST

NUMBER

オプティマイザによるこの問合せのコスト

OPTIMIZER_ENV

RAW(2000)

オプティマイザ環境

OPTIMIZER_ENV_HASH_VALUE

NUMBER

オプティマイザ環境のハッシュ値

PARSING_USER_ID

NUMBER

この子カーソルを作成したユーザーのユーザーID

PARSING_SCHEMA_ID

NUMBER

この子カーソルの作成に使用されたスキーマID

PARSING_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

この子カーソルの作成に使用されたスキーマ名

KEPT_VERSIONS

NUMBER

この子カーソルがDBMS_SHARED_POOLパッケージを使用してキャッシュ内に確保されるようにマークされているかどうかを示す。

ADDRESS

RAW(4 | 8)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

TYPE_CHK_HEAP

RAW(4)

この子カーソルに対する型チェック・ヒープの記述子

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値

OLD_HASH_VALUE

NUMBER

古いSQLハッシュ値

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

このカーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

CHILD_NUMBER

NUMBER

この子カーソルの番号

SERVICE

VARCHAR2(64)

サービス名

SERVICE_HASH

NUMBER

SERVICE列に表示されている名前のハッシュ値

MODULE

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEをコールして設定した)モジュールの名前

MODULE_HASH

NUMBER

MODULE列にリストされているモジュールのハッシュ値

ACTION

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONをコールして設定した)アクションの名前

ACTION_HASH

NUMBER

ACTION列にリストされているアクションのハッシュ値

SERIALIZABLE_ABORTS

NUMBER

トランザクションをシリアライズできずにORA-08177エラーとなった回数(カーソルごと)

OUTLINE_CATEGORY

VARCHAR2(64)

アウトラインがカーソルの指示中に適用された場合、この列はアウトラインのカテゴリを示す。そうでない場合、この列は空白のまま。

CPU_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用するCPU時間(マイクロ秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

解析、実行およびフェッチに対してこのカーソルで使用される経過時間(マイクロ秒)です。カーソルがパラレル実行を使用する場合、ELAPSED_TIME_TOTALは、問合せコーディネータへの時間にすべてのパラレル問合せスレーブ処理を加えた累積時間です。

OUTLINE_SID

NUMBER

アウトライン・セッション識別子

CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

SQLTYPE

NUMBER

文に使用されるSQL言語のバージョンを示す

REMOTE

VARCHAR2(1)

カーソルがリモート・マップされているか(Y)されていないか(N)

OBJECT_STATUS

VARCHAR2(19)

カーソルのステータス:

- VALID - 有効かつ認可、エラーなし

- VALID_AUTH_ERROR - 有効かつ認可、ただし認可エラーが発生した

- VALID_COMPILE_ERROR - 有効かつ認可、ただしコンパイル・エラーが発生した

- VALID_UNAUTH - 有効、ただし無認可

- INVALID_UNAUTH - 無効かつ無認可

- INVALID - 無効かつ無認可、ただしタイムスタンプを保持

LITERAL_HASH_VALUE

NUMBER

CURSOR_SHARINGが使用されている場合、システム生成のバインド変数と置換され、一致させる必要があるリテラルのハッシュ値。この値は、SQL文のハッシュ値ではない。CURSOR_SHARINGが使用されていない場合、この値は0。

LAST_LOAD_TIME

VARCHAR2(19)

問合せプランがライブラリ・キャッシュにロードされた時刻

IS_OBSOLETE

VARCHAR2(1)

カーソルが廃止になったかどうか(Y | N)。子カーソルの数が多すぎると、カーソルが廃止になることがある。

IS_BIND_SENSITIVE

VARCHAR2(1)

カーソルがバインド・センシティブかどうか(Y | N)。述語の選択を計算するときにオプティマイザがバインド変数値の1つを照合する場合、およびバインド変数値の変更によってオプティマイザが別のプランを生成する場合、問合せはバインド・センシティブとみなされる。

IS_BIND_AWARE

VARCHAR2(1)

カーソルがバインド対応かどうか(Y | N)。問合せが拡張カーソル共有を使用するようにマークされている場合、問合せはバインド対応とみなされる。この問合せは、バインド・センシティブとしてすでにマークされている。

IS_SHAREABLE

VARCHAR2(1)

カーソルが共有可能かどうか(Y | N)

CHILD_LATCH

NUMBER

カーソルを保護している子ラッチ番号。この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

SQL_PROFILE

VARCHAR2(64)

この文に使用されるSQLプロファイル(ある場合)

SQL_PATCH

VARCHAR2(30)

この文に使用されるSQLパッチ(ある場合)

SQL_PLAN_BASELINE

VARCHAR2(30)

この文に使用されるSQLプラン・ベースライン(ある場合)

PROGRAM_ID

NUMBER

プログラム識別子

PROGRAM_LINE#

NUMBER

プログラム行番号

EXACT_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

正規化されたSQLテキストに対して計算されたシグネチャ。正規化には、空白の削除と非リテラル文字列の大文字化が含まれる。

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

LAST_ACTIVE_TIME

DATE

問合せプランが最後にアクティブになった時刻

BIND_DATA

RAW(2000)

バインド・データ

TYPECHECK_MEM

NUMBER

タイプ・チェック・メモリー

IO_CELL_OFFLOAD_ELIGIBLE_BYTES

NUMBER

Exadataストレージ・システムによるフィルタリングが可能なI/Oのバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_INTERCONNECT_BYTES

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数

PHYSICAL_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数

PHYSICAL_READ_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数

PHYSICAL_WRITE_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数

OPTIMIZED_PHY_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された、データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取りI/Oリクエスト数

LOCKED_TOTAL

NUMBER

子カーソルがロックされた合計回数

PINNED_TOTAL

NUMBER

子カーソルが確保された合計回数

IO_CELL_UNCOMPRESSED_BYTES

NUMBER

Exadataセルにオフロードされる非圧縮バイト数(解凍後のサイズ)
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_CELL_OFFLOAD_RETURNED_BYTES

NUMBER

通常のI/Oパスを通してExadataセルから戻されるバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

V$SQL_BIND_CAPTURE

V$SQL_BIND_CAPTUREは、SQLカーソルによって使用されたバインド変数に関する情報を示します。ビュー内の各行には、カーソルで定義されたバインド変数1個に関する情報が格納されています。次の情報が表示される。

- そのバインド変数を定義するカーソルへの参照
(hash_value, address)は親カーソル用および(hash_value, child_address)は子カーソル用

- バインド・メタデータ
バインド変数の名前、位置、データ型、キャラクタ・セットID、精度、スケールおよび最大長

- バインド・データ
バインド変数に対応付けられたSQL文の以前の実行中に、バインド変数に対して使用されたバインド値の1つ。このビューでは、バインド変数が取得されない場合があります。バインド変数の型が単純な場合(LONG、LOBおよびADTデータ型は除外)またはバインド変数がSQL文のWHERE句またはHAVING句で使用されている場合にのみ、バインド値が表示されます

STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがBASICに設定されている場合、バインド取得は実行できません。このビューは、(HASH_VALUE, ADDRESS)のV$SQLAREAおよび(HASH_VALUE, CHILD_ADDRESS)のV$SQLと結合できます。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

親カーソルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのハッシュ値。ハッシュ値はビューの固定索引で、ビューへのアクセスをスピードアップするために必ず使用する。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

CHILD_NUMBER

NUMBER

子カーソル番号

NAME

VARCHAR2(30)

バインド変数の名前

POSITION

NUMBER

SQL文内のバインド変数の位置

DUP_POSITION

NUMBER

バインディングが名前によって実行され、バインド変数の複製が作成された場合、この列には1次バインド変数の位置が設定される。

DATATYPE

NUMBER

バインド・データ型の内部識別子

DATATYPE_STRING

VARCHAR2(15)

バインド・データ型のテキスト表現

CHARACTER_SID

NUMBER

各国語キャラクタ・セットの識別子

PRECISION

NUMBER

精度(数値バインド用)

SCALE

NUMBER

スケール(数値バインド用)

MAX_LENGTH

NUMBER

最大バインド長

WAS_CAPTURED

VARCHAR2(3)

バインド値が取得されたかどうか(YES | NO)

LAST_CAPTURED

DATE

バインド値が取得された日付。バインド値は、SQL文の実行時に取得される。オーバーヘッドを制限するには、指定したカーソルに対して最大15分間隔でバインドを取得する。

VALUE_STRING

VARCHAR2(4000)

文字列として表されたバインドの値

VALUE_ANYDATA

ANYDATA

ANYDATAデータ型を使用して表されたバインドの値。この表現は、バインド変数の値をプログラムでデコードする場合に有効。

V$SQL_BIND_DATA

V$SQL_BIND_DATAは、このビューを問い合せているセッションが所有する各カーソル内の個別の各バインド変数に対して、次のことを示します。

- バインド変数がユーザー定義の場合、実際のバインド・データ

- CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されていて、バインド変数がシステム生成の場合、元となっているリテラル。(システム生成バインドは、SHARED_FLAG2列に256の値を持つ。)

列

データ型

説明

CURSOR_NUM

NUMBER

このバインドのカーソル番号

POSITION

NUMBER

バインド位置

DATATYPE

NUMBER

バインド・データ型

SHARED_MAX_LEN

NUMBER

このバインドと対応付けられた共有カーソル・オブジェクトからの、このバインドの共有最大長

PRIVATE_MAX_LEN

NUMBER

クライアントから送信された、このバインドのプライベート最大長

ARRAY_SIZE

NUMBER

配列要素の最大数(配列バインドのみ)

PRECISION

NUMBER

精度(数値バインド用)

SCALE

NUMBER

スケール(数値バインド用)

SHARED_FLAG

NUMBER

共有バインド・データ・フラグ

SHARED_FLAG2

NUMBER

共有バインド・データ・フラグ(続き)

BUF_ADDRESS

RAW(4 | 8)

バインド・バッファ・メモリー・アドレス

BUF_LENGTH

NUMBER

バインド・バッファの長さ

VAL_LENGTH

NUMBER

バインド値の実際の長さ

BUF_FLAG

NUMBER

バインド・バッファ・フラグ

INDICATOR

NUMBER

バインド・インジケータ

VALUE

VARCHAR2(4000)

バインド・バッファの内容

V$SQL_BIND_METADATA

V$SQL_BIND_METADATAは、このビューを問い合せているセッションが所有する各カーソル内の個別の各バインド変数に対して、次のことを示します。

- バインド変数がユーザー定義の場合、クライアントが提供するバインド・メタデータ

- CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されていて、バインド変数がシステム生成の場合、元となっているリテラルに基づくメタデータ

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

このバインド変数を所有する子カーソルのメモリー・アドレス

POSITION

NUMBER

バインド位置

DATATYPE

NUMBER

バインド・データ型

MAX_LENGTH

NUMBER

バインド値の最大長

ARRAY_LEN

NUMBER

配列要素の最大数(配列バインドのみ)

BIND_NAME

VARCHAR2(30)

ユーザー定義またはシステム生成のバインド変数名(使用している場合)

V$SQL_CS_HISTOGRAM

V$SQL_CS_HISTOGRAMでは、適応カーソル共有によって格納される監視情報が要約されます。この情報は、問合せに対して拡張カーソル共有を有効にするかどうかを決定するために使用されます。この情報はヒストグラムに格納され、このヒストグラムのバケットの内容がこのビューによって公開されます。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

CHILD_NUMBER

NUMBER

監視されている子カーソルの数

BUCKET_ID

NUMBER

監視ヒストグラムのバケット数

COUNT

NUMBER

ヒストグラムのこのバケットの値

V$SQL_CS_SELECTIVITY

V$SQL_CS_SELECTIVITYは、拡張カーソル共有モードでの子カーソルの有効な選択性範囲を公開します。有効範囲は、バインドを含む各述語の下限値および上限値で構成されます。子カーソルが共有されるためには、各述語の選択性(現在のバインド値を含む)が、対応する下限値と上限値の間に収まる必要があります。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

CHILD_NUMBER

NUMBER

子カーソルの番号

PREDICATE

VARCHAR2(40)

選択性が下限値と上限値の間に収まる必要がある述語

RANGE_ID

NUMBER

複数の述語の下限値と上限値に一致させるために使用される範囲の識別子

LOW

VARCHAR2(10)

許容される選択性の下限

HIGH

VARCHAR2(10)

許容される選択性の上限

V$SQL_CS_STATISTICS

V$SQL_CS_STATISTICSは、適応カーソル共有の監視コンポーネントによって使用されるRAW実行統計を示します。実行のサンプルは、監視されます。このビューは、サンプリングされた実行、およびそれらの実行の統計の内容を公開します。統計は、バインド値の固有のセットごとに累積されます。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

CHILD_NUMBER

NUMBER

監視されている子カーソルの数

BIND_SET_HASH_VALUE

NUMBER

バインドの値のハッシュ

PEEKED

VARCHAR2(1)

カーソルの作成に使用されたバインド・セットであるかどうか(Y | N)

EXECUTIONS

NUMBER

このバインド・セットが実行および監視された回数

ROWS_PROCESSED

NUMBER

このバインド・セットを含むすべての監視対象の実行中に、計画内のすべての行ソースによって処理される累積行数

BUFFER_GETS

NUMBER

このバインド・セットを含むすべての監視対象の実行中に取得したバッファの累積数

CPU_TIME

NUMBER

このバインド・セットを含む監視対象の実行についてこのカーソルによって使用される累積CPU時間(マイクロ秒)

V$SQL_CURSOR

V$SQL_CURSORは、このビューを問い合せているセッションと対応付けられた各カーソルのデバッグ情報を示します。

列

データ型

説明

CURNO

NUMBER

カーソル番号

FLAG

NUMBER

カーソルで設定されたフラグ

STATUS

VARCHAR2(9)

カーソルの状態

PARENT_HANDLE

RAW(4 | 8)

親カーソル・ハンドルのポインタ

PARENT_LOCK

RAW(4 | 8)

親カーソル・ロックのポインタ

CHILD_LOCK

RAW(4 | 8)

子カーソル・ロックのポインタ

CHILD_PIN

RAW(4 | 8)

子カーソル確保のポインタ

PERS_HEAP_MEM

NUMBER

このカーソル用に永続ヒープから割り当てられたメモリーの合計量

WORK_HEAP_MEM

NUMBER

このカーソル用に作業ヒープから割り当てられたメモリーの合計量

BIND_VARS

NUMBER

解析されてカレント・カーソルとなっている問合せ内のバインド位置の合計数

DEFINE_VARS

NUMBER

解析されてカレント・カーソルとなっている問合せ内の定義変数の合計数

BIND_MEM_LOC

VARCHAR2(64)

バインド変数が格納されているメモリー・ヒープ(UGAまたはCGA)

INST_FLAG

VARCHAR2(64)

インスタンス化オブジェクト・フラグ

INST_FLAG2

VARCHAR2(64)

インスタンス化オブジェクト・フラグ(続き)

V$SQL_JOIN_FILTER

V$SQL_JOIN_FILTERは、結合フィルタをパラレル・カーソルに使用した場合の各特性に関するパフォーマンス情報を示します。(結合フィルタとは、パラレル通信を回避するため、結合操作に先立って表の各行に適用されるビットマップ・フィルタのことです。)

列

データ型

説明

QC_SESSION_ID

NUMBER

パラレル問合せ用カーソルのQC(問合せコーディネータ)セッションID

QC_INSTANCE_ID

NUMBER

パラレル問合せ用カーソルのQC(問合せコーディネータ)インスタンスID

SQL_PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

パラレル問合せ用カーソルのSQLプラン・ハッシュ値

LENGTH

NUMBER

結合フィルタ・フィールドの合計サイズ

BITS_SET

NUMBER

このフィルタに設定されたビット数

FILTERED

NUMBER

結合フィルタによって表示される行数

PROBED

NUMBER

ビットマップ・フィルタに対するテストを終えた表の行数。これは、フィルタされた行とフィルタされなかった行の合計になる。

ACTIVE

NUMBER

フィルタがアクティブ(Yes)か非アクティブ(No)か

V$SQL_MONITOR

V$SQL_MONITORは、実行がOracleによって監視された(または監視されている)SQL文を示します。SQL文の実行が監視されるたびに、V$SQL_MONITOR内にエントリが作成されます。SQL文がパラレルで実行されるかまたはCPUまたはI/O時間を5秒以上消費すると、自動的にSQL監視が開始されます。

監視対象のSQL文の実行中、V$SQL_MONITOR内の統計は通常、毎秒ほぼリアルタイムで更新されます。実行の終了後、監視情報はすぐに削除されません。かわりに、最低1分間、V$SQL_MONITORに保存されます。エントリは最終的に削除され、その領域が新しい文の監視時に再利用されます。

列

データ型

説明

KEY

NUMBER

V$SQL_MONITORをV$SQL_PLAN_MONITORに格納された対応するプラン・レベルの監視統計に効率的に結合するための人為的な結合キー

STATUS

VARCHAR2(19)

SQL実行のステータス:

- QUEUED - SQL文はキューに入れられている

- EXECUTING - SQL文は現在も実行中

- DONE (ERROR) - エラーが発生して、実行が終了した

- DONE (FIRST N ROWS) - すべての行がフェッチされる前に、実行はアプリケーションにより終了された

- DONE (ALL ROWS) - 実行が終了して、すべての行はフェッチされた

- DONE - 実行が終了した(パラレル実行)

USER#

NUMBER

監視対象のSQLを発行したデータベース・ユーザーのユーザーID

USERNAME

VARCHAR2(30)

監視対象のSQLを発行したデータベース・ユーザーのユーザー名

MODULE脚注 1

VARCHAR2(64)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEプロシージャによって設定された、サンプリング時の実行モジュールの名前

ACTION脚注 1

VARCHAR2(64)

DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONプロシージャによって設定された、サンプリング時の実行アクションの名前

SERVICE_NAME

VARCHAR2(64)

ユーザー・セッションのサービス名

CLIENT_IDENTIFIER

VARCHAR2(64)

ユーザー・セッションのクライアント識別子

CLIENT_INFO

VARCHAR2(64)

ユーザー・セッションのクライアント情報

PROGRAM

VARCHAR2(48)

監視対象のSQLを発行したOSプログラムの名前

PLSQL_ENTRY_OBJECT_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのオブジェクトID(PL/SQLサブプログラムがスタック上にない場合は、NULL)

PLSQL_ENTRY_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

スタック上の最上位PL/SQLサブプログラムのサブプログラムID(PL/SQLサブプログラムがスタック上にない場合は、NULL)

PLSQL_OBJECT_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLサブプログラムのオブジェクトID(SQLの実行中はNULL)

PLSQL_SUBPROGRAM_ID

NUMBER

現在実行中のPL/SQLオブジェクトのサブプログラムID(SQLの実行中はNULL)

FIRST_REFRESH_TIME

DATE

SQL文の監視が開始した時刻。通常は、SQL実行開始時刻の数秒後。

LAST_REFRESH_TIME

DATE

V$SQL_MONITOR内のSQL文の統計が前回更新された時刻。文の実行中は、統計が通常毎秒リフレッシュされる。

REFRESH_COUNT

NUMBER

V$SQL_MONITOR統計がリフレッシュされた回数(通常、SQL文実行中の1秒に1回)

SID

NUMBER

監視対象のSQL文を実行している(または実行が完了した)セッション識別子

PROCESS_NAME

VARCHAR2(5)

文を実行している(または実行を完了した)プロセス名識別子。プロセスがフォアグラウンドの場合はora。それ以外の場合は、バックグラウンド・プロセス名(たとえば、PXサーバーp001ではp001)。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

監視対象の文のSQL識別子

SQL_TEXT

VARCHAR2(2000)

監視対象のSQLテキストの最初の2000文字(最大)

IS_FULL_SQLTEXT

VARCHAR2(1)

SQL_TEXT列にすべてのSQLテキストが含まれているかどうか(Y | N)

SQL_EXEC_START

DATE

実行の開始時刻

SQL_EXEC_ID

NUMBER

実行識別子。3つの列SQL_ID、SQL_EXEC_STARTおよびSQL_EXEC_IDは、ともに同じ実行キーを表す。この実行キーは、SQL文の1回の実行を一意に識別するために使用される。

SQL_PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

SQLプランのハッシュ値

EXACT_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

正規化されたSQLテキストに対して計算されたシグネチャ。正規化には、空白の削除と非リテラル文字列の大文字化が含まれる。

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

EXACT_MATCHING_SIGNATUREと同じ。ただし、SQLテキストのリテラルはバインドによって置換される。

SQL_CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス(SQL_IDとともに使用してV$SQLと結合できる)

SESSION_SERIAL#

NUMBER

監視対象の文を実行しているセッション・シリアル番号

PX_IS_CROSS_INSTANCE

VARCHAR2(1)

SQL文が複数のインスタンスにまたがってパラレルに実行されたかどうか(Y | N)

PX_MAXDOP

NUMBER

監視対象のSQLのかわりに実行されたプラン操作の最大並列度

PX_MAXDOP_INSTANCES

NUMBER

最大並列度でアクセスされたデータベース・インスタンスの数

PX_SERVERS_REQUESTED

NUMBER

監視対象のSQLの実行を要求されたパラレル実行サーバーの合計数

PX_SERVERS_ALLOCATED

NUMBER

問合せを実行するために割り当てられたパラレル実行サーバーの実際の数

PX_SERVER#

NUMBER

監視対象の文を実行している(または実行を完了した)論理パラレル実行サーバーのプロセス番号。この監視エントリが実行サーバーに関連付けられていない場合はNULL。これは、パラレル・サーバー・セット内の論理番号(V$PX_SESSIONのSERVER#を参照)。

PX_SERVER_GROUP

NUMBER

PX_SERVER#が属する論理パラレル実行サーバーのグループ番号(V$PX_SESSIONのSERVER_GROUPを参照)。この監視エントリがパラレル実行サーバーに関連付けられていない場合はNULL。SQL文に1つ以上のパラレル副問合せが含まれない場合、この値は通常1。

PX_SERVER_SET

NUMBER

PX_SERVER#が属するパラレル実行サーバーの論理セットの番号で、1または2(V$PX_SESSIONのSERVER_SETを参照)。この監視エントリがパラレル実行サーバーに関連付けられていない場合はNULL。

PX_QCINST_ID

NUMBER

パラレル実行コーディネータが実行されているインスタンス識別子。PX_SERVER#がNULLの場合はNULL。

PX_QCSID

NUMBER

パラレル実行コーディネータのセッション識別子。PX_SERVER#がNULLの場合はNULL。

ERROR_NUMBER

VARCHAR2(40)

SQLが実行に失敗した場合に示されるエラー番号(たとえば、ORA-00932の場合は932)

ERROR_FACILITY

VARCHAR2(4)

SQLが実行に失敗した場合に示されるエラー機構(たとえば、ORA-00932の場合はORA)

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(256)

SQLが実行に失敗した場合に表示される詳細なエラー・メッセージ(エラー番号およびエラー機構に対応している)

BINDS_XML

CLOB

SQLとともに使用されるバインド変数の情報で、名前、位置、値、データ・タイプなど(XML形式で格納される)

OTHER_XML

CLOB

XML形式で格納される、SQL実行文に関する追加情報

ELAPSED_TIME

NUMBER

経過時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

QUEUING_TIME

NUMBER

文のキューでSQLが費した時間(マイクロ秒)

CPU_TIME

NUMBER

CPU時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

FETCHES

NUMBER

SQL文に関連するフェッチ数。文の実行時に更新される。

BUFFER_GETS

NUMBER

バッファ取得操作数。文の実行時に更新される。

DISK_READS

NUMBER

ディスク読取り数。文の実行時に更新される。

DIRECT_WRITES

NUMBER

直接書込み数。文の実行時に更新される。

IO_INTERCONNECT_BYTES

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数

PHYSICAL_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数

PHYSICAL_READ_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数

PHYSICAL_WRITE_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数

APPLICATION_WAIT_TIME

NUMBER

アプリケーション待機時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

CONCURRENCY_WAIT_TIME

NUMBER

同時実行性待機時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

CLUSTER_WAIT_TIME

NUMBER

クラスタの待機時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

USER_IO_WAIT_TIME

NUMBER

ユーザーI/O待機時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

PLSQL_EXEC_TIME

NUMBER

PL/SQL実行時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

JAVA_EXEC_TIME

NUMBER

Java実行時間(マイクロ秒)。文の実行時に更新される。

RM_LAST_ACTION脚注 2

VARCHAR2(48)

このSQL操作に対してリソース・マネージャによって実行された最新のアクション。値は次のいずれか。

- CANCEL_SQL

- KILL_SESSION

- LOG_ONLY

- SWITCH TO <CG NAME>

最後の値の<CG NAME>は、SQL操作の切替え先コンシューマ・グループの名前である。それ以降にリソース・プランが変更された場合、<CG NAME>はコンシューマ・グループのIDになる。

RM_LAST_ACTION_REASON脚注 2

VARCHAR2(30)

このSQL操作に対してリソース・マネージャによって実行された最新のアクションの理由。値は次のいずれか。

- SWITCH_CPU_TIME

- SWITCH_IO_REQS

- SWITCH_IO_MBS

- SWITCH_ELAPSED_TIME

- SWITCH_IO_LOGICAL

RM_LAST_ACTION_TIME脚注 2

DATE

このSQL操作に対してリソース・マネージャによって実行された最新のアクションの時間。

RM_CONSUMER_GROUP脚注 2

VARCHAR2(30)

このSQL操作の現在のコンシューマ・グループ

脚注 1 Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは、この列のデータ型はVARCHAR2(64)です。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.4)から使用可能です。

V$SQL_OPTIMIZER_ENV

V$SQL_OPTIMIZER_ENVは、SQLカーソルの実行計画作成に使用されるオプティマイザ環境の内容を示します。このビューは、(HASH_VALUE, ADDRESS)のV$SQLAREAおよび(HASH_VALUE, CHILD_ADDRESS)のV$SQLと結合できます。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

親カーソルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのハッシュ値。ハッシュ値はビューの固定索引で、ライブラリ・キャッシュ全体のスキャンを回避するために、V$SQL_OPTIMIZER_ENVに対して問合せ時に必ず使用する。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

SQL識別子

CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

CHILD_NUMBER

NUMBER

子カーソル番号

ID

NUMBER

オプティマイザ環境内のパラメータの一意の識別子

NAME

VARCHAR2(40)

パラメータ名

ISDEFAULT

VARCHAR2(3)

パラメータがデフォルト値に設定されるかどうか(YES | NO)

VALUE

VARCHAR2(25)

パラメータの値

V$SQL_PLAN

V$SQL_PLANは、ライブラリ・キャッシュにロードされる子カーソルごとの実行計画情報を示します。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値。2つの列ADDRESSおよびHASH_VALUEを使用し、V$SQLAREAと結合してカーソル固有の情報を追加できる。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

カーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

CHILD_NUMBER

NUMBER

この実行計画を使用する子カーソルの数。列ADDRESS、HASH_VALUEおよびCHILD_NUMBERを使用し、V$SQLと結合して子カーソル固有の情報を追加できる。

TIMESTAMP

DATE

実行計画が生成された日時

OPERATION

VARCHAR2(30)

この手順で実行される内部操作の名前(たとえば、TABLE ACCESS)

OPTIONS

VARCHAR2(30)

OPERATION列で示されている操作のバリエーション(たとえば、FULL)

OBJECT_NODE

VARCHAR2(40)

オブジェクトを参照するために使用されたデータベース・リンクの名前(表またはビューの名前)。パラレル実行を使用するローカル問合せの場合、この列はコンシュームされた操作からの出力順番を示す。

OBJECT#

NUMBER

表または索引のオブジェクト番号

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表または索引を含むスキーマを持つユーザーの名前

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表名または索引名

OBJECT_ALIAS

VARCHAR2(65)

オブジェクトの別名

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(20)

オブジェクトのタイプ

OPTIMIZER

VARCHAR2(20)

計画の最初の行(文)に対するオプティマイザのカレント・モード(たとえば、CHOOSE)。操作がデータベース・アクセス(たとえば、TABLE ACCESS)の場合、この列は、オブジェクトが分析されたかどうかを示す。

ID

NUMBER

実行計画の手順ごとに割り当てられた番号

PARENT_ID

NUMBER

現行の手順の出力に基づいて動作する、次の実行手順のID

DEPTH

NUMBER

ツリー内の操作の深さ(レベル)。レベル情報を取得するために、必ずしもCONNECT BY文(通常、PLAN_TABLE表からの行をインデントするために使用)を発行する必要はない。ルート操作(文)は、レベル0です。

POSITION

NUMBER

同じPARENT_IDを持つすべての操作の処理順序

SEARCH_COLUMNS

NUMBER

開始キーと停止キーを持つ索引列の数(つまり、一致する述語を持つ列数)

COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作コスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

CARDINALITY

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成された行数の見積り

BYTES

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成されたバイト数の見積り

OTHER_TAG

VARCHAR2(35)

OTHER列のコンテンツを説明する。値の詳細は、「EXPLAIN PLAN」を参照。

PARTITION_START

VARCHAR2(64)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション

PARTITION_STOP

VARCHAR2(64)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション

PARTITION_ID

NUMBER

PARTITION_START列とPARTITION_STOP列の値の組を計算する手順

OTHER

VARCHAR2(4000)

ユーザーにとって有効な、実行手順に固有のその他の情報。値の詳細は、「EXPLAIN PLAN」を参照。

DISTRIBUTION

VARCHAR2(20)

プロデューサの問合せサーバーからコンシューマの問合せサーバーへの、行の分散に使用されるメソッドを格納する。

CPU_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のCPUコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

IO_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のI/Oコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

TEMP_SPACE

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作(ソートまたはハッシュ結合)の一時領域の使用方法。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

ACCESS_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

アクセス構造内の行の検索に使用する述語。たとえば、開始述語または停止述語は索引レンジ・スキャンに使用。

FILTER_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

行の生成前のフィルタ処理に使用される述語

PROJECTION

VARCHAR2(4000)

操作により生成される式

TIME

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった、操作の経過時間(秒)。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

QBLOCK_NAME

VARCHAR2(30)

問合せブロックの名前

REMARKS

VARCHAR2(4000)

注釈

OTHER_XML

CLOB

実行計画の実行手順に固有の追加情報を示す。複数の情報を格納できるため、この列の内容はXMLを使用して構成される。次の情報が表示される。

- 問合せが解析された対象スキーマの名前

- EXPLAIN PLANを作成したOracle Databaseのリリース番号

- 実行計画に関連付けられたハッシュ値

- 実行計画の作成に使用されたアウトラインまたはSQLプロファイルがある場合は、その名前

- 計画の作成に動的サンプリングが使用されたかどうか

- アウトライン・データ(同じ計画の再作成に使用できる一連のオプティマイザ・ヒント)

V$SQL_PLAN_MONITOR

V$SQL_PLAN_MONITORは、V$SQL_MONITORにある、各SQL文に対するプラン・レベルの監視統計を示します。V$SQL_PLAN_MONITOR内の各行は、監視対象の実行計画の操作に対応します。V$SQL_MONITORと同様に、V$SQL_PLAN_MONITOR内で公開された統計は、通常、文の実行中に毎秒更新されます。これらの統計は、V$SQL_MONITORと同様、再利用されます。

SQLプラン監視のオーバーヘッドを回避するために、プランの各操作で収集される統計では、経過時間、CPU時間、I/O時間などの時間情報を記録しません。かわりに、この時間情報は、SQL_ID、SQL_EXEC_START、SQL_EXEC_IDおよびSQL_PLAN_LINE_ID(V$SQL_PLAN_MONITORでは単純にPLAN_LINE_IDという)のV$ACTIVE_SESSION_HISTORYとV$SQL_PLAN_MONITORを結合することによって、きわめて正確に見積もることができます。この結合の結果は、プラン内の各操作によって実行されるアクティビティのサンプルで、ここからCPU時間および待機時間の見積りを導出できます。これは、V$ACTIVE_SESSION_HISTORYで検出される対応アクティビティ・タイプのサンプル数に応じて、V$SQL_MONITORで検出される文レベル監視時間の統計情報をブレークすることによって達成されます。

列

データ型

説明

KEY

NUMBER

V$SQL_PLAN_MONITORをV$SQL_MONITORに効率的に結合するための外部キー(V$SQL_MONITORを参照)

STATUS

VARCHAR2(19)

SQL実行のステータス:

- EXECUTING - SQL文は現在も実行中

- DONE (ERROR) - エラーが発生して、実行が終了した

- DONE (FIRST N ROWS) - すべての行がフェッチされる前に、実行はアプリケーションにより終了された

- DONE (ALL ROWS) - 実行が終了して、すべての行はフェッチされた

- DONE - 実行が終了した(パラレル実行)

FIRST_REFRESH_TIME

DATE

SQL文の監視の開始時刻

LAST_REFRESH_TIME

DATE

SQL文の統計が前回更新された時刻

FIRST_CHANGE_TIME

DATE

この操作によって最初に行が生成された時刻

LAST_CHANGE_TIME

DATE

この操作によって最後に行が生成された時刻

REFRESH_COUNT

NUMBER

統計がリフレッシュされた回数

SID

NUMBER

監視対象のSQL文を実行している(または実行が完了した)セッション識別子

PROCESS_NAME

VARCHAR2(5)

プロセス名識別子

SQL_ID

VARCHAR2(13)

SQL識別子

SQL_EXEC_START

DATE

実行の開始時刻

SQL_EXEC_ID

NUMBER

実行識別子

SQL_PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

SQLプランのハッシュ値

SQL_CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

PLAN_PARENT_ID

NUMBER

現行の手順の出力に基づいて動作する、次の実行手順のID

PLAN_LINE_ID

NUMBER

エントリのプランの行番号

PLAN_OPERATION

VARCHAR2(30)

プランの操作の名前(V$SQL_PLANからの)

PLAN_OPTIONS

VARCHAR2(30)

プランのオプション名(V$SQL_PLANからの)

PLAN_OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表または索引を含むスキーマを持つユーザーの名前

PLAN_OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表名または索引名

PLAN_OBJECT_TYPE

VARCHAR2(20)

オブジェクトのタイプ

PLAN_DEPTH

NUMBER

ツリー内の操作の深さ(レベル)。レベル情報を取得するために、必ずしもCONNECT BY文(通常、PLAN_TABLE表からの行をインデントするために使用)を発行する必要はない。ルート操作(文)は、レベル0です。

PLAN_POSITION

NUMBER

同じPARENT_IDを持つすべての操作の処理順序

PLAN_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作コスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

PLAN_CARDINALITY

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成された行数の見積り

PLAN_BYTES

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成されたバイト数の見積り

PLAN_TIME

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった、操作の経過時間(秒)。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

PLAN_PARTITION_START

VARCHAR2(64)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション

PLAN_PARTITION_STOP

VARCHAR2(64)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション

PLAN_CPU_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のCPUコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

PLAN_IO_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のI/Oコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

PLAN_TEMP_SPACE

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作(ソートまたはハッシュ結合)の一時領域の使用方法。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

STARTS

NUMBER

この操作が実行された回数。たとえば、操作は、ネステッド・ループ結合の右側にある場合には複数回実行される(ネステッド・ループ結合左側に入力されている各行の場合は1回)。

OUTPUT_ROWS

NUMBER

実行が開始されてからこの操作によって生成された行数。この数は、この操作の実行数すべてに対して累積される。STARTS列の値で割ると、操作の実行当たりの平均行数が算出される。STARTS列の値は、OUTPUT_ROWS列の値以上になる。値は通常等しくなるが、内部の最適化の状況次第で大きくなることもある。

IO_INTERCONNECT_BYTES

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数。Oracleが実行の監視を開始した後のみ保持される。

PHYSICAL_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数。Oracleが実行の監視を開始した後のみ保持される。

PHYSICAL_READ_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数。Oracleが実行の監視を開始した後のみ保持される。

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数。Oracleが実行の監視を開始した後のみ保持される。

PHYSICAL_WRITE_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数。Oracleが実行の監視を開始した後のみ保持される。

WORKAREA_MEM

NUMBER

問合せ実行時に操作が使用するメモリー量(バイト)。実行が終了している場合はNULL。これは、ソート、ハッシュ結合、グループ化など、作業領域を使用した操作に対してのみ適用される。

WORKAREA_MAX_MEM

NUMBER

WORKAREA_MEMの最大値(バイト)。操作が作業領域を使用していない場合はNULL。実行が終了した時点で、この値は、文の実行中にこの操作が消費した最大メモリー量を保持する。

WORKAREA_TEMPSEG

NUMBER

問合せ実行時に操作が使用する一時領域の量(バイト)。操作がディスクに収容されていないか、実行が終了している場合はNULL。

WORKAREA_MAX_TEMPSEG

NUMBER

WORKAREA_TEMPSEGの最大値(バイト)。この操作がディスクに収容されていない場合はNULL。実行が終了した時点で、この値は、実行時全体でこの操作が消費した最大一時領域量を保持する。

V$SQL_PLAN_STATISTICS

V$SQL_PLAN_STATISTICSは、子カーソルごとの行ソース・レベルにおける実行統計を示します。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値。2つの列ADDRESSおよびHASH_VALUEを使用し、V$SQLAREAと結合して親カーソルを特定できる。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親文のSQL識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

このカーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

CHILD_NUMBER

NUMBER

この作業領域を使用する子カーソルの数。列ADDRESS、HASH_VALUEおよびCHILD_NUMBERを使用し、V$SQLと結合して、この領域を使用する子カーソルを特定できる。

OPERATION_ID

NUMBER

実行計画の手順ごとに割り当てられた番号

EXECUTIONS

NUMBER

このカーソルが実行された回数

LAST_STARTS

NUMBER

前回の実行中にこの操作が開始された回数

STARTS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、この操作が開始された回数

LAST_OUTPUT_ROWS

NUMBER

前回の実行中に行ソースによって生成された行数

OUTPUT_ROWS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、行ソースによって生成された行数

LAST_CR_BUFFER_GETS

NUMBER

前回の実行中に一貫性モードで取得されたバッファの数。通常、問合せの場合はバッファが一貫性モードで取得される。

CR_BUFFER_GETS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、一貫性モードで取得されたバッファの数。通常、問合せの場合はバッファが一貫性モードで取得される。

LAST_CU_BUFFER_GETS

NUMBER

前回の実行中にカレント・モードで取得されたバッファの数。INSERT、UPDATEおよびDELETEなどの文の場合、バッファはカレント・モードで取得される。

CU_BUFFER_GETS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、カレント・モードで取得されたバッファの数。INSERT、UPDATEおよびDELETEなどの文の場合、バッファはカレント・モードで取得される。

LAST_DISK_READS

NUMBER

前回の実行中に操作によって実行された物理ディスク読取り数

DISK_READS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、操作によって実行された物理ディスク読取り数

LAST_DISK_WRITES

NUMBER

前回の実行中に操作によって実行された物理ディスク書込み数

DISK_WRITES

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、操作によって実行された物理ディスク書込み数

LAST_ELAPSED_TIME

NUMBER

前回の実行中の、この操作に対応する経過時間(マイクロ秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、この操作に対応する経過時間(マイクロ秒)

V$SQL_PLAN_STATISTICS_ALL

V$SQL_PLAN_STATISTICS_ALLは、SQLメモリーを使用する行ソース(ソートまたはハッシュ結合)のメモリー使用統計を示します。このビューでは、V$SQL_PLAN内の情報がV$SQL_PLAN_STATISTICSおよびV$SQL_WORKAREAからの実行統計と連結されます。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値。2つの列ADDRESSおよびHASH_VALUEを使用し、V$SQLAREAと結合してカーソル固有の情報を追加できる。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親文のSQL識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

このカーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

CHILD_NUMBER

NUMBER

この実行計画を使用する子カーソルの数。列ADDRESS、HASH_VALUEおよびCHILD_NUMBERを使用し、V$SQLと結合して子カーソル固有の情報を追加できる。

TIMESTAMP

DATE

実行計画が生成された日時

OPERATION

VARCHAR2(30)

この手順で実行される内部操作の名前(たとえば、TABLE ACCESS)

OPTIONS

VARCHAR2(30)

OPERATION列で示されている操作のバリエーション(たとえば、FULL)

OBJECT_NODE

VARCHAR2(40)

オブジェクトを参照するために使用されたデータベース・リンクの名前(表またはビューの名前)。パラレル実行を使用するローカル問合せの場合、この列はコンシュームされた操作からの出力順番を示す。

OBJECT#

NUMBER

表または索引のオブジェクト番号

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

表または索引を含むスキーマを持つユーザーの名前

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

表名または索引名

OBJECT_ALIAS

VARCHAR2(65)

オブジェクトの別名

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(20)

オブジェクトのタイプ

OPTIMIZER

VARCHAR2(20)

計画の最初の行(文)に対するオプティマイザのカレント・モード(たとえば、CHOOSE)。操作がデータベース・アクセス(たとえば、TABLE ACCESS)の場合、この列は、オブジェクトが分析されたかどうかを示す。

ID

NUMBER

実行計画の手順ごとに割り当てられた番号

PARENT_ID

NUMBER

現行の手順の出力に基づいて動作する、次の実行手順のID

DEPTH

NUMBER

ツリー内の操作の深さ(レベル)。レベル情報を取得するために、必ずしもCONNECT BY文(通常、PLAN_TABLE表からの行をインデントするために使用)を発行する必要はない。ルート操作(文)は、レベル0です。

POSITION

NUMBER

同じPARENT_IDを持つすべての操作の処理順序

SEARCH_COLUMNS

NUMBER

開始キーと停止キーを持つ索引列の数(つまり、一致する述語を持つ列数)

COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作コスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

CARDINALITY

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成された行数の見積り

BYTES

NUMBER

コストベースのオプティマイザによる操作によって作成されたバイト数の見積り

OTHER_TAG

VARCHAR2(35)

OTHER列のコンテンツを説明する。値の詳細は、「EXPLAIN PLAN」を参照。

PARTITION_START

VARCHAR2(64)

アクセスされたパーティション範囲の開始パーティション

PARTITION_STOP

VARCHAR2(64)

アクセスされたパーティション範囲の終了パーティション

PARTITION_ID

NUMBER

PARTITION_START列とPARTITION_STOP列の値の組を計算する手順

OTHER

VARCHAR2(4000)

ユーザーにとって有効な、実行手順に固有のその他の情報。値の詳細は、「EXPLAIN PLAN」を参照。

DISTRIBUTION

VARCHAR2(20)

プロデューサの問合せサーバーからコンシューマの問合せサーバーへの、行の分散に使用されるメソッドを格納する。

CPU_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のCPUコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

IO_COST

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作のI/Oコスト。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

TEMP_SPACE

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった操作(ソートまたはハッシュ結合)の一時領域の使用方法。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

ACCESS_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

アクセス構造内の行の検索に使用する述語。たとえば、開始述語または停止述語は索引レンジ・スキャンに使用。

FILTER_PREDICATES

VARCHAR2(4000)

行の生成前のフィルタ処理に使用される述語

PROJECTION

VARCHAR2(4000)

操作により生成される式

TIME

NUMBER

オプティマイザのコストベース方法で見積もった、操作の経過時間(秒)。ルールベース方法を使用する文の場合、この列はNULL。

QBLOCK_NAME

VARCHAR2(30)

問合せブロックの名前

REMARKS

VARCHAR2(4000)

注釈

OTHER_XML

CLOB

実行計画の実行手順に固有の追加情報を示す。複数の情報を格納できるため、この列の内容はXMLを使用して構成される。次の情報が表示される。

- 問合せが解析された対象スキーマの名前

- EXPLAIN PLANを作成したOracle Databaseのリリース番号

- 実行計画に関連付けられたハッシュ値

- 実行計画の作成に使用されたアウトラインまたはSQLプロファイルがある場合は、その名前

- 計画の作成に動的サンプリングが使用されたかどうか

- アウトライン・データ(同じ計画の再作成に使用できる一連のオプティマイザ・ヒント)

EXECUTIONS

NUMBER

このカーソルが実行された回数

LAST_STARTS

NUMBER

前回の実行中にこの操作が開始された回数

STARTS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、この操作が開始された回数

LAST_OUTPUT_ROWS

NUMBER

前回の実行中に行ソースによって生成された行数

OUTPUT_ROWS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、行ソースによって生成された行数

LAST_CR_BUFFER_GETS

NUMBER

前回の実行中に一貫性モードで取得されたバッファの数。通常、問合せの場合はバッファが一貫性モードで取得される。

CR_BUFFER_GETS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、一貫性モードで取得されたバッファの数。通常、問合せの場合はバッファが一貫性モードで取得される。

LAST_CU_BUFFER_GETS

NUMBER

前回の実行中にカレント・モードで取得されたバッファの数。INSERT、UPDATEおよびDELETEなどの文の場合、バッファはカレント・モードで取得される。

CU_BUFFER_GETS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、カレント・モードで取得されたバッファの数。INSERT、UPDATEおよびDELETEなどの文の場合、バッファはカレント・モードで取得される。

LAST_DISK_READS

NUMBER

前回の実行中に操作によって実行された物理ディスク読取り数

DISK_READS

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、操作によって実行された物理ディスク読取り数

LAST_DISK_WRITES

NUMBER

前回の実行中に操作によって実行された物理ディスク書込み数

DISK_WRITES

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、操作によって実行された物理ディスク書込み数

LAST_ELAPSED_TIME

NUMBER

前回の実行中の、この操作に対応する経過時間(マイクロ秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

以前の実行中に蓄積された、この操作に対応する経過時間(マイクロ秒)

POLICY

VARCHAR2(10)

この作業領域のサイズ指定方針:

- MANUAL

- AUTO

ESTIMATED_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

メモリー内で操作を完全に実行(最適実行)するために、この作業領域が必要とする推定サイズ(KB)。この値は、オプティマイザ統計または以前の実行のいずれかから導出される。

ESTIMATED_ONEPASS_SIZE

NUMBER

単一のパスで操作を実行するために、この作業領域が必要とする推定サイズ(KB)。この値は、オプティマイザ統計または以前の実行のいずれかから導出される。

LAST_MEMORY_USED

NUMBER

カーソルの前回の実行時に、この作業領域が使用したメモリー・サイズ(KB)

LAST_EXECUTION

VARCHAR2(10)

カーソルの前回の実行時に、この作業領域の実行に使用されたメモリー要件OPTIMAL、ONE PASSまたはONE PASSメモリー要件(またはMULTI-PASS)を示す。

LAST_DEGREE

NUMBER

カーソルの前回の実行中に使用された並列度

TOTAL_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域がアクティブになった回数

OPTIMAL_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域が最適モードで実行した回数

ONEPASS_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域がワン・パス・モードで実行した回数

MULTIPASSES_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域がワン・パスのメモリー要件以下で実行した回数

ACTIVE_TIME

NUMBER

この作業領域がアクティブな平均時間(1/100秒)

MAX_TEMPSEG_SIZE

NUMBER

この作業領域のインスタンス化によって作成された最大一時セグメント・サイズ(バイト)。この作業領域がディスクに収容されない場合、この列はNULL。

LAST_TEMPSEG_SIZE

NUMBER

この作業領域の前回のインスタンス化によって作成された一時セグメントのサイズ(バイト)。この作業領域の前回のインスタンス化がディスクに収容されなかった場合、この列はNULL。

V$SQL_REDIRECTION

V$SQL_REDIRECTIONは、リダイレクトされたSQL文を示します。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

カーソル・ハンドルのアドレス

PARENT_HANDLE

RAW(4 | 8)

親カーソル・ハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

SQL文のハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

SQL文のSQL識別子

CHILD_NUMBER

NUMBER

ハッシュ用の子(インスタンス)の数

PARSING_USER_ID

NUMBER

解析するユーザーのID

PARSING_SCHEMA_ID

NUMBER

解析するスキーマのID

COMMAND_TYPE

NUMBER

SELECT、UPDATE、INSERT、MERGE

REASON

VARCHAR2(14)

リダイレクションの理由('INVALID OBJECT'、'ROWID'、'QUERY REWRITE'、'READ ONLY')

ERROR_CODE

NUMBER

ローカル解析用のエラー・コード

POSITION

NUMBER

エラーの位置。不明な場合は0。

SQL_TEXT_PIECE

VARCHAR2(1000)

位置を含むSQLテキスト。通常、(修飾)識別子。

ERROR_MESSAGE

VARCHAR2(1000)

データベース言語で解決されたエラー・メッセージ(解決された引数ではない)に対応するエラー・コード。

V$SQL_SHARED_CURSOR

V$SQL_SHARED_CURSORは、特定の子カーソルが既存の子カーソルと共有されない理由を示します。それぞれの列は、カーソルが共有されない具体的な理由を示します。

列

データ型

説明

SQL_ID

VARCHAR2(13)

SQL識別子

ADDRESS

RAW(4 | 8)

親カーソルのアドレス

CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

子カーソルのアドレス

CHILD_NUMBER

NUMBER

子番号

UNBOUND_CURSOR

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルが十分に構築されていない(最適化されていない)

SQL_TYPE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)SQLの型が既存の子カーソルに一致しない

OPTIMIZER_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)オプティマイザの環境が既存の子カーソルに一致しない

OUTLINE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)アウトラインが既存の子カーソルに一致しない

STATS_ROW_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の統計が既存の子カーソルに一致しない

LITERAL_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)非データのリテラル値が既存の子カーソルに一致しない

FORCE_HARD_PARSE

VARCHAR2(1)

(Y|N)内部使用

EXPLAIN_PLAN_CURSOR

VARCHAR2(1)

(Y|N)子カーソルがEXPLAIN PLANカーソルであり、共有する必要がない

BUFFERED_DML_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)バッファ付きDMLが既存の子カーソルに一致しない

PDML_ENV_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)PDML環境が既存の子カーソルに一致しない

INST_DRTLD_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)ダイレクト・ロード・インサートが既存の子カーソルに一致しない

SLAVE_QC_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルはスレーブ・カーソルであり、新しい子カーソルがコーディネータによって発行された(または、既存の子カーソルがコーディネータによって発行されていて、新しい子カーソルがスレーブ・カーソルである)

TYPECHECK_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルが十分に最適化されていない

AUTH_CHECK_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルに対する認可/翻訳チェックに失敗した

BIND_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)バインド・メタデータが既存の子カーソルに一致しない

DESCRIBE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)子カーソルに対する記述中に、タイプ・チェック・ヒープが存在していない

LANGUAGE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)言語処理が既存の子カーソルに一致しない

TRANSLATION_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルのベース・オブジェクトが一致しない

BIND_EQUIV_FAILURE

VARCHAR2(1)

(Y|N)バインド値の選択性が、既存の子カーソルの最適化に使用される選択性と一致しない

INSUFF_PRIVS

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルが参照するオブジェクトの権限が不十分である

INSUFF_PRIVS_REM

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルが参照するリモート・オブジェクトの権限が不十分である

REMOTE_TRANS_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルのリモート・ベース・オブジェクトが一致しない

LOGMINER_SESSION_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)LogMiner Sessionパラメータが一致しない

INCOMP_LTRL_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)安全でない/データ以外の可能性があるバインド(リテラル)がカーソルに含まれることがある。値が一致しない。

OVERLAP_TIME_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)セッション・パラメータERROR_ON_OVERLAP_TIMEの設定が原因で発生した不一致

EDITION_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)カーソル・エディションの不一致

MV_QUERY_GEN_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)内部使用。マテリアライズド・ビュー問合せを分析するときに、ハード解析を強制的に実施する。

USER_BIND_PEEK_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)1つ以上のユーザー・バインドの値が異なるため、つまり実行計画に変更が加えられた可能性があるため、カーソルが共有されない

TYPCHK_DEP_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)カーソルに型チェック依存性がある

NO_TRIGGER_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)カーソルと子にトリガー不一致がある

FLASHBACK_CURSOR

VARCHAR2(1)

(Y|N)フラッシュバックが原因でカーソルに共有可能性がない

ANYDATA_TRANSFORMATION

VARCHAR2(1)

(Y|N)不透明型変換の基準であるため、一致しない

INCOMPLETE_CURSOR脚注 1

VARCHAR2(1)

(Y|N)カーソルが不完全: コール・メモリーから発生したタイプ・チェック・ヒープ

PDDL_ENV_MISMATCH脚注 2

VARCHAR2(1)

(Y|N)パラレルDDLカーソルの環境設定が一致しない(次の1つ以上のパラメータ値が変更された: PARALLEL_EXECUTION_ENABLED、PARALLEL_DDL_MODE、PARALLEL_DDL_FORCED_DEGREEまたはPARALLEL_DDL_FORCED_INSTANCES)

TOP_LEVEL_RPI_CURSOR

VARCHAR2(1)

(Y|N)最上位のRPIカーソル

DIFFERENT_LONG_LENGTH

VARCHAR2(1)

(Y|N)LONGの値が一致しない

LOGICAL_STANDBY_APPLY

VARCHAR2(1)

(Y|N)ロジカル・スタンバイ適用コンテキストが一致しない

DIFF_CALL_DURN

VARCHAR2(1)

(Y|N)スレーブSQLカーソル/単一コール

BIND_UACS_DIFF

VARCHAR2(1)

(Y|N)あるカーソルにはバインドUACがあり、別のカーソルにはない

PLSQL_CMP_SWITCHS_DIFF

VARCHAR2(1)

(Y|N)PL/SQL無名ブロックが、異なるPL/SQLコンパイラ・スイッチでコンパイルされた

CURSOR_PARTS_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)カーソルがサブ実行でコンパイルされた(カーソル部が実行された)

STB_OBJECT_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N) STBは、SQL Management Object Mismatchの内部名である。SQL Management Object Mismatchは、SQL文の実行間でSQLプラン・ベースライン、SQLプロファイルまたはSQLパッチが作成されたことを意味する。カーソルは読取り専用エンティティであるため、該当するSQL文に関連する新しいSQL管理オブジェクトの情報を含むカーソルを新規に作成できるように、ハード解析が強制される。

CROSSEDITION_TRIGGER_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)実行するCROSSEDITIONトリガーのセットが異なっている可能性がある

PQ_SLAVE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)最上位のスレーブがカーソルを共有しないようにしている

TOP_LEVEL_DDL_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)最上位のDDLカーソル

MULTI_PX_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)パラレライザが複数あるのに、カーソルがスレーブ・コンパイルされている

BIND_PEEKED_PQ_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)バインドをベースにしたカーソルが値を照合した

MV_REWRITE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)コンパイル時にマテリアライズド・ビューによってSCNがリライトされたため、カーソルの再コンパイルが必要である

ROLL_INVALID_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)ローリング無効化のマークが付けられ、無効化ウィンドウを超えた

OPTIMIZER_MODE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)パラメータOPTIMIZER_MODEの不一致(たとえば、all_rowsとfirst_rows_1など)

PX_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)SQL文のパラレル化の影響による、一方のパラメータの不一致。たとえば、一方のカーソルはパラレルDMLを使用可能にしてコンパイルしたが、他方のカーソルはそうしなかったなど。

MV_STALEOBJ_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)カーソルの作成時に失効したマテリアライズド・ビューの一覧に不一致があるため、カーソルを共有できない

FLASHBACK_TABLE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)使用可能なトリガーまたは遅延している参照整合性制約(あるいはその両方)に不一致があるため、カーソルを共有できない

LITREP_COMP_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)リテラル置換の使用に不一致がある

PLSQL_DEBUG

VARCHAR2(1)

(Y|N)現在のセッションのPLSQL_DEBUGパラメータの値が、カーソルの作成に使用された値と一致しない

LOAD_OPTIMIZER_STATS

VARCHAR2(1)

(Y|N)拡張カーソル共有を初期化するためにハード解析が強制される

ACL_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)子カーソルに格納されているキャッシュ済ACL評価の結果が、現在のセッションまたはユーザーに対して有効でない

FLASHBACK_ARCHIVE_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)現在のセッションのFLASHBACK_DATA_ARCHIVE_INTERNAL_CURSORパラメータの値が、カーソルの作成に使用された値と一致しない

LOCK_USER_SCHEMA_FAILED

VARCHAR2(1)

(Y|N)カーソルの作成に使用されたユーザーまたはスキーマが存在しない
注意: この共有基準は非推奨です。

REMOTE_MAPPING_MISMATCH

VARCHAR2(1)

(Y|N)再ロードされたカーソルは、以前はリモートマップされていたが現在はリモートマップされていない。このため、カーソルを再解析する必要がある。

LOAD_RUNTIME_HEAP_FAILED

VARCHAR2(1)

(Y|N)新しいカーソルのランタイム・ヒープのロード(または無効になったカーソルの再ロード)が失敗した

HASH_MATCH_FAILED

VARCHAR2(1)

(Y|N)既存の子カーソルに、現在のカーソルに必要な安全でないリテラル・バインド・ハッシュ値がない

PURGED_CURSOR

VARCHAR2(1)

(Y|N)子カーソルに削除のマークが付けられた

BIND_LENGTH_UPGRADEABLE

VARCHAR2(1)

(Y|N)現在のカーソルに必要なバインド長が、子カーソルの作成に使用されたバインド長よりも長い

USE_FEEDBACK_STATS脚注 2

VARCHAR2(1)

(Y|N)改善されたカーディナリティの見積りを使用してオプティマイザが問合せを再度最適化できるように、ハード解析が強制される

REASON脚注 2

CLOB

子番号、IDおよびカーソルが共有されない理由。この列の内容は、XMLを使用して構成される。

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)からは使用できなくなります。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$SQL_SHARED_MEMORY

V$SQL_SHARED_MEMORYは、カーソル共有メモリー・スナップショットに関する情報を示します。共有プールに格納されている各SQL文には、それぞれに対応する子オブジェクトが1つ以上あります。それぞれの子オブジェクトはいくつかの部分に分かれており、その1つが問合せプランを保持するコンテンツ・ヒープです。

列

データ型

説明

SQL_TEXT

VARCHAR2(1000)

この行が情報を表示する共有カーソル子オブジェクトのSQLテキスト

SQL_FULLTEXT

CLOB

CLOB列として公開されるSQL文の全テキスト。SQL文の全テキストは、V$SQLTEXT動的パフォーマンス・ビューと結合するかわりに、この列を使用して取出し可能。

HASH_VALUE

NUMBER

共有プール内での前述のSQLテキストのハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

共有プール内での前述のSQLテキストのSQL識別子

HEAP_DESC

RAW(4 | 8)

この行で説明している子カーソルのコンテキスト・ヒープに関する記述子のアドレス

STRUCTURE

VARCHAR2(16)

この行で説明しているメモリー・チャンクが「X : Y」形式のコメントで割り当てられている場合、そのコメントの「X」の部分

FUNCTION

VARCHAR2(16)

STRUCTURE列と同様、コメントの「Y」フィールド

CHUNK_COM

VARCHAR2(16)

このメモリーが割り当てられたとき提供されたコメント・フィールド全体

CHUNK_PTR

RAW(4 | 8)

割り当てられたメモリーの開始アドレス

CHUNK_SIZE

NUMBER

このチャンクに割り当てられたメモリー容量

ALLOC_CLASS

VARCHAR2(8)

このメモリーが属するメモリーのクラス。通常、FREEABLEまたはPERMANENT。

CHUNK_TYPE

NUMBER

このメモリーがLRUアルゴリズムをベースにした共有プールから削除される必要がある場合に、このメモリーの再作成方法をサーバーに伝えるコールバック関数表への索引

SUBHEAP_DESC

RAW(4 | 8)

このコンテキスト・ヒープの親ヒープ自体がサブヒープの場合は、親ヒープの記述子のアドレス

V$SQL_WORKAREA

V$SQL_WORKAREAは、SQLカーソルによって使用される作業領域の情報を示します。共有プールに格納されている各SQL文には、V$SQLビューに示される子カーソルが1つ以上あります。V$SQL_WORKAREAは、これらの子カーソルが必要とするすべての作業領域を示します。V$SQL_WORKAREAは、(ADDRESS、HASH_VALUE)でV$SQLAREAと結合でき、(ADDRESS、HASH_VALUE、CHILD_NUMBER)でV$SQLと結合できます。

このビューを使用して、次の内容を確認できます。

- 最大のキャッシュ領域を必要とする上位10個の作業領域

- AUTOモードで割り当てられた作業領域で、最大のメモリーを使用して実行中の作業領域の割合

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

親カーソル・ハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値。2つの列PARENT_HANDLEおよびHASH_VALUEを使用し、V$SQLAREAと結合して親カーソルを特定できる。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親文のSQL識別子

CHILD_NUMBER

NUMBER

この作業領域を使用する子カーソルの数。列PARENT_HANDLE、HASH_VALUEおよびCHILD_NUMBERを使用し、V$SQLと結合して、この領域を使用する子カーソルを特定できる。

WORKAREA_ADDRESS

RAW(4 | 8)

作業領域ハンドルのアドレス。これは、ビューの主キーに該当する。

OPERATION_TYPE

VARCHAR2(20)

作業領域を使用する操作のタイプ(SORT、HASH JOIN、GROUP BY、BUFFERING、BITMAP MERGEまたはBITMAP CREATE)

OPERATION_ID

NUMBER

実行計画内の操作を識別するための一意の番号。この識別子は、V$SQL_PLANと結合して、この作業領域を使用する操作の位置を特定できる。

POLICY

VARCHAR2(10)

この作業領域のサイズ指定方法(MANUALまたはAUTO)

ESTIMATED_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

メモリー内で操作を完全に実行(最適実行)するために、この作業領域が必要とする推定サイズ(バイト)。オプティマイザ統計または以前の実行のいずれかから導出される。

ESTIMATED_ONEPASS_SIZE

NUMBER

単一のパスで操作を実行するために、この作業領域が必要とする推定サイズ(バイト)。オプティマイザ統計または以前の実行のいずれかから導出される。

LAST_MEMORY_USED

NUMBER

カーソルの前回の実行時に、この作業領域が使用したメモリー(バイト)

LAST_EXECUTION

VARCHAR2(10)

カーソルの前回の実行時に、この作業領域が、OPTIMAL、ONE PASSまたはONE PASSメモリー要件(またはMULTI-PASS)を使用して実行されたかどうかを示す。

LAST_DEGREE

NUMBER

この操作の前回の実行中に使用された並列度

TOTAL_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域がアクティブになった回数

OPTIMAL_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域が最適モードで実行した回数

ONEPASS_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域が1パス・モードで実行した回数

MULTIPASSES_EXECUTIONS

NUMBER

この作業領域が1パスのメモリー要件以下で実行した回数

ACTIVE_TIME

NUMBER

この作業領域がアクティブな平均時間(1/100秒)

MAX_TEMPSEG_SIZE

NUMBER

この作業領域のインスタンス化によって作成された最大一時セグメント・サイズ(バイト)。この作業領域がディスクに収容されない場合、この列はNULL。

LAST_TEMPSEG_SIZE

NUMBER

この作業領域の前回のインスタンス化によって作成された一時セグメントのサイズ(バイト)。この作業領域の前回のインスタンス化がディスクに収容されなかった場合、この列はNULL。

V$SQL_WORKAREA_ACTIVE

V$SQL_WORKAREA_ACTIVEには、現在システムによって割り当てられている作業領域の瞬間ビューが含まれます。このビューをV$SQL_WORKAREAに対してWORKAREA_ADDRESSで結合し、作業領域の定義にアクセスできます。作業領域がディスクに収容される場合、このビューにはこの作業領域のかわりに作成された一時セグメントの情報が含まれます。

最後の3列は、V$SQL_WORKAREA_ACTIVEをV$TEMPSEG_USAGEと結合して、この一時セグメントの詳細情報を取り出せるように含まれています。

このビューを使用して、次の内容を確認できます。

- システムに現在割り当てられている10個の最大作業領域

- 過剰割当てメモリーの割合(EXPECTED_SIZE < ACTUAL_MEM_USED)および過小割当てメモリーの割合(EXPECTED_SIZE > ACTUAL_MEM_USED)

- メモリー・マネージャで予期されるより大きなメモリーを使用するアクティブな作業領域

- ディスクに収容されたアクティブな作業領域

列

データ型

説明

SQL_HASH_VALUE

NUMBER

現在実行されているSQL文のハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

現在実行されているSQL文のSQL識別子

SQL_EXEC_START

DATE

このセッションにより現在実行中のSQLの実行が開始された時刻

SQL_EXEC_ID

NUMBER

SQL実行識別子(V$SQL_MONITORを参照)

WORKAREA_ADDRESS

RAW(4 | 8)

作業領域ハンドルのアドレス。これは、ビューの主キーに該当する。

OPERATION_TYPE

VARCHAR2(20)

作業領域を使用する操作のタイプ(SORT、HASH JOIN、GROUP BY、BUFFERING、BITMAP MERGEまたはBITMAP CREATE)

OPERATION_ID

NUMBER

実行計画内の操作を識別するための一意の番号。この識別子は、V$SQL_PLANと結合して、この作業領域を使用する操作の位置を特定できる。

POLICY

VARCHAR2(6)

この作業領域のサイズ指定方法(MANUALまたはAUTO)

SID

NUMBER

セッション識別子

QCINST_ID

NUMBER

問合せコーディネータのインスタンス識別子。QCSIDとともに使用すると、問合せコーディネータを一意に識別できる。

QCSID

NUMBER

問合せコーディネータのセッション識別子。シリアル・カーソルによって作業領域が割り当てられている場合、これはSIDと同じ。

ACTIVE_TIME

NUMBER

この作業領域がアクティブな平均時間(マイクロ秒)

WORK_AREA_SIZE

NUMBER

現在、操作で使用されている作業領域の最大サイズ(バイト)

EXPECTED_SIZE

NUMBER

この作業領域の予測サイズ(バイト)。EXPECTED_SIZEは、メモリー・マネージャによる操作のかわりに設定される。WORK_AREA_SIZEが、EXPECTED_SIZEより大きな値を持つ場合、メモリーが過剰に割り当てられている可能性がある。この過剰割当ては、作業領域を使用する操作がそのサイズ変更に長時間を費やすときに、発生する場合がある。

ACTUAL_MEM_USED

NUMBER

この作業領域のかわりに現在割り当てられているPGAメモリー量(バイト)。この値は、0からWORK_AREA_SIZEの範囲内である必要がある。

MAX_MEM_USED

NUMBER

この作業領域が使用するメモリーの最大量(バイト)

NUMBER_PASSES

NUMBER

この作業領域に対応するパス数(OPTIMALモードで実行中の場合は0)

TEMPSEG_SIZE

NUMBER

この作業領域のかわりに使用される一時セグメントのサイズ(バイト)。この作業領域がディスクに(まだ)収容されていない場合、この列はNULL。

TABLESPACE

VARCHAR2(30)

この作業領域のかわりに作成された一時セグメントの表領域名。この作業領域がディスクに(まだ)収容されていない場合、この列はNULL。

SEGRFNO#

NUMBER

この作業領域のかわりに作成された一時セグメント用の表領域内の相対ファイル番号。この作業領域がディスクに(まだ)収容されていない場合、この列はNULL。

SEGBLK#

NUMBER

この作業領域のかわりに作成された一時セグメントのブロック番号。この作業領域がディスクに(まだ)収容されていない場合、この列はNULL。

関連項目:
SQL作業領域の監視方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM

V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAMは、様々な作業領域グループについて、インスタンスの起動以後に累積された作業領域実行統計を示します。作業領域は、乗数2で増加する要件を持つ最適のメモリー要件に基づいて33のグループに収容されます。つまり、最適要件が0KBから1KB、1KBから2KB、2KBから4KB、さらに2TBから4TBへと変動する作業領域です。

V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAMは、作業領域グループごとに、そのグループの作業領域のうち最適モードで実行できる数、ワン・パス・モードで実行できる数およびマルチパス・モードで実行できる数を示します。DBAは、必要な時間間隔の開始時と終了時にスナップショットを取って、その間隔に関する同じ統計を導出できます。

列

データ型

説明

LOW_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

この行に含まれる作業領域の最適メモリー要件の下限(バイト)

HIGH_OPTIMAL_SIZE

NUMBER

この行に含まれる作業領域の最適メモリー要件の上限(バイト)

OPTIMAL_EXECUTIONS

NUMBER

インスタンスの起動後に最適モードで実行された、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適メモリー要件を持つ作業領域の数

ONEPASS_EXECUTIONS

NUMBER

インスタンスの起動後にワン・パス・モードで実行された、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適メモリー要件を持つ作業領域の数

MULTIPASSES_EXECUTIONS

NUMBER

インスタンスの起動後にマルチパス・モードで実行された、LOW_OPTIMAL_SIZEからHIGH_OPTIMAL_SIZEで構成される最適メモリー要件を持つ作業領域の数

TOTAL_EXECUTIONS

NUMBER

OPTIMAL_EXECUTIONS、ONEPASS_EXECUTIONSおよびMULTIPASSES_EXECUTIONSの合計

関連項目:
このビューを使用して自動PGAメモリー・パフォーマンスを監視する方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

V$SQLAREA

V$SQLAREAは、共有SQL領域の統計情報を示し、SQL文字列ごとに1行ずつ表示します。メモリー内にあり、解析済で、実行準備のできているSQL文に関する統計情報を提供します。

列

データ型

説明

SQL_TEXT

VARCHAR2(1000)

カレント・カーソルのSQLテキストの最初の1000文字

SQL_FULLTEXT

CLOB

カレント・カーソルのSQLテキストのすべての文字

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

SHARABLE_MEM

NUMBER

カーソルが使用している共有メモリーの量。子カーソルが複数存在する場合の、すべての子カーソルに使用される、すべての共有メモリーの合計。

PERSISTENT_MEM

NUMBER

オープン・カーソルの存続期間に使用されるメモリーの固定量。子カーソルが複数存在する場合は、すべての子カーソルの存続期間に使用される、メモリーの固定合計。

RUNTIME_MEM

NUMBER

カーソルの実行時に必要なメモリーの固定数。子カーソルが複数存在する場合は、すべての子カーソルの実行時に必要な、すべてのメモリーの固定合計。

SORTS

NUMBER

すべての子カーソルについて、実行されたソートの合計

VERSION_COUNT

NUMBER

この親の下でキャッシュ内にある子カーソルの数

LOADED_VERSIONS

NUMBER

キャッシュ内にあり、ロード済コンテキスト・ヒープを持つ子カーソルの数

OPEN_VERSIONS

NUMBER

この親の下で現在オープンしている子カーソルの数

USERS_OPENING

NUMBER

子カーソルをオープンしているユーザーの数

FETCHES

NUMBER

SQL文に関連するフェッチ数

EXECUTIONS

NUMBER

すべての子カーソルについて、実行の合計数

PX_SERVERS_EXECUTIONS

NUMBER

パラレル実行サーバーで処理された実行の合計数(文がパラレル実行されなかったときは0)

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後で、このカーソルが完全に実行された回数。カーソルが正常に実行されなかったか、カーソルがクローズまたは再実行される前にこのカーソルによって生成された先頭の数列のみフェッチされたため、カーソルが部分的に実行された場合、この統計の値は増分されない。END_OF_FETCH_COUNT列の値は、EXECUTIONS列の値以下に定義される。

USERS_EXECUTING

NUMBER

すべての子カーソルについて、文を実行しているユーザーの合計数

LOADS

NUMBER

オブジェクトがロードまたは再ロードされた回数

FIRST_LOAD_TIME

VARCHAR2(19)

親の作成時刻のタイムスタンプ

INVALIDATIONS

NUMBER

すべての子カーソルについての、無効性の合計数

PARSE_CALLS

NUMBER

この親の下の子カーソルすべてへの解析コールの合計数

DISK_READS

NUMBER

すべての子カーソルについて、ディスク読取りの合計数

DIRECT_WRITES

NUMBER

すべての子カーソルについて、ディスク書込みの合計数

BUFFER_GETS

NUMBER

すべての子カーソルについて、取得したバッファの合計数

APPLICATION_WAIT_TIME

NUMBER

アプリケーションの待機時間(マイクロ秒)

CONCURRENCY_WAIT_TIME

NUMBER

同時実行性待機時間(マイクロ秒)

CLUSTER_WAIT_TIME

NUMBER

クラスタの待機時間(マイクロ秒)

USER_IO_WAIT_TIME

NUMBER

ユーザーI/O待機時間(マイクロ秒)

PLSQL_EXEC_TIME

NUMBER

PL/SQL実行時間(マイクロ秒)

JAVA_EXEC_TIME

NUMBER

Java実行時間(マイクロ秒)

ROWS_PROCESSED

NUMBER

このSQL文で処理された行の合計数

COMMAND_TYPE

NUMBER

Oracleコマンド・タイプ定義

OPTIMIZER_MODE

VARCHAR2(10)

SQL文が実行されたモード

OPTIMIZER_COST

NUMBER

オプティマイザによるこの問合せのコスト

OPTIMIZER_ENV

RAW(2000)

オプティマイザ環境

OPTIMIZER_ENV_HASH_VALUE

NUMBER

オプティマイザ環境のハッシュ値

PARSING_USER_ID

NUMBER

この親の下の一番最初のカーソルを解析したユーザーのユーザーID

PARSING_SCHEMA_ID

NUMBER

この子カーソルの解析に使用されたスキーマID

PARSING_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

この子カーソルの解析に使用されたスキーマ名

KEPT_VERSIONS

NUMBER

DBMS_SHARED_POOLパッケージを使用して保存するようにマークされた子カーソルの数

ADDRESS

RAW(4 | 8)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値

OLD_HASH_VALUE

NUMBER

古いSQLハッシュ値

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

このカーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

MODULE

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEをコールして設定した)モジュールの名前

MODULE_HASH

NUMBER

MODULE列に指定されているモジュールのハッシュ値

ACTION

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONをコールして設定した)アクションの名前

ACTION_HASH

NUMBER

ACTION列に指定されているアクションのハッシュ値

SERIALIZABLE_ABORTS

NUMBER

すべての子カーソルについて、トランザクションの直列化に失敗してORA-08177エラーとなった回数

OUTLINE_CATEGORY

VARCHAR2(64)

アウトラインがカーソルの指示中に適用された場合、この列はアウトラインのカテゴリを示す。そうでない場合、この列は空白のまま。

CPU_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用するCPU時間(マイクロ秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

解析、実行およびフェッチに対してこのカーソルで使用される経過時間(マイクロ秒)です。カーソルがパラレル実行を使用する場合、ELAPSED_TIME_TOTALは、問合せコーディネータへの時間にすべてのパラレル問合せスレーブ処理を加えた累積時間です。

OUTLINE_SID

VARCHAR2(40)

アウトライン・セッション識別子

LAST_ACTIVE_CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

グループで最後にアクティブになった子カーソル(つまり、V$SQLの統計情報が更新された子カーソル)のアドレス(識別子)

REMOTE

VARCHAR2(1)

カーソルがリモート・マップされているか(Y)されていないか(N)

OBJECT_STATUS

VARCHAR2(19)

カーソルのステータス:

- VALID - 有効かつ認可、エラーなし

- VALID_AUTH_ERROR - 有効かつ認可、ただし認可エラーが発生した

- VALID_COMPILE_ERROR - 有効かつ認可、ただしコンパイル・エラーが発生した

- VALID_UNAUTH - 有効、ただし無認可

- INVALID_UNAUTH - 無効かつ無認可

- INVALID - 無効かつ無認可、ただしタイムスタンプを保持

LITERAL_HASH_VALUE

NUMBER

CURSOR_SHARINGが使用されている場合、システム生成のバインド変数と置換され、一致させる必要があるリテラルのハッシュ値。この値は、SQL文のハッシュ値ではない。CURSOR_SHARINGが使用されていない場合、この値は0。

LAST_LOAD_TIME

DATE

問合せプランがライブラリ・キャッシュにロードされた時刻

IS_OBSOLETE

VARCHAR2(1)

カーソルが廃止になったかどうか(Y | N)。子カーソルの数が多すぎると、カーソルが廃止になることがある。

IS_BIND_SENSITIVE

VARCHAR2(1)

カーソルがバインド・センシティブかどうか(Y | N)。述語の選択を計算するときにオプティマイザがバインド変数値の1つを照合する場合、およびバインド変数値の変更によってオプティマイザが別のプランを生成する場合、問合せはバインド・センシティブとみなされる。

IS_BIND_AWARE

VARCHAR2(1)

カーソルがバインド対応かどうか(Y | N)。問合せが拡張カーソル共有を使用するようにマークされている場合、問合せはバインド対応とみなされる。この問合せは、バインド・センシティブとしてすでにマークされている。

CHILD_LATCH

NUMBER

カーソルを保護している子ラッチ番号。この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。

SQL_PROFILE

VARCHAR2(64)

この文に使用されるSQLプロファイル(ある場合)

SQL_PATCH

VARCHAR2(30)

この文に使用されるSQLパッチ(ある場合)

SQL_PLAN_BASELINE

VARCHAR2(30)

この文に使用されるSQLプラン・ベースライン(ある場合)

PROGRAM_ID

NUMBER

プログラム識別子

PROGRAM_LINE#

NUMBER

プログラム行番号

EXACT_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがEXACTに設定されたときに使用されるシグネチャ

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

LAST_ACTIVE_TIME

DATE

問合せプランが最後にアクティブになった時刻

BIND_DATA

RAW(2000)

バインド・データ

TYPECHECK_MEM

NUMBER

タイプ・チェック・メモリー

IO_CELL_OFFLOAD_ELIGIBLE_BYTES

NUMBER

Exadataストレージ・システムによるフィルタリングが可能なI/Oのバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_INTERCONNECT_BYTES

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数

PHYSICAL_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数

PHYSICAL_READ_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数

PHYSICAL_WRITE_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数

OPTIMIZED_PHY_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された、データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取りI/Oリクエスト数

LOCKED_TOTAL

NUMBER

子カーソルがロックされた合計回数

PINNED_TOTAL

NUMBER

子カーソルが確保された合計回数

IO_CELL_UNCOMPRESSED_BYTES

NUMBER

Exadataセルにオフロードされる非圧縮バイト数(解凍後のサイズ)
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_CELL_OFFLOAD_RETURNED_BYTES

NUMBER

通常のI/Oパスを通してExadataセルから戻されるバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

V$SQLAREA_PLAN_HASH

V$SQLAREA_PLAN_HASHは、SQL_ID列およびPLAN_HASH_VALUE列でグループ化して、共有SQL領域(V$SQL)に関する統計情報を示します。PLAN_HASH_VALUE列の異なる値ごとに1行ずつ作成するというように、1つの親カーソルに複数の行を作成することもできます。

列

データ型

説明

SQL_TEXT

VARCHAR2(1000)

カレント・カーソルのSQLテキストの最初の1000文字

SQL_FULLTEXT

CLOB

カレント・カーソルのSQLテキストのすべての文字

ADDRESS

RAW(4 | 8)

このカーソルの親に対するハンドルのアドレス

HASH_VALUE

NUMBER

ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

このカーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

VERSION_COUNT

NUMBER

この親の下でキャッシュ内にある子カーソルの数

LAST_ACTIVE_CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

グループで最後にアクティブになった子カーソル(つまり、V$SQLの統計情報が更新された子カーソル)のアドレス(識別子)

SHARABLE_MEM

NUMBER

カーソルが使用している共有メモリーの量。子カーソルが複数存在する場合は、すべての子カーソルが使用した共有メモリーの合計になる。

PERSISTENT_MEM

NUMBER

オープン・カーソルの存続期間に使用されるメモリーの固定量。子カーソルが複数存在する場合は、すべての子カーソルが存続期間内に使用できるメモリーの固定量の合計値になる。

RUNTIME_MEM

NUMBER

カーソルの実行時に必要なメモリーの固定数。子カーソルが複数存在する場合は、すべての子カーソルの実行時に必要な、すべてのメモリーの固定合計。

SORTS

NUMBER

すべての子カーソルについて、実行されたソートの合計

LOADED_VERSIONS

NUMBER

キャッシュ内にあり、ロード済コンテキスト・ヒープを持つ子カーソルの数

OPEN_VERSIONS

NUMBER

この親の下で現在オープンしている子カーソルの数

USERS_OPENING

NUMBER

子カーソルをオープンしているユーザーの数

USERS_EXECUTING

NUMBER

すべての子カーソルについて、文を実行しているユーザーの合計数

FETCHES

NUMBER

SQL文に関連するフェッチ数

EXECUTIONS

NUMBER

すべての子カーソルについて、実行の合計数

PX_SERVERS_EXECUTIONS

NUMBER

パラレル実行サーバーで処理された実行の合計数(文がパラレル実行されなかったときは0)

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後で、このカーソルが完全に実行された回数。カーソルが正常に実行されなかったか、カーソルがクローズまたは再実行される前にこのカーソルによって生成された先頭の数列のみフェッチされたため、カーソルが部分的に実行された場合、この統計の値は増分されない。END_OF_FETCH_COUNT列の値は、EXECUTIONS列の値以下に定義される。

LOADS

NUMBER

オブジェクトがロードまたは再ロードされた回数

FIRST_LOAD_TIME

DATE

親の作成時刻のタイムスタンプ

LAST_LOAD_TIME

DATE

問合せプランがライブラリ・キャッシュにロードされた時刻

LAST_ACTIVE_TIME

DATE

問合せプランが最後にアクティブになった時刻

INVALIDATIONS

NUMBER

すべての子カーソルについての、無効性の合計数

PARSE_CALLS

NUMBER

この親の下の子カーソルすべてへの解析コールの合計数

DISK_READS

NUMBER

すべての子カーソルについて、ディスク読取りの合計数

DIRECT_WRITES

NUMBER

すべての子カーソルについて、ディスク書込みの合計数

BUFFER_GETS

NUMBER

すべての子カーソルについて、取得したバッファの合計数

CPU_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用するCPU時間(マイクロ秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用する経過時間(マイクロ秒)

APPLICATION_WAIT_TIME

NUMBER

アプリケーションの待機時間(マイクロ秒)

CONCURRENCY_WAIT_TIME

NUMBER

同時実行性待機時間(マイクロ秒)

CLUSTER_WAIT_TIME

NUMBER

クラスタの待機時間(マイクロ秒)

USER_IO_WAIT_TIME

NUMBER

ユーザーI/O待機時間(マイクロ秒)

PLSQL_EXEC_TIME

NUMBER

PL/SQL実行時間(マイクロ秒)

JAVA_EXEC_TIME

NUMBER

Java実行時間(マイクロ秒)

ROWS_PROCESSED

NUMBER

このSQL文で処理された行の合計数

COMMAND_TYPE

NUMBER

Oracleコマンド・タイプ定義

OPTIMIZER_MODE

VARCHAR2(10)

SQL文が実行されたモード

OPTIMIZER_COST

NUMBER

オプティマイザによるこの問合せのコスト

OPTIMIZER_ENV

RAW(2000)

オプティマイザ環境

OPTIMIZER_ENV_HASH_VALUE

NUMBER

オプティマイザ環境のハッシュ値

PARSING_USER_ID

NUMBER

この親の下の一番最初のカーソルを解析したユーザーのユーザーID

PARSING_SCHEMA_ID

NUMBER

この子カーソルの解析に使用されたスキーマID

PARSING_SCHEMA_NAME

VARCHAR2(30)

この子カーソルの解析に使用されたスキーマ名

KEPT_VERSIONS

NUMBER

DBMS_SHARED_POOLパッケージを使用して保存するようにマークされた子カーソルの数

MODULE

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULEをコールして設定した)モジュールの名前

MODULE_HASH

NUMBER

MODULE列に指定されているモジュールのハッシュ値

ACTION

VARCHAR2(64)

SQL文の初回解析時に実行中であった(DBMS_APPLICATION_INFO.SET_ACTIONをコールして設定した)アクションの名前

ACTION_HASH

NUMBER

ACTION列に指定されているアクションのハッシュ値

SERIALIZABLE_ABORTS

NUMBER

すべての子カーソルについて、トランザクションの直列化に失敗してORA-08177エラーとなった回数

OUTLINE_CATEGORY

VARCHAR2(64)

アウトラインがカーソルの指示中に適用された場合、この列はアウトラインのカテゴリを示す。そうでない場合、この列は空白のまま。

OUTLINE_SID

VARCHAR2(40)

アウトライン・セッション識別子

REMOTE

VARCHAR2(1)

カーソルがリモート・マップされているか(Y)されていないか(N)

OBJECT_STATUS

VARCHAR2(19)

カーソルのステータス:

- VALID - 有効かつ認可、エラーなし

- VALID_AUTH_ERROR - 有効かつ認可、ただし認可エラーが発生した

- VALID_COMPILE_ERROR - 有効かつ認可、ただしコンパイル・エラーが発生した

- VALID_UNAUTH - 有効、ただし無認可

- INVALID_UNAUTH - 無効かつ無認可

- INVALID - 無効かつ無認可、ただしタイムスタンプを保持

LITERAL_HASH_VALUE

NUMBER

CURSOR_SHARINGが使用されている場合、システム生成のバインド変数と置換され、一致させる必要があるリテラルのハッシュ値。この値は、SQL文のハッシュ値ではない。CURSOR_SHARINGが使用されていない場合、この値は0。

SQL_PROFILE

VARCHAR2(64)

この文に使用されるSQLプロファイル(ある場合)

PROGRAM_ID

NUMBER

プログラム識別子

PROGRAM_LINE#

NUMBER

プログラム行番号

EXACT_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがEXACTに設定されたときに使用されるシグネチャ

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

BIND_DATA

RAW(2000)

バインド・データ

TYPECHECK_MEM

NUMBER

タイプ・チェック・メモリー

IO_CELL_OFFLOAD_ELIGIBLE_BYTES

NUMBER

Exadataストレージ・システムによるフィルタリングが可能なI/Oのバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_INTERCONNECT_BYTES

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数

PHYSICAL_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数

PHYSICAL_READ_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数

PHYSICAL_WRITE_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数

OPTIMIZED_PHY_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された、データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュからの物理読取りI/Oリクエスト数

IO_CELL_UNCOMPRESSED_BYTES

NUMBER

Exadataセルにオフロードされる非圧縮バイト数(解凍後のサイズ)
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_CELL_OFFLOAD_RETURNED_BYTES

NUMBER

通常のI/Oパスを通してExadataセルから戻されるバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

V$SQLCOMMAND

V$SQLCOMMANDは、SQLのopcodeとコマンド名のマッピングを示します。

列

データ型

説明

COMMAND_TYPE

NUMBER

SQLコマンド番号

COMMAND_NAME

VARCHAR2(64)

SQLコマンド名

V$SQLFN_ARG_METADATA

V$SQLFN_ARG_METADATAには、関数の引数に関するメタデータが含まれています。V$SQLFN_METADATA内の各関数の引数ごとに1行あります。引数がない関数には行はありません。

列

データ型

説明

FUNC_ID

NUMBER

内部関数の識別番号。この列を使用してV$SQLFN_METADATAビューと結合できる。

ARGNUM

NUMBER

引数の番号

DATATYPE

VARCHAR2(8)

引数のデータ型。この引数が使用されない場合、値はNULL。それ以外の場合は、Oracleデータ型、ファミリ・データ型、EXPRデータ型のうちいずれかの値をとることができる。

DESCR

VARCHAR2(30)

この列は将来の使用のために確保される。

V$SQLFN_METADATA

V$SQLFN_METADATAには、演算子および組込み関数に関するメタデータが含まれています。関数によって引数の数が異なるため、このビューには引数に関する情報は含まれません。引数に関する情報はV$SQLFN_ARG_METADATAに含まれており、これをV$SQLFN_METADATAと結合すると、関数とその引数に関する情報を取得できます。

列

データ型

説明

FUNC_ID

NUMBER

内部関数の識別番号

NAME

VARCHAR2(30)

組込み関数の名前

MINARGS

NUMBER

関数の引数の最小数

MAXARGS

NUMBER

関数の引数の最大数

DATATYPE

VARCHAR2(8)

Oracleデータ型の値、ファミリ・データ型の値、ARG[n]データ型のいずれかを取ることができる戻りデータ型

VERSION

VARCHAR2(12)

この関数を含むデータベースの最小バージョン

ANALYTIC

VARCHAR2(3)

関数が分析関数かどうか(YES | NO)

AGGREGATE

VARCHAR2(3)

関数が集計関数かどうか(YES | NO)

OFFLOADABLE

VARCHAR2(3)

関数の実行をOracle Exadata Storage Serverにオフロード可能かどうか(YES | NO)
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

DISP_TYPE

VARCHAR2(13)

関数の表示形式:

- NORMAL

- ARITHMETIC

- PARENTHESIS

- REL-OP

- CASELIKE

- NOPARENTHESIS

USAGE

VARCHAR2(30)

この関数を使用する方法について説明するテキスト。このテキストは、『Oracle Database SQL言語リファレンス』の関数の構文図に基づいている。

DESCR

VARCHAR2(4000)

関数の説明

V$SQLSTATS

V$SQLSTATSは、SQLカーソルに関する基本的なパフォーマンス統計情報を示し、SQL文ごとに1行ずつ(つまり、SQL_IDの一意の値ごとに1行ずつ)表示します。V$SQLSTATSの各列の定義は、V$SQLビューおよびV$SQLAREAビューと同じです。ただし、V$SQLSTATSビューは、V$SQLおよびV$SQLAREAに比べて、高速かつスケーラブルで、データ保存の仕組みも優れています(カーソルが共有プールで無効になった後でも、統計情報を表示できます)。V$SQLSTATSは、V$SQLおよびV$SQLAREAに表示される列のサブセットを含みます。

列

データ型

説明

SQL_TEXT

VARCHAR2(1000)

カレント・カーソルのSQLテキストの最初の1000文字

SQL_FULLTEXT

CLOB

CLOB列として公開されるSQL文の全テキスト。SQL文の全テキストは、V$SQLTEXTビューと結合するかわりに、この列を使用して取出し可能。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子

LAST_ACTIVE_TIME

DATE

関連カーソルの統計情報が最後に更新された時刻

LAST_ACTIVE_CHILD_ADDRESS

RAW(4 | 8)

これらの統計情報が最後に更新された関連カーソルのアドレス

PLAN_HASH_VALUE

NUMBER

このカーソルに対するSQLプランの数値表現。PLAN_HASH_VALUEの値を別の値と比較すると、2つのプランが同じかどうかを(2つのプランを行単位で比較するより)容易に識別できる。

PARSE_CALLS

NUMBER

このSQLテキストと計画がある全カーソルに対する解析コールの数

DISK_READS

NUMBER

このSQLテキストと計画がある全カーソルに対するディスク読取りの数

DIRECT_WRITES

NUMBER

このSQLテキストと計画がある全カーソルに対するダイレクト書込みの数

BUFFER_GETS

NUMBER

このSQLテキストと計画がある全カーソルに対するバッファ取得の数

ROWS_PROCESSED

NUMBER

解析されたSQL文が戻す行数の合計

SERIALIZABLE_ABORTS

NUMBER

トランザクションをシリアライズできずにORA-08177エラーとなった回数(カーソルごと)

FETCHES

NUMBER

SQL文に関連するフェッチ数

EXECUTIONS

NUMBER

このオブジェクトがライブラリ・キャッシュに入れられた後で行われた実行数

END_OF_FETCH_COUNT

NUMBER

カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後で、このカーソルが完全に実行された回数。カーソルが正常に実行されなかったか、カーソルがクローズまたは再実行される前にこのカーソルによって生成された先頭の数列のみフェッチされたため、カーソルが部分的に実行された場合、この統計の値は増分されない。END_OF_FETCH_COUNT列の値は、EXECUTIONS列の値以下に定義される。

LOADS

NUMBER

オブジェクトがロードまたは再ロードされた回数

VERSION_COUNT

NUMBER

このSQLテキストと計画があるキャッシュ内のカーソルの数

INVALIDATIONS

NUMBER

この子カーソルが無効にされた回数

PX_SERVERS_EXECUTIONS

NUMBER

パラレル実行サーバーで処理された実行の合計数(文がパラレル実行されなかったときは0)

CPU_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用するCPU時間(マイクロ秒)

ELAPSED_TIME

NUMBER

解析、実行およびフェッチに対してこのカーソルで使用される経過時間(マイクロ秒)です。カーソルがパラレル実行を使用する場合、ELAPSED_TIME_TOTALは、問合せコーディネータへの時間にすべてのパラレル問合せスレーブ処理を加えた累積時間です。

AVG_HARD_PARSE_TIME

NUMBER

このカーソルが解析、実行およびフェッチのために使用する平均ハード解析時間(マイクロ秒)

APPLICATION_WAIT_TIME

NUMBER

アプリケーションの待機時間(マイクロ秒)

CONCURRENCY_WAIT_TIME

NUMBER

同時実行性待機時間(マイクロ秒)

CLUSTER_WAIT_TIME

NUMBER

クラスタの待機時間(マイクロ秒)。この値はOracle RAC固有。待機イベントのクラスタ・クラスにカテゴライズされているすべての待機に費やされた合計時間を示す。この列の値は、Oracle RACのクラスタ・リソースに費やされた累計待機時間。

USER_IO_WAIT_TIME

NUMBER

ユーザーI/O待機時間(マイクロ秒)

PLSQL_EXEC_TIME

NUMBER

PL/SQL実行時間(マイクロ秒)

JAVA_EXEC_TIME

NUMBER

Java実行時間(マイクロ秒)

SORTS

NUMBER

子カーソルに対して実行されたソート数

SHARABLE_MEM

NUMBER

このSQLテキストと計画がある全カーソルによって現在占有されている共有メモリーの合計量(バイト)

TOTAL_SHARABLE_MEM

NUMBER

このSQLテキストと計画がある全カーソルがすべて共有プールにロードされた場合、これによって現在占有されている共有メモリーの合計量(バイト)。(つまり、カーソル・サイズ)

TYPECHECK_MEM

NUMBER

タイプ・チェック・メモリー

IO_CELL_OFFLOAD_ELIGIBLE_BYTES

NUMBER

Exadataストレージ・システムによるフィルタリングが可能なI/Oのバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_INTERCONNECT_BYTES

NUMBER

Oracle Databaseとストレージ・システムの間で交換されたI/Oのバイト数

PHYSICAL_READ_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理読取りI/Oリクエスト数

PHYSICAL_READ_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクから読み取られたバイト数

PHYSICAL_WRITE_REQUESTS

NUMBER

監視対象のSQLによって発行された物理書込みI/Oリクエスト数

PHYSICAL_WRITE_BYTES

NUMBER

監視対象のSQLによってディスクに書き込まれたバイト数

EXACT_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがEXACTに設定されたときに使用されるシグネチャ

FORCE_MATCHING_SIGNATURE

NUMBER

CURSOR_SHARINGパラメータがFORCEに設定されたときに使用されるシグネチャ

IO_CELL_UNCOMPRESSED_BYTES

NUMBER

Exadataセルにオフロードされる非圧縮バイト数(解凍後のサイズ)
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

IO_CELL_OFFLOAD_RETURNED_BYTES

NUMBER

通常のI/Oパスを通してExadataセルから戻されるバイト数
関連項目: 詳細は、Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアのマニュアルを参照。

V$SQLSTATS_PLAN_HASH

V$SQLSTATS_PLAN_HASHは、SQLカーソルに関する基本的なパフォーマンス統計情報を示し、SQL文の実行計画ごとに1行ずつ(つまり、SQL_IDとPLAN_HASH_VALUEの一意の組合せごとに1行ずつ)表示します。

V$SQLSTATS_PLAN_HASHの列は、V$SQLSTATSの列と同じです。

関連項目:
「V$SQLSTATS」

V$SQLTEXT

V$SQLTEXTは、SGA内の共有SQLカーソルに属するSQL文のテキストを示します。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

HASH_VALUEとともに使用され、キャッシュされたカーソルを一意に識別する。

HASH_VALUE

NUMBER

ADDRESSとともに使用され、キャッシュされたカーソルを一意に識別する。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

キャッシュされたカーソルのSQL識別子

COMMAND_TYPE

NUMBER

SQL文のタイプのコード(SELECT、INSERTなど)

PIECE

NUMBER

SQLテキストの部分を順序付けるために使用される番号

SQL_TEXT

VARCHAR2(64)

SQLテキストの一部分を含む列

V$SQLTEXT_WITH_NEWLINES

V$SQLTEXT_WITH_NEWLINESは、読みやすくするためにSQL文中の改行およびタブを空白に置換しない点を除けば、V$SQLTEXTビューと同じです。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

HASH_VALUEとともに使用され、キャッシュされたカーソルを一意に識別する。

HASH_VALUE

NUMBER

ADDRESSとともに使用され、キャッシュされたカーソルを一意に識別する。

SQL_ID

VARCHAR2(13)

キャッシュされたカーソルのSQL識別子

COMMAND_TYPE

NUMBER

SQL文のタイプのコード(SELECT、INSERTなど)

PIECE

NUMBER

SQLテキストの部分を順序付けるために使用される番号

SQL_TEXT

VARCHAR2(64)

SQLテキストの一部分を含む列

関連項目:
「V$SQLTEXT」

V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM

V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAMは、フィジカル・スタンバイでの適用遅延のヒストグラムを示します。適用遅延の各固有値には固有のバケットがあり、対応するバケット内の数はこれまでの発生数を表します。フィジカル・スタンバイは適用遅延を毎秒サンプリングし、ヒストグラム内の対応するバケットを増加させます。

列

データ型

説明

NAME

VARCHAR2(64)

イベントの名前(現在の有効な値はAPPLY LAGのみ)

TIME

NUMBER

バケットが表す継続時間

UNIT

VARCHAR2(16)

時間単位(seconds、minutes、hoursまたはdays)

COUNT

NUMBER

各行は適用遅延のヒストグラム・バケット。COUNTはヒストグラム・バケットに含まれる適用遅延の発生数。

LAST_TIME_UPDATED

VARCHAR2(20)

前回、バケットがその継続時間に含まれているイベントによって更新された時刻

V$STANDBY_LOG

V$STANDBY_LOGは、スタンバイREDOログに関する情報を示します。スタンバイREDOログは、オンラインREDOログに類似していますが、プライマリ・データベースからREDOデータを受信しているスタンバイ・データベースでのみ使用されます。

列

データ型

説明

GROUP#

NUMBER

ログ・グループ番号

DBID

VARCHAR2(40)

スタンバイREDOログ・ファイルが割り当てられるプライマリ・データベースのデータベースID。スタンバイREDOログ・ファイルが割り当てられていない場合は、値UNASSIGNEDが表示される。

THREAD#

NUMBER

ログ・スレッド番号

SEQUENCE#

NUMBER

ログ順序番号

BYTES

NUMBER

ログのサイズ(バイト)

BLOCKSIZE

NUMBER

ログ・ファイルのブロック・サイズ(512または4096)

USED

NUMBER

ログに使用されているバイト数

ARCHIVED

VARCHAR2(3)

アーカイブ状態(YES | NO)。詳細は、STATUS列を参照。

STATUS

VARCHAR2(10)

ログ状態:

- UNASSIGNED - ARCHIVEDがNOの場合、スタンバイREDOログはアーカイブされており、再度使用可能な状態。ARCHIVEDがYESの場合、スタンバイREDOログは未使用で、使用可能な状態。

- ACTIVE - ARCHIVEDがNOの場合、スタンバイREDOログは完了しておりアーカイブされるまで待機中。ARCHIVEDがYESの場合、スタンバイREDOログは現在書込み中で、アーカイブが可能な状態ではない。特定のスレッドの場合は、この状態のログが1つのみ必要。

FIRST_CHANGE#

NUMBER

ログ内の最小のSCN

FIRST_TIME

DATE

ログ内の最初のSCNの時刻

NEXT_CHANGE#

NUMBER

このログに含まれているすべてのREDOレコードには、NEXT_CHANGE#よりも小さいSCNが付いている。1回入力するだけでログは完了する。次のログのREDOレコードの最小SCNも同様。

NEXT_TIME

DATE

このログに含まれているすべてのREDOレコードは、NEXT_TIMEよりも小さいタイムスタンプを持つ。1回入力するだけでログは完了する。次のログのREDOレコードの最小タイムスタンプも同様。

LAST_CHANGE#

NUMBER

このデータ・ファイルに対する前回の変更番号。データ・ファイルが変更中の場合、NULLに設定される。

LAST_TIME

DATE

前回の変更のタイムスタンプ

V$STATISTICS_LEVEL

V$STATISTICS_LEVELは、STATISTICS_LEVELによって制御される統計およびアドバイザの状態を示します。

列

データ型

説明

STATISTICS_NAME

VARCHAR2(64)

統計名またはアドバイザ名

DESCRIPTION

VARCHAR2(4000)

統計またはアドバイザの説明

SESSION_STATUS

VARCHAR2(8)

セッションの統計またはアドバイザの状態:

- ENABLED

- DISABLED

SYSTEM_STATUS

VARCHAR2(8)

システム全体の統計またはアドバイザの状態:

- ENABLED

- DISABLED

ACTIVATION_LEVEL

VARCHAR2(7)

統計またはアドバイザを使用可能にするSTATISTICS_LEVELのレベル:

- BASIC

- TYPICAL

- ALL

STATISTICS_VIEW_NAME

VARCHAR2(64)

統計またはアドバイザを外部化する単一のビューがある場合、この列にはそのビューの名前が表示される。このようなビューがない場合、この列はNULLになる。複数のビューが関係している場合は、DESCRIPTION列に各ビュー名が表示される。

SESSION_SETTABLE

VARCHAR2(3)

統計またはアドバイザをセッション・レベルで設定できるかどうか(YES | NO)

関連項目:
「STATISTICS_LEVEL」

V$STATNAME

V$STATNAMEは、V$SESSTAT表およびV$SYSSTAT表で表示される統計情報のデコードされた統計名を示します。

一部のプラットフォームでは、NAMEおよびCLASS列には、オペレーティング・システム固有の追加統計情報も含まれています。

列

データ型

説明

STATISTIC#

NUMBER

統計番号
注意: 統計番号は、あるリリースから別のリリースにかけて、変更されずに残るという保証はありません。そのため、アプリケーションでは、この番号ではなく、統計名を使用してください。

NAME

VARCHAR2(64)

統計名

CLASS

NUMBER

1つ以上の統計クラスを表す数。次のクラス番号が付加されます。

- 1 - ユーザー

- 2 - REDO

- 4 - エンキュー

- 8 - キャッシュ

- 16 - OS

- 32 - Real Application Clusters

- 64 - SQL

- 128 - デバッグ

STAT_ID

NUMBER

統計識別子

関連項目:

- 「V$SESSTAT」および「V$SYSSTAT」

- 各統計情報については、付録E「統計情報の説明」を参照してください。

- オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR

V$STREAMS_APPLY_COORDINATORは、各適用プロセス・コーディネータの情報を示します。適用プロセスのコーディネータは、適用プロセス・リーダーからトランザクションを取得し、それを適用サーバーに渡します。適用プロセス・コーディネータは、適用プロセス、アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

コーディネータ・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

コーディネータ・セッションのシリアル番号

STATE

VARCHAR2(21)

コーディネータの状態:

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- APPLYING - 適用サーバーにトランザクションを引渡し中

- SHUTTING DOWN CLEANLY - エラーなしで停止中

- ABORTING - 適用エラーのため停止中

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセス・コーディネータは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

TOTAL_APPLIED

NUMBER

前回の開始後に適用プロセスにより適用されたトランザクションの合計数

TOTAL_WAIT_DEPS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、トランザクション間の依存性が原因で他の適用サーバーによりトランザクションが適用されるまで、ある適用サーバーがトランザクション内で論理変更レコード(LCR)の適用を待機していた回数

TOTAL_WAIT_COMMITS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、コミットをシリアライズするために、他の適用サーバーによりトランザクションがコミットされるまで、ある適用サーバーがトランザクションのコミットを待機していた回数

TOTAL_ADMIN

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから発行された管理ジョブの数

TOTAL_ASSIGNED

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから適用サーバーに割り当てられたトランザクションの数

TOTAL_RECEIVED

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからコーディネータ・プロセスにより受信されたトランザクションの合計数

TOTAL_IGNORED

NUMBER

コーディネータにより受信されたが、適用済であるために無視されたトランザクションの数

TOTAL_ROLLBACKS

NUMBER

予期しない競合によりロールバックされたトランザクションの数

TOTAL_ERRORS

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用プロセスにより適用され、適用エラーとなったトランザクションの数

UNASSIGNED_COMPLETE_TXNS

NUMBER

コーディネータがいずれの適用サーバーにも割り当てていない完全なトランザクションの合計数

AUTO_TXN_BUFFER_SIZE

NUMBER

トランザクション・バッファ・サイズの現行の値。トランザクション・バッファ・サイズは、適用サーバーの前に適用リーダーがアセンブルできるトランザクション数を表す。トランザクション・バッファ・サイズは、適用プロセスによって定期的に調整される。

LWM_TIME

DATE

最小のメッセージ番号を持つメッセージが記録された時刻。最小のメッセージ番号を持つメッセージの作成時刻も、この時点で記録されている。

LWM_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最低水位標に対応するメッセージの番号。つまり、このメッセージ番号以下のコミット・メッセージ番号を持つメッセージは限定的に適用されているが、これより大きいコミット・メッセージ番号を持つ一部のメッセージも適用されている場合がある。

LWM_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最低水位標に対応するメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、最低水位標に対応するメッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

HWM_TIME

DATE

最大のメッセージ番号を持つメッセージが記録された時刻。最大のメッセージ番号を持つメッセージの作成時刻も、この時点で記録されている。

HWM_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最高水位標に対応するメッセージの番号。つまり、このメッセージ番号より大きいコミット・メッセージ番号を持つメッセージは適用されていない。

HWM_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最高水位標に対応するメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、最高水位標に対応するメッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

STARTUP_TIME

DATE

適用プロセスの前回の開始時刻

ELAPSED_SCHEDULE_TIME

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからのメッセージのスケジューリング経過時間(1/100秒)

ELAPSED_IDLE_TIME

NUMBER

アイドルの経過時間

LWM_POSITION

RAW(64)

最低水位標LCRの位置

HWM_POSITION

RAW(64)

最高水位標LCRの位置

PROCESSED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

適用コーディネータによって現在処理されているメッセージ番号

ACTIVE_SERVER_COUNT

NUMBER

使用される適用サーバーの数

注意:
ELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

V$STREAMS_APPLY_READER

V$STREAMS_APPLY_READERは、各適用リーダーに関する情報を示します。適用リーダーは、キューからのメッセージを読み込み(デキュー)、メッセージの依存性を計算し、トランザクションを作成するプロセスです。適用リーダーは、トランザクションをコミット順にコーディネータに渡して適用サーバーに割当てさせます。適用リーダーは、適用プロセス、アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

リーダー・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

リーダー・セッションのシリアル番号

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセスは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

STATE

VARCHAR2(36)

リーダーの状態:

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- DEQUEUE MESSAGES - キューからメッセージをデキューしている

- SCHEDULE MESSAGES - メッセージ間の依存性を計算し、メッセージを基にトランザクションを作成している

- SPILLING - 適用されていないメッセージがメモリーからハード・ディスクにオーバーフロー中

- PAUSED - WAITING FOR DDL TO COMPLETE - DDL LCRの適用を待機中

TOTAL_MESSAGES_DEQUEUED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後にデキューされたメッセージの合計数

TOTAL_MESSAGES_SPILLED

NUMBER

最後に適用プロセスが起動してから、リーダーによって収容されたメッセージの数

DEQUEUE_TIME

DATE

最後のメッセージが受信された時刻

DEQUEUED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後に受信されたメッセージの番号

DEQUEUED_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最後に受信されたメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、メッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

SGA_USED

NUMBER

前回の開始以後の適用プロセスによるSGAメモリーの使用量(バイト)

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージのデキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_SCHEDULE_TIME

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからのメッセージのスケジューリング経過時間(1/100秒)。スケジューリングには、メッセージ間の依存関係の計算と、トランザクションへのメッセージのアセンブルが含まれる。

ELAPSED_SPILL_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージの収容に要した時間(1/100秒)

LAST_BROWSE_NUM

NUMBER

予約済

OLDEST_SCN_NUM

NUMBER

最も古いSCN

LAST_BROWSE_SEQ

NUMBER

予約済

LAST_DEQ_SEQ

NUMBER

最後にデキューされた順序番号

OLDEST_XIDUSN

NUMBER

適用された、または適用されている最も古いトランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

OLDEST_XIDSLT

NUMBER

適用された、または適用されている最も古いトランザクションのトランザクションIDのスロット番号

OLDEST_XIDSQN

NUMBER

適用された、または適用されている最も古いトランザクションのトランザクションIDの順序番号

SPILL_LWM_SCN

NUMBER

最低水位標SCNを収容

PROXY_SID

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のセッションID。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

PROXY_SERIAL

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のシリアル番号。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

PROXY_SPID

VARCHAR2(12)

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のプロセス識別番号。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

CAPTURE_BYTES_RECEIVED

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、適用プロセスが前回の開始後に取得プロセスから受信したバイト数。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は移入されない。

DEQUEUED_POSITION

RAW(64)

デキューされた位置
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

LAST_BROWSE_POSITION

RAW(64)

予約済

OLDEST_POSITION

RAW(64)

現在デキューされ適用されているトランザクションの最も早い位置
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

SPILL_LWM_POSITION

RAW(64)

最低水位標位置を収容
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

OLDEST_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

最も古いトランザクションID

TOTAL_LCRS_WITH_DEP脚注 1

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後の行レベルの依存性を持つLCRの合計数

TOTAL_LCRS_WITH_WMDEP脚注 1

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後の水位標依存性を持つLCRの合計数
適用プロセスの最低水位標が特定のしきい値に到達するまで適用プロセスが待機する必要がある場合、水位標依存性が発生する。

TOTAL_IN_MEMORY_LCRS脚注 1

NUMBER

現在メモリー内にあるLCRの合計数

SGA_ALLOCATED脚注 1

NUMBER

適用プロセスの前回開始後に、適用プロセスのStreamsプールから割り当てられた共有メモリーの合計容量(バイト)

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

注意:
ELAPSED_DEQUEUE_TIME列およびELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

V$STREAMS_APPLY_SERVER

V$STREAMS_APPLY_SERVERは、各適用サーバーとそのアクティビティに関する情報を示します。適用サーバーは、適用プロセスの適用コーディネータからメッセージを受信します。受信したメッセージごとに、適用サーバーはそれを適用するか、適切な適用ハンドラに送信します。適用サーバーは、適用プロセス、アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

適用サーバー・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

適用サーバー・セッションのシリアル番号

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセスは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

SERVER_ID

NUMBER

適用サーバーのパラレル実行サーバー番号

STATE

VARCHAR2(20)

適用サーバーの状態:

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- RECORD LOW-WATERMARK - 適用の進捗情報を管理する管理ジョブを実行中。この情報は、ALL_APPLY_PROGRESSおよびDBA_APPLY_PROGRESSデータ・ディクショナリ・ビューで使用される。

- ADD PARTITION - 進行中のトランザクションに関する情報の記録用パーティションを追加する管理ジョブを実行中。

- DROP PARTITION - 進行中のトランザクションに関する情報の記録に使用された列を消去する管理ジョブを実行中。

- EXECUTE TRANSACTION - トランザクションを適用中。

- WAIT COMMIT - 下位コミットSCNを持つ他のトランザクションがすべて適用されるまでトランザクションのコミットを待機中。この状態は、COMMIT_SERIALIZATION適用プロセス・パラメータにDEPENDENT_TRANSACTIONS以外の値が設定され、PARALLELISM適用プロセス・パラメータに2以上の値が設定されている場合にのみ可能である。

- WAIT DEPENDENCY - 依存性を持つ他のトランザクションが適用されるまで、トランザクション内の論理変更レコード(LCR)の適用を待機中。PARALLELISM適用プロセス・パラメータが1より大きい値に設定されている場合のみ、この状態は発生します。

- ROLLBACK TRANSACTION - トランザクションをロールバック中

- TRANSACTION CLEANUP - 適用されたトランザクションをクリーンアップ中。この作業には、適用プロセスのキューからのLCRの削除も含まれる。

- WAIT FOR CLIENT - XStreamクライアント・アプリケーションがより多くのLCRを要求するのを待機中。

- WAIT FOR NEXT CHUNK脚注 1 - 大きなトランザクションの次の一連のLCRを待機中。

XIDUSN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDの順序番号

COMMITSCN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのコミット・システム変更番号(SCN)

DEP_XIDUSN

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDのUNDOセグメント番号

DEP_XIDSLT

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDのスロット番号

DEP_XIDSQN

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDの順序番号

DEP_COMMITSCN

NUMBER

この適用サーバーが依存するトランザクションのコミット・システム変更番号(SCN)

MESSAGE_SEQUENCE

NUMBER

適用サーバーにより適用される現行メッセージの番号。この値は、各トランザクションの開始時に1にリセットされる。

TOTAL_ASSIGNED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用サーバーに割り当てられたトランザクションの合計数

TOTAL_ADMIN

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用サーバーにより実行された管理ジョブの合計数。管理ジョブのタイプは、このビューのSTATE情報を参照すること。

TOTAL_ROLLBACKS

NUMBER

このサーバーに割り当てられ、ロールバックされたトランザクションの数

TOTAL_MESSAGES_APPLIED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に、この適用サーバーによって適用されたメッセージの合計数

APPLY_TIME

DATE

最後のメッセージが適用された時刻

APPLIED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後に適用されたメッセージの番号

APPLIED_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後に適用された取得メッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージに関する情報は、この列には記録されない。

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージのデキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_APPLY_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージの適用中の経過時間(1/100秒)

COMMIT_POSITION

RAW(64)

トランザクションのコミット位置。
この列は、XStreamアウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

DEP_COMMIT_POSITION

RAW(64)

スレーブが依存しているトランザクションのコミット位置。
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

LAST_APPLY_POSITION

RAW(64)

インバウンド・サーバーの場合、最後に適用されたメッセージの位置。アウトバウンド・サーバーの場合、XStreamクライアント・アプリケーションに最後に送信されたメッセージの位置。
この列は、XStreamアウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

スレーブが適用中のトランザクションID
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

DEP_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

スレーブが依存しているトランザクションのトランザクションID
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

脚注 1 この状態は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

注意:
ELAPSED_DEQUEUE_TIME列およびELAPSED_APPLY_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

V$STREAMS_CAPTURE

V$STREAMS_CAPTUREは、LCRをXStreamアウトバウンド・サーバーに送信する各取得プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

取得プロセスのセッションID

SERIAL#

NUMBER

取得プロセス・セッションのセッション・シリアル番号

CAPTURE#

NUMBER

取得プロセス番号。取得プロセスは、接頭辞cpを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

取得プロセスの名前

LOGMINER_ID

NUMBER

取得プロセスに関連付けられたLogMinerセッションのセッションID

STARTUP_TIME

DATE

取得プロセスの前回の開始時刻

STATE

VARCHAR2(551)

取得プロセスの状態:

- INITIALIZING

- CAPTURING CHANGES

- EVALUATING RULE

- ENQUEUING MESSAGE

- SHUTTING DOWN

- ABORTING

- CREATING LCR

- WAITING FOR DICTIONARY REDO

- WAITING FOR REDO

- PAUSED FOR FLOW CONTROL

- DICTIONARY INITIALIZATION

- WAITING FOR SUBSCRIBER TO BE ADDED

- WAITING FOR BUFFERED QUEUE TO SHRINK

- SUSPENDED FOR AUTO SPLIT/MERGE

- WAITING FOR TRANSACTION脚注 1

- WAITING FOR INACTIVE DEQUEUERS脚注 1

関連項目: これらの値の詳細は、Oracle Database XStreamについてのマニュアルを参照。

TOTAL_PREFILTER_DISCARDED

NUMBER

破棄されたフィルタ済メッセージの合計数

TOTAL_PREFILTER_KEPT

NUMBER

保持されたフィルタ済メッセージの合計数

TOTAL_PREFILTER_EVALUATIONS

NUMBER

フィルタ評価の合計数

TOTAL_MESSAGES_CAPTURED

NUMBER

最後に取得プロセスが起動してから、詳細なルール評価のために、LogMinerから取得プロセスに渡されたREDOエントリの合計数。取得プロセスの事前フィルタ処理で変更を廃棄できない場合、取得プロセスはREDOエントリをメッセージに変換し、そのメッセージに対して詳細なルール評価を実行します。

CAPTURE_TIME

DATE

最新のメッセージが取得された時刻

CAPTURE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後に取得されたメッセージの番号

CAPTURE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後に取得されたメッセージの作成時刻

TOTAL_MESSAGES_CREATED

NUMBER

割合を計算するためにELAPSED_LCR_TIMEに対応付けられた回数

TOTAL_FULL_EVALUATIONS

NUMBER

割合を計算するためにELAPSED_RULE_TIMEに対応付けられた回数

TOTAL_MESSAGES_ENQUEUED

NUMBER

取得プロセスの前回の開始後にエンキューされたメッセージの合計数

ENQUEUE_TIME

DATE

最後のメッセージがエンキューされた時刻

ENQUEUE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後にエンキューされたメッセージの番号

ENQUEUE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後にエンキューされたメッセージの作成時刻

AVAILABLE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

ローカルでの取得の場合は、最後にログ・ファイルにフラッシュされたREDOログのSCN。ダウンストリームでの取得の場合は、アーカイブ・ログを介して最後にLogMinerに追加されたSCN。

AVAILABLE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

ローカルでの取得の場合は、そのSCNがログ・ファイルに書き込まれた時刻。ダウンストリームでの取得の場合は、最新のアーカイブ・ログ(最新のSCNを含む)がLogMinerに追加された時刻。

ELAPSED_CAPTURE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後の、REDOログ内で変更をスキャン中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のルール評価中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のメッセージのエンキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_LCR_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後の、論理変更レコード(LCR)作成中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_REDO_WAIT_TIME

NUMBER

WAITING FOR REDO状態にある取得プロセスが要した経過時間(1/100秒)

ELAPSED_PAUSE_TIME

NUMBER

フロー制御停止の経過時間(1/100秒)

STATE_CHANGED_TIME

DATE

取得プロセスの状態が変更された時刻

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

予約済

APPLY_DBLINK

VARCHAR2(128)

予約済

APPLY_MESSAGES_SENT

NUMBER

予約済

APPLY_BYTES_SENT

NUMBER

予約済

OPTIMIZATION

NUMBER

取得プロセスで取得と適用の組合せを使用するか(0より大きい値)そうでないか(0)

PURPOSE脚注 2

VARCHAR2(10)

取得プロセスの目的:

- Streams: 取得プロセスは、Oracle Streams構成の一部

- XStream: 取得プロセスは、XStream構成の一部

SGA_USED脚注 2

NUMBER

割り当てられた容量(SGA_ALLOCATED)のうち、現在取得プロセスで使用されている共有メモリーの合計容量(バイト)

SGA_ALLOCATED脚注 2

NUMBER

取得プロセスのStreamsプールから割り当てられた共有メモリーの合計容量(バイト)

BYTES_OF_REDO_MINED脚注 2

VARCHAR2(64)

取得プロセスが前回開始された後にマイニングされたREDOデータの合計容量(バイト)

SESSION_RESTART_SCN脚注 2

VARCHAR2(64)

取得プロセスが前回開始されたときにREDOデータのマイニングを開始したSCN

脚注 1 この状態は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

脚注 2 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

注意:
ELAPSED_CAPTURE_TIME、ELAPSED_RULE_TIME、ELAPSED_ENQUEUE_TIME、ELAPSED_LCR_TIMEおよびELAPSED_REDO_WAIT_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

V$STREAMS_MESSAGE_TRACKING

V$STREAMS_MESSAGE_TRACKINGは、各Streamsクライアントが処理するストリームを介して追跡されるLCRに関する情報を示します。DBMS_STREAMS_ADM.SET_MESSAGE_TRACKINGプロシージャを使用して、カレント・セッションにより生成される各LCRの一部となる追跡ラベルを指定します。

DBMS_STREAMS_ADM.SET_MESSAGE_TRACKINGプロシージャ内のアクション・パラメータがDBMS_STREAMS_ADM.ACTION_MEMORYに設定されている場合、メモリー内のLCRに関する情報が追跡され、このビューに移入されます。現在、DBMS_STREAMS_ADM.ACTION_MEMORYはプロシージャ内のアクション・パラメータの唯一の有効な設定です。

列

データ型

説明

TRACKING_LABEL

VARCHAR2(30)

ユーザー指定の追跡ラベル

TAG

RAW(30)

LCRのタグの最初の30バイト

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(30)

LCRを処理したコンポーネントの名前

COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(30)

LCRを処理したコンポーネントのタイプ

ACTION

VARCHAR2(50)

LCRに対して実行されたアクション

ACTION_DETAILS

VARCHAR2(100)

アクションの詳細

TIMESTAMP

TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE

アクションが実行された時刻

MESSAGE_CREATION_TIME

DATE

メッセージが作成された時刻

MESSAGE_NUMBER

NUMBER

メッセージのSCN

TRACKING_ID

RAW(16)

LCRのグローバルに一意のOID

SOURCE_DATABASE_NAME

VARCHAR2(128)

ソース・データベース名

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

XID

VARCHAR2(128)

トランザクションID

COMMAND_TYPE

VARCHAR2(30)

LCRのコマンド・タイプ

MESSAGE_POSITION

RAW(64)

予約済

PURPOSE脚注 1

VARCHAR2(10)

LCRストリームの目的:

- Streams: Oracle Streams構成を介したLCRストリーム・フロー

- XStream: XStream構成を介したLCRストリーム・フロー

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$STREAMS_POOL_ADVICE

V$STREAMS_POOL_ADVICEは、収容されたメッセージまたは取り出されたメッセージの推定数の他、様々なStreamsプール・サイズで収容または取出しのアクティビティに費やされた時間を示します。サイズの範囲は、現行のStreamsプール・サイズの10%から200%までで、等間隔になります。間隔値は、現行のStreamsプール・サイズによって異なります。

列

データ型

説明

STREAMS_POOL_SIZE_FOR_ESTIMATE

NUMBER

見積り用のStreamsプール・サイズ(MB)。このサイズの範囲は、Streamsプールの現在のサイズより小さい値から、Streamsプールの現在のサイズより大きい値で、増分ごとに別々の行が表示される。Streamsプールの現在のサイズを示すエントリが必ず存在し、常に20の増分がある。増分の範囲とサイズは、Streamsプールの現在のサイズによって異なる。

STREAMS_POOL_SIZE_FACTOR

NUMBER

現行のStreamsプール・サイズに対するサイズ要因

ESTD_SPILL_COUNT

NUMBER

Streamsプールから収容されたメッセージの推定個数

ESTD_SPILL_TIME

NUMBER

収容されるまでの推定経過時間(秒)

ESTD_UNSPILL_COUNT

NUMBER

取出し(ディスクからの読込み)の推定回数

ESTD_UNSPILL_TIME

NUMBER

取出しまでの推定経過時間(秒)

関連項目:
このビューの詳細は、『Oracle Streams概要および管理』を参照してください。

V$STREAMS_POOL_STATISTICS

V$STREAMS_POOL_STATISTICSは、現在のStreamsプールの使用率に関する情報を示します。

列

データ型

説明

TOTAL_MEMORY_ALLOCATED

NUMBER

Streamsプールに割り当てられているメモリーの合計(バイト)。常にStreamsプールの現在のサイズよりも小さくなる。TOTAL_MEMORY_ALLOCATEDをCURRENT_SIZEで割ると、Streamsプールの使用率を得ることができる。

CURRENT_SIZE

NUMBER

Streamsプールの現在のサイズ(バイト)

SGA_TARGET_VALUE

NUMBER

SGA_TARGETの値。この値から、Streamsプールの自動調整が使用可能かどうかを判断できる。MEMORY_TARGETが設定され、SGA_TARGETが未設定の場合でも、この値は設定されている必要がある。

SHRINK_PHASE

NUMBER

この列は、(SGA_TARGETおよびMEMORY_TARGETが設定されている)自動調整環境内のStreamsプールにのみ関係する。関係する場合は、Streamsプールの縮小要求があるかどうかを示す。縮小フェーズでは、エンキューがブロックされ、全コンポーネントに対するフロー制御が使用可能になり、キャッシュされているメモリーがSGAに戻される。

ADVICE_DISABLED

NUMBER

Streamsプールの自動調整に関するすべての統計情報の収集だけでなく、V$STREAMS_POOL_ADVICEのStreamsプール・アドバイスも使用禁止になっているかどうかを示す。

V$STREAMS_TRANSACTION

V$STREAMS_TRANSACTIONは、取得プロセスまたは適用プロセスによって処理されているトランザクションに関する情報を示します。このビューは、長時間実行のトランザクションを識別し、各トランザクションで処理されている論理変更レコード(LCR)の数を判別するために使用できます。このビューに表示されるのは、取得されたLCRに関する情報のみです。ユーザーがエンキューしたLCRまたはユーザー・メッセージに関する情報は表示されません。

このビューには、処理中のLCRに関する情報のみが表示されますが、これはそれらのLCRが問合せの時点でStreamsプロセスのルール・セットを満たしていたからです。取得プロセスの場合、このビューには取得プロセスがLCRに変換したトランザクションでの変更に関する情報のみが表示されます。REDOログのアクティブ・トランザクションに関する情報は表示されません。適用プロセスの場合、このビューには適用プロセスがデキューしたLCRに関する情報のみが表示されます。適用プロセスのキューにあるLCRに関する情報は表示されません。

トランザクションに関する情報は、そのトランザクションがコミットするまで、またはトランザクション全体がロールバックされるまで、このビューに表示されます。

列

データ型

説明

STREAMS_NAME

VARCHAR2(30)

Streamsプロセス名

STREAMS_TYPE

VARCHAR2(10)

Streamsプロセスのタイプ:

- CAPTURE

- APPLY

- PROPAGATION_SENDER

XIDUSN

NUMBER

トランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

トランザクションのトランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

トランザクションのトランザクションIDの順序番号

CUMULATIVE_MESSAGE_COUNT

NUMBER

トランザクションで処理されたLCRの数。トランザクションの処理中にStreamsプロセスが再起動した場合、この列にはそのStreamsプロセスが起動してからトランザクションで処理されたLCRの数が表示される。

TOTAL_MESSAGE_COUNT

NUMBER

適用プロセスがトランザクションで処理したLCRの合計数。この列は、取得プロセスでは表示されない。

FIRST_MESSAGE_TIME

DATE

トランザクションで最初に処理されたLCRのタイムスタンプ。トランザクションの処理中に取得プロセスが再起動した場合、この列にはその取得プロセスが起動してから最初に処理されたLCRのタイムスタンプが表示される。

FIRST_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

トランザクション中の最初のメッセージのシステム変更番号(SCN)。トランザクションの処理中に取得プロセスが再起動した場合、この列にはその取得プロセスが起動してから最初に処理されたメッセージのSCNが表示される。

LAST_MESSAGE_TIME

DATE

トランザクションで最後に処理されたLCRのタイムスタンプ

LAST_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

トランザクションで発生した最新のメッセージのSCN

FIRST_MESSAGE_POSITION

RAW(64)

予約済

LAST_MESSAGE_POSITION

RAW(64)

予約済

TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

トランザクションID

PURPOSE脚注 1

VARCHAR2(10)

トランザクションを処理しているコンポーネントの目的:

- Streams: トランザクションは、Oracle Streams構成で処理されている

- XStream: トランザクションは、XStream構成で処理されている

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$SUBCACHE

V$SUBCACHEは、ライブラリ・キャッシュ・メモリーに現在ロードされている従属キャッシュの情報を示します。このビューを使用すると、ライブラリ・キャッシュ全体を調べた後で、ライブラリ・キャッシュ・オブジェクト別に、ロードされた各従属キャッシュごとに1行が出力されます。

列

データ型

説明

OWNER_NAME

VARCHAR2(64)

これらのキャッシュ・エントリを含むオブジェクトの所有者

NAME

VARCHAR2(1000)

オブジェクト名

TYPE

NUMBER

オブジェクト型

HEAP_NUM

NUMBER

この従属キャッシュを含むヒープ番号

CACHE_ID

NUMBER

従属キャッシュID

CACHE_CNT

NUMBER

このオブジェクト内のこのキャッシュのエントリ数

HEAP_SZ

NUMBER

このヒープに割り当てられたエクステント領域の量

HEAP_ALOC

NUMBER

このヒープから割り当てられたエクステント領域の量

HEAP_USED

NUMBER

このヒープが利用する領域の量

V$SUBSCR_REGISTRATION_STATS

V$SUBSCR_REGISTRATION_STATSは、通知診断に関する情報を示します。

列

データ型

説明

REG_ID

NUMBER

登録の識別子

NUM_NTFNS

NUMBER

通知の数

NUM_GROUPING_NTFNS

NUMBER

グルーピング通知の数

NUM_NTFNS_CURRENT_GROUP

NUMBER

現在のグループで受信されたイベント数

LAST_NTFN_START_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後の通知が開始された時刻

LAST_NTFN_SENT_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

最後の通知が送信された時刻

TOTAL_EMON_LATENCY

NUMBER

EMONの合計待機時間(EMONスレーブが通知を処理するのに要した時間)

EMON#

NUMBER

登録を処理するアクティブなEMONスレーブ

ALL_EMON_SERVERS

RAW(2000)

登録を処理したEMONスレーブ

TOTAL_PAYLOAD_BYTES_SENT

NUMBER

送信されたペイロードの合計バイト数

NUM_RETRIES

NUMBER

通知を送信するときの再試行数

TOTAL_PLSQL_EXEC_TIME

NUMBER

PL/SQLコールバックの合計実行時間(PL/SQL通知にのみ関連)

LAST_ERR

VARCHAR2(90)

前回のエラー・メッセージ

LAST_ERR_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回のエラー発生の時刻

LAST_UPDATE_TIME

TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE

前回の更新の時刻

NUM_PENDING_NTFNS

NUMBER

送信が保留中の通知の数

TOTAL_PENDING_NTFN_BYTES脚注 1

NUMBER

送信が保留中の通知の合計バイト数

脚注 1 この列は、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$SYS_OPTIMIZER_ENV

V$SYS_OPTIMIZER_ENVは、インスタンスのオプティマイザ環境の内容を示します。オプティマイザ環境には、SQL文の実行計画の作成時にOracleオプティマイザが使用する主要なパラメータの値が格納されます。したがって、これらのパラメータの値を変更すると(たとえば、ALTER SYSTEM文の発行によって)計画が変更される可能性があります。

このビューに表示されるパラメータは、通常の初期化パラメータ(OPTIMIZER_FEATURES_ENABLEなど)または擬似パラメータ(ACTIVE_INSTANCE_COUNTなど)のいずれかです。

列

データ型

説明

ID

NUMBER

オプティマイザ環境内のパラメータの一意の識別子

NAME

VARCHAR2(40)

パラメータ名

SQL_FEATURE

VARCHAR2(64)

関連機能の制御ID

ISDEFAULT

VARCHAR2(3)

パラメータがデフォルト値に設定されるかどうか(YES | NO)

VALUE

VARCHAR2(25)

パラメータの値

DEFAULT_VALUE

VARCHAR2(25)

パラメータのデフォルト値

V$SYS_TIME_MODEL

V$SYS_TIME_MODELは、様々な操作に対してセッション全体に蓄積された時間を示します。レポートされる時間は、経過時間またはCPU時間(マイクロ秒)の合計です。定期操作では、時間データの最大5秒分がバッファされます。具体的には、定期操作(SQLの実行など)の実行に長時間かかる場合、このビューで公開されるデータは、操作に対して蓄積された時間のうち最大5秒分が欠落した値となることを意味します。

時間値は8バイトの整数で示されるため、折返しまでに約580,000年に相当する時間を格納できます。バックグラウンド・プロセスは、特別に統計対象に指定しないかぎり、統計値には含まれません。

列

データ型

説明

STAT_ID

NUMBER

時間統計の統計識別子

STAT_NAME

VARCHAR2(64)

統計名(表9-1を参照)

VALUE

NUMBER

システムがこの操作に要した時間(マイクロ秒)

V$SYSAUX_OCCUPANTS

V$SYSAUX_OCCUPANTSは、SYSAUX表領域の占有データ情報を示します。

列

データ型

説明

OCCUPANT_NAME

VARCHAR2(64)

占有データ名

OCCUPANT_DESC

VARCHAR2(64)

占有データの説明

SCHEMA_NAME

VARCHAR2(64)

占有データのスキーマ名

MOVE_PROCEDURE

VARCHAR2(64)

移動プロシージャの名前(適用できない場合はNULL)

MOVE_PROCEDURE_DESC

VARCHAR2(64)

移動プロシージャの説明

SPACE_USAGE_KBYTES

NUMBER

占有データが現在使用している領域(KB)

V$SYSMETRIC

V$SYSMETRICは、長期(60秒)と短期(15秒)の両方のシステム・メトリックでの最新の時間間隔に対して取得されたシステム・メトリックの値を示します。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

メトリック・グループID

METRIC_ID

NUMBER

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック名

VALUE

NUMBER

メトリック値

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

メトリックの単位の説明

V$SYSMETRIC_HISTORY

V$SYSMETRIC_HISTORYは、データベースで使用可能なすべてのシステム・メトリックの値を示します。このビューには、長期(60秒、1時間分の履歴)および短期(15秒、1間隔のみの履歴)の両方のメトリックが表示されます。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

メトリック・グループID

METRIC_ID

NUMBER

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック名

VALUE

NUMBER

メトリック値

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

メトリックの単位の説明

V$SYSMETRIC_SUMMARY

V$SYSMETRIC_SUMMARYは、長期のシステム・メトリックでの、すべてのシステム・メトリックの値のサマリーを示します。メトリック項目ごとに、最後の1時間の平均、最大値、最小値および1つの標準偏差の値が表示されます。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

GROUP_ID

NUMBER

メトリック・グループID

METRIC_ID

NUMBER

メトリックID

METRIC_NAME

VARCHAR2(64)

メトリック名

NUM_INTERVAL

NUMBER

検出された時間間隔数

MAXVAL

NUMBER

検出された最大値

MINVAL

NUMBER

検出された最小値

AVERAGE

NUMBER

指定された期間の平均値

STANDARD_DEVIATION

NUMBER

1つの標準偏差

METRIC_UNIT

VARCHAR2(64)

メトリックの単位の説明

V$SYSSTAT

V$SYSSTATは、システム統計情報を示します。各統計番号(STATISTIC#)に対応した統計名を調べるには、V$STATNAMEビューを問い合せてください。

列

データ型

説明

STATISTIC#

NUMBER

統計番号
注意: 統計番号は、あるリリースから別のリリースにかけて、変更されずに残るという保証はありません。そのため、アプリケーションでは、この番号ではなく、統計名を使用してください。

NAME

VARCHAR2(64)

統計名。V$STATNAMEビューを問い合せて、統計名の完全なリストを取得できる。

CLASS

NUMBER

1つ以上の統計クラスを表す数。次のクラス番号が付加されます。

- 1 - ユーザー

- 2 - REDO

- 4 - エンキュー

- 8 - キャッシュ

- 16 - OS

- 32 - Real Application Clusters

- 64 - SQL

- 128 - デバッグ

VALUE

NUMBER

統計値

STAT_ID

NUMBER

統計識別子

関連項目:
「V$STATNAME」および付録E「統計情報の説明」を参照。

V$SYSTEM_CURSOR_CACHE

V$SYSTEM_CURSOR_CACHEは、カーソルの使用状況についてのシステム全体の情報を示します。

関連項目:
「V$SESSION_CURSOR_CACHE」

列

データ型

説明

OPENS

NUMBER

カーソル・オープンの累積合計数

HITS

NUMBER

カーソル・オープンのヒットの累積合計数

HIT_RATIO

NUMBER

オープン・カーソルを検出した回数を、カーソルを検索した回数で割った比率

V$SYSTEM_EVENT

V$SYSTEM_EVENTは、イベントの待機の合計の情報を示します。TIME_WAITED列およびAVERAGE_WAIT列には、高速タイミング・メカニズムをサポートしないプラットフォーム上では0の値が設定されます。このようなプラットフォームでの実行中に、この列に正確な待機時間を反映させるには、パラメータ・ファイルでTIMED_STATISTICSをTRUEに設定する必要があります。これによって、システム・パフォーマンスに多少の悪影響が出ます。

関連項目:
「TIMED_STATISTICS」

列

データ型

説明

EVENT

VARCHAR2(64)

待機イベントの名前

TOTAL_WAITS

NUMBER

イベントの合計待機数

TOTAL_TIMEOUTS

NUMBER

イベントのタイムアウト合計数

TIME_WAITED

NUMBER

イベントの合計待機時間(1/100秒)

AVERAGE_WAIT

NUMBER

イベントの平均待機時間(1/100秒)

TIME_WAITED_MICRO

NUMBER

イベントの合計待機時間(マイクロ秒)

TOTAL_WAITS_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの合計待機数

TOTAL_TIMEOUTS_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの合計タイムアウト数

TIME_WAITED_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの待機時間(1/100秒)

AVERAGE_WAIT_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの平均待機時間(1/100秒)

TIME_WAITED_MICRO_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションからのイベントの待機時間(マイクロ秒)

EVENT_ID

NUMBER

待機イベントの識別子

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機イベントのクラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機イベントのクラスの名前

V$SYSTEM_FIX_CONTROL

V$SYSTEM_FIX_CONTROLは、システム・レベルでの修正制御に関する情報(使用可能または使用禁止)を示します。

列

データ型

説明

BUGNO

NUMBER

バグ番号(修正制御識別子として)

VALUE

NUMBER

修正制御に対して設定されている現行の値

SQL_FEATURE

VARCHAR2(64)

機能の制御ID

DESCRIPTION

VARCHAR2(64)

修正制御の説明

OPTIMIZER_FEATURE_ENABLE

VARCHAR2(25)

修正がデフォルトで有効になっているバージョン

EVENT

NUMBER

この修正を制御するために以前に使用されていたイベント

IS_DEFAULT

NUMBER

現在の値がデフォルトと同じかどうか(同じ場合は1、異なる場合は0)

V$SYSTEM_PARAMETER

V$SYSTEM_PARAMETERは、インスタンスに現在有効になっている初期化パラメータの情報を示します。新しいセッションは、インスタンス全体の値からパラメータ値を継承します。

列

データ型

説明

NUM

NUMBER

パラメータ番号

NAME

VARCHAR2(80)

パラメータ名

TYPE

NUMBER

パラメータ・タイプ:

- 1 - ブール

- 2 - 文字列

- 3 - 整数

- 4- パラメータ・ファイル

- 5 - 予約済

- 6 - 大整数

VALUE

VARCHAR2(4000)

インスタンス全体のパラメータ値

DISPLAY_VALUE

VARCHAR2(4000)

わかりやすいフォーマットのパラメータ値。たとえば、VALUE列に大整数パラメータに対して値262144が表示されている場合、DISPLAY_VALUE列には値256Kが表示される。

ISDEFAULT

VARCHAR2(9)

パラメータがデフォルト値に設定されるか(TRUE)、またはパラメータ値がパラメータ・ファイルに指定されているか(FALSE)

ISSES_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

パラメータをALTER SESSIONで変更できるかどうか(TRUE | FALSE)

ISSYS_MODIFIABLE

VARCHAR2(9)

パラメータをALTER SYSTEMで変更できるかどうかと、変更結果が有効になる時期:

- IMMEDIATE - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は即時に有効になる。

- DEFERRED - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は以降のセッションで有効になる。

- FALSE - インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されないかぎり、ALTER SYSTEMではパラメータを変更できない。変更結果は以降のインスタンスで有効になる。

ISINSTANCE_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

ALTER SYSTEMで変更できるパラメータに対して、インスタンスごとに異なる値を使用できるか(TRUE)、またはReal Application Clustersのすべてのインスタンスで同じ値を使用する必要があるか(FALSE)。ISSYS_MODIFIABLE列がFALSEの場合、この列は常にFALSEとなる。

ISMODIFIED

VARCHAR2(8)

パラメータの変更方法を示す。ALTER SYSTEMを実行した場合、値はMODIFIEDになる。

ISADJUSTED

VARCHAR2(5)

適切な値になるように、Oracleが入力値を調整したかどうか(たとえば、ユーザーが素数の値を必要とするパラメータに素数以外の値を入力した場合、Oracleは値を調整して次の素数をパラメータ値とする)

ISDEPRECATED

VARCHAR2(5)

パラメータが非推奨であるかどうか(TRUE | FALSE)

ISBASIC

VARCHAR2(5)

パラメータが基本パラメータかどうか(TRUE | FALSE)

DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

パラメータの説明

UPDATE_COMMENT

VARCHAR2(255)

最新の更新に対応付けられたコメント

HASH

NUMBER

パラメータ名のハッシュ値

V$SYSTEM_PARAMETER2

V$SYSTEM_PARAMETER2は、インスタンスに対して現在有効な初期化パラメータの情報を示し、各リストのパラメータ値をビューの行として表示します。新しいセッションは、インスタンス全体の値からパラメータ値を継承します。

このフォーマットでリストのパラメータ値を示すことによって、リスト・パラメータの値を容易に判断できます。たとえば、パラメータ値がa, bの場合、V$SYSTEM_PARAMETERビューでは、このパラメータの値が2つ(aおよびb)であるのか、1つ(aまたはb)であるのか判断できません。V$SYSTEM_PARAMETER2を使用すると、リスト・パラメータ値が明確に区別できます。

列

データ型

説明

NUM

NUMBER

パラメータ番号

NAME

VARCHAR2(80)

パラメータ名

TYPE

NUMBER

パラメータ・タイプ:

- 1 - ブール

- 2 - 文字列

- 3 - 整数

- 4- パラメータ・ファイル

- 5 - 予約済

- 6 - 大整数

VALUE

VARCHAR2(4000)

パラメータ値

DISPLAY_VALUE

VARCHAR2(4000)

わかりやすいフォーマットのパラメータ値。たとえば、VALUE列に大整数パラメータに対して値262144が表示されている場合、DISPLAY_VALUE列には値256Kが表示される。

ISDEFAULT

VARCHAR2(6)

パラメータがデフォルト値に設定されるか(TRUE)、またはパラメータ値がパラメータ・ファイルに指定されているか(FALSE)

ISSES_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

パラメータをALTER SESSIONで変更できるかどうか(TRUE | FALSE)

ISSYS_MODIFIABLE

VARCHAR2(9)

パラメータをALTER SYSTEMで変更できるかどうかと、変更結果が有効になる時期:

- IMMEDIATE - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は即時に有効になる。

- DEFERRED - インスタンスの起動に使用されたパラメータ・ファイルのタイプに関係なく、ALTER SYSTEMでパラメータを変更できる。変更結果は以降のセッションで有効になる。

- FALSE - インスタンスの起動にサーバー・パラメータ・ファイルが使用されないかぎり、ALTER SYSTEMではパラメータを変更できない。変更結果は以降のインスタンスで有効になる。

ISINSTANCE_MODIFIABLE

VARCHAR2(5)

ALTER SYSTEMで変更できるパラメータに対して、インスタンスごとに異なる値を使用できるか(TRUE)、またはReal Application Clustersのすべてのインスタンスで同じ値を使用する必要があるか(FALSE)。ISSYS_MODIFIABLE列がFALSEの場合、この列は常にFALSEとなる。

ISMODIFIED

VARCHAR2(8)

パラメータの変更方法を示す。ALTER SYSTEMを実行した場合、値はMODIFIEDになる。

ISADJUSTED

VARCHAR2(5)

適切な値になるように、Oracleが入力値を調整したかどうか(たとえば、ユーザーが素数の値を必要とするパラメータに素数以外の値を入力した場合、Oracleは値を調整して次の素数をパラメータ値とする)

ISDEPRECATED

VARCHAR2(5)

パラメータが非推奨であるかどうか(TRUE | FALSE)

ISBASIC

VARCHAR2(5)

パラメータが基本パラメータかどうか(TRUE | FALSE)

DESCRIPTION

VARCHAR2(255)

パラメータの説明

ORDINAL

NUMBER

パラメータ値の位置(序数)。値が文字列リストにあるパラメータにのみ有効。

UPDATE_COMMENT

VARCHAR2(255)

最新の更新に対応付けられたコメント

V$SYSTEM_WAIT_CLASS

V$SYSTEM_WAIT_CLASSは、登録されている待機クラスごとに、インスタンス全体の時間の合計を示します。

列

データ型

説明

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機クラスの識別子

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機クラスの番号

WAIT_CLASS

VARCHAR2(64)

待機クラスの名前

TOTAL_WAITS

NUMBER

発生したクラスの待機回数

TIME_WAITED

NUMBER

そのインスタンスのすべてのセッションで待機に費やされた時間(1/100秒)

TOTAL_WAITS_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションで発生した待機クラスからの待機回数

TIME_WAITED_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションの待機クラスからの待機に費やされた時間(1/100秒)

V$TABLESPACE

V$TABLESPACEは、制御ファイルからの表領域情報を示します。

列

データ型

説明

TS#

NUMBER

表領域番号

NAME

VARCHAR2(30)

表領域名

INCLUDED_IN_DATABASE_BACKUP

VARCHAR2(3)

表領域がRMANコマンドBACKUP DATABASEを使用してデータベース全体のバックアップに含まれるか(YES)含まれないか(NO)で、RMANコマンドCONFIGURE EXCLUDEがこの表領域に使用された場合のみ、NO。

BIGFILE

VARCHAR2(3)

表領域がbigfile表領域か(YES)、smallfile表領域か(NO)

FLASHBACK_ON

VARCHAR2(3)

表領域がFLASHBACK DATABASE操作に関係するかどうか(YES | NO)

ENCRYPT_IN_BACKUP

VARCHAR2(3)

暗号化が表領域レベルでオンになっているかどうか。

- ON - 暗号化が表領域レベルでオンになっている

- OFF - 暗号化が表領域レベルでオフになっている

- NULL - 暗号化が表領域レベルで明示的にはオンにもオフにもなっていない(デフォルトまたはCLEARED)

V$TEMP_CACHE_TRANSFER

V$TEMP_CACHE_TRANSFERは非推奨です。過去にこのビューにあった情報は、現在はV$INSTANCE_CACHE_TRANSFERおよびV$SEGMENT_STATISTICSビュー内にあります。

列

データ型

説明

FILE_NUMBER

NUMBER

一時ファイルの番号

X_2_NULL

NUMBER

排他からNULLへの変換ブロック数(常に0)

X_2_NULL_FORCED_WRITE

NUMBER

排他からNULLへの強制書込み数(常に0)

X_2_NULL_FORCED_STALE

NUMBER

排他からNULLへの変換によってCRになったブロック数(常に0)

X_2_S

NUMBER

排他から共有への変換ブロック数(常に0)

X_2_S_FORCED_WRITE

NUMBER

排他から共有への強制書込み数(常に0)

S_2_NULL

NUMBER

共有からNULLへの変換ブロック数(常に0)

S_2_NULL_FORCED_STALE

NUMBER

共有からNULLへの変換によってCRになったブロック数(常に0)

RBR

NUMBER

再利用ブロック・インスタンス間コールの数(常に0)

RBR_FORCED_WRITE

NUMBER

再利用ブロック・インスタンス間コールのために書き込まれたブロックの数(常に0)

NULL_2_X

NUMBER

NULLから排他への変換ブロック数(常に0)

S_2_X

NUMBER

共有から排他への変換ブロック数(常に0)

NULL_2_S

NUMBER

NULLから共有への変換ブロック数(常に0)

V$TEMP_EXTENT_MAP

V$TEMP_EXTENT_MAPは、すべてのローカル管理一時表領域のそれぞれの単位の状態を示します。

列

データ型

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

この単位が属する表領域名

FILE_ID

NUMBER

絶対ファイル番号

BLOCK_ID

NUMBER

この単位の開始ブロック番号

BYTES

NUMBER

エクステントのバイト数

BLOCKS

NUMBER

エクステントのブロック

OWNER

NUMBER

この単位を所有するインスタンス

RELATIVE_FNO

NUMBER

相対ファイル番号

V$TEMP_EXTENT_POOL

V$TEMP_EXTENT_POOLは、インスタンスにキャッシュまたは使用される一時領域の状態を示します。一時領域のキャッシュのロードは遅く、インスタンスが休止状態になるので注意してください。

列

データ型

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

表領域の名前

FILE_ID

NUMBER

絶対ファイル番号

EXTENTS_CACHED

NUMBER

キャッシュされたエクステント数

EXTENTS_USED

NUMBER

実際に使用されているエクステント数

BLOCKS_CACHED

NUMBER

キャッシュされるブロック数

BLOCKS_USED

NUMBER

使用されるブロック数

BYTES_CACHED

NUMBER

キャッシュされるバイト数

BYTES_USED

NUMBER

使用されるバイト数

RELATIVE_FNO

NUMBER

相対ファイル番号

V$TEMP_SPACE_HEADER

V$TEMP_SPACE_HEADERは、現在使用されている領域の大きさおよび領域ヘッダーに識別される空き領域の大きさについて、ローカル管理一時表領域ごとのファイルの集計情報を示します。

列

データ型

説明

TABLESPACE_NAME

VARCHAR2(30)

一時表領域の名前

FILE_ID

NUMBER

絶対ファイル番号

BYTES_USED

NUMBER

使用中のバイト数

BLOCKS_USED

NUMBER

使用中のブロック数

BYTES_FREE

NUMBER

使用可能なバイト数

BLOCKS_FREE

NUMBER

使用可能なブロック数

RELATIVE_FNO

NUMBER

ファイルの相対ファイル番号

V$TEMPFILE

V$TEMPFILEは、一時ファイルの情報を示します。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

絶対ファイル番号

CREATION_CHANGE#

NUMBER

作成時のシステム変更番号(SCN)

CREATION_TIME

DATE

作成時刻

TS#

NUMBER

表領域番号

RFILE#

NUMBER

表領域の相対ファイル番号

STATUS

VARCHAR2(7)

ファイルの状態(OFFLINE | ONLINE)

ENABLED

VARCHAR2(10)

読取り/書込みに使用可能かどうか

BYTES

NUMBER

バイト単位でのファイルのサイズ(ファイル・ヘッダーから)

BLOCKS

NUMBER

ブロック単位でのファイルのサイズ(ファイル・ヘッダーから)

CREATE_BYTES

NUMBER

作成時のファイル・サイズ(バイト)

BLOCK_SIZE

NUMBER

ファイルのブロック・サイズ

NAME

VARCHAR2(513)

ファイル名

V$TEMPORARY_LOBS

V$TEMPORARY_LOBSは、一時LOBを示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

セッションID

CACHE_LOBS

NUMBER

キャッシュの一時LOB数

NOCACHE_LOBS

NUMBER

キャッシュ以外の一時LOB数

ABSTRACT_LOBS

NUMBER

抽象LOB数

V$TEMPSEG_USAGE

V$TEMPSEG_USAGEは、一時セグメントの使用方法を示します。

列

データ型

説明

USERNAME

VARCHAR2(30)

一時領域を要求したユーザー

USER

VARCHAR2(30)

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は、USERNAMEの値と常に等しい。

SESSION_ADDR

RAW(4 | 8)

セッション・アドレス

SESSION_NUM

NUMBER

セッションのシリアル番号

SQLADDR

RAW(4 | 8)

SQL文のアドレス

SQLHASH

NUMBER

SQL文のハッシュ値

SQL_ID

VARCHAR2(13)

SQL文のSQL識別子

TABLESPACE

VARCHAR2(31)

領域が割り当てられた表領域

CONTENTS

VARCHAR2(9)

表領域がTEMPORARYまたはPERMANENTのどちらであるかを示す

SEGTYPE

VARCHAR2(9)

ソート・セグメントのタイプ:

- SORT

- HASH

- DATA

- INDEX

- LOB_DATA

- LOB_INDEX

SEGFILE#

NUMBER

初期エクステントのファイル番号

SEGBLK#

NUMBER

初期エクステントのブロック番号

EXTENTS

NUMBER

ソートに割り当てられたエクステント

BLOCKS

NUMBER

ソートに割り当てられたブロック内のエクステント

SEGRFNO#

NUMBER

初期エクステントの相対ファイル番号

V$TEMPSTAT

V$TEMPSTATは、ファイルの読取り/書込みの統計情報を示します。

列

データ型

説明

FILE#

NUMBER

ファイルの番号

PHYRDS

NUMBER

実行された物理読取り数

PHYWRTS

NUMBER

DBWRに書込みが必要となった回数

PHYBLKRD

NUMBER

読み込まれた物理ブロックの数

PHYBLKWRT

NUMBER

ディスクに書き込まれたブロックの数。書き込まれたブロックがすべてシングル・ブロックの場合、PHYWRTSに等しい。

SINGLEBLKRDS

NUMBER

シングル・ブロックの読取り数

READTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、読取りに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

WRITETIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、書込みに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

SINGLEBLKRDTIM

NUMBER

シングル・ブロックの累積読取り時間(1/100秒)

AVGIOTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、I/Oに費やされた平均時間(1/100秒)。falseの場合は0。

LSTIOTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、最新のI/Oに費やされた時間(1/100秒)。falseの場合は0。

MINIOTIM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、単一のI/Oに費やされた最小時間(1/100秒)。falseの場合は0。

MAXIORTM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、単一読取りに費やされた最大時間(1/100秒)。falseの場合は0。

MAXIOWTM

NUMBER

TIMED_STATISTICSパラメータがtrueの場合、単一書込みの実行に費やされた最大時間(1/100秒)。falseの場合は0。

V$THREAD

V$THREADは、制御ファイルからのスレッド情報を示します。このビューは、フィジカル・スタンバイ・データベースで有効な結果を戻しません。

列

データ型

説明

THREAD#

NUMBER

スレッド番号

STATUS

VARCHAR2(6)

スレッドの状態(OPEN| CLOSED)

ENABLED

VARCHAR2(8)

使用可能状態: DISABLED、(使用可能)PRIVATE、(使用可能)PUBLIC

GROUPS

NUMBER

このスレッドに割り当てられたログ・グループの数

INSTANCE

VARCHAR2(16)

インスタンス名(使用可能な場合)

OPEN_TIME

DATE

前回、スレッドがオープンされた時刻

CURRENT_GROUP#

NUMBER

カレント・ログ・グループ

SEQUENCE#

NUMBER

カレント・ログの順序番号

CHECKPOINT_CHANGE#

NUMBER

前回のチェックポイントのSCN

CHECKPOINT_TIME

DATE

前回のチェックポイントの時刻

ENABLE_CHANGE#

NUMBER

スレッドが使用可能になったSCN

ENABLE_TIME

DATE

使用可能SCNの時刻

DISABLE_CHANGE#

NUMBER

スレッドの使用禁止SCNの時刻

DISABLE_TIME

DATE

使用禁止SCNの時刻

LAST_REDO_SEQUENCE#

NUMBER

LGWRが最後に書き込んだREDO順序番号

LAST_REDO_BLOCK

NUMBER

LGWRが最後に書き込んだREDOブロック

LAST_REDO_CHANGE#

NUMBER

スレッドの最後のREDOのSCN

LAST_REDO_TIME

DATE

スレッドの最後のREDOの時刻

V$THRESHOLD_TYPES

V$THRESHOLD_TYPESは、しきい値のタイプに関する情報を示します。

列

データ型

説明

METRICS_ID

NUMBER

メトリックID

METRICS_GROUP_ID

NUMBER

メトリック・グループのID

OPERATOR_MASK

NUMBER

演算子マスク

OBJECT_TYPE

VARCHAR2(64)

オブジェクト型:

- SYSTEM

- FILE

- SERVICE

- EVENT_CLASS

- TABLESPACE

- SESSION

ALERT_REASON_ID

NUMBER

アラート理由のID

METRIC_VALUE_TYPE

NUMBER

メトリック値のタイプ

V$TIMER

V$TIMERは、経過時間を示します(1/100秒)。時間は、オペレーティング・システムごとに開始した時点から計測され、その値が4バイト(約497日間)をオーバーフローするたびに0に折り返します。

列

データ型

説明

HSECS

NUMBER

経過時間(1/100秒)

V$TIMEZONE_NAMES

V$TIMEZONE_NAMESは、有効なタイム・ゾーンの名前を示します。

列

データ型

説明

TZNAME

VARCHAR2(64)

タイム・ゾーンのリージョン(たとえば、US/Pacific)

TZABBREV

VARCHAR2(64)

対応する夏時間の略称(たとえば、PDT)

V$TOPLEVELCALL

V$TOPLEVELCALLは、Oracle最上位のコールと名前のマッピングを示します。

列

データ型

説明

TOP_LEVEL_CALL#

NUMBER

Oracle最上位のコール番号

TOP_LEVEL_CALL_NAME

VARCHAR2(64)

Oracle最上位のコール名

V$TRANSACTION

V$TRANSACTIONは、システム内のアクティブ・トランザクションを示します。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

トランザクション・ステート・オブジェクトのアドレス

XIDUSN

NUMBER

UNDOセグメント番号

XIDSLOT

NUMBER

スロット番号

XIDSQN

NUMBER

順序番号

UBAFIL

NUMBER

UNDOブロック・アドレス(UBA)ファイル番号

UBABLK

NUMBER

UBAブロック番号

UBASQN

NUMBER

UBA順序番号

UBAREC

NUMBER

UBAレコード番号

STATUS

VARCHAR2(16)

状態

START_TIME

VARCHAR2(20)

開始時刻(実時間)

START_SCNB

NUMBER

開始SCNベース

START_SCNW

NUMBER

開始SCNラップ

START_UEXT

NUMBER

開始エクステント番号

START_UBAFIL

NUMBER

開始UBAファイル番号

START_UBABLK

NUMBER

開始UBAブロック番号

START_UBASQN

NUMBER

開始UBA順序番号

START_UBAREC

NUMBER

開始UBAレコード番号

SES_ADDR

RAW(4 | 8)

ユーザー・セッション・オブジェクト・アドレス

FLAG

NUMBER

フラグ

SPACE

VARCHAR2(3)

領域トランザクションの場合、YES

RECURSIVE

VARCHAR2(3)

再帰的トランザクションの場合、YES

NOUNDO

VARCHAR2(3)

UNDOトランザクション以外の場合、YES

PTX

VARCHAR2(3)

パラレル・トランザクションの場合、YES

NAME

VARCHAR2(256)

名前付きトランザクションの名前

PRV_XIDUSN

NUMBER

以前のトランザクションのロールバック・セグメント番号

PRV_XIDSLT

NUMBER

以前のトランザクションのスロット番号

PRV_XIDSQN

NUMBER

以前のトランザクションの順序番号

PTX_XIDUSN

NUMBER

親XIDのロールバック・セグメント番号

PTX_XIDSLT

NUMBER

親XIDのスロット番号

PTX_XIDSQN

NUMBER

親XIDの順序番号

DSCN-B

NUMBER

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は、DSCN_BASEの値と常に等しい。

DSCN-W

NUMBER

この列は廃止されたが、旧バージョンとの互換性を保つために残されている。この列の値は、DSCN_WRAPの値と常に等しい。

USED_UBLK

NUMBER

使用されたUNDOブロック数

USED_UREC

NUMBER

使用されたUNDOレコード数

LOG_IO

NUMBER

論理I/O

PHY_IO

NUMBER

物理I/O

CR_GET

NUMBER

一貫性のある取得

CR_CHANGE

NUMBER

一貫性のある変更

START_DATE

DATE

開始時刻(実時間)

DSCN_BASE

NUMBER

依存SCNベース

DSCN_WRAP

NUMBER

依存SCNラップ

START_SCN

NUMBER

開始SCN

DEPENDENT_SCN

NUMBER

依存SCN

XID

RAW(8)

トランザクションXID

PRV_XID

RAW(8)

以前のトランザクションXID

PTX_XID

RAW(8)

親トランザクションXID

V$TRANSACTION_ENQUEUE

V$TRANSACTION_ENQUEUEは、トランザクション・ステート・オブジェクトに所有されているロックを示します。

列

データ型

説明

ADDR

RAW(4 | 8)

ロック・ステート・オブジェクトのアドレス

KADDR

RAW(4 | 8)

ロックのアドレス

SID

NUMBER

ロックを保持または取得しているセッションの識別子

TYPE

VARCHAR2(2)

ロックの型。TXは、トランザクション・エンキューを表す。

ID1

NUMBER

ロック識別子#1(型によって異なる)

ID2

NUMBER

ロック識別子#2(型によって異なる)

LMODE

NUMBER

セッションがロックを保持するロック・モード:

- 0 - なし

- 1 - Null(NULL)

- 2 - 行共有(SS)

- 3 - 行排他(SX)

- 4 - 共有(S)

- 5 - 共有/行排他(SSX)

- 6 - 排他(X)

REQUEST

NUMBER

プロセスがロックを要求するロック・モード:

- 0 - なし

- 1 - Null(NULL)

- 2 - 行共有(SS)

- 3 - 行排他(SX)

- 4 - 共有(S)

- 5 - 共有/行排他(SSX)

- 6 - 排他(X)

CTIME

NUMBER

カレント・モードが付与されてから経過した時間

BLOCK

NUMBER

ロックが別のロックの障害となっている

V$TRANSPORTABLE_PLATFORM

V$TRANSPORTABLE_PLATFORMは、クロス・プラットフォームの表領域転送をサポートするプラットフォームを示します。RMAN CONVERT TABLESPACEコマンドがサポートするプラットフォームの一覧の他、各プラットフォームのエンディアンも示します。

列

データ型

説明

PLATFORM_ID

NUMBER

プラットフォーム識別番号

PLATFORM_NAME

VARCHAR2(101)

プラットフォーム名

ENDIAN_FORMAT

VARCHAR2(14)

プラットフォームのエンディアン形式:

- Big

- Little

- UNKNOWN FORMAT

V$TYPE_SIZE

V$TYPE_SIZEは、データ・ブロック容量の見積りに使用する様々なデータベース・コンポーネントのサイズを示します。

列

データ型

説明

COMPONENT

VARCHAR2(8)

コンポーネント名(セグメント、バッファ・ヘッダーなど)

TYPE

VARCHAR2(8)

コンポーネント・タイプ

DESCRIPTION

VARCHAR2(32)

コンポーネントの説明

TYPE_SIZE

NUMBER

コンポーネントのサイズ

V$UNDOSTAT

V$UNDOSTATは、統計データのヒストグラムを示して、システムがどれだけ効果的に動作しているかを示します。使用可能な統計情報には、UNDO領域の消費量、トランザクションの同時実行性およびインスタンスで実行された問合せの長さなどがあります。このビューを使用すると、現行のワークロードに必要なUNDO領域の量を見積もることができます。Oracleは、このビューを使用して、システム内のUNDO使用率をチューニングします。システムが手動UNDO管理モードになっている場合、このビューはNULL値を戻します。

このビューの各行では、10分間隔でインスタンス内で統計が収集されます。各行は、BEGIN_TIME列の値の降順で表示されます。各行は(BEGIN_TIME、END_TIME)でマークされた時間間隔に属します。各列は、その時間間隔中に特定の統計に関して収集されたデータを表します。ビューの最初の行は、現行の(部分的な)時間間隔に関する統計を示します。このビューには、4日サイクルによる合計576行が含まれます。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

時間間隔の開始点を示す

END_TIME

DATE

時間間隔の終了点を示す

UNDOTSN

NUMBER

該当する期間の最後にアクティブであったUNDO表領域を示す。このアクティブUNDO表領域の表領域IDは、この列に戻される。期間中に、複数のUNDO表領域がアクティブであった場合、その中で最後にアクティブであったアクティブUNDO表領域がレポートされる。

UNDOBLKS

NUMBER

コンシューム済UNDOブロックの合計数を示す。この列を使用してUNDOブロックの使用率を取得し、システム上のワークロード処理に必要なUNDO表領域のサイズを見積もることができる。

TXNCOUNT

NUMBER

期間中に実行されたトランザクションの合計数を示す

MAXQUERYLEN

NUMBER

期間中、インスタンスで実行された最も長い問合せの長さ(秒)を示す。この統計情報を使用して、UNDO_RETENTION初期化パラメータの適切な設定を推定できる。問合せの長さは、カーソルがオープンされた時刻から最後にフェッチまたは実行された時刻までが測定される。期間中、フェッチ/実行されたカーソルの長さのみ、このビューに反映される。

MAXQUERYID

VARCHAR2(13)

期間中、実行時間が最も長いSQL文のSQL識別子

MAXCONCURRENCY

NUMBER

期間中に同時実行されたトランザクションの最大数を示す。

UNXPSTEALCNT

NUMBER

別のトランザクションから期限切れ前のエクステントを移動して、UNDO領域を取得するための試行数

UNXPBLKRELCNT

NUMBER

別のトランザクションで使用できるように、特定のUNDOセグメントから削除された期限切れ前のブロックの数

UNXPBLKREUCNT

NUMBER

トランザクションで再利用された期限切れ前のUNDOブロックの数

EXPSTEALCNT

NUMBER

別のUNDOセグメントから期限切れのUNDOブロックを移動するための試行数

EXPBLKRELCNT

NUMBER

別のUNDOセグメントから移動された期限切れのUNDOブロックの数

EXPBLKREUCNT

NUMBER

同じUNDOセグメントで再利用された期限切れのUNDOブロックの数

SSOLDERRCNT

NUMBER

エラーORA-01555が発生した回数を示す。この統計情報を使用してUNDO表領域のサイズが指定されている場合、UNDO_RETENTION初期化パラメータが正しく設定されているかどうかを判断できる。UNDO_RETENTIONの値を大きくすると、このエラーの発生回数を削減できる。

NOSPACEERRCNT

NUMBER

UNDO表領域で領域が要求され、空き領域がなかった(UNDO表領域のすべての領域がアクティブ・トランザクションによって使用されていた)回数を識別する。つまり、UNDO表領域のすべての領域がアクティブなトランザクションによって使用されていた。対処措置は、UNDO表領域の領域を増やすことである。

ACTIVEBLKS

NUMBER

期間中、サンプリングが行われた時点におけるインスタンスのUNDO表領域のアクティブ・エクステント内のブロック合計数

UNEXPIREDBLKS

NUMBER

期間中、サンプリングが行われた時点におけるインスタンスのUNDO表領域の期限内のエクステント内のブロック合計数

EXPIREDBLKS

NUMBER

期間中、サンプリングが行われた時点におけるインスタンスのUNDO表領域の期限切れのエクステント内のブロック合計数

TUNED_UNDORETENTION

NUMBER

コミットされた時刻からUNDOが再利用されない期間(秒)。任意の時点で、過去の特定の時刻にコミットされたデータが再利用可能かどうかを判断するために、TUNED_UNDORETENTIONの最新の値が使用される。

V$UNUSABLE_BACKUPFILE_DETAILS

V$UNUSABLE_BACKUPFILE_DETAILSは、使用不可または期限切れとマークされているバックアップ・ファイル(バックアップ・ピース、プロキシ・コピーまたはコピー)に関する情報を示します。ビューのいずれかの行を選択し、BTYPE_KEYまたはFILETYPE_KEYを使用して、バックアップ・ファイル・セットまたは特定のファイルの状態を使用可能に変更できます。

列

データ型

説明

SESSION_KEY

NUMBER

セッション識別子

SESSION_RECID

NUMBER

セッションのレコードID

SESSION_STAMP

NUMBER

セッション・スタンプ

RMAN_STATUS_RECID

NUMBER

制御ファイルの対応する行のレコードID

RMAN_STATUS_STAMP

NUMBER

制御ファイル内の行のタイムスタンプ

BTYPE

CHAR(9)

バックアップ・タイプのコンテナ。可能な値は、BACKUPSET、IMAGECOPY、PROXYCOPY。

BTYPE_KEY

NUMBER

バックアップ・タイプの一意の識別子。BS_KEYまたはCOPY_KEY。

ID1

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_STAMPが含まれる。
IMAGECOPYまたはPROXYCOPYの場合は、制御ファイルのRECIDが含まれる。

ID2

NUMBER

BACKUPSETの場合は、SET_COUNTが含まれる。
IMAGECOPYまたはPROXYCOPYの場合は、STAMPが含まれる。

FILETYPE

VARCHAR2(15)

ファイルのタイプ。表示される値: BACKUPPIECE、COPY、PROXYCOPY

FILETYPE_KEY

NUMBER

ファイルがバックアップ・ピースの場合はバックアップ・ピース・キー、それ以外の場合はCOPY_KEY

STATUS

VARCHAR2(1)

バックアップ・ファイルの状態: U(使用不可)またはX(期限切れ)

FILESIZE

NUMBER

ファイルのサイズ

DEVICE_TYPE

VARCHAR2(17)

ファイルが保管されるデバイスのタイプ

FILENAME

VARCHAR2(513)

ファイル名

MEDIA

VARCHAR2(65)

コピーが保管されるメディア名。この値は情報提供用。リストアには不要。

MEDIA_POOL

NUMBER

コピーが保管されるメディア・プール。Recovery ManagerのBACKUPコマンドのPOOLオペランドに入力された値と同じ。

V$VERSION

V$VERSIONは、Oracle Databaseの中心的なライブラリ・コンポーネントのバージョン番号を示します。コンポーネントごとに1行で表示されます。

列

データ型

説明

BANNER

VARCHAR2(80)

コンポーネント名およびバージョン番号

V$VPD_POLICY

V$VPD_POLICYは、現在ライブラリ・キャッシュ内にあるカーソルに対応付けられた、すべてのファイングレイン・セキュリティ・ポリシーおよび述語を示します。

列

データ型

説明

ADDRESS

RAW(4 | 8)

カーソルのアドレス

PARADDR

RAW(4 | 8)

親カーソルのアドレス

SQL_HASH

NUMBER

SQLハッシュ番号

SQL_ID

VARCHAR2(13)

SQL識別子

CHILD_NUMBER

NUMBER

親の下にあるカーソルの子番号

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

ポリシー付きオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

ポリシー付きオブジェクトの名前

POLICY_GROUP

VARCHAR2(30)

ポリシー・グループ名

POLICY

VARCHAR2(30)

ポリシー名

POLICY_FUNCTION_OWNER

VARCHAR2(30)

ポリシー関数の所有者

PREDICATE

VARCHAR2(4000)

ポリシーの述語(4000バイトの長さに切り捨てられる)

V$WAIT_CHAINS

V$WAIT_CHAINSは、ブロックされたセッションに関する情報を示します。待機チェーンは、相互にブロックされているセッションで構成されます。それぞれの行は、ブロックされているセッションとブロッカ・セッションのペアを示します。待機チェーンが循環待機チェーンでない場合、チェーンの最後の行はブロッカを持ちません。

列

データ型

説明

CHAIN_ID

NUMBER

待機チェーンを識別する番号

CHAIN_IS_CYCLE

VARCHAR2(5)

待機チェーン内の最後にブロックされたセッションが、最初にブロックされたセッションによってブロックされているかどうか(TRUE | FALSE)

CHAIN_SIGNATURE

VARCHAR2(801)

待機チェーンのOracle固有のテキスト・シグネチャ。このシグネチャは、類似の待機チェーンを識別するために使用可能。

CHAIN_SIGNATURE_HASH

NUMBER

CHAIN_SIGNATUREの数値表現

INSTANCE

NUMBER

ブロックされているセッションのインスタンス識別子

OSID

VARCHAR2(25)

ブロックされているセッションのオペレーティング・システムのプロセス識別子

PID

NUMBER

ブロックされているセッションのOracleプロセス識別子

SID

NUMBER

ブロックされているセッションのOracleセッション識別子

SESS_SERIAL#

NUMBER

ブロックされているセッションのOracleセッション・シリアル番号

BLOCKER_IS_VALID

VARCHAR2(5)

ブロックされているセッションがブロッカを持つかどうか(TRUE | FALSE)

BLOCKER_INSTANCE

NUMBER

ブロッカ・セッションのインスタンス識別子。BLOCKER_IS_VALIDがFALSEの場合はNULL。

BLOCKER_OSID

VARCHAR2(25)

ブロッカ・セッションのオペレーティング・システムのプロセス識別子。BLOCKER_IS_VALIDがFALSEの場合はNULL。

BLOCKER_PID

NUMBER

ブロッカ・セッションのOracleプロセス識別子。BLOCKER_IS_VALIDがFALSEの場合はNULL。

BLOCKER_SID

NUMBER

ブロッカ・セッションのOracleセッション識別子。BLOCKER_IS_VALIDがFALSEの場合はNULL。

BLOCKER_SESS_SERIAL#

NUMBER

ブロッカ・セッションのOracleセッション・シリアル番号。BLOCKER_IS_VALIDがFALSEの場合はNULL。

BLOCKER_CHAIN_ID

NUMBER

NULLでない場合、ブロッカ・セッションは、このチェーン識別子によって指定された他のチェーンのメンバーである。待機チェーンに関するその他の情報については、指定のCHAIN_IDを持つ待機チェーンを参照。

IN_WAIT

VARCHAR2(5)

ブロックされているセッションが待機中かどうか(TRUE | FALSE)

TIME_SINCE_LAST_WAIT_SECS

NUMBER

ブロックされているセッションの前回の待機からの時間(秒)。IN_WAITがTRUEの場合はNULL。

WAIT_ID

NUMBER

待機を識別する番号。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

WAIT_EVENT

NUMBER

ブロックされているセッションが待機しているリソース番号またはイベント番号。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

WAIT_EVENT_TEXT

VARCHAR2(64)

ブロックされているセッションが待機しているリソースまたはイベント。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

P1

NUMBER

待機の第1追加パラメータ。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

P1_TEXT

VARCHAR2(64)

待機の第1追加パラメータの説明。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

P2

NUMBER

待機の第2追加パラメータ。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

P2_TEXT

VARCHAR2(64)

待機の第2追加パラメータの説明。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

P3

NUMBER

待機の第3追加パラメータ。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

P3_TEXT

VARCHAR2(64)

待機の第3追加パラメータの説明。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

IN_WAIT_SECS

NUMBER

ブロックされているセッションの現在の待機時間(秒)。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

TIME_REMAINING_SECS

NUMBER

ブロックされているセッションがその待機を終了するまでの残り時間(秒)(ブロックされているセッションが無期限に待機できる場合は-1)。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

NUM_WAITERS

NUMBER

ブロックされているセッションを待機しているセッションの数

ROW_WAIT_OBJ#

NUMBER

ROW_WAIT_ROW#に指定されている行を含む表のオブジェクトID。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。

ROW_WAIT_FILE#

NUMBER

ROW_WAIT_ROW#に指定されている行を含むデータ・ファイルの識別子。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。この列が有効なのは、現在、ブロックされているセッションが別のトランザクションのコミットを待機しており、ROW_WAIT_OBJ#の値が-1以外の値の場合のみ。

ROW_WAIT_BLOCK#

NUMBER

ROW_WAIT_ROW#に指定されている行を含むブロックの識別子。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。この列が有効なのは、現在、ブロックされているセッションが別のトランザクションのコミットを待機しており、ROW_WAIT_OBJ#の値が-1以外の値の場合のみ。

ROW_WAIT_ROW#

NUMBER

現在ロック中の行。IN_WAITがFALSEの場合はNULL。この列が有効なのは、現在、ブロックされているセッションが別のトランザクションのコミットを待機しており、ROW_WAIT_OBJ#の値が-1以外の値の場合のみ。

V$WAITCLASSMETRIC

V$WAITCLASSMETRICは、最新の60秒間の待機クラスのメトリックの値を示します。システムには最新の1時間の履歴が保持されます。

列

データ型

説明

BEGIN_TIME

DATE

その間隔の開始時間

END_TIME

DATE

その間隔の終了時間

INTSIZE_CSEC

NUMBER

間隔の長さ(100分の1秒単位)

WAIT_CLASS#

NUMBER

待機イベントのクラスの番号

WAIT_CLASS_ID

NUMBER

待機イベントのクラスの識別子

AVERAGE_WAITER_COUNT

NUMBER

待機しているユーザーの平均数

DBTIME_IN_WAIT

NUMBER

待機に費やされたデータベース時間の割合

TIME_WAITED

NUMBER

その間隔の待機時間(1/100秒)

WAIT_COUNT

NUMBER

待機回数

TIME_WAITED_FG

NUMBER

フォアグラウンド・セッションの待機クラスからの待機に費やされた時間(1/100秒)

WAIT_COUNT_FG

NUMBER

フォアグラウンド・プロセスの待機回数

V$WAITCLASSMETRIC_HISTORY

V$WAITCLASSMETRIC_HISTORYは、最新の1時間のすべての時間間隔の待機クラスのメトリックの値を示します。

V$WAITCLASSMETRIC_HISTORYの列は、V$WAITCLASSMETRICの列と同じです。

関連項目:
「V$WAITCLASSMETRIC」

V$WAITSTAT

V$WAITSTATは、ブロック競合の統計情報を示します。この表は、定期的統計が使用可能なときにのみ更新されます。

列

データ型

説明

CLASS

VARCHAR2(18)

ブロックのクラス

COUNT

NUMBER

このブロックのCLASSに対するOPERATIONの待機数

TIME

NUMBER

ブロックのこのCLASSに対するOPERATIONのすべての待機についての合計待機時間(100分の1秒単位)

V$WALLET

V$WALLETは、透過的なデータ暗号化のマスター・キーとして使用可能な証明書のメタデータを示します。

列

データ型

説明

CERT_ID

VARCHAR2(52)

マスター・キーとして使用する特定のPKI証明書を指定するための一意の証明書識別子の値

DN

VARCHAR2(255)

特定のPKI証明書の識別名

SERIAL_NUM

VARCHAR2(40)

発行者または署名者が証明書に割り当てた一意のシリアル番号

ISSUER

VARCHAR2(255)

証明書を発行または署名した認証局または発行者の識別名

KEYSIZE

NUMBER

証明書に関連付けられたPKI鍵のサイズ

STATUS

VARCHAR2(16)

証明書の現在の状態:

- UNUSED

- IN USE

- USED

ユーザーは、この列を参照して、証明書が現在使用中かどうか、すでに透過的なデータベース暗号化に使用されているかどうかを識別できます。

V$WORKLOAD_REPLAY_THREAD

V$WORKLOAD_REPLAY_THREADは、すべてのタイプの再実行セッションの情報を示します。

列

データ型

説明

CLOCK

NUMBER

取得時間に記録されたSCNに基づいて現在シミュレートされているSCN

NEXT_TICKER

NUMBER

コミット・アクション後にCLOCKを増分する次のストリームID

SID

NUMBER

再実行セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

再実行セッションのセッション・シリアル番号

SPID

VARCHAR2(24)

再実行セッションのサーバー・プロセスID

LOGON_USER

VARCHAR2(30)

再実行セッションのログイン・ユーザー名

LOGON_TIME

DATE

再実行セッションのログオン時刻

EVENT

VARCHAR2(64)

イベント名

EVENT_ID

NUMBER

イベント識別子

EVENT#

NUMBER

イベント操作コード

P1TEXT

VARCHAR2(64)

イベント・パラメータ1のテキスト

P1

NUMBER

イベント・パラメータ1の値

P2TEXT

VARCHAR2(64)

イベント・パラメータ2のテキスト

P2

NUMBER

イベント・パラメータ2の値

P3TEXT

VARCHAR2(64)

イベント・パラメータ3のテキスト

P3

NUMBER

イベント・パラメータ3の値

WAIT_FOR_SCN

NUMBER

現在のユーザー・コールが待機する必要がある、取得されたSCN

FILE_ID

NUMBER

再実行されているストリームID

CALL_COUNTER

NUMBER

再実行されているユーザー・コールのコール・カウンタ

DEPENDENT_SCN

NUMBER

ブロック・レベルの依存性を使用してコミット・アクションの順序付けのために取得される依存SCN

STATEMENT_SCN

NUMBER

文SCN

COMMIT_WAIT_SCN

NUMBER

現在のコミットが待機する必要がある(最大の)SCN

POST_COMMIT_SCN

NUMBER

現在のコミットの後のSCN

ACTION_TYPE

NUMBER

コミットのタイプ。可能な値は、COMMIT、ROLLBACK、FAKED_COMMITおよびNULL。NULLは、それがコミット操作でないことを示す。

SESSION_TYPE

VARCHAR2(13)

再実行セッションのタイプ:
LOGON

ADMIN

DISPATCHER

REPLAY

WRC_ID

NUMBER

再実行の開始時に、関連するすべての再実行クライアントに対してサーバーによって割り当てられた一意の再実行クライアントID

FILE_NAME

VARCHAR2(31)

取得されたストリームのファイル名

SKIP_IT

VARCHAR2(1)

現在再実行しているユーザー・コールがスキップされるかどうか

DIRTY_BUFFERS

VARCHAR2(1)

予約済

DBTIME

NUMBER

再実行セッションの累積データベース時間

NETWORK_TIME

NUMBER

再実行セッションの累積ネットワーク時間

THINK_TIME

NUMBER

再実行セッションの累積思考時間

TIME_GAIN

NUMBER

0以外の場合、再実行の速さを示す累積時間(マイクロ秒)

TIME_LOSS

NUMBER

0以外の場合、再実行の遅さを示す累積時間(マイクロ秒)

USER_CALLS

NUMBER

ユーザー・コールの合計数

CLIENT_OS_USER

VARCHAR2(15)

再実行クライアントのオペレーティング・システム・ユーザーの名前

CLIENT_HOST

VARCHAR2(64)

再実行クライアントのホスト名

CLIENT_PID

VARCHAR2(24)

再実行クライアントのプロセスID

PROGRAM

VARCHAR2(48)

再実行クライアントのプログラム名

V$XML_AUDIT_TRAIL

V$XML_AUDIT_TRAILは、XML形式ファイルに書き込まれた標準、ファイングレイン、SYSおよび必須の各監査レコードを示します。

列

データ型

説明

AUDIT_TYPE

NUMBER

監査行のタイプ:

- 1 = 標準のXML監査

- 2 = ファイングレインXML監査

- 4 = SYS XML監査

- 8 = 必須のXML監査

SESSION_ID

NUMBER

Oracleセッションの数値ID

PROXY_SESSIONID

NUMBER

プロキシ・セッション・シリアル番号(エンタープライズ・ユーザーがプロキシの機能を使用してログインした場合)

STATEMENTID

NUMBER

文の実行ごとの数値ID。文により、複数の監査レコードが作成される場合がある。

ENTRYID

NUMBER

セッションの監査証跡エントリの数値ID

EXTENDED_TIMESTAMP

TIMESTAMP(6)WITH TIME ZONE

監査済操作のタイムスタンプ(AUDIT SESSIONで作成されたエントリに対するユーザー・ログオンのタイムスタンプ)

GLOBAL_UID

VARCHAR2(32)

ユーザーのグローバル・ユーザー識別子(ユーザーがエンタープライズ・ユーザーとしてログインした場合)

DB_USER

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーのデータベース・ユーザー名

CLIENTIDENTIFIER

VARCHAR2(64)

Oracleセッションでのクライアント識別子

EXT_NAME

VARCHAR2(1024)

ユーザー外部名

OS_USER

VARCHAR2(30)

操作が監査対象となったユーザーのオペレーティング・システムでのログオン・ユーザー名

OS_HOST

VARCHAR2(128)

クライアントのホスト・マシンの名前

OS_PROCESS

VARCHAR2(16)

Oracleサーバー・プロセスのオペレーティング・システムのプロセス識別子

TERMINAL

VARCHAR2(30)

ユーザーの端末の識別子

INSTANCE_NUMBER

NUMBER

INSTANCE_NUMBER初期化パラメータで指定されたインスタンス番号

OBJECT_SCHEMA

VARCHAR2(30)

監査対象となったオブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

操作の影響を受けたオブジェクトの名前

POLICY_NAME

VARCHAR2(30)

ファイングレイン監査ポリシー名

NEW_OWNER

VARCHAR2(30)

NEW_NAME列に指定されたオブジェクトの所有者

NEW_NAME

VARCHAR2(30)

名前変更後のオブジェクトの新しい名前または基になるオブジェクトの名前(たとえば、CREATE INDEX owner.obj_name ON new_owner.new_name)

ACTION

NUMBER

操作タイプの数値コード

STATEMENT_TYPE

NUMBER

操作の説明

TRANSACTIONID

RAW(8)

オブジェクトがアクセスまたは変更されたトランザクションの識別子

RETURNCODE

NUMBER

操作によって生成されたOracleエラー・コード。操作が正常に終了した場合は0。

SCN

NUMBER

問合せのシステム変更番号(SCN)

COMMENT_TEXT

VARCHAR2(4000)

標準の監査エントリについてのテキスト・コメント。ユーザーが認証された方式も示す。認証方式は次のいずれか。

- DATABASE - パスワードで認証された。

- NETWORK - Oracle Net ServicesまたはAdvanced Networking Optionで認証された。

- PROXY - クライアントは別のユーザーによって認証された。プロキシ・ユーザーの名前が認証方式に続いて示される。

AUTH_PRIVILEGES

VARCHAR2(16)

GRANT文およびREVOKE文で付与または取り消された権限。標準の監査証跡エントリに記録される

GRANTEE

VARCHAR2(30)

権限を付与または取り消されたユーザー

PRIV_USED

NUMBER

操作で使用された権限の数値コード

SES_ACTIONS

VARCHAR2(16)

標準の監査レコードのセッション・サマリー。12の文字列で、それぞれ操作タイプを表す。並びは、変更、監査、コメント、削除、付与、索引、挿入、ロック、名前の変更、選択、更新、フラッシュバックの順。
値: - = なし、S=成功、F=失敗、B=両方

OS_PRIVILEGE

VARCHAR2(7)

存在する場合は、セッションで使用されたオペレーティング・システム権限(SYSDBAまたはSYSOPER)。権限が使用されない場合は、NONEになる。

ECONTEXT_ID

VARCHAR2(64)

アプリケーション実行コンテキスト識別子

SQL_BIND

VARCHAR2(4000)

文で使用されたバインド変数の一覧

SQL_TEXT

VARCHAR2(4000)

監査イベントをトリガーした文またはコマンド

OBJ_EDITION_NAME

VARCHAR2(30)

監査対象オブジェクトを含んでいるエディションの名前

DBID

NUMBER

監査対象データベースのデータベース識別子

注意:
SQL_BINDおよびSQL_TEXT列は、AUDIT_TRAIL初期化パラメータがxml, extendedに設定されている場合、またはAUDIT_SYS_OPERATIONS初期化パラメータがTRUEに設定されている場合にのみ移入されます。

関連項目:

- 「AUDIT_SYS_OPERATIONS」

- 「AUDIT_TRAIL」

V$XSTREAM_APPLY_COORDINATOR

V$XSTREAM_APPLY_COORDINATORは、各XStream適用プロセス・コーディネータの情報を示します。適用プロセスのコーディネータは、適用プロセス・リーダーからトランザクションを取得し、それを適用サーバーに渡します。適用プロセス・コーディネータは、適用プロセス、アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

コーディネータ・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

コーディネータ・セッションのシリアル番号

STATE

VARCHAR2(21)

コーディネータの状態:

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- APPLYING - 適用サーバーにトランザクションを引渡し中

- SHUTTING DOWN CLEANLY - エラーなしで停止中

- ABORTING - 適用エラーのため停止中

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセス・コーディネータは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

TOTAL_APPLIED

NUMBER

前回の開始後に適用プロセスにより適用されたトランザクションの合計数

TOTAL_WAIT_DEPS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、トランザクション間の依存性が原因で他の適用サーバーによりトランザクションが適用されるまで、ある適用サーバーがトランザクション内で論理変更レコード(LCR)の適用を待機していた回数

TOTAL_WAIT_COMMITS

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから、コミットをシリアライズするために、他の適用サーバーによりトランザクションがコミットされるまで、ある適用サーバーがトランザクションのコミットを待機していた回数

TOTAL_ADMIN

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから発行された管理ジョブの数

TOTAL_ASSIGNED

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてから適用サーバーに割り当てられたトランザクションの数

TOTAL_RECEIVED

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからコーディネータ・プロセスにより受信されたトランザクションの合計数

TOTAL_IGNORED

NUMBER

コーディネータにより受信されたが、適用済であるために無視されたトランザクションの数

TOTAL_ROLLBACKS

NUMBER

予期しない競合によりロールバックされたトランザクションの数

TOTAL_ERRORS

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用プロセスにより適用され、適用エラーとなったトランザクションの数

UNASSIGNED_COMPLETE_TXNS

NUMBER

コーディネータがいずれの適用サーバーにも割り当てていない完全なトランザクションの合計数

LWM_TIME

DATE

最小のメッセージ番号を持つメッセージが記録された時刻。最小のメッセージ番号を持つメッセージの作成時刻も、この時点で記録されている。

LWM_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最低水位標に対応するメッセージの番号。つまり、このメッセージ番号以下のコミット・メッセージ番号を持つメッセージは限定的に適用されているが、これより大きいコミット・メッセージ番号を持つ一部のメッセージも適用されている場合がある。

LWM_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最低水位標に対応するメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、最低水位標に対応するメッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

HWM_TIME

DATE

最大のメッセージ番号を持つメッセージが記録された時刻。最大のメッセージ番号を持つメッセージの作成時刻も、この時点で記録されている。

HWM_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最高水位標に対応するメッセージの番号。つまり、このメッセージ番号より大きいコミット・メッセージ番号を持つメッセージは適用されていない。

HWM_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最高水位標に対応するメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、最高水位標に対応するメッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

STARTUP_TIME

DATE

適用プロセスの前回の開始時刻

ELAPSED_SCHEDULE_TIME

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからのメッセージのスケジューリング経過時間(1/100秒)

ELAPSED_IDLE_TIME

NUMBER

アイドルの経過時間

LWM_POSITION

RAW(64)

最低水位標LCRの位置

HWM_POSITION

RAW(64)

最高水位標LCRの位置

PROCESSED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

適用コーディネータによって現在処理されているメッセージ番号

ACTIVE_SERVER_COUNT

NUMBER

使用される適用サーバーの数

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

注意:
ELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

関連項目:

- 「TIMED_STATISTICS」

- 「STATISTICS_LEVEL」

V$XSTREAM_APPLY_READER

V$XSTREAM_APPLY_READERは、各XStream適用リーダーに関する情報を示します。適用リーダーは、キューからのメッセージを読み込み(デキュー)、メッセージの依存性を計算し、トランザクションを作成するプロセスです。適用リーダーは、トランザクションをコミット順にコーディネータに渡して適用サーバーに割当てさせます。適用リーダーは、適用プロセス、アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

リーダー・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

リーダー・セッションのシリアル番号

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセスは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

STATE

VARCHAR2(74)

適用リーダーおよびハッシュ・サーバーの状態を示す。可能な値は、次のとおり。

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- DEQUEUE MESSAGES - キューからメッセージをデキューしている

- SCHEDULE MESSAGES - メッセージ間の依存性を計算し、メッセージを基にトランザクションを作成している

- SPILLING - 適用されていないメッセージがメモリーからハード・ディスクにオーバーフロー中

- PAUSED - WAITING FOR DDL TO COMPLETE - データ定義言語(DDL)の論理変更レコード(LCR)が適用されるまで待機中

適用リーダーの状態が最初に表示され、その後にハッシュ・サーバーの状態が続く。セミコロンにより、適用リーダーの状態とハッシュ・サーバーの状態が区切られる。

TOTAL_MESSAGES_DEQUEUED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後にデキューされたメッセージの合計数

TOTAL_MESSAGES_SPILLED

NUMBER

最後に適用プロセスが起動してから、リーダーによって収容されたメッセージの数

DEQUEUE_TIME

DATE

最後のメッセージが受信された時刻

DEQUEUED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後に受信されたメッセージの番号

DEQUEUED_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

取得されたメッセージの場合は、最後に受信されたメッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージの場合は、メッセージがローカル・データベースのキューにエンキューされた時刻。

SGA_USED

NUMBER

前回の開始以後の適用プロセスによるSGAメモリーの使用量(バイト)

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージのデキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_SCHEDULE_TIME

NUMBER

適用プロセスが前回開始されてからのメッセージのスケジューリング経過時間(1/100秒)。スケジューリングには、メッセージ間の依存関係の計算と、トランザクションへのメッセージのアセンブルが含まれる。

ELAPSED_SPILL_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージの収容に要した時間(1/100秒)

OLDEST_SCN_NUM

NUMBER

最も古いSCN

OLDEST_XIDUSN

NUMBER

適用された、または適用されている最も古いトランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

OLDEST_XIDSLT

NUMBER

適用された、または適用されている最も古いトランザクションのトランザクションIDのスロット番号

OLDEST_XIDSQN

NUMBER

適用された、または適用されている最も古いトランザクションのトランザクションIDの順序番号

SPILL_LWM_SCN

NUMBER

最低水位標SCNを収容

PROXY_SID

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のセッションID。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

PROXY_SERIAL

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のシリアル番号。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

PROXY_SPID

VARCHAR2(12)

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、取得と適用の間の直接通信を担当する伝播の受信者のプロセス識別番号。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は0。

BYTES_RECEIVED

NUMBER

適用プロセスが取得と適用の組合せを使用している場合、適用プロセスが前回の開始後に取得プロセスから受信したバイト数。適用プロセスが取得と適用の組合せを使用していない場合、この列は移入されない。

DEQUEUED_POSITION

RAW(64)

デキューされた位置。この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

SPILL_LWM_POSITION

RAW(64)

最低水位標位置を収容。この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

OLDEST_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

最も古いトランザクションID

TOTAL_LCRS_WITH_DEP

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後の行レベルの依存性を持つLCRの合計数

TOTAL_LCRS_WITH_WMDEP

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後の水位標依存性を持つLCRの合計数。
適用プロセスの最低水位標が特定のしきい値に到達するまで適用プロセスが待機する必要がある場合、水位標依存性が発生する。

TOTAL_IN_MEMORY_LCRS

NUMBER

現在メモリー内にあるLCRの合計数

SGA_ALLOCATED

NUMBER

適用プロセスの前回開始後に、適用プロセスのXStreamプールから割り当てられた共有メモリーの合計容量(バイト)

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

注意:
ELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

関連項目:

- 「TIMED_STATISTICS」

- 「STATISTICS_LEVEL」

V$XSTREAM_APPLY_RECEIVER

V$XSTREAM_APPLY_RECEIVERは、適用プロセスのメッセージ受信者に関する情報を示します。値は、データベース(またはOracle Real Application Clusters (Oracle RAC)環境におけるインスタンス)の再起動時、別のインスタンスへの伝播の移行時またはXStreamプロセスの停止時に、0 (ゼロ)にリセットされます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

適用受信者のセッションID

SERIAL#

NUMBER

適用受信者のシリアル番号

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

STARTUP_TIME

DATE

適用プロセスの開始時刻

SOURCE_DATABASE_NAME

VARCHAR2(128)

ソース・データベース名

ACKNOWLEDGEMENT

NUMBER

受信者が受信したメッセージの確認SCN

LAST_RECEIVED_MSG

NUMBER

最後に受信されたメッセージ

TOTAL_MESSAGES_RECEIVED

NUMBER

受信したメッセージの合計

TOTAL_AVAILABLE_MESSAGES

NUMBER

使用可能なメッセージの数

STATE

VARCHAR2(44)

適用受信者の状態:

- Initializing

- Sending unapplied txns

- Waiting for message from client

- Waiting for LCR from client

- Receiving LCRs

- Evaluating rules

- Enqueueing LCRS

- Waiting for memory

- Waiting for apply to read

- Waiting for client flush request to complete

- Waiting for client commit to complete

LAST_RECEIVED_MSG_POSITION

RAW(64)

最後に受信されたメッセージの位置

ACKNOWLEDGEMENT_POSITION

RAW(64)

受信者が受信したメッセージの確認位置。SCNではない適切な位置にある値を除き、ACKNOWLEDGEMENTと一致する。

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

V$XSTREAM_APPLY_SERVER

V$XSTREAM_APPLY_SERVERは、各XStream適用サーバーとそのアクティビティに関する情報を示します。適用サーバーは、適用プロセスの適用コーディネータからメッセージを受信します。受信したメッセージごとに、適用サーバーはそれを適用するか、適切な適用ハンドラに送信します。適用サーバーは、適用プロセス、アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーのサブコンポーネントです。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

適用サーバー・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

適用サーバー・セッションのシリアル番号

APPLY#

NUMBER

適用プロセス番号。適用プロセスは、接頭辞apを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

APPLY_NAME

VARCHAR2(30)

適用プロセスの名前

SERVER_ID

NUMBER

適用サーバーのパラレル実行サーバー番号

STATE

VARCHAR2(20)

適用サーバーの状態:

- INITIALIZING - 起動中

- IDLE - 実行中の作業なし。

- RECORD LOW-WATERMARK - 適用の進捗情報を管理する管理ジョブを実行中。この情報は、ALL_APPLY_PROGRESSおよびDBA_APPLY_PROGRESSデータ・ディクショナリ・ビューで使用される。

- ADD PARTITION - 進行中のトランザクションに関する情報の記録用パーティションを追加する管理ジョブを実行中。

- DROP PARTITION - 進行中のトランザクションに関する情報の記録に使用された列を消去する管理ジョブを実行中。

- EXECUTE TRANSACTION - トランザクションを適用中。

- WAIT COMMIT - 下位コミットSCNを持つ他のトランザクションがすべて適用されるまでトランザクションのコミットを待機中。この状態は、COMMIT_SERIALIZATION適用プロセス・パラメータにDEPENDENT_TRANSACTIONS以外の値が設定され、PARALLELISM適用プロセス・パラメータに2以上の値が設定されている場合にのみ可能である。

- WAIT DEPENDENCY - 依存性を持つ他のトランザクションが適用されるまで、トランザクション内の論理変更レコード(LCR)の適用を待機中。PARALLELISM適用プロセス・パラメータが1より大きい値に設定されている場合のみ、この状態は発生します。

- ROLLBACK TRANSACTION - トランザクションをロールバック中

- TRANSACTION CLEANUP - 適用されたトランザクションをクリーンアップ中。この作業には、適用プロセスのキューからのLCRの削除も含まれる。

- WAIT FOR CLIENT - XStreamクライアント・アプリケーションがより多くのLCRを要求するのを待機中

- WAIT FOR NEXT CHUNK - 大規模なトランザクションの次のLCRのセットを待機中

XIDUSN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのトランザクションIDの順序番号

COMMITSCN

NUMBER

現在適用中のトランザクションのコミット・システム変更番号(SCN)

DEP_XIDUSN

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDのUNDOセグメント番号

DEP_XIDSLT

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDのスロット番号

DEP_XIDSQN

NUMBER

この適用サーバーにより適用されるトランザクションが依存するトランザクションの、トランザクションIDの順序番号

DEP_COMMITSCN

NUMBER

この適用サーバーが依存するトランザクションのコミット・システム変更番号(SCN)

MESSAGE_SEQUENCE

NUMBER

適用サーバーにより適用される現行メッセージの番号。この値は、各トランザクションの開始時に1にリセットされる。

TOTAL_ASSIGNED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用サーバーに割り当てられたトランザクションの合計数

TOTAL_ADMIN

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に適用サーバーにより実行された管理ジョブの合計数。管理ジョブのタイプは、このビューのSTATE情報を参照すること。

TOTAL_ROLLBACKS

NUMBER

このサーバーに割り当てられ、ロールバックされたトランザクションの数

TOTAL_MESSAGES_APPLIED

NUMBER

適用プロセスの前回の開始後に、この適用サーバーによって適用されたメッセージの合計数

APPLY_TIME

DATE

最後のメッセージが適用された時刻

APPLIED_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後に適用されたメッセージの番号

APPLIED_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後に適用された取得メッセージのソース・データベースでの作成時刻。ユーザーがエンキューしたメッセージに関する情報は、この列には記録されない。

ELAPSED_DEQUEUE_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージのデキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_APPLY_TIME

NUMBER

適用プロセスの前回開始以後のメッセージの適用中の経過時間(1/100秒)

COMMIT_POSITION

RAW(64)

トランザクションのコミット位置。この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

DEP_COMMIT_POSITION

RAW(64)

スレーブが依存しているトランザクションのコミット位置。この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

LAST_APPLY_POSITION

RAW(64)

インバウンド・サーバーの場合、最後に適用されたメッセージの位置。アウトバウンド・サーバーの場合、XStreamクライアント・アプリケーションに最後に送信されたメッセージの位置。この列は、XStreamアウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

スレーブが適用中のトランザクションID。この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

DEP_TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

スレーブが依存しているトランザクションのトランザクションID。この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

TOTAL_LCRS_RETRIED

NUMBER

このサーバーによって再試行されたLCRの合計数

LCR_RETRY_ITERATION

NUMBER

このサーバーでのこのトランザクションの反復再試行

TOTAL_TXNS_RETRIED

NUMBER

このサーバーによって再試行されたトランザクションの合計数

TXN_RETRY_ITERATION

NUMBER

このサーバーでのこのトランザクションの反復再試行

TOTAL_TXNS_RECORDED

NUMBER

このサーバーでエラー・キューに記録される合計トランザクション

注意:
このビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.4)以上で使用できます。

注意:
ELAPSED_SCHEDULE_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

関連項目:

- 「TIMED_STATISTICS」

- 「STATISTICS_LEVEL」

V$XSTREAM_CAPTURE

V$XSTREAM_CAPTUREは、XStreamアウトバウンド・サーバーにLCRを送信する各取得プロセスに関する情報を示します。

注意:
このビューでは、Oracle Streams適用プロセスにLCRを送信する取得プロセスに関する情報は表示されません。このような取得プロセスに関する情報を表示するには、V$STREAMS_CAPTUREビューを問い合せます。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

取得プロセスのセッションID

SERIAL#

NUMBER

取得プロセス・セッションのセッション・シリアル番号

CAPTURE#

NUMBER

取得プロセス番号。取得プロセスは、接頭辞cpを持つOracleバックグラウンド・プロセスである。

CAPTURE_NAME

VARCHAR2(30)

取得プロセスの名前

LOGMINER_ID

NUMBER

取得プロセスに関連付けられたOracle LogMinerセッションのセッションID

STARTUP_TIME

DATE

取得プロセスの前回の開始時刻

STATE

VARCHAR2(551)

取得プロセスの状態:

- INITIALIZING - 起動中。

- WAITING FOR DICTIONARY REDO - 最初のSCNに関連するディクショナリ作成を含むREDOログ・ファイルが取得プロセス・セッションに追加されるのを待機中。このディクショナリ・ビルドを含むすべてのログ・ファイルが追加されるまで、取得プロセスはREDOログ・ファイルのスキャンを開始できません。

- DICTIONARY INITIALIZATION - ディクショナリ・ビルドを処理しています。

- MINING(PROCESSED SCN = scn_value) - SCN scn_valueでディクショナリ作成をマイニング中

- LOADING(YのステップX) - ディクショナリ作成の情報を処理中で、現在、Yステップを含むプロセスのステップX(XおよびYは数字)

- CAPTURING CHANGES - 取得プロセスのルール・セットを満たす変更のREDOログをスキャン中

- WAITING FOR REDO - 新しいREDOログ・ファイルが取得プロセス・セッションに追加されるまで待機しています。取得プロセスは、セッションに追加されたすべてのREDOログ・ファイルの処理を終了しました。この状態は、ソース・データベースにアクティビティがない場合に可能である。ダウンストリーム取得プロセスでは、セッションに新しいログ・ファイルが追加されるのを取得プロセスが待機している場合に、この状態が発生する可能性があります。

- EVALUATING RULE - 取得プロセスのルール・セットに対して変更を評価しています。

- CREATING LCR - 変更をLCRに変換中

- ENQUEUING MESSAGE - 取得プロセスのルール・セットを満たすLCRを取得プロセス・キューにエンキュー中

- PAUSED FOR FLOW CONTROL - メモリー不足のため、または伝播およびアウトバウンド・サーバーがメッセージを消費する速度が、取得プロセスがメッセージを作成する速度よりも遅いために、LCRをエンキューできない。この状態は、伝播または適用が遅延した場合または使用できない場合に、取得されたLCRの収容を低減するために使用されるフロー制御を示す。

- WAITING FOR THE BUFFERED QUEUE TO SHRINK - バッファリングされたキューがより小さいサイズに変更されるのを待機中。バッファ・キューは、メモリー制限や管理者の操作によってサイズが減らされることがあります。

- WAITING FOR n SUBSCRIBER(S) INITIALIZING - 取得プロセスからLCRを受信するアウトバウンド・サーバーの起動を待機中(nは適用プロセスの数)

- WAITING FOR TRANSACTION - LogMinerでより多くのトランザクションが提供されるのを待機中。

- WAITING FOR INACTIVE DEQUEUERS - 取得プロセスのキュー・サブスクライバが開始するのを待機中。キューに対してアクティブなサブスクライバが存在しない場合は、取得プロセスはLCRのエンキューを停止します。

- SUSPENDED FOR AUTO SPLIT/MERGE - マージ操作が完了するのを待機中

- SHUTTING DOWN - 停止中。

- ABORTING - 強制終了中。

TOTAL_PREFILTER_DISCARDED

NUMBER

破棄されたフィルタ済メッセージの合計数

TOTAL_PREFILTER_KEPT

NUMBER

保持されたフィルタ済メッセージの合計数

TOTAL_PREFILTER_EVALUATIONS

NUMBER

フィルタ評価の合計数

TOTAL_MESSAGES_CAPTURED

NUMBER

最後に取得プロセスが起動してから、詳細なルール評価のために、LogMinerから取得プロセスに渡されたREDOエントリの合計数。取得プロセスの事前フィルタ処理で変更を廃棄できない場合、取得プロセスはREDOエントリをメッセージに変換し、そのメッセージに対して詳細なルール評価を実行します。

CAPTURE_TIME

DATE

最新のメッセージが取得された時刻

CAPTURE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後に取得されたメッセージの番号

CAPTURE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後に取得されたメッセージの作成時刻

TOTAL_MESSAGES_CREATED

NUMBER

割合を計算するためにELAPSED_LCR_TIMEに対応付けられた回数

TOTAL_FULL_EVALUATIONS

NUMBER

割合を計算するためにELAPSED_RULE_TIMEに対応付けられた回数

TOTAL_MESSAGES_ENQUEUED

NUMBER

取得プロセスの前回の開始後にエンキューされたメッセージの合計数

ENQUEUE_TIME

DATE

最後のメッセージがエンキューされた時刻

ENQUEUE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

最後にエンキューされたメッセージの番号

ENQUEUE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

最後にエンキューされたメッセージの作成時刻

AVAILABLE_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

ローカルでの取得の場合は、最後にログ・ファイルにフラッシュされたREDOログのSCN。ダウンストリームでの取得の場合は、アーカイブREDOログ・ファイルを介して最後にLogMinerに追加されたSCN。

AVAILABLE_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

ローカルでの取得の場合は、そのSCNがログ・ファイルに書き込まれた時刻。ダウンストリームでの取得の場合は、最新のアーカイブREDOログ・ファイル(最新のSCNを含む)がLogMinerに追加された時刻。

ELAPSED_CAPTURE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後の、REDOログ内で変更をスキャン中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_RULE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のルール評価中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_ENQUEUE_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のメッセージのエンキュー中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_LCR_TIME

NUMBER

取得プロセスが前回開始された後のLCRの作成中の経過時間(1/100秒)

ELAPSED_REDO_WAIT_TIME

NUMBER

WAITING FOR REDO状態にある取得プロセスが要した経過時間(1/100秒)

ELAPSED_PAUSE_TIME

NUMBER

フロー制御停止の経過時間(1/100秒)

STATE_CHANGED_TIME

DATE

取得プロセスの状態が変更された時刻

SGA_USED

NUMBER

割り当てられた容量(SGA_ALLOCATED)のうち、現在取得プロセスで使用されている共有メモリーの合計容量(バイト)

SGA_ALLOCATED

NUMBER

取得プロセスのStreamsプールから割り当てられた共有メモリーの合計容量(バイト)

BYTES_OF_REDO_MINED

VARCHAR2(64)

取得プロセスが前回開始された後にマイニングされたREDOデータの合計容量(バイト)

SESSION_RESTART_SCN

VARCHAR2(64)

取得プロセスが前回開始されたときにREDOデータのマイニングを開始したSCN

注意:
ELAPSED_CAPTURE_TIME、ELAPSED_RULE_TIME、ELAPSED_ENQUEUE_TIME、ELAPSED_LCR_TIMEおよびELAPSED_REDO_WAIT_TIME列が移入されるのは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合か、STATISTICS_LEVEL初期化パラメータがTYPICALまたはALLに設定されている場合のみです。

注意:
V$XSTREAM_CAPTUREビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$XSTREAM_MESSAGE_TRACKING

V$XSTREAM_MESSAGE_TRACKINGは、XStreamコンポーネントが処理するストリームを介して追跡されるLCRに関する情報を示します。

列

データ型

説明

TRACKING_LABEL

VARCHAR2(30)

ユーザー指定の追跡ラベル

TAG

RAW(30)

LCRのタグの最初の30バイト

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(30)

LCRを処理したコンポーネントの名前

COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(30)

LCRを処理したコンポーネントのタイプ

ACTION

VARCHAR2(50)

LCRに対して実行されたアクション

ACTION_DETAILS

VARCHAR2(100)

アクションの詳細

TIMESTAMP

TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE

アクションが実行された時刻

MESSAGE_CREATION_TIME

DATE

メッセージが作成された時刻

MESSAGE_NUMBER

NUMBER

メッセージのSCN

TRACKING_ID

RAW(16)

LCRのグローバルに一意のOID

SOURCE_DATABASE_NAME

VARCHAR2(128)

ソース・データベース名

OBJECT_OWNER

VARCHAR2(30)

オブジェクトの所有者

OBJECT_NAME

VARCHAR2(30)

オブジェクト名

XID

VARCHAR2(128)

トランザクションID

COMMAND_TYPE

VARCHAR2(30)

LCRのコマンド・タイプ

MESSAGE_POSITION

RAW(64)

メッセージの位置

注意:
V$XSTREAM_MESSAGE_TRACKINGビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$XSTREAM_OUTBOUND_SERVER

V$XSTREAM_OUTBOUND_SERVERは、アウトバウンド・サーバーに関する統計情報を示します。アウトバウンド・サーバーは、XStreamクライアント・アプリケーションにLCRを送信します。

注意:
V$XSTREAM_OUTBOUND_SERVERビューでCOMMITTED_DATA_ONLY列がYESの場合、V$STREAMS_APPLY_SERVERビューは、アウトバウンド・サーバーのプロセスに関する追加情報、およびアウトバウンド・サーバーで使用される適用サーバーのバックグラウンド・プロセスに関する情報を示します。

列

データ型

説明

SID

NUMBER

アウトバウンド・サーバー・セッションのセッションID

SERIAL#

NUMBER

アウトバウンド・サーバー・セッションのシリアル番号

SPID

VARCHAR2(12)

クライアント・アプリケーションにLCRを送信するオペレーティング・システム・プロセスのプロセス識別番号

SERVER_NAME

VARCHAR2(30)

アウトバウンド・サーバー名

STARTUP_TIME

DATE

クライアント・アプリケーションがアウトバウンド・サーバーに接続された時刻

STATE

VARCHAR2(37)

アウトバウンド・サーバーの状態
COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合、次の状態の可能性があります。

- INITIALIZING - アウトバウンド・サーバーを起動中。

- IDLE - XStreamクライアント・アプリケーションに送信するLCRがないため、作業は実行されていない。

- GET TRANSACTIONS - アウトバウンド・サーバーの適用コーディネータからトランザクションを受信中。

- SEND TRANSACTION - XStreamクライアント・アプリケーションにトランザクションを送信中。

- WAIT FOR NEXT CHUNK - 大規模なトランザクションの次のLCRのセットを待機中。

- TRANSACTION CLEANUP - 適用されたトランザクションをクリーンアップ中。この作業には、アウトバウンド・サーバーのキューからのLCRの削除も含まれる。

- WAIT FOR CLIENT - XStreamクライアント・アプリケーションが追加のLCRを要求するのを待機中。

COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、次の状態の可能性があります。

- INITIALIZING - アウトバウンド・サーバーを起動中。

- INITIALIZING RULE EVALUATION CONTEXT - アウトバウンド・サーバーのルールを評価するためにコンテキストを初期化中。

- IDLE - XStreamクライアント・アプリケーションに送信するLCRがないため、作業は実行されていない。

- BROWSING LCR - アウトバウンド・サーバーのキューで次のLCRを参照中。

- EVALUATING RULES - ルール・セットに対してLCRを評価中。

- DEQUEUING LCR - アウトバウンド・サーバーのキューからLCRをデキュー中。

- SENDING LCR - XStreamクライアント・アプリケーションにLCRを送信中。

- WAITING FOR CAPTURE TO TERMINATE - 取得プロセスが使用禁止になるのを待機中。

- SUSPENDED DUE TO A DROPPED SUBSCRIBER - 接続しているサブスクライバが削除されたため一次停止された。たとえば、サブスクライバは分割またはマージ操作中に削除されることがあります。

- SUSPENDED FOR AUTO SPLIT/MERGE - 自動分割またはマージ操作が実行されているため、一次停止された。

- WAITING ON EMPTY QUEUE - 取得プロセスからの追加のLCRを待機中。

- WAITING FOR CLIENT - XStreamクライアント・アプリケーションが追加のLCRを要求するのを待機中。

- WAITING FOR CAPTURE TO INITIALIZE - 取得プロセスによるデータ・ディクショナリの作成が終了するのを待機中。

- WAITING TO ATTACH TO CAPTURE - アウトバウンド・サーバーが取得プロセスに接続されるのを待機中。

状態で取得プロセスが示される場合、アウトバウンド・サーバーの変更を取得するのは取得プロセスです。状態で伝播が示される場合、XStreamクライアント・アプリケーションにLCRを送信するのはアウトバウンド・サーバーです。

XIDUSN

NUMBER

現在処理中のトランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

XIDSLT

NUMBER

現在処理中のトランザクションのトランザクションIDのスロット番号
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

XIDSQN

NUMBER

現在処理中のトランザクションのトランザクションIDの順序番号
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

COMMITSCN

NUMBER

現在処理中のトランザクションのコミットSCN
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

TOTAL_TRANSACTIONS_SENT

NUMBER

前回クライアント・アプリケーションがアウトバウンド・サーバーに接続されてから、アウトバウンド・サーバーによってXStreamクライアント・アプリケーションに送信されたトランザクションの合計数
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

MESSAGE_SEQUENCE

NUMBER

アウトバウンド・サーバーにより処理される現行LCRの番号。この値は、各トランザクションの開始時に1にリセットされる。
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

TOTAL_MESSAGES_SENT

NUMBER

前回クライアント・アプリケーションがアウトバウンド・サーバーに接続されてから、アウトバウンド・サーバーによってXStreamクライアント・アプリケーションに送信されたLCRの合計数

SEND_TIME

DATE

アウトバウンド・サーバーによってLCRがXStreamクライアント・アプリケーションに最後に送信された時刻

LAST_SENT_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

アウトバウンド・サーバーによってXStreamクライアント・アプリケーションに最後に送信されたLCRのメッセージ番号

LAST_SENT_MESSAGE_CREATE_TIME

DATE

アウトバウンド・サーバーによってクライアント・アプリケーションに最後に送信されたLCRのソース・データベースでの作成時刻

ELAPSED_SEND_TIME

NUMBER

前回クライアント・アプリケーションがアウトバウンド・サーバーに接続されてから、XStreamクライアント・アプリケーションにLCRを送信中の経過時間(1/100秒)

COMMIT_POSITION

RAW(64)

現在処理中のトランザクションのコミット位置
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

LAST_SENT_POSITION

RAW(64)

XStreamクライアント・アプリケーションに最後に送信されたLCRの位置
この列は、COMMITTED_DATA_ONLY列にYESが表示されている場合にのみ移入される。COMMITTED_DATA_ONLY列にNOが表示されている場合、この列はNULL。

BYTES_SENT

NUMBER

前回クライアント・アプリケーションがアウトバウンド・サーバーに接続されてから、アウトバウンド・サーバーによってXStreamクライアント・アプリケーションに送信されたバイトの合計数

COMMITTED_DATA_ONLY

VARCHAR2(3)

アウトバウンド・サーバーがXStreamクライアント・アプリケーションにコミット済トランザクションのLCRのみを送信できる場合、YES。コミット済トランザクションとは、アセンブル済のインターリーブされないトランザクションで、ロールバックが実行されない。
アウトバウンド・サーバーがXStreamクライアント・アプリケーションに、まだコミットされていないトランザクションのLCRを送信できる場合、NO。このモードは、Oracle内部のみで使用。

注意:
V$XSTREAM_OUTBOUND_SERVERビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

V$XSTREAM_TRANSACTION

V$XSTREAM_TRANSACTIONは、取得プロセス、アウトバウンド・サーバーおよびインバウンド・サーバーによって処理されているトランザクションに関する情報を示します。このビューでは、長時間実行のトランザクションを識別し、各トランザクションで処理されているLCRの数を判断できます。このビューに表示されるのは、取得されたLCRに関する情報のみです。ユーザーがエンキューしたLCRまたはユーザー・メッセージに関する情報は表示されません。

このビューには、処理中のLCRに関する情報のみが表示されますが、これはそれらのLCRが問合せの時点でコンポーネントのルール・セットを満たしていたからです。取得プロセスの場合、このビューには取得プロセスがLCRに変換したトランザクションでの変更に関する情報のみが表示されます。REDOログのアクティブ・トランザクションに関する情報は表示されません。

アウトバウンド・サーバーの場合、このビューにはアウトバウンド・サーバーがデキューしたLCRに関する情報のみが表示されます。アウトバウンド・サーバーのキューにあるLCRに関する情報は表示されません。アウトバウンド・サーバーの場合、トランザクションに関する情報は、そのトランザクションがXStreamクライアント・アプリケーションに送信されるまで、このビューに表示されます。

インバウンド・サーバーの場合、トランザクションに関する情報は、そのトランザクションがコミットするまで、またはトランザクション全体がロールバックされるまで、このビューに表示されます。

列

データ型

説明

COMPONENT_NAME

VARCHAR2(30)

コンポーネントの名前

COMPONENT_TYPE

VARCHAR2(10)

コンポーネントのタイプ

- CAPTURE - 取得プロセス

- APPLY - アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバー内の適用リーダー・サブコンポーネント

- PROPAGATION_SENDER - 取得プロセスからアウトバウンド・サーバーへLCRを送信する伝播送信者

XIDUSN

NUMBER

トランザクションのトランザクションIDのUNDOセグメント番号

XIDSLT

NUMBER

トランザクションのトランザクションIDのスロット番号

XIDSQN

NUMBER

トランザクションのトランザクションIDの順序番号

CUMULATIVE_MESSAGE_COUNT

NUMBER

トランザクションで処理されたLCRの数。トランザクションの処理中にコンポーネントが再起動した場合、この列にはそのコンポーネントが起動してからトランザクションで処理されたLCRの数が表示される。

TOTAL_MESSAGE_COUNT

NUMBER

アウトバウンド・サーバーまたはインバウンド・サーバーによってトランザクションで処理されたLCRの合計数。この列は、取得プロセスでは表示されない。

FIRST_MESSAGE_TIME

DATE

トランザクションで最初に処理されたLCRのタイムスタンプ。トランザクションの処理中に取得プロセスが再起動した場合、この列にはその取得プロセスが起動してから最初に処理されたLCRのタイムスタンプが表示される。

FIRST_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

このトランザクション内の最初のメッセージのSCN。トランザクションの処理中に取得プロセスが再起動した場合、この列にはその取得プロセスが起動してから最初に処理されたメッセージのSCNが表示される。

LAST_MESSAGE_TIME

DATE

トランザクションで最後に処理されたLCRのタイムスタンプ

LAST_MESSAGE_NUMBER

NUMBER

トランザクションで発生した最新のメッセージのSCN

FIRST_MESSAGE_POSITION

RAW(64)

XStreamインバウンド・サーバーによって最初に参照されるメッセージの位置
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

LAST_MESSAGE_POSITION

RAW(64)

XStreamインバウンド・サーバーによって最後に参照されるメッセージの位置
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

TRANSACTION_ID

VARCHAR2(128)

XStreamインバウンド・サーバーのトランザクションID
この列は、XStreamインバウンド・サーバーとして機能している適用プロセスに対してのみ移入されます。

注意:
V$XSTREAM_TRANSACTIONビューは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

第IV部

付録

この部は、『Oracle Databaseリファレンス』マニュアルの次の付録で構成されています。

- 付録A「データベースの制限事項」

- 付録B「SQLスクリプト」

- 付録C「Oracle待機イベント」

- 付録D「Oracleエンキュー名」

- 付録E「統計情報の説明」

- 付録F「バックグラウンド・プロセス」

A データベースの制限事項

この付録では、データベース関数およびオブジェクトに対応付けられた値の制限事項について説明します。制限はいくつかのレベルでデータベース内に存在します。通常、データベース内には超えることのできないハードコードされた制限があります。この値は、オペレーティング・システムの種類によっては、さらに制限されることがあります。

データベースの制限事項は、4つのカテゴリに分類されます。

- データ型の制限

- 物理データベースの制限

- 論理データベースの制限

- プロセスおよびランタイムの制限

関連項目:
オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

データ型の制限

データ型

制限

コメント

BFILE

最大サイズ: 4GB
ファイル名の最大長: 255文字

ディレクトリ名の最大長: 30文字

オープンしたBFILESファイルの最大数

BFILEの最大数は、SESSION_MAX_OPEN_FILES初期化パラメータの値によって制限され、このパラメータ自体は、オペレーティング・システムで許容されるオープンしたファイルの最大数によって制限される

BLOB

最大サイズ: (4GB - 1)×DB_BLOCK_SIZE初期化パラメータの値(8から128TB)

1表当たりのLOB列の数は、1表当たりの列の最大数(1000脚注 1 )でのみ制限される。

CHAR

最大サイズ: 2000バイト

なし

CHAR VARYING

最大サイズ: 4000バイト

なし

CLOB

最大サイズ: (4GB - 1)×DB_BLOCK_SIZE初期化パラメータの値(8から128TB)

1表当たりのLOB列の数は、1表当たりの列の最大数(1000脚注 1)でのみ制限される

リテラル(SQLまたはPL/SQLの文字または数字)

最大サイズ: 4000文字

なし

LONG

最大サイズ: 2 GB - 1

LONG列は、表ごとに1つのみ使用可能

NCHAR

最大サイズ: 2000バイト

なし

NCHAR VARYING

最大サイズ: 4000バイト

なし

NCLOB

最大サイズ: (4GB - 1)×DB_BLOCK_SIZE初期化パラメータの値(8から128TB)

1表当たりのLOB列の数は、1表当たりの列の最大数(1000脚注 1)でのみ制限される

NUMBER

最大値: 999...(9が38個)×10^125
最小値: -999...(9が38個)×10^125

38桁の精度(仮数)まで表現可能
38桁の精度(仮数)まで表現可能

PRECISION

38桁の有効数字

なし

RAW

最大サイズ: 2000バイト

なし

VARCHAR

最大サイズ: 4000バイト

なし

VARCHAR2

最大サイズ: 4000バイト

なし

脚注 1 1つの表内の列の絶対最大数は、1000です。ただし、オブジェクト表(またはオブジェクト、ネストした表、VARRAYまたはREF型の列を含むリレーショナル表)を作成する場合は、Oracleにより、ユーザー定義型の列はリレーショナル列にマップされ、その結果作成される非表示の列も、1000列の制限の対象として数えられます。Oracleによる、そのような表の合計列数の算出方法については、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

関連項目:
データ型の使用およびデータベース・オブジェクトのネーミングを制御する規則および制限事項の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

物理データベースの制限

項目

制限のタイプ

制限値

データベースのブロック・サイズ

最小値

2048バイト。オペレーティング・システム物理ブロック・サイズの倍数である必要がある。

データベースのブロック・サイズ

最大値

オペレーティング・システムによって異なる。32KB以下

データベース・ブロック

セグメントの初期エクステント内の最小数

2ブロック

データベース・ブロック

1データ・ファイル当たりの最大数

プラットフォームによって異なる。通常、2^22 - 1ブロック。

制御ファイル

制御ファイルの数

最小値は1。推奨値は、2以上(個別のデバイスに対して)。

制御ファイル

制御ファイルのサイズ

最大201031680の論理ブロック

データベース・ファイル

1表領域当たりの最大値

オペレーティング・システムによって異なる。通常は1022

データベース・ファイル

1データベース当たりの最大値

65533
オペレーティング・システムによってはこれより少ない場合もある。

データ・ブロックのサイズおよび特定のインスタンスのDB_FILES初期化パラメータによっても制限される。

データベース・エクステント

1ディクショナリ管理表領域当たりの最大値

4GB×物理ブロック・サイズ(KまたはM修飾子を使用する場合)。4GB(KまたはM修飾子を使用しない場合)。

データベース・エクステント

1ローカル管理(均一)表領域当たりの最大値

2GB×物理ブロック・サイズ(KまたはM修飾子を使用する場合)。2GB(KまたはM修飾子を使用しない場合)。

データベース・ファイル・サイズ

最大値

オペレーティング・システムによって異なる。オペレーティング・システムの最大ファイル・サイズによって制限される。該当するタイプの表領域の最大データベース・ファイル・サイズの詳細は、bigfile表領域およびsmallfile(従来型)表領域列を参照。

MAXEXTENTS

デフォルト値

表領域デフォルト記憶域またはDB_BLOCK_SIZE初期化パラメータから導出される。

MAXEXTENTS

最大値

無制限

REDOログ・ファイル

ログ・ファイルの最大数

CREATE DATABASE文のMAXLOGFILESパラメータの値によって制限される。
制御ファイルをサイズ変更するとエントリ数が増える。制限はオペレーティング・システムによって異なる

REDOログ・ファイル

1グループ当たりのログ・ファイルの最大数

無制限

REDOログ・ファイルのサイズ

最小サイズ

4 MB

REDOログ・ファイルのサイズ

最大サイズ

オペレーティング・システムの上限。通常、2GB。

表領域

1データベース当たりの最大数

64 K
各表領域には1つ以上のファイルが含まれるため、表領域数がデータベース・ファイル数を超えることはない

bigfile表領域

ブロック数

bigfile表領域は、1つのデータ・ファイルまたは一時ファイルのみを含み、最大約40億(2^32)ブロックまで含むことができる。1つのデータ・ファイルまたは一時ファイルの最大サイズは、32Kブロックの表領域で128TB、8Kブロックの表領域で32TB。

smallfile(従来型)表領域

ブロック数

smallfile表領域は、従来のOracleの表領域で、1022のデータ・ファイルまたは一時ファイルを含むことができる。各ファイルは最大約400万(2^22)ブロックまで含めることができる。

外部表ファイル

最大サイズ

オペレーティング・システムによって異なる。
外部表は複数のファイルで構成されることがある。

論理データベースの制限

項目

制限のタイプ

制限値

Index

1表当たりの最大数

無制限

Index

索引になっている列の合計サイズ

データベースのブロック・サイズの75%から多少のオーバーヘッドを引いた値

列

1表当たり

最大1000列

列

1索引(またはクラスタ化された索引)当たり

最大32列

列

1ビットマップ索引当たり

最大30列

制約

1列当たりの最大数

無制限

副問合せ

SQL文内の副問合せの最大レベル

トップ・レベル問合せのFROM句では無制限
WHERE句では255の副問合せ

パーティション

線形パーティション化キーの最大長

4KB - オーバーヘッド

パーティション

パーティション化キーを構成する列の最大数

16列

パーティション

1表または1索引当たりのパーティションの最大数

1024K - 1

サブパーティション

コンポジット・パーティション表内のサブパーティションの最大数

1024K - 1

行

1表当たりの最大数

無制限

システム変更番号(SCN)

最大値

281,474,976,710,656(281兆SCN)

ストアド・パッケージ

最大サイズ

約6,000,000行のコード。
関連項目: 詳細は、『Oracle Database PL/SQL言語リファレンス』を参照してください

トリガー・カスケード制限

最大値

オペレーティング・システムによって異なる。通常は32

ユーザーおよびロール

最大値

2,147,483,638

表

クラスタ化表の1表当たりの最大数

32表

表

1データベース当たりの最大値

無制限

注意:
SQL文の存続期間に関する制限は、データベース構成、ディスク領域、メモリーなど、多くの要因に応じて異なることがあります。

注意:
オブジェクト・インスタンスがメモリー内にある場合、オブジェクトの属性数に関する一定の制限はありません。ただし、オブジェクト・インスタンスで消費される合計メモリー・サイズの最大値は4GBです。表にオブジェクト・インスタンスが挿入されると、表の各列に属性が迅速に取り込まれ、Oracleの1000列の制限が適用されます。

プロセスおよびランタイムの制限

項目

制限のタイプ

制限値

1データベース当たりのインスタンス

1データベース当たりのクラスタ・データベース・インスタンスの最大数

オペレーティング・システム依存

ロック

行レベル

無制限

ロック

分散ロック・マネージャ

オペレーティング・システムによって異なる

SGAサイズ

最大値

オペレーティング・システムによって異なる。通常、32ビットのオペレーティング・システムの場合は2から4GB、64ビットのオペレーティング・システムの場合は4GBより大きい

アドバンスト・キューイング・プロセス

1インスタンス当たりの最大数

10

ジョブ・キュー・プロセス

1インスタンス当たりの最大数

1000

I/Oスレーブ・プロセス

1バックグラウンド・プロセス(DBWR、LGWRなど)当たりの最大数

15

I/Oスレーブ・プロセス

1バックアップ・セッション当たりの最大数

15

セッション

1インスタンス当たりの最大数

2^16。PROCESSESおよびSESSIONS初期化パラメータによって制限される。2^16は65536。

グローバル・キャッシュ・サービス・プロセス

1インスタンス当たりの最大数

10

共有サーバー

1インスタンス当たりの最大数

インスタンスに対してPROCESSESおよびSESSIONS初期化パラメータで設定されている制約内で無制限

ディスパッチャ

1インスタンス当たりの最大数

インスタンスに対してPROCESSESおよびSESSIONS初期化パラメータで設定されている制約内で無制限

パラレル実行スレーブ

1インスタンス当たりの最大数

インスタンスに対してPROCESSESおよびSESSIONS初期化パラメータで設定されている制約内で無制限

バックアップ・セッション

1インスタンス当たりの最大数

インスタンスに対してPROCESSESおよびSESSIONS初期化パラメータで設定されている制約内で無制限

サービス

1インスタンス当たりの最大数

115

B SQLスクリプト

この付録では、Oracle Databaseの動作を最適化するために必要なSQLスクリプトについて説明します。

SQLスクリプトについては、次の項で説明します。

- データ・ディクショナリの作成

- その他のデータ・ディクショナリ構造体の作成

- NOスクリプト

- アップグレードおよびダウングレード・スクリプト

- JavaScript

注意:
SQLスクリプト内のコメントには、より詳細な情報および例が含まれています。

データ・ディクショナリの作成

Database Configuration Assistantを使用してデータベースを作成すると、データ・ディクショナリが自動的に作成されます。その後、Oracleは、データベースが稼働しているときには常に、すべてのデータ定義言語文(DDL文)に応じてデータ・ディクショナリを更新します。

データ・ディクショナリの実表は、Oracle Database内に最初に作成されるオブジェクトです。これらの表は、SYSTEM表領域内に作成され、そのままこの領域にある必要があります。データ・ディクショナリの実表は、データベース内のユーザー定義オブジェクトすべてについての情報を格納します。

表B-1に、Database Configuration Assistantを使用してデータベースを作成するときに自動的に実行される必須のスクリプトを示します。データベースを手動で作成する場合に、これらのスクリプトの実行が必要になる場合があります。これらのスクリプトを実行するには、SYSDBA権限を持つユーザーとしてOracleに接続してください。

表B-1 データ・ディクショナリ・スクリプトの作成

スクリプト名

対象

説明

catalog.sql

すべてのデータベース

データ・ディクショナリおよびその多数のビューに対するパブリック・シノニムを作成する

そのシノニムにPUBLICのアクセス権限を付与する

catproc.sql

すべてのデータベース

PL/SQLに必須のスクリプトまたはPL/SQLで使用するスクリプトをすべて実行する

catclust.sql

Real Application Clusters

Real Application Clustersのデータ・ディクショナリ・ビューを作成する

関連項目:

- ご使用のオペレーティング・システムでのこれらのスクリプトの正確な名前および場所については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

- データベース作成の詳細は、『Oracle Database管理者ガイド』を参照してください。

- これらのスクリプトの実行が必要な場合は、リリース・ノートおよび 『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

その他のデータ・ディクショナリ構造体の作成

データベースの管理およびデータベース・アプリケーションの作成に使用できるその他の構造体を作成する別のスクリプトが用意されています。それらのスクリプトを表B-2に示します。

関連項目:
ご使用のオペレーティング・システムでのこれらのスクリプトの正確な名前および場所については、オペレーティング・システム固有のOracleマニュアルを参照してください。

表B-2 その他のデータ・ディクショナリ構造体の作成

スクリプト名

対象

実行者

説明

catblock.sql

パフォーマンス管理

SYS

ロック関連のグラフを動的に表示するビューを作成する

catexp7.sql

Oracle7へデータのエクスポートを行う場合

SYS

Oracle7エクスポート・ユーティリティによって、Oracle DatabaseからOracle7エクスポートのファイル形式でデータをエクスポートするために必要なディクショナリ・ビューを作成する

caths.sql

異機種間サービス

SYS

異機種間サービスを管理するためのパッケージをインストールする

catio.sql

パフォーマンス管理

SYS

I/Oを表レベルでトレースできるようにする

catoctk.sql

セキュリティ

SYS

Oracle Cryptographic Toolkitパッケージを作成する

catqueue.sql

アドバンスト・キューイング

アドバンスト・キューイングに必要なディクショナリ・オブジェクトを作成する

catrep.sql

Oracle Replication

SYS

データベース・レプリケーションを使用可能にするすべてのSQLスクリプトを実行する

dbmsiotc.sql

記憶領域管理

すべてのユーザー

索引構成表の連鎖行を分析する

dbmspool.sql

パフォーマンス管理

SYSまたはSYSDBA

DBAが共有プール内にPL/SQLパッケージおよびSQL文、トリガーをロックできるようにする

userlock.sql

同時実行性制御

SYSまたはSYSDBA

アプリケーション・アクションの連続実行を支援するために、ローカル環境またはクラスタ化環境でユーザー指定のロックを使用できる機能を提供する

utlbstat.sqlおよびutlestat.sql

パフォーマンス監視

SYS

それぞれ、パフォーマンス・チューニング統計情報の収集を開始または停止する

utlchn1.sql

記憶領域管理

すべてのユーザー

Oracle Databaseで使用する。CHAINED ROWSオプション付きのANALYZEコマンドの出力を格納するための表を作成する。物理ROWIDおよび論理ROWIDの両方を処理できる。

utlconst.sql

西暦2000年対応

すべてのユーザー

日付列のCHECK制約が西暦2000年に対応しているかを検証する機能を提供する

utldtree.sql

メタデータ管理

すべてのユーザー

オブジェクト間の依存性を表示する表およびビューを作成する

utlexpt1.sql

制約

すべてのユーザー

Oracle Databaseで使用する。制約を使用可能にする際の例外を格納するためのデフォルト表(EXCEPTIONS)を作成する。物理ROWIDおよび論理ROWIDの両方を処理できる。

utlip.sql

PL/SQL

SYS

主にアップグレードおよびダウングレード操作に使用される。後続の再コンパイルがデータベースが要求する形式で発生するようにディクショナリ表を変更することによって、すべての既存のPL/SQLモジュールを無効にする。また、すべてのPL/SQLのコンパイルに必要なパッケージSTANDARDおよびDBMS_STANDARDを再ロードする。

utlirp.sql

PL/SQL

SYS

32ビットから64ビットへ(またはその逆に)ワード・サイズを変更するために使用される。このスクリプトは、新しいデータベースが要求する形式で既存のPL/SQLモジュールを再コンパイルする。最初に、いくつかのデータ・ディクショナリ表を変更する。次に、PL/SQLの使用に必要なパッケージSTANDARDおよびDBMS_STANDARDを再ロードする。最後に、すべてのPL/SQLモジュール(パッケージ、プロシージャ、型など)の再コンパイルをトリガーする。

utllockt.sql

パフォーマンス監視

SYSまたはSYSDBA

ロック待機グラフをツリー構造形式で表示する

utlpwdmg.sql

セキュリティ

SYSまたはSYSDBA

パスワードの複雑さを検証するためのデフォルトのPL/SQLファンクションを作成する。デフォルト・パスワード・プロファイル・パラメータを設定して、パスワード管理機能を使用可能にする。

utlrp.sql

PL/SQL

SYS

以前はINVALIDの状態であったすべての既存のPL/SQLモジュール(パッケージ、プロシージャ、型など)を再コンパイルする。

utlsampl.sql

例

SYS、またはDBAロールが付与されているすべてのユーザー

emp、deptなどのサンプル表を作成し、scottなどのユーザーを登録する

utlscln.sql

Oracle Replication

すべてのユーザー

別のスナップショット・サイトからスナップショット・スキーマをコピーする

utltkprf.sql

パフォーマンス管理

SYS

DBA以外のユーザーがTKPROFプロファイル・ユーティリティを実行できるように、TKPROFERロールを作成する

utlvalid.sql

パーティション表

すべてのユーザー

パーティション表のANALYZE TABLE ...VALIDATE STRUCTURE出力の格納に必要な表を作成する

utlxplan.sql

パフォーマンス管理

すべてのユーザー

EXPLAIN PLAN文からの出力を保持する表PLAN_TABLEを作成する

NOスクリプト

表B-3に示すスクリプトは、様々なオプションのサービスまたはコンポーネントのディクショナリ情報を削除するために使用します。

関連項目:
これらのスクリプトの詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

表B-3 NOスクリプト

スクリプト名

対象

実行者

説明

catnoadt.sql

オブジェクト

SYS

オブジェクト型に関連するディクショナリ・メタデータのビューおよびシノニムを削除する

catnoaud.sql

セキュリティ

SYS

監査メタデータのビューおよびシノニムを削除する

catnohs.sql

異機種間サービス

SYS

異機種間サービス・ディクショナリ・メタデータを削除する

catnoprt.sql

パーティション化

SYS

パーティション表および索引に関連するディクショナリ・メタデータのビューおよびシノニムを削除する

catnosvm.sql

Server Manager

SYS

Oracle7 Server Managerのビューおよびシノニムを削除する

catnsnmp.sql

分散管理

SYS

DBSNMPユーザーおよびSNMPAGENTロールを削除する

アップグレードおよびダウングレード・スクリプト

表B-4に示すスクリプトは、Oracleを別のリリースにアップグレードまたはダウングレードする際に使用します。これらのスクリプトを実行するには、SYSDBA権限を持つユーザーとしてOracleに接続してください。

表B-4 アップグレードおよびダウングレード・スクリプト

スクリプト名

対象

説明

catdwgrd.sql

ダウングレード

新規のOracle Database 11gリリースからのダイレクト・ダウングレード・パスを提供する

catupgrd.sql

アップグレード

新規のOracle Database 11gリリースへの直接のアップグレード・パスを提供する

utlu112i.SQL

アップグレードのための事前準備情報

アップグレードするデータベースについて、Oracle Database 11gリリース2(11.2)にアップグレードするための要件や問題の詳細を分析する

utlu112s.SQL

アップグレード後の状態

Oracle Database 11gリリース2(11.2)へのアップグレード後のコンポーネント・アップグレードの状態を表示する

関連項目:
これらのスクリプトの詳細は、『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』を参照してください。

JavaScript

表B-5に示すスクリプトは、Oracle JVMオプションがインストールされている場合にのみ有効です。

表B-5 Java Script

スクリプト名

説明

initjvm.sql

コアJavaクラス・ライブラリとOracle固有のJavaクラスをインストールしてOracle JVMを初期化する

rmjvm.sql

Oracle JVMのすべての要素を削除する

catjava.sql

Java関連パッケージおよびクラスをインストールする

関連項目:
『Oracle Database Java開発者ガイド』

C Oracle待機イベント

この付録の内容は次のとおりです。

- 待機イベントのクラス

- 一般的な待機イベント・パラメータの説明

- 待機イベントの説明

待機イベントの情報は、3つの動的パフォーマンス・ビューに表示されます。

- V$SESSION_WAITは、セッションが現在待機中または待機を完了した直後のイベントを表示します。

- V$SYSTEM_EVENTは、すべてのセッションがそのビューに表示されているイベントを待機した合計回数を表示します。

- V$SESSION_EVENTは、V$SYSTEM_EVENTと似ていますが、各セッションについての待機をすべて表示します。

関連項目:
「V$SESSION_EVENT」、「V$SESSION_WAIT」および「V$SYSTEM_EVENT」

これらの待機イベントの多くは、Oracleの内部設定に依存しているため、通知なしに変更または削除される場合があります。アプリケーションを開発する際は、このことを考慮し、待機イベントの欠落または追加を許容できるようにコードを作成してください。

次のSQL文を使用すると、すべてのOracle待機イベントおよびそのイベントに属する待機クラスがアルファベット順に表示されます。

SQL> SELECT name, wait_class FROM V$EVENT_NAME ORDER BY name;

待機イベントのクラス

各待機イベントは待機イベントのクラスに属しています。次のリストでは、各待機クラスについて説明します。

Administrative

ユーザーが待機する原因となるDBAコマンドによる待機(たとえば、索引再作成)

Application

ユーザーのアプリケーション・コードによる待機(たとえば、行レベル・ロックまたは明示的ロック・コマンドが原因のロック待機)

Cluster

Real Application Clustersリソースに関連する待機(たとえば、gc cr block busyなどのグローバル・キャッシュ・リソース)

コミット

1つの待機イベントのみで構成される待機クラス: コミット後のREDOログ書込み確認用待機(log file sync)

Concurrency

内部データベース・リソースの待機(たとえば、ラッチ)

Configuration

データベースの構成またはインスタンスのリソースが十分でないことによる待機(たとえば、ログ・ファイル・サイズ、共有プール・サイズなどが小さい)

Idle

セッションがアクティブでない、すなわち作業(SQL*Net message from clientなど)の待機中であることを示す待機

Network

ネットワーク・メッセージ(SQL*Net more data to dblinkなど)に関連する待機

Other

通常、システムでは発生しない待機(たとえば、wait for EMON to spawn)

Queue

パイプライン化された環境における追加データ取得での遅延を示すイベントが含まれる。これらの待機イベントで費やされる時間は、パイプラインに非効率性などの問題があることを示す。この問題は、Oracle Streams、パラレル問合せ、DBMS_PIPE PL/SQLパッケージなどの機能に影響を与える。

Scheduler

リソース・マネージャに関連する待機(たとえば、resmgr: become active)

System I/O

バックグラウンド・プロセスI/Oの待機(たとえば、db file parallel writeのDBWR待機)

User I/O

ユーザーI/Oの待機(たとえば、db file sequential read)

一般的な待機イベント・パラメータの説明

この項では、より一般的なイベント・パラメータについて説明します。

block#

これは、Oracleが待機する必要があるブロックのブロック番号です。ブロック番号は、ファイルの開始位置からの相対番号です。ブロックが属しているオブジェクトを検索するには、次のSQL文を発行します。

select segment_name, segment_type, owner, tablespace_name
from dba_extents
where file_id = file#
and block#
between block_id and block_id + blocks - 1;

blocks

ファイルから読み取られている、またはファイルに書き込まれているブロック数です。ブロック・サイズは、次のようにファイル・タイプによって異なります。

- データベース・ファイルの場合は、DB_BLOCK_SIZEのブロック・サイズ

- ログファイルおよび制御ファイルの場合は、プラットフォームの物理ブロック・サイズと同じブロック・サイズ

break?

このパラメータの値が0の場合、クライアントにリセットが送信されたことを示します。値が0以外の場合、クライアントにブレークが送信されたことを示します。

class

ブロックのクラスは、ブロック内容の用途を示します。たとえば、クラス1はデータ・ブロックを、クラス4はセグメント・ヘッダーを表します。

dba

dbaは、ファイル番号およびブロック番号で構成されるデータ・ブロック・アドレスの頭文字です。

driver id

現在使用中のドライバの切断関数のアドレスです。

file#

次の問合せを実行すると、データベース・ファイル名が戻ります。

select *
from v$datafile
where file# = file#;

id1

エンキューまたはグローバル・ロックの第1識別子(id1)は、P2またはP2RAWから値を取得します。識別子の意味は名前(P1)によって異なります。

id2

エンキューまたはグローバル・ロックの第2識別子(id2)は、P3またはP3RAWから値を取得します。識別子の意味は名前(P1)によって異なります。

le

V$GC_ELEMENTに対する相対索引番号です。

mode

modeは、通常P1またはP1RAWの下位バイトに格納され、エンキューまたはグローバル・ロック要求のモードを示します。このパラメータは次のいずれか1つの値をとります。

表C-1 ロック・モードの値

モード値

説明

1

NULLモード

2

半共有

3

下位排他

4

共有

5

共有または下位排他

6

排他

ロック名とロック要求のモードを取り出すには、次のSQL文を使用します。

select chr(bitand(p1,-16777216)/16777215)||
chr(bitand(p1, 16711680)/65535) "Lock",
bitand(p1, 65535) "Mode"
from v$session_wait
where event = 'DFS enqueue lock acquisition';

nameおよびtype

エンキューまたはグローバル・ロックの名前またはタイプは、P1またはP1RAWの上位2バイトを参照して判断できます。名前は、常に2文字です。ロック名を取り出すには、次のSQL文を使用します。

select chr(bitand(p1,-16777216)/16777215)||
chr(bitand(p1,16711680)/65535) "Lock"
from v$session_wait
where event = 'DFS enqueue lock acquisition';

namespace

V$DB_OBJECT_CACHEビューの表示と同様の、オブジェクトのネームスペースの名前です。

requests

要求されたI/Oの数です。1つの要求は複数のブロックを含む可能性があるので、この数値はブロック数とは一致しません。

session#

アクティブでないセッションの番号です。セッションに関する詳細情報を検索するには、次のSQL文を使用します。

select *
from v$session
where sid = session#;

waited

これは、このセッションの終了までにセッションが待機した合計時間です。

待機イベントの説明

この項では、特に有効な待機イベントの詳細について説明します。必要に応じて、Oracle Databaseドキュメントの詳細情報への参照先が記載されています。次のSQL文を発行すると、待機イベントのアルファベット順の完全なリストを取得できます。

SQL> SELECT name FROM V$EVENT_NAME ORDER BY name;

alter system set dispatcher

セッションはALTER SYSTEM SET DISPATCHER = string文を発行し、ディスパッチャの起動を待機します。

待機時間: 1/100秒。待機中に、新しいディスパッチャが起動したかをチェックし、起動されていない場合は、再び待機します。

パラメータ

説明

waited

セッションが1/100秒待機した回数

batched allocate scn lock request

あるセッションが、別のプロセスでシステム変更番号(SCN)を割り当てるのを待機しています。プロセスによるSCN取得の待機中にフォアグラウンドがタイムアウトした場合、フォアグラウンドがSCNを取得します。

待機時間: 1秒(通常、SCN割当てに必要な時間はこれよりはるかに短いことを前提にしています)

パラメータ: なし

BFILE check if exists

セッションは外部ラージ・オブジェクト(LOB)が存在するかどうかを確認するために待機します。

待機時間: existsコールの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE check if open

セッションは外部LOBがオープンされるまで待機します。

待機時間: isopenコールの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE closure

セッションは外部LOBがクローズされるまで待機します。

待機時間: closeコールの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE get length

セッションは外部LOBのサイズを確認するためのコールを待機します。

待機時間: LOBサイズを確認するためのコールの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE get name object

セッションは外部LOBの外部名を検索または生成するためのコールを待機します。

待機時間: 外部ファイル名の作成が完了するまでの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE get path object

セッションは、外部LOBの外部パス名を検索または生成するためのコールを待機します。

待機時間: 外部パスの作成が完了するまでの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE internal seek

セッションは外部LOB内の位置指定コールが完了するまで待機します。

待機時間: seekが完了するまでの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE open

セッションは外部LOBがオープンされるまで待機します。

待機時間: isopenコールの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

BFILE read

セッションは、外部LOBからの読取りが完了するまで待機します。

待機時間: readが完了するまでの合計経過時間

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

broadcast mesg queue transition

プロセスでは、パブリッシャのチャネル・ハンドルをRELIABLEブロードキャスト・チャネルにクリーンアップするときに、broadcast mesg queue transitionの待機に入ります。パブリッシャはメッセージを空のキューに移動しますが、そのメッセージが実行済(done)キューに入るまでは実行できません。メッセージがまだ実行済(done)キューにない場合、プロセスはこの待機状態になります。この待機イベントが発生する可能性が高いのは、Oracleプロセスが正常終了しようとしているときか、PMONが無効なプロセスをクリーンアップするときです。

待機時間: 変動

パラメータ

説明

channel handle

パブリッシャのチャネル・ハンドルのポインタ

message

ブロードキャスト・メッセージのポインタ

location

プロセスが待機しているKSRの機能を示す数値

broadcast mesg recovery queue transition

プロセスでは、パブリッシャのチャネル・ハンドルをRELIABLEブロードキャスト・チャネルにクリーンアップするときに、broadcast mesg recovery queue transitionの待機に入ります。ブロードキャスト・メッセージは、別のチャネル・ハンドルのリカバリ・キューにあります(たとえば、ch2)。このメッセージがch2チャネル・ハンドルのリカバリ・キューからまだ削除されていない場合、プロセスはこの待機に入ります。この待機イベントが発生する可能性が高いのは、Oracleプロセスが正常終了しようとしているときか、PMONが無効なプロセスをクリーンアップするときです。

待機時間: 変動

パラメータ

説明

channel handle

パブリッシャのチャネル・ハンドルのポインタ

message

ブロードキャスト・メッセージのポインタ

location

プロセスが待機しているKSRの機能を示す数値

buffer busy waits

バッファが使用可能になるまで待機します。

セッションがバッファ・キャッシュ内でバッファを確保できない原因は4通りあり、各原因に個別の待機イベントが存在します。

1. buffer busy waits: 別のセッションがバッファを確保しているため、バッファ・キャッシュ内でバッファを確保できない。

2. read by other session: 別のセッションがディスクからバッファを読取り中であるため、バッファ・キャッシュ内でバッファを確保できない。

3. gc buffer busy acquire: 別のセッションが別のインスタンスのキャッシュからバッファを読取り中であるため、バッファ・キャッシュ内でバッファを確保できない。

4. gc buffer busy release: 別のインスタンスの別のセッションが、バッファを確保できるように、このキャッシュからバッファを自身のキャッシュに取得中であるため、バッファ・キャッシュ内でバッファを確保できない。

リリース10.1より前は、4つの原因はすべてbuffer busy waitsで対応されていました。リリース10.1では、gc buffer busy待機イベントが、gc buffer busy acquireおよびgc buffer busy releaseの両方の待機イベントに対応していました。

待機時間: 標準の待機時間は1秒。前回の待機中にセッションがバッファを待機していた場合は、次の待機時間は3秒になります。

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

id

buffer busy waitsイベントは、セッション内の様々な位置からコールされます。

関連項目:
buffer busy waits待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

buffer deadlock

Oracleは、実際にはこのイベントを待機しません。単にフォアグラウンドがCPUを明け渡すだけです。したがって、このイベントが発生する可能性は非常に小さいといえます。これはアプリケーションが発生させたデッドロックではなく、キャッシュ・レイヤーによる擬似的なデッドロックです。キャッシュ・レイヤーは、一定時間内には所定のモードのバッファを取得できません。

待機時間: 0秒。フォアグラウンド・プロセスは単にCPUを明け渡した後、通常、CPU実行キューの終わりに入れられます。

パラメータ

説明

class

「class」を参照

mode

「mode」を参照

flag

セッションがこのブロックを取得するための内部フラグ

dba

「dba」を参照

buffer latch

セッションは、バッファ・ハッシュ連鎖ラッチを待機します。主にダンプ・ルーチンで使用されます。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

latch addr

このラッチが位置するSGA内の仮想アドレス。このラッチの名前を検索するには、次の文を使用します。

select *
from v$latch a, v$latchname b
where addr = latch addr
and a.latch# = b.latch#;

chain#

バッファ・ハッシュ連鎖の配列に対する索引。連鎖が0xfffffffである場合、フォアグラウンドはLRUラッチを待機します。

buffer read retry

このイベントは、インスタンスが共有モード(Oracle Real Application Clusters)でマウントされている場合にのみ発生します。バッファの読取り中に、内容が変更されました。これは次の2つのうちのいずれかを意味します。

- ブロック内に格納されたバージョン番号、dba、またはインカネーション番号および順序番号が、現在では一致しない。

- ブロックに関するチェックサムが、ブロック内のチェックサムと一致しない。

ブロックは再び読み取られます(失敗は3回まで許容されます)。その後、破損しているとみなされたブロックがトレース・ファイルにダンプされます。

待機時間: 読取りの経過時間

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

checkpoint completed

セッションは、チェックポイントが完了するまで待機します。これは、データベース・クローズ時またはローカル・チェックポイント時などに発生することがあります。

待機時間: 5秒

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

cleanup of aborted processes

バックグラウンドでのプロセス生成中にプロセス生成が強制終了した場合、現在のセッションは、新しいプロセスのPIDが入力されるまで待機する必要があります。PIDが入力されるとすぐに、プロセス生成を実際に強制終了できます。

待機時間: 通常3秒

パラメータ

説明

location

待機位置

control file parallel write

このイベントは、セッションが物理ブロックをすべての制御ファイルに書き込んでいるときに発生します。これが発生するのは次の場合です。

- セッションが制御ファイル・トランザクションを開始する場合(制御ファイル・トランザクションのコミット前にセッションがクラッシュする場合に備えて、制御ファイルが最新の状態に更新されるようにするため)

- セッションがトランザクションを制御ファイルにコミットする場合

- 制御ファイル内の一般エントリを変更して、新しい値がすべての制御ファイルに書き込まれている場合

待機時間: すべての制御ファイルに対する書込みを完了するために必要な時間

パラメータ

説明

files

セッションが書き込んでいる制御ファイルの数。

blocks

セッションが制御ファイルに書き込んでいるブロックの数。

requests

セッションが書込みを希望しているI/O要求の数。

control file sequential read

制御ファイルからの読取り中です。これは、様々な場合に発生します。たとえば、次のような場合です。

- 制御ファイルのバックアップ中

- (インスタンス間での)制御ファイルの情報の共有中

- 制御ファイルからの他のブロックの読取り中

- ヘッダー・ブロックの読取り中

待機時間: 読取りの経過時間

パラメータ

説明

file#

セッションが読み込んでいる制御ファイル

block#

セッションが読取りを開始する制御ファイル内のブロック番号。ブロック・サイズはポートの物理ブロック・サイズです(通常、512バイト、一部のUNIXポートでは1KBまたは2KB)。

blocks

セッションが読取りを試行しているブロックの数。

control file single write

この待機のシグナルは、制御ファイルの共有情報をディスクに書き込んでいるときに送られます。これは1つのエンキュー(CF)によって保護されるアトミック動作であるため、1回に1つのセッションのみがデータベース全体に書き込めます。

待機時間: 書込みの経過時間

パラメータ

説明

file#

セッションが現在書込み中の制御ファイル。

block#

書込みを開始する制御ファイル内のブロック番号。ブロック・サイズはポートの物理ブロック・サイズです(通常、512バイト、一部のUNIXポートでは1KBまたは2KB)。

blocks

セッションが書込みを試行しているブロックの数。

cursor: mutex S

セッションは、共有モードでmutexを要求している場合、現在別のセッションがこのmutexを同じカーソル・オブジェクトで排他モードで保持している場合にこのイベントを待機します。

パラメータ

説明

P1

カーソルのハッシュ値

P2

Mutex値(先頭2バイトは排他モードでmutexを保持するSID、最後の2バイトは通常ゼロ(0))

P3

(内部コード・ロケータが)Mutex SleepsとOR演算したMutex

cursor: mutex X

セッションは排他モードでカーソル・オブジェクトのmutexを要求していますが、リソースがビジーであるために待機する必要があります。mutexはビジーです。これは、mutexが排他モードで別のセッションに保持されているか、1つ以上のセッションによって共有して保持されているためです。mutexの排他権限を付与できるようにするには、既存のmutex保持側がmutexを解放する必要があります。

パラメータ

説明

P1

カーソルのハッシュ値

P2

Mutex値(先頭2バイトは排他モードでmutexを保持するSID、最後の2バイトは通常ゼロ(0))

P3

(内部コード・ロケータが)Mutex SleepsとOR演算したMutex

cursor: pin S

セッションは、共有mutexの確保を更新する場合、および別のセッションが現在同じカーソル・オブジェクト用の共有mutexの確保を更新処理中である場合にこのイベントを待機します。共有mutexの確保は非常に高速であるため、この待機イベントはほとんど発生しません。

待機時間: マイクロ秒

パラメータ

説明

P1

カーソルのハッシュ値

P2

Mutex値(先頭2バイトは排他モードでmutexを保持するSID、最後の2バイトは通常ゼロ(0))

P3

(内部コード・ロケータが)Mutex SleepsとOR演算したMutex

cursor: pin S wait on X

セッションは、共有mutexの確保を要求している場合、および別のセッションが同じカーソル・オブジェクトで排他mutexの確保を保持している場合にこのイベントを待機します。

待機時間: マイクロ秒

パラメータ

説明

P1

カーソルのハッシュ値

P2

Mutex値(先頭2バイトは排他モードでmutexを保持するSID、最後の2バイトは通常ゼロ(0))

P3

(内部コード・ロケータが)Mutex SleepsとOR演算したMutex

cursor: pin X

セッションは、カーソル・オブジェクトの排他mutex確保を要求している場合、およびリソースがビジーであるために待機する必要がある場合にこのイベントを待機します。カーソル・オブジェクトのmutex確保は、セッションによってすでに排他で保持されているか、共有mutex確保を保持している1つ以上のセッションがあるために、ビジーである場合があります。すべての保持側がカーソル・オブジェクトの確保を解放して、権限を付与できるようになるまで、排他待機側は待機する必要があります。

待機時間: マイクロ秒

パラメータ

説明

P1

カーソルのハッシュ値

P2

Mutex値(先頭2バイトは排他モードでmutexを保持するSID、最後の2バイトは通常ゼロ(0))

P3

(内部コード・ロケータが)Mutex SleepsとOR演算したMutex

Data Guard: process clean up

Data Guardは、Data Guardプロセスの終了時にプロセス・クリーンアップが終了するまで1秒間待機します。

Data Guard: process exit

Data Guardは、Data Guardプロセスの終了時に、プロセスの終了を待機してから必要なプロセス・クリーンアップを試みます。プロセス終了のチェックごとに、1秒間スリープします。

Data Guard Broker: single instance

Data Guard Broker(DMON)プロセスは、このクラスタの他のインスタンスが停止を完了するまで待機し、その後ブローカの動作を継続します。

待機時間: インスタンス数に依存するが、インスタンス数に30秒を積算した秒数は超えない。

db file asynch I/O submit

非同期I/Oが利用可能な場合、この待機イベントは、基本ストレージへのI/O送信の所要時間を取得します。

関連項目:
「db file parallel write」

db file parallel read

リカバリ時のイベントです。バッファ・プリフェッチ中に、最適化(複数のシングル・ブロック読取りの実行ではない)として発生する可能性もあります。リカバリ時に変更が必要となったデータベース・ブロックはデータベースからパラレルに読み込まれます。

待機時間: すべてのI/Oが完了するまでの時間

パラメータ

説明

files

セッションが読み込んでいるファイルの数。

blocks

読み込まれるブロックの合計数。

requests

I/O要求の合計数。この数値はブロックの合計数と同じです。

db file parallel write

このイベントはDBWRで発生します。これは、I/Oが完了するまでのDBWRの待機所要時間を示します。

非同期I/Oが利用可能な場合、db file asynch I/O submit待機イベントは、基本ストレージへのI/O送信の所要時間を取得します。

非同期I/Oが利用不可の場合、db file parallel writeは、送信時およびリープ時の所要時間を取得します。

待機時間: 未処理のI/Oがある間、DBWRは、書込みの一部が完了するまで待機します。DBWRは、すべての未処理のI/Oが完了するまで待機しません。

パラメータ

説明

requests

I/O要求の合計数。この数値はブロックの合計数と同じです。

interrupt

timeout

I/O完了を待機するタイムアウト値を1/100秒で示します。

関連項目:

- この待機イベントによるI/O問題の識別方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- 「db file asynch I/O submit」

db file scattered read

db file sequential readと似ていますが、このイベントではセッションは複数のデータ・ブロックを読み込んでいます。

待機時間: すべてのI/Oの実行に必要な待機時間

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

blocks

セッションが、file#のblock#を開始位置として読取りを試行しているブロックの数。

関連項目:

- この待機イベントによるI/O問題の識別方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- この待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

db file順次読取り

セッションは、データベースからの順次読取りが実行されている間、待機します。このイベントは、制御ファイルの再構築、データベース・ファイル・ヘッダーのダンプ、およびデータベース・ファイル・ヘッダーの取得にも使用されます。

待機時間: I/Oの実行に必要な待機時間

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

blocks

セッションが読取りを試行しているブロック数(1になります)。

関連項目:

- この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』および『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

- この待機イベントによるI/O問題の識別方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- この待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

db file single write

このイベントはファイル・ヘッダー書込みの待機に使用されます。

待機時間: I/Oの実行に必要な待機時間

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

blocks

セッションが、block#を開始位置としてfile#への書込みを試行しているブロックの数。

関連項目:
この待機イベントによるI/O問題の識別方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

DFS db file lock

このイベントは、Oracle Real Application Clusters内のDBWRに対してのみ発生します。各インスタンスのそれぞれのDBWRは、各ファイル上のグローバル・ロックを共有モードで保持しています。ファイルをオフライン状態にしようとしているインスタンスは、グローバル・ロックを共有モードから排他モードへと段階的に変換します。この場合、ファイルがオフライン状態になる前に、SGAを制御ファイルと同期化させるためのシグナルが他のインスタンスに送られます。このロックの名前はDFです(詳細は、付録D「Oracleエンキュー名」を参照してください)。

待機時間: ループ内で1秒。DBWRは、他のインスタンスがNULLモードにダウングレードするまで、ループ(スリープ、チェック)で待機します。待機中は、DBWRはバッファの書込みなどの他のタスクを実行できません。

パラメータ

説明

file

「file#」を参照

DFS lock handle

セッションは、グローバル・ロック要求のロック・ハンドルを待機します。ロック・ハンドルはグローバル・ロックを識別するものです。このロック・ハンドルを使用すると、このグローバル・ロック上で他の操作を実行できます(変換や解除などの将来の操作でグローバル・ロックを識別できるようになります)。グローバル・ロックはDLMによって管理されます。

待機時間: セッションは、ロック・ハンドルがDLMから取得されるまでループで待機します。ループ内の待機時間は0.5秒です。

パラメータ

説明

name

「name and type」を参照

mode

「mode」を参照

id1

「id1」を参照

id2

「id2」を参照

セッションはロック・ハンドルを取得する必要があります。

direct path read

ダイレクト・パス処理中に、データはデータベース・ファイルに非同期的に読み取られます。セッションのある段階で、ディスクに対する未処理の非同期I/Oの処理をすべて完了しておく必要があります。この処理は、ダイレクト読取り中に未処理のロード要求(1つのロード要求が複数のI/Oで構成されることもある)を格納するためのスロットがなくなった場合にも必要になることがあります。

待機時間: 10秒。セッションは、非同期I/Oを完了することで実行を再開します。最大の10秒まで待機することはありません。セッションは、すべての未処理I/Oが完了するまでタイト・ループとして待機します。

パラメータ

説明

descriptor address

セッションが現在待機中の未処理ダイレクトI/OのI/Oコンテキストに対するポインタ。

first dba

記述子アドレスが参照しているコンテキスト内で最も古いI/Oのdba。

block cnt

記述子アドレスが参照しているコンテキスト内の有効バッファの件数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

direct path sync

ダイレクト・パス書込み処理中に、データはデータベース・ファイルに非同期的に書き込まれます。セッションのある時点で、ディスクに対する未処理の非同期I/Oの処理をすべて完了しておく必要があります。UNIXでは、データをディスクと同期化するfsyncコマンドが発行され、すべての書込みが完了してデータがすべてディスク上にあることが確認されます。

待機時間: fsync操作の完了にかかる時間。通常、未処理I/Oの完了にかかる時間となります。

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

flags

デバッグ目的で使用されるフラグ。

direct path write

ダイレクト・パス処理中に、データはデータベース・ファイルに非同期的に書き込まれます。セッションのある段階で、ディスクに対する未処理の非同期I/Oの処理をすべて完了しておく必要があります。この処理は、ダイレクト書込み中に未処理のロード要求を格納するためのスロットがなくなった場合にも必要になる(1つのロードが複数のI/Oで構成される)ことがあります。

待機時間: 10秒。セッションは、非同期I/Oを完了することで実行を再開します。最大の10秒まで待機することはありません。セッションは、すべての未処理I/Oが完了するまでタイト・ループとして待機します。

パラメータ

説明

descriptor address

セッションが現在待機中の未処理ダイレクトI/OのI/Oコンテキストに対するポインタ。

first dba

記述子アドレスが参照しているコンテキスト内で最も古いI/Oのdba。

block cnt

記述子アドレスが参照しているコンテキスト内の有効バッファの件数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

Disk file operations I/O

このイベントは、ディスク・ファイル操作(オープン、クローズ、検索、サイズ変更など)を待機するために使用されます。また、ブロック・ダンプやパスワード・ファイル・アクセスなどの他のI/O操作にも使用されます。

待機時間: I/Oの実行に必要な待機時間

パラメータ

説明

FileOperation

ファイル操作のタイプ

fileno

ファイル識別番号

filetype

ファイルのタイプ(ログ・ファイル、データ・ファイルなど)

dispatcher shutdown

即時または通常の停止中、停止プロセスは、すべてのディスパッチャが停止するまで待機する必要があります。各ディスパッチャにシグナルが送られると、停止を実行するセッションは、要求されたディスパッチャが停止するまで、このイベントを待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

waited

累積待機時間を示します。5分を経過すると、アラート・ファイルおよびトレース・ファイルに対して、セッションから問題発生の可能性を示す書込みが行われます。

関連項目:
SQL ALTER SYSTEM文のSHUTDOWN句を使用したディスパッチャのシャットダウンの詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください。

dispatcher timer

これは基本的には、ディスパッチャがアイドル状態にあって、なんらかの作業が渡されるまで待機していることを示します。

待機時間: 60秒

パラメータ

説明

sleep time

予定されたスリープ時間。ネットワークでのデータの受信または共有サーバー・プロセスからの転送によって作業が転送された場合、ディスパッチャがクライアントにデータを送り返す必要があるため、作業に復帰するまでの時間は短くなります。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

duplicate cluster key

新規クラスタ・キーの作成時には、競合条件が発生する可能性があります。別のプロセスがそのクラスタ・キーをデータ/索引ブロックに書き込んだ場合、セッションは待機してから再試行します。この再試行によって有効なクラスタ・キーが検出されます。

待機時間: 0.01秒

パラメータ

説明

dba

セッションがクラスタ・キーの挿入を試行しているブロックのdba。

enq: OW - initialization

データベース・ウォレットの初期化を試行しており、別のセッションがすでに初期化を始めている場合に、セッションはこのイベントで待機します。

待機時間: ウォレット・コンテキストの初期化に必要な合計時間

パラメータ: なし

関連項目:
enq: OW - initialization待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

enq: OW - termination

データベース・ウォレットの終了を試行しており、別のセッションがすでに終了を始めている場合に、セッションはこのイベントで待機します。

待機時間: ウォレット・コンテキストが使用するメモリーの割当て解除およびコンテキストの終了に必要な合計時間。

パラメータ: なし

関連項目:
enq: OW - termination待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

enqueue

セッションは、ローカル・エンキューを待機しています。待機時間は、エンキュー名によって異なります(付録D「Oracleエンキュー名」を参照してください)。

待機時間: エンキュー名によって異なります。

パラメータ

説明

name

「name and type」を参照

mode

「mode」を参照

関連項目:
enqueue待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

flashback buf free by RVWR

この待機イベントは、フラッシュバック・データベースがオンのときにのみ発生します。バッファの満杯によりディスクのフラッシュバック・ログにフラッシュバック・データを書き込むため、セッションはリカバリ・ライター(RVWR)を待機します。RVWRがバッファを解放できるまで、セッションは待機が必要となる場合があります。

このイベントがデータベースの待機イベントの最上位となるのは、通常、高速リカバリ領域用のファイル・システムまたはストレージ・システムが、Oracleがフラッシュバック・データベース・ログを書き込むために必要な十分な帯域幅をサポートしていないためです。チューニングの考慮事項の詳細は、『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

flashback logfile sync

フラッシュバック・データベース・データがディスクに書き込まれるまで待機します。

待機時間: RVWRによるフラッシュバック・データベース・データの書込みおよびこのプロセスの転送が含まれます。

パラメータ: なし

free buffer waits

このイベントは次の場合に発生します。

- すべてのバッファ取得が中断されている場合。これは、以前読取り専用だったファイルが、現在読み書き両用になっている場合に発生することがあります。既存のバッファは、(パラレル(共有)でのマウント時に必要な)ロック要素とリンクされていないため、既存のバッファすべてを無効にする必要があります。このため、無効化が完了するまでは、キャッシュ・バッファはデータ・ブロック・アドレスに対して割り当てられません。

- セッションが、使用済バッファを使用済キューに移動したため、使用済キューが一杯になった場合。最初に使用済キューに書き込む必要があります。セッションは、このイベントを待機してから使用可能バッファの検索を再試行します。

- 検査済使用可能バッファと等しい数のバッファの検査後にも発生します。使用可能バッファが検出されない場合、Oracleは1秒間待機してから バッファの取得を再試行します(コンテキストによって異なります)。詳細は、free buffer inspectedを参照してください。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

関連項目:
free buffer waits待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

free global transaction table entry

セッションは(分散データベース・オプションによって使用される)グローバル・トランザクション表内の使用可能スロットを待機しています。1秒間待機してから再試行します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

tries

グローバル・トランザクション表内の使用可能スロットを検索するための、セッションによる試行回数。

free process state object

プロセスの作成中に使用されます。セッションはプロセス表をスキャンして、使用可能プロセス・スロットを検索します。スロットが検出されない場合、PMONは、プロセス表内のすべてのプロセスが現在もアクティブかどうかを確認するために転送されます。無効なプロセスがある場合、PMONはそれらのプロセスを消去して新規プロセスがプロセス・スロットを使用できるようにします。その後で、待機中のプロセスはプロセス表を再スキャンして、新規スロットを検索します。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

gc recovery quiesce

インスタンス・リカバリは、グローバル・キャッシュ操作の完了を待機しています。

待機時間: グローバル・キャッシュ操作が完了するまでの合計経過時間

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

class

「class」を参照

GCS lock open S

セッションは、file#およびblock#で識別されるブロックのSHAREDモードでのリソース取得を待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

class

「class」を参照

GCS lock open X

セッションは、file#およびblock#で識別されるブロックのEXCLUSIVEモードでのリソース取得を待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

lenum

「le」を参照

gcs remastering wait for drop pkey

オブジェクトを削除するセッションは、インスタンスに対するオブジェクトのアフィニティを削除するため、ロック・マネージャ・デーモン(LMD)で待機します。

待機時間: 0.2秒

パラメータ

説明

pkey

削除中のデータベース・オブジェクトのオブジェクトID

global cache busy

セッションは、バッファを共有カレント状態から排他カレント状態に変換するために待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

le

「lenum」を参照

global cache lock cleanup

PMONは、グローバル・キャッシュ・ロック操作中に、LCKプロセスがフォアグラウンド・プロセスの終了後のロック・コンテキストのクリーンアップを実行するまで待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

lenum

「lenum」を参照

global cache freelist

解除可能なロックがすべて使用され、新しいロックが1つ要求されます。リソース要素はpingすると、使用できるようになります。

待機時間: リソース取得操作がリソース要素をpingする時間

パラメータ: なし

inactive session

このイベントの使用目的は2つあります。

- セッションの切替え
タイムアウト時間が指定されている場合、指定された時間だけ待機してからセッションの接続を解除します。

- セッションの削除
KILL SESSIONまたは内部要求のいずれかが原因となります。セッションを自己削除するように指定した後、そのセッションの終了まで最大1分待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

session#

「session#」を参照

waited

「waited」を参照

inactive transaction branch

セッションは、別のセッションが現在使用しているトランザクション・ブランチを待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

branch#

セッションが待機しているトランザクションのシリアル番号。

waited

「waited」を参照

index block split

索引ブロック内の索引キーの検索中に、索引ブロックが分割されていることが判明しました。Oracleは分割が完了するまで待機してから、キー検索を再試行します。

待機時間: セッションがCPUを明け渡すため、実際には待機時間はありません。

パラメータ

説明

rootdba

索引のルート。

level

これは、セッションが索引内で分割を試行しているブロックのレベルです。リーフ・ブロックはレベル0です。レベルが0より大きい場合は、ブランチ・ブロックです。(ルート・ブロックは特殊なブランチ・ブロックとみなされます)。

childdba

セッションが分割を試行しているブロック。

関連項目:
index block splitの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

instance state change

セッションは、SMONがキャッシュまたはトランザクション・リカバリを使用可能または使用禁止にするまで待機します。これは、通常、ALTER DATABASE OPENまたはCLOSE中に発生します。

待機時間: アクションに必要な時間(必要なリカバリの量)によって異なります。

パラメータ

説明

layer

この値は、1または2になります。1の場合、トランザクション・レイヤーがトランザクション・リカバリを要求していることを示します。2の場合、キャッシュ・リカバリが実行されることを示します。

value

この値は0(使用禁止)または1(使用可能)です。

waited

これまでに待機した秒数。

io done

セッションはI/Oが完了するまで待機するか、I/O要求を発行するためのスレーブ・プロセスが使用可能になるまで待機します。このイベントは、非同期I/Oをサポートしないプラットフォーム上で発生します。

待機時間: 50ミリ秒

パラメータ

説明

msg ptr

I/O要求に対するポインタ。

kcl bg acks

セッションは、バックグラウンドLCKプロセスが実行中の処理を完了するまで待機します。たとえば、次のように使用します。

- ロック・リカバリ

- ロックの初期化(起動)

- ロックの終了(停止)

待機時間: 10秒

パラメータ

説明

count

完了したLCKプロセスの数。

loops

LCKプロセスが実行中の処理を完了するまでに、プロセスが待機した回数。

ksxr wait for mount shared

Oracleインスタンスのインスタンス間ブロードキャスト機能が、共有モードのデータベース・マウントが終了するまで待機中です。

待機時間: インスタンスのマウントにかかる時間。このイベントの無期限待機は、インスタンスの開始がハングアップ中であることを示しています。

ktm: instance recovery

セッションは、SMONがインスタンス・リカバリ、トランザクション・リカバリまたはソート・セグメントのクリーンアップを完了するまで待機します。

待機時間: リカバリに必要な時間によって異なります。

パラメータ

説明

undo segment#

一般的に、値が0の場合にはSMONはインスタンス・リカバリを実行中です。P1が0より大きい場合、ロールバック・セグメントを検索するには、次の問合せを使用します。

select *
from v$rollstat
where usn = undo segment#;

latch activity

このイベントは、ラッチの消去が必要かどうかを判断するプロセスの一部として使用されます。

待機時間: 0.05から0.1秒

パラメータ

説明

address

チェックされているラッチのアドレス。

number

アクティビティを持つラッチのラッチ番号。ラッチの詳細情報を検索するには、次のSQL文を使用します。

select *
from v$latchname
where latch# = number;

process#

値が0の場合、流入テストの第1フェーズです。

関連項目:
ラッチ待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

latch free

プロセスは、現在ビジー状態の(別のプロセスによって保持されている)ラッチを待機します。

待機時間: 待機時間は指数関数的に増加し、ラッチ上のスピンは含まれません(アクティブ待機)。最大待機時間は、プロセスが保持しているラッチ数によっても異なります。最大2秒まで待機時間は増加します。

パラメータ

説明

address

プロセスが待機しているラッチのアドレス。

number

V$LATCHNAMEビュー内で索引を付けたラッチ番号。ラッチの詳細情報を検索するには、次のSQL文を使用します。

select *
from v$latchname
where latch# = number;

tries

プロセスがラッチの取得を試行して(スピンによって、速度が低下する)、スリープする必要がある回数。

関連項目:
ラッチ待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

library cache load lock

セッションは、データベース・オブジェクトをロードするためのロード・ロックの検索を試行します。他のプロセスが同一のオブジェクトをロードできないように、ロード・ロックは常に排他モードで取得されます。ロード・ロックがビジー状態の場合、セッションはロックが使用可能になるまでこのイベントを待機します。

待機時間: 3秒(PMONに1秒)

パラメータ

説明

object address

ロードされているオブジェクトのアドレス。

lock address

使用されているロード・ロックのアドレス。

mask

ロードする必要のあるオブジェクトのデータ部分。

library cache lock

このイベントは、ライブラリ・キャッシュの複数クライアント間の同時実行性を制御します。これによって、オブジェクト・ハンドルのロックが取得されるため、次の利点があります。

- クライアントは、別のクライアントが同じオブジェクトにアクセスしないようにできます。

- クライアントは、長期間にわたって依存性を維持できます(たとえば、別のクライアントはそのオブジェクトを変更できません)。

このロックの取得には、ライブラリ・キャッシュ内のオブジェクト位置を見つける働きもあります。

待機時間: 3秒(PMONに1秒)

パラメータ

説明

handle address

ロードされているオブジェクトのアドレス。

lock address

使用されているロード・ロックのアドレス。これはラッチやエンキューとは異なり、ステート・オブジェクトです。

mode

ロードする必要のあるオブジェクトのデータ部分。

namespace

「namespace」を参照

関連項目:

- この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- この待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

library cache pin

このイベントはライブラリ・キャッシュの同時実行性を管理します。オブジェクトを確保すると、ヒープがメモリーにロードされます。クライアントがオブジェクトを変更または検討するには、クライアントはロック後に確保を取得する必要があります。

待機時間: 3秒(PMONに1秒)

パラメータ

説明

handle address

ロードされているオブジェクトのアドレス。

pin address

使用されているロード・ロックのアドレス。これはラッチやエンキューとは異なり、基本的にステート・オブジェクトです。

mode

ロードする必要のあるオブジェクトのデータ部分。

namespace

「namespace」を参照

関連項目:

- この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- この待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

library cache shutdown

インスタンスの停止プロセスは、セッションが終了するのを待機してからライブラリ・キャッシュの停止に進みます。

LMON global data update

ローリング移行操作では、グローバル・データが更新されたことを確認するためにLMONからの応答を待機しています。

待機時間: LMONが関連付けられたグローバル・データを公開または取得するための時間

パラメータ: なし

lock manager wait for remote message

ロック・マネージャは、同一の構成内にあるリモート・ロック・マネージャからのメッセージを待機します。

待機時間: 待機の実経過時間

パラメータ

説明

waittime

待機の実経過時間。

Log archive I/O

オンラインREDOログ(本番データベースの場合)またはスタンバイREDOログ(スタンバイ・データベースの場合)のローカル・アーカイブに使用されます。アーカイブ・プロセスのすべてのI/Oバッファが進行中のI/Oに使用されたために、アーカイブ・プロセスのI/Oバッファが使い果たされた場合、このシステムの待機イベント内で、使用可能I/Oバッファの待機が検出されます。

待機時間: ディスクの速度に応じて異なります。

パラメータ: なし

log buffer space

セッションがログ・バッファにデータを書き込む速度が、LGWRによる書出し速度を上回るため、ログ・バッファ内の領域を待機しています。ログ・バッファが小さい場合は、大きくするか、ストライプ・ディスクなどの高速ディスクにログ・ファイルを移動することを検討してください。

待機時間: 通常は1秒。ただし、ログ・ファイルの切替えの完了を待機している場合は5秒。

パラメータ: なし

関連項目:

- この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- log buffer space待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

log file parallel write

REDOレコードをログ・バッファからREDOログ・ファイルに書き込んでいます。

待機時間: 物理的I/O(書込み)の完了に必要な時間。REDOレコードはパラレルで書き込まれますが、パラレル書込みは、最後のI/Oがディスク上に書き込まれるまで完了しません。

パラメータ

説明

files

書き込まれるファイルの数。

blocks

書き込まれるブロックの数。

requests

I/O要求の数。

関連項目:
この待機イベントによるI/O問題の識別方法の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

log file sequential read

ログ・ファイルから読取りが戻るまで待機しています。このイベントは、ログ・ファイルからのREDOレコードの読取りで使用されます。

待機時間: 物理的I/O(読取り)の完了に必要な時間

パラメータ

説明

log#

ログ・グループ内のログ・ファイルの相対順序番号(ログ・ファイルのダンプでのみ使用されます)。

block#

「block#」を参照

blocks

読み込むブロックの数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

log file single write

ログ・ファイルへの書込みが完了するまで待機しています。このイベントは、ログ・ファイル・ヘッダーの更新中に使用されます。ログ・ファイル・メンバーを追加するとき、および順序番号を増分するときにシグナルが送られます。

待機時間: 物理的I/O(書込み)の完了に必要な時間

パラメータ

説明

log#

セッションが現在書き込んでいるグループ/ログの番号。

block#

「block#」を参照

blocks

書き込むブロックの数。

Log file switch (archiving needed)

LGWRのスイッチ先のログがまだアーカイブされていないため、ログ・スイッチを待機しています。アラート・ファイルを使用して、アーカイブ書込みの失敗によってアーカイブが停止していないかどうかを確認してください。アーカイブのスピードを上げるには、アーカイブ・プロセスを追加するか、アーカイブ・ファイルをストライプ・ディスクに書き込むことを検討してください。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

Log file switch (checkpoint incomplete)

セッションが次のログに折返しできないため、ログ・スイッチを待機しています。折返しが実行できないのは、そのログのチェックポイントが完了していないためです。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

log file switch (clearing log file)

CLEAR LOGFILEコマンドまたはリカバリが実行した暗黙のログ・ファイル消去によってログを消去中であるため、ログ・スイッチを待機しています。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

log file switch (private strand flush incomplete)

REDOを生成しようとしているユーザー・セッションは、DBWRがIMUバッファからログ・バッファにREDOのフラッシングを終了するまでLGWRが待機する場合、DBWRが終了したときにLGWRが現在のログの書込みを終了してログ・ファイルを切り替える場合にこのイベントで待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

log file switch completion

ログ・スイッチの完了を待機しています。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

log file sync

ユーザー・セッションをコミットするには、セッションのREDO情報をREDOログ・ファイルにフラッシュする必要があります。ユーザー・セッションは、LGWRを転送してログ・バッファをREDOログ・ファイルに書き込みます。LGWRによる書込みが完了すると、LGWRはユーザー・セッションを転送します。

待機時間: ログ・バッファの書込みと転送の時間が含まれます。

パラメータ

説明

buffer#

同期化する必要があるREDOログ・バッファ内の物理バッファの数。

関連項目:

- この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

- この待機イベントの考えられる原因の詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

log switch/archive

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CHANGE scn文の一部として使用されます。セッションは、すべてのオープン・スレッドからのカレント・ログがアーカイブされるまで待機します。

待機時間: 最大10秒

パラメータ

説明

thread#

カレント・ログをアーカイブ中のスレッドのスレッド番号。

optimizer stats update retry

同時セッションが同じオブジェクトのオプティマイザ統計を更新しようとする場合、ライブラリ/行キャッシュ・エントリの必要なロック/確保をすべて獲得したセッションを除くすべてのセッションは、この待機イベントで待機し、しばらくしてからロックを再試行します。DBMS_STATSパッケージを使用するメンテナンス操作および明示的な統計収集に加えて、ユーザーのかわりに、またはOracle Databaseのメンテナンス目的で、Oracle Database自身がオブジェクトの統計を更新する場合があります。

待機時間: 10ms

パラメータ: なし

parallel recovery change buffer free

パラレル・リカバリ・コーディネータは、マッピング変更バッファがリカバリ・スレーブの1つによって解放されるまで待機しています。

待機時間: 100ms

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

parallel recovery control message reply

パラレル・リカバリ・コーディネータは、すべてのリカバリ・スレーブが同期制御メッセージに応答するまで待機しています。

待機時間: 100ms

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

parallel recovery coord send blocked

リカバリ・スレーブがすでに受信しているREDOを引き続きアクティブに適用し、まだチャネルを解放していないため、パラレル・リカバリ・コーディネータはREDO変更メッセージを送信できません。

待機時間: 100ms

パラメータ: なし

parallel recovery coord wait for reply

パラレル・リカバリ・コーディネータは、すべてのリカバリ・スレーブの終了を待機しています。

待機時間: 100ms

パラメータ: なし

parallel recovery coordinator waits for slave cleanup

パラレル・リカバリ・コーディネータは、すべてのリカバリ・スレーブが正常に終了されるのを待機しています。

待機時間: 10ms

パラメータ: なし

parallel recovery read buffer free

パラレル・リカバリ・コーディネータは、ログ読取りバッファがすべてのリカバリ・スレーブによって解放されるまで待機しています。すべてのリカバリ・スレーブがログ読取りバッファからのREDOの適用を終了した場合のみ、コーディネータがこのバッファを使用して次のログ読取りを発行できます。

待機時間: 100ms

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

parallel recovery slave next change

パラレル・リカバリ・スレーブは、アイドル状態でコーディネータからの次の変更メッセージを待機しています。

待機時間: 100ms

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

pending global transaction(s)

このイベントはテスト中にのみ発生します。セッションは保留中のトランザクションが消去されるまで待機します。

待機時間: 30秒

パラメータ

説明

scans

セッションがPENDING_TRANS$表をスキャンした回数。

pipe get

セッションは、パイプを使用してメッセージを受け取るか、パイプ・タイマーが時間切れになるまで待機します。

待機時間: 5秒の起動(確認)時間およびユーザーが設定したパイプ・タイマーの時間

パラメータ

説明

handle address

このパイプのライブラリ・キャッシュ・オブジェクト・ハンドル。

buffer length

バッファの長さ。

timeout

ユーザーが設定したパイプ・タイマー。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

pipe put

セッションは、パイプ送信タイマーが時間切れになるか、パイプ内で領域が使用可能になるまで待機します。

待機時間: 5秒の起動(確認)時間およびユーザーが提供したタイムアウトの値

パラメータ

説明

handle address

このパイプのライブラリ・キャッシュ・オブジェクト・ハンドル。

record length

パイプに書き出されたレコードまたはバッファの長さ。

timeout

ユーザーが設定したパイプ・タイマー。

PL/SQL lock timer

このイベントは、DBMS_LOCK.SLEEPプロシージャを介してコールされます。通常、このイベントはユーザーが作成したプロシージャによって発生します。

待機時間: 1/100秒単位。ユーザーのコンテキストによって異なります。

パラメータ

説明

duration

ユーザーが、DBMS_LOCK.SLEEPプロシージャで指定した存続期間。

pmon timer

これはPMONの主要な待機イベントです。PMONがアイドル状態の場合、このイベントを待機しています。

待機時間: 最大3秒(事前に転送されない場合)

パラメータ

説明

duration

PMONがスリープを試行している実時間。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

prewarm transfer retry

ハッシュ・ラッチを解放し、続いて再度ハッシュ・ラッチの獲得を試みる前に、このイベントの状態で待機します。

待機時間: 10ms

パラメータ: なし

prior process spawner to be cleaned up

前のプロセスがバックグラウンドの生成中に終了した場合、新しくバックグラウンドを作成しようとする現在のプロセスは、前のプロセス状態がクリーンアップされるまで待機する必要があります。

待機時間: 通常3から10秒

パラメータ

説明

process_pid

状態をクリーンアップする必要があるプロセスのプロセス識別子(「V$PROCESS.PID」を参照)。

process_sno

状態をクリーンアップする必要があるプロセスのプロセス・シリアル番号(「V$PROCESS.SERIAL#」を参照)。

process startup

共有サーバー、ディスパッチャまたはその他のバックグラウンド・プロセスの起動を待機します。

待機時間: 最大1秒(バックグラウンド・プロセスが起動するまで)待機します。タイムアウトした場合は、5分経過するまで再待機してからエラー信号を送ります。プロセスが起動されると、イベントはこれを通知します。

パラメータ

説明

type

起動されたプロセス型。

process#

起動されているプロセスのプロセス番号。

waited

プロセス起動までの累積待機時間。

PX Deque wait

プロセスはパラレル実行中にメッセージを待機しています。

待機時間: メッセージが到着するまでの時間によって異なります。通常は短時間で完了します。

パラメータ

説明

reason

デキューの理由。

sleeptime

セッションがスリープ状態だった時間。

loop

セッションがスリープ状態になった合計回数。

PX qref latch

各パラレル実行プロセスには、パラレル実行qrefラッチがあります。キュー・バッファを操作する前に、このラッチを取得する必要があります。

待機時間: 最大1秒

パラメータ

説明

function

セッションが実行中の待機のタイプ。

sleeptime

セッションが待機する時間(1/100秒)。

qref

セッションが待機しているプロセス・キューのアドレス。

PX server shutdown

パラレル実行スレーブは、通常または即時停止時に転送され、完全に停止されます。10秒を経過しても活動中のパラレル実行スレーブはすべて削除されます。

待機時間: 最大0.5秒

パラメータ

説明

nalive

現在も実行中のパラレル実行スレーブの数。

sleeptime

セッションがこのイベントの待機を開始してからの合計スリープ時間。

loop

セッションがこのイベントを待機した回数。

PX signal server

このイベントは排他モードでのみ発生します。問合せコーディネータは問合せスレーブに対して、エラーの発生を通知するシグナルを送っています。

待機時間: 0.5秒

パラメータ

説明

serial

スレーブ・プロセス・キューのシリアル番号。

error

発生したエラー。

nbusy

現在もビジー状態にあるスレーブ・プロセスの数。

rdbms ipc message

このイベントはバックグラウンド・プロセス(LGWR、DBWR、LMS0)で使用されます。バックグラウンド・プロセスがアイドル状態にあり、なんらかの作業を実行するためのIPCメッセージがフォアグラウンド・プロセスから送信されるのを待機していることを示します。

待機時間: 最大3秒。パラメータtimeoutは実スリープ時間を示します。

パラメータ

説明

timeout

セッションがIPCメッセージを待機する時間。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

rdbms ipc message block

このイベントは、すべてのメッセージ・ブロックが使用中であり、セッションはメッセージ・ブロックが使用可能になるまで待機する必要があったことを示します。

待機時間: 最大60秒

パラメータ: なし

rdbms ipc reply

このイベントは、バックグラウンド・プロセスの1つからのメッセージを待機するために使用されます。

待機時間: ユーザーが指定した時間。パラメータtimeoutで示されます。

パラメータ

説明

from_process

セッションが待機しているバックグラウンド・プロセス。セッションが送信したIPCメッセージに対する応答を待機しています。

timeout

このプロセスが応答を待機する時間(秒)。

read by other session

セッションが、別のセッションによって現在バッファ・キャッシュに読み込まれているバッファをリクエストする場合に発生します。リリース10.1より前は、このイベントの待機は、buffer busy waitイベントのバッファ待機の他の理由に分類されていました。

待機時間: 他のセッションが読み込むバッファの待機時間(マイクロ秒)

パラメータ

説明

file#

「file#」を参照

block#

「block#」を参照

class#

「class」を参照

recovery read

パラレル・リカバリ・スレーブ(またはシリアル・リカバリ・プロセス)は、データ・ブロックのバッチ読取りが完了するのを待機しています。

待機時間: 物理的I/O(読取り)の完了に必要な時間

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database高可用性ベスト・プラクティス』を参照してください。

resmgr:become active

セッションは、リソース・マネージャのアクティブ・セッション・スロットを待機しています。このイベントは、リソース・マネージャが使用可能で、かつセッションのカレント・コンシューマ・グループのアクティブ・セッション数が、そのコンシューマ・グループのカレント・リソース・プランのアクティブ・セッションの制限値を超える場合に発生します。この待機イベントの発生を低減するには、セッションのカレント・コンシューマ・グループのアクティブ・セッションの制限値を増やします。

待機時間: アクティブ・セッション・スロットに割り当てられたセッション待機時間

パラメータ

説明

location

待機位置

resmgr:cpu quantum

セッションは、CPU数を割り当てるために待機しています。このイベントは、リソース・マネージャが使用可能で、CPU消費量を抑えている場合に発生します。この待機イベントの発生を減らすには、セッションのカレント・コンシューマ・グループに割り当てるCPUを増やします。

待機時間: CPU割当てを確保するために待機したセッション時間

パラメータ

説明

location

待機位置

resmgr:pq queued

セッションは、パラレル文のキューで待機しています。

待機時間: 要求された並列度でこのセッションを実行するために十分なパラレル問合せプロセスが使用可能になるまでの待機時間

パラメータ

説明

location

待機位置

注意:
resmgr:pq queuedは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド』を参照してください。

rolling migration: cluster quiesce

クラスタがローリング移行を開始しようとしているときにインスタンスが待機する待機イベントです。ローリング移行を許可する前に、インスタンスは、ローリング移行の実行をブロックする権限がある操作を待機しています。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

location

ローリング・アップグレード/ダウングレードが開始できるように、権限が与えられた動作の終了を待っている場合、値は1となります。クラスタのすべてのノードでローリング・アップグレード/ダウングレードの終了を待っている場合、値は2となります。

waits

カレント位置で待機に使用される秒数。

row cache lock

セッションはデータ・ディクショナリ・ロックの取得を試行しています。

待機時間: 最大60秒。

パラメータ

説明

cache id

V$ROWCACHEビューのCACHE#列値。

mode

「mode」を参照

request

ユーザーが設定したパイプ・タイマー。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

RVWR wait for flashback copy

要求されたフラッシュバック・データを書き出すために、プロセスがフラッシュバック・データベース・データをフラッシュバック・バッファにコピーするまで待機します。

待機時間: 10ミリ秒

パラメータ

説明

copy latch #

RVWRが対応しているフラッシュバック・コピー・ラッチの数

sbtbufinfo

このファンクションは、Oracleが、SBTレイヤーで割り当てられているI/Oバッファのサイズおよび数を検出する必要がある場合にコールされます。これは、非常に高速で、ブロックは発生しません。

待機時間: 1ミリ秒未満

パラメータ: なし

sbtgetbuf

このファンクションは、Oracleがバックアップ・ジョブ時のI/Oに使用するI/Oバッファを1つ取得します。

待機時間: 1ミリ秒未満

パラメータ: なし

sbtmapbuf

複数プロセスのバッファ管理を容易に行うために使用される内部機能です。これは、非常に高速で、ブロックは発生しません。

待機時間: 1ミリ秒未満

パラメータ: なし

sbtrelbuf

このファンクションは、SBTレイヤーにより多くのデータを入れられるように、リストア・ジョブ中にすでに処理されたI/Oバッファを解放します。これは、非常に高速で、ブロックは発生しません。

待機時間: 1ミリ秒未満

パラメータ: なし

scginq AST call

リソース上で保持されている最上位ロック・モードを検出するために、セッションによってコールされます。

待機時間: 最大0.2秒。ただし、NULLモード取得ASTが起動されるまで待機は継続します。

パラメータ: なし

SGA: allocation forcing component growth

MMANがメモリーを獲得してポストするまで、4031の後の自動チューニングSGAにより即時モードでのメモリー送信で待機するプロセスです。

待機時間: 10ミリ秒

パラメータ: なし

SGA: MMAN sleep for component shrink

コンポーネントの静止グラニュルを完全に空にしようとしている間、自動チューニング・メモリー要求を満たすために自身を待機してポストするためのMMANです。リリース10.1では、このイベントの名前はwait for SGA component shrinkでした。

待機時間: 10ミリ秒

パラメータ

説明

P1

component_id(メモリー・プールに相当)

P2

グラニュル単位のカレント・サイズ

P3

グラニュル単位のターゲット・サイズ

SGA: sga_target resize

SGAターゲットのサイズが変更されている間に待機するメモリー・サイズ変更要求です。リリース10.1での名前は、wait for sga_target resizeでした。

待機時間: 10ミリ秒

パラメータ: なし

Shared IO Pool Memory

共有I/Oプール・バッファが使用可能になるまで待機します。このイベントが発生するのは、複数のプロセスがI/Oのためにこれらのバッファを使用しており、これらのバッファのうち1つが共有I/Oプールに解放されるのを現行のプロセスで待機する必要がある場合です。

待機時間: 10ミリ秒

パラメータ: なし

shared server idle wait

共有サーバーを待機するアイドル待機イベント。サーバーは、バーチャル・サーキットを共通キューで待機します。(「virtual circuit wait」も参照。)

待機時間: 30秒

パラメータ: なし

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

single-task message

このイベントは、シングル・タスクの実行中にセッションが実行可能プログラムのクライアント側の作業を待機していることを示します。

待機時間: このセッションのユーザー・アプリケーション内での処理に費やした合計経過時間

パラメータ: なし

smon timer

これはSMONの主要なアイドル・イベントです。SMONは、タイムアウトするか、別のプロセスによって転送されるまでの大部分の時間、このイベントを待機します。

待機時間: 5分(300秒)

パラメータ

説明

sleeptime

SMONがこのイベントの待機を試行する時間(秒)。

failed

なんらかのエラーが発生した場合にSMONが転送された回数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

SQL*Net break/reset to client

サーバーは、ブレークまたはリセット・メッセージをクライアントに送信します。サーバー上で実行中のセッションは、クライアントからの応答を待ちます。

待機時間: ブレークまたはリセット・メッセージがクライアントから戻るまでに必要な実時間

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

break?

「break?」を参照

SQL*Net break/reset to dblink

SQL*Net break/reset to clientと同じですが、この場合のブレーク/リセット・メッセージは、データベース・リンクを経由して別のサーバー・プロセスに送信されます。

待機時間: ブレークまたはリセット・メッセージが他のサーバー・プロセスから戻るまでに必要な実時間

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

break?

「break?」を参照

SQL*Net message from client

サーバー・プロセス(フォアグラウンド・プロセス)は、クライアント ・プロセスからのメッセージが到着するまで待機します。

待機時間: クライアントに最新のメッセージを送信してから、クライアントからメッセージが到着するまでに必要な時間

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

サーバー(フォアグラウンド・プロセス)がクライアントから受信したバイト数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

SQL*Net message from dblink

セッションは、サーバー・プロセス(フォアグラウンド・プロセス)がデータベース・リンクを経由して別のサーバー・プロセスからメッセージを受信するまで待機します。

待機時間: 別のフォアグラウンド・プロセスへのメッセージを送信してから、そのサーバー(フォアグラウンド・プロセス)からのメッセージが到着するまでに必要な時間。

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

サーバー(フォアグラウンド・プロセス)がデータベース・リンクを経由して別のフォアグラウンド・プロセスから受信したバイト数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

SQL*Net message to client

サーバー(フォアグラウンド・プロセス)はクライアントにメッセージを送信しています。

待機時間: 送信に必要な実時間

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

サーバー・プロセスがクライアントに送信したバイト数。

SQL*Net message to dblink

サーバー・プロセス(フォアグラウンド・プロセス)は、データベース・リンクを経由して別のサーバー・プロセスにメッセージを送信しています。

待機時間: 送信に必要な実時間

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

サーバー・プロセスがデータベース・リンクを経由して別のサーバー・プロセスへ送信したバイト数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

SQL*Net more data from client

サーバーは、すでに開始されている操作で、そのクライアントのシャドウ・プロセスに追加データを送信するためにクライアントで待機中です。

待機時間: データの受信に必要な時間(待機中の時間を含む)によって異なります。

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

クライアントから受信したバイト数。

SQL*Net more data from dblink

フォアグラウンド・プロセスはデータベース・リンクからの追加データを待っています。

待機時間: データベース・リンクからのデータ読取りに必要な合計時間(データ到着までの待機中の時間を含む)。

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

受信したバイト数。

SQL*Net more data to client

サーバー・プロセスは、クライアントへの追加データまたはメッセージを送信しています。クライアントに対する前回の動作も送信でした。

待機時間: 送信が完了するまでに必要な実時間

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

クライアントに送信されているバイト数。

関連項目:
この待機イベントの詳細は、『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照してください。

SQL*Net more data to dblink

このイベントは、サーバーがデータベース・リンクを経由して再びデータを送信していることを示します。このデータベース・リンクを経由した前回の動作も送信でした。

待機時間: データを他方のサーバーに送信するために必要な実時間

パラメータ

説明

driver id

「driver id」を参照

#bytes

データベース・リンクを経由して他方のサーバー・プロセスに送信されるバイト数。

Streams AQ: waiting for messages in the queue

セッションは、メッセージが到着してセッションがそのメッセージをデキューできるようになるまで、空のOLTPキュー(アドバンスト・キュー)で待機しています。

待機時間: セッションが待機する時間は、パラメータwait timeによって異なります。

パラメータ

説明

queue id

このセッションが待機しているOLTPキューのID。

process#

このセッションが実行されているプロセスのプロセス番号。

wait time

このセッションの予定待機時間。

switch logfile command

セッションはユーザー・コマンドSWITCH LOGFILEが完了するまで待機します。

待機時間: 5秒

パラメータ: なし

TCP Socket (KGAS)

セッションは、要求したデータを外部ホストがネットワーク・ソケット経由で提供するのを待機しています。この待機イベントにかかる時間は問題ではありません。待機時間が長い場合でもOracleサポートに連絡する必要はありません。通常、ネットワークを介したホスト間のデータのやり取りには時間がかかり、アプリケーションがリモートで受け取った要求を処理する際にも時間を要します。リモート・ホストと通信するアプリケーションは、読み込むデータが到着するまで待機する必要があります。また、Microsoft Windowsでは、個々のスレッドがトラフィックの到着を監視しています。このスレッドの大部分の時間は待機状態であり、この待機状態はTCP Socket(KGAS)待機イベントによって追跡されます。

待機時間: ネットワーク接続が確立されるまで、またはネットワーク経由でデータが到着するまでの合計経過時間

パラメータ

説明

P0

Oracle内部のみで使用。Microsoft Windows上に存在するその特殊なスレッド内で値8、9および10が発生します(通常のユーザー・セッションでは、それ以外のP0値が発生します)。

P1

Oracle内部のみで使用。

timer in sksawat

セッションは、アーカイバ(ARCH)非同期I/Oが完了するまで待機します。

待機時間: 0.01秒

パラメータ: なし

transaction

ブロック・トランザクションがロールバックされるのを待機します。トランザクションのロールバックが完了するまで待機を継続します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

undo seg#

ロールバック・セグメントID。

slot#

ロールバック・セグメント内のスロットID。

wrap#

各トランザクションごとに増加する順序番号。

count

セッションがトランザクションを待機した回数。

unbound tx

セッションは、すでに開始されているトランザクションの中に、ロールバック・セグメントが関連付けられていないものがあるかどうか、確認するために待機します。

待機時間: 1秒

パラメータ: なし

undo_retention publish retry

この待機が発生する原因は、2つあります。ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTIONを発行するセッションは、クラスタ再構成が行われる間、このイベントで待機する場合があります。あるいは、最大UNDO_RETENTIONの判別を試みる間、バックグランド・プロセスMMNLはクラスタ再構成を待機する場合があります。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

P1

再試行の発生場所を特定します。Id = 1は、最大undo_retentionネームスペースに公開している間再試行します。Id = 2は、イテレータが最大undo_retentionネームスペースにアクセスしている間再試行します。

P2

再試行数(最大再試行数は5)

undo segment extension

ロールバック・セグメントが拡張または縮小されています。セッションは、ロールバック・セグメントの操作が完了するまで待機する必要があります。

待機時間: 0.01秒

パラメータ

説明

segment#

拡張または縮小されているロールバック・セグメントのID番号。

undo segment recovery

PMONは、無効になったトランザクションをロールバックしています。ロールバックが完了するまで待機を継続します。

待機時間: 3秒

パラメータ

説明

segment#

ロールバックされているトランザクションを含むロールバック・セグメントのID。

tx flags

ロールバックされているトランザクションに設定されたトランザクション・フラグ(オプション)。

undo segment tx slot

選択したロールバック・セグメント内でトランザクション・スロットが使用可能になるまで待機します。スロットが使用可能になるまで待機を継続します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

segment#

ロールバックされているトランザクションを含むロールバック・セグメントのID。

utl_file I/O

UTL_FILEパッケージを使用して実行される操作に関連する待機。

virtual circuit status

セッションは、statusに示されたメッセージ・タイプがバーチャル・サーキットから戻されるまで待機します。

待機時間: 30秒

パラメータ

説明

circuit#

待機している対象のバーチャル・サーキット番号。

status

セッションが待機しているメッセージ・タイプ。

注意:
virtual circuit status待機イベントは非推奨になっています。このイベントは、virtual circuit待機イベントに置き換えられました。

virtual circuit wait

セッションはバーチャル・サーキット操作が完了するまで待機します。

待機時間: 30秒

パラメータ

説明

circuit#

待機している対象のバーチャル・サーキット番号。

type

セッションが待機している操作のタイプ。

WCR: replay client notify

再実行中、ワークロード・リプレイ・クライアントは、特定のエラーを検出するためにデータベースへのオープン接続を常に保持します。このセッションは通常、再実行に関連する特定の例外が発生するまで待機状態になっています。

待機時間: 通知されるまで待機します。30秒ごとにタイムアウトします。

パラメータ

説明

who am I

管理スレッドを待機する理由。
1 - REPLAY.START()の発行を待機中。

2 - 再実行の完了またはREPLAY.CANCEL()の発行を待機中。

WCR: replay clock

セッションは、作業をコミットしていない他のセッションに論理的に依存している場合、再実行中にこのイベントを待機します。

待機時間: 元の取得での行ロックの競合の量によって異なります。

パラメータ

説明

wait for scn's hi 4 bytes

セッションが待機している8バイトの再実行SCNの上位4バイト

wait for scn's lo 4 bytes

セッションが待機している8バイトの再実行SCNの下位4バイト

WCR: replay lock order

セッションは、取得時にロックの競合があった場合、再実行中にこのイベントを待機します。

待機時間: 元の取得での行ロックの競合の量によって異なります。

パラメータ

説明

wait for scn's hi 4 bytes

セッションが待機している8バイトの再実行SCNの上位4バイト

wait for scn's lo 4 bytes

セッションが待機している8バイトの再実行SCNの下位4バイト

WCR: replay paused

ユーザーがDBMS_WORKLOAD_REPLAY.PAUSE_REPLAYコマンドを発行すると、再実行されたすべてのセッションは、再実行が再開されるまでこの待機イベントを待機します。

パラメータ: なし

WCR: Sync context busy

デフォルトの再実行モードでは、再実行中のコミットは、取得と同じ順序に従うように同期化されます。すべてのコミットは、Syncコンテキストを使用してシリアライズ化されます。再実行されたセッションは、再実行された他のセッションと同時にコミットしようとすると、このイベントを待機します。

パラメータ: なし

WMON goes to sleep

UNIX固有の待機モニターであるWMONを使用すると、Oracleでの転送または待機用のタイマー設定に関連するシステム・コールの数を減少させることができます。WMONプロセスを使用可能にするための初期化パラメータを設定する必要があります。

待機時間: 次のタイムアウトによって異なります。

パラメータ: なし

write complete waits

セッションはバッファが書き込まれるまで待機します。この書込みは標準エージングまたはインスタンス間コールによって発生します。

待機時間: 1秒

パラメータ

説明

file#

ロールバックされているトランザクションを含むロールバック・セグメントID。

block#

ロールバックされているトランザクションに設定されたトランザクション・フラグ(オプション)。

id

待機の理由。

writes stopped by instance recovery or database suspension

セッションは、インスタンス・リカバリを起動したインスタンスが完了するまでブロックされます。

待機時間: 5秒

パラメータ

説明

bythread#

ロールバックされているトランザクションを含むロールバック・セグメントID。

ourthread#

現行インスタンスのスレッド番号。

D Oracleエンキュー名

この付録では、Oracleエンキューを示します。エンキューは、データベース・リソースへのアクセスをシリアライズする共有メモリー構造体(ロック)です。エンキューは、セッションまたはトランザクションと対応付けることが可能です。エンキュー名は、DBA_LOCKおよびDBA_LOCK_INTERNALデータ・ディクショナリ・ビューのLOCK_TYPE列に表示されます。

リソースによってオブジェクトが一意に識別されます。このオブジェクトは、1つのインスタンス内(ローカル・リソース)またはインスタンス間(グローバル・リソース)で様々なセッションによってロックできます。各セッションがリソースをロックしようとする場合、そのリソースのエンキューを取得します。

注意:
エンキューおよびその定義は、リリースごとに変更されることがあります。

関連項目:
「DBA_LOCK_INTERNAL」および「DBA_LOCK」

次に、Oracleエンキューを示します。

- BL、バッファ・キャッシュ管理

- BR、バックアップおよびリストア

- CF、制御ファイル・トランザクション

- CI、インスタンス間コール起動

- CU、バインド・エンキュー

- DF、データ・ファイル

- DL、ダイレクト・ローダー索引作成

- DM、データベース・マウント

- DR、分散リカバリ・プロセス

- DW、SecureFiles

- DX、分散トランザクション

- FP、ファイル・オブジェクト

- FS、ファイル・セット

- HW、最高水位標ロック

- IN、インスタンス番号

- IR、インスタンス・リカバリ

- IS、インスタンス状態

- IV、ライブラリ・キャッシュ無効化

- JI、AJVスナップショット・リフレッシュ中に使用されるエンキュー

- JQ、ジョブ・キュー

- KK、REDOログ・キック

- KP、Oracle Data Pumpの起動プロセスと停止プロセスでの競合

- KO、複数のオブジェクトのチェックポイント

- L[A-P]、ライブラリ・キャッシュ・ロック

- LS、ログ開始またはログ・スイッチ

- MM、マウント定義

- MR、メディア・リカバリ

- N[A-Z]、ライブラリ・キャッシュ確保

- PE、ALTER SYSTEM SET PARAMETER = VALUE

- PF、パスワード・ファイル

- PI、パラレル・スレーブ

- PR、プロセス起動

- PS、パラレル・スレーブ同期化

- Q[A-Z]、行キャッシュ

- RO、オブジェクト再利用

- RT、REDOスレッド

- RW、行待機

- SC、システム変更番号

- SM、SMON

- SN、順序番号

- SQ、順序番号エンキュー

- SR、同期化レプリケーション

- SS、ソート・セグメント

- ST、領域管理トランザクション

- SV、順序番号値

- TA、トランザクション・リカバリ

- TC、スレッド・チェックポイント

- TE、表拡張

- TM、DMLエンキュー

- TO、一時表オブジェクト・エンキュー

- TS、一時セグメント(表領域を含む)

- TT、一時表

- TX、トランザクション

- UL、ユーザー定義ロック

- UN、ユーザー名

- US、ロールバック・セグメント、シリアライズ

- WL、書込み中REDOログ

- XA、インスタンス属性ロック

- XI、インスタンス登録ロック

- ZA、監査表を移動するときの排他ロック

E 統計情報の説明

この付録では、V$SESSTATおよびV$SYSSTAT動的パフォーマンス表に格納される統計情報について説明します。これらの統計情報は、パフォーマンス上の問題を特定して修正する場合に有効です。

この付録の内容は次のとおりです。

- 統計情報の表示

- 統計情報の説明

統計情報の表示

V$SESSTATビューには、現在接続中のセッションで有効な、セッション別の統計情報を示します。セッションが切断されると、そのセッションの統計情報はすべてV$SYSSTAT内で更新されます。統計値は、次のセッションで使用されるまでクリア状態です。

V$STATNAMEビューは、1つのOracleリリースに関するすべての統計情報を示します。

これらの統計情報の多くは、Oracleの内部設定に依存しているため、パッチ・リリースの間であっても通知なしに変更または削除される場合があります。アプリケーションを開発する際は、このことを考慮に入れ、統計情報の欠落または追加を許容できるようにコードを作成してください。

関連項目:
これらのビューの詳細は、「V$SESSTAT」、「V$STATNAME」および「V$SYSSTAT」を参照してください。

「次」ボタンをクリックすると、「統計情報の説明」のページに移動します。

統計情報の説明

この項では、V$SESSTATおよびV$SYSSTATビューに格納される統計情報について説明します。統計情報はアルファベット順に示します。

CLASS列には、1つ以上の統計クラスを表す数が含まれています。次のクラス番号が付加されます。

- 1 - ユーザー

- 2 - REDO

- 4 - エンキュー

- 8 - キャッシュ

- 16 - OS

- 32 - Real Application Clusters

- 64 - SQL

- 128 - デバッグ

たとえば、値が72のクラスは、SQL文およびキャッシュに関連する統計情報を表します。

TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合のみ移入される統計情報もあります。それらの統計情報は、右側の列に印が付いています。

表E-1 データベース統計情報の説明

名前

クラス

説明

TIMED_STATISTICS

application wait time

1

アプリケーションの待機クラスに属する待機の合計待機時間(100分の1秒単位)

background checkpoints completed

8

バックグラウンド・プロセスにより完了したチェックポイントの数。この統計は、バックグラウンド・プロセスがスレッド・チェックポイントを正常に通過すると増加する。

background checkpoints started

8

バックグラウンド・プロセスにより開始されたチェックポイントの数。新規のチェックポイントが不完全なチェックポイントをオーバーライドした場合またはチェックポイントが現在実行中の場合、この統計は、「background checkpoints completed」より大きくなることがある。統計には、REDOスレッドのチェックポイントのみが含められる。次のものは含められない。

- オフラインや開始バックアップなどの操作のための個別ファイルのチェックポイント

- フォアグラウンド(ユーザー要求)チェックポイント(たとえば、ALTER SYSTEM CHECKPOINT LOCAL文など)

background timeouts

128

バックグラウンド・プロセスが別のプロセスからなんらかの作業を行うように通知されたのではなく、バックグラウンド・プロセス自体がアラームを設定し、そのアラームがタイムアウトとなった回数。

branch node splits

128

値を追加挿入したため、索引ブランチ・ブロックが分割された回数

buffer is not pinned count

72

アクセスしたバッファが使用可能だった回数。内部デバッグにのみ有効。

buffer is pinned count

72

アクセスしたバッファが確保されていた回数。内部デバッグにのみ有効。

bytes received via SQL*Net from client

1

Oracle Net Servicesを介してクライアントから受信したバイトの合計数

bytes received via SQL*Net from dblink

1

Oracle Net Servicesを介してデータベース・リンクから受信したバイトの合計数

bytes sent via SQL*Net to client

1

フォアグラウンド・プロセスからクライアントへ送信したバイトの合計数

bytes sent via SQL*Net to dblink

1

データベース・リンクを介して送信したバイトの合計数

Cached Commit SCN referenced

128

内部デバッグにのみ有効

calls to get snapshot scn: kcmgss

32

スナップショット・システム変更番号(SCN)が割り当てられた回数。SCNはトランザクションの開始時に割り当てられる。

calls to kcmgas

128

新規のSCNを得るためのルーチンkcmgasのコール数

calls to kcmgcs

128

現在のSCNを得るためのルーチンkcmgcsのコール数

calls to kcmgrs

128

最新のSCNを得るためのルーチンkcsgrsのコール数

change write time

8

CURRENTブロックに対する変更のREDO書込みに要した経過時間(10ミリ秒)。

3

cleanouts and rollbacks - consistent read gets

128

ブロック・ロールバックおよびブロック・クリーンアウトの両方を要求する「consistent gets」の数。

関連項目: 「consistent gets」を参照。

cleanouts only - consistent read gets

128

ブロック・クリーンアウトのみ(ブロック・ロールバックではない)を要求する「consistent gets」の数。

関連項目: 「consistent gets」を参照。

cluster key scan block gets

64

クラスタ・スキャンで取得したブロックの数

cluster key scans

64

開始されたクラスタ・スキャンの数

cluster wait time

1

クラスタの待機クラスに属する待機の合計待機時間(100分の1秒単位)

cold recycle reads

8

最近使用した、高速エージング方法でのリサイクル・キャッシュを介して読み取られたバッファの件数

commit cleanout failures: block lost

8

コミット時にクリーンアウトを試行したが、強制書込みまたは置換、CURRENTの切替えが原因で、正しいブロックが検出できなかった回数

commit cleanout failures: buffer being written

8

コミット時にクリーンアウトを試行したが、バッファが現在書込み中だった回数

commit cleanout failures: callback failure

8

クリーンアウト・コールバック関数がFALSEを戻した回数

commit cleanout failures: cannot pin

8

コミット・クリーンアウトを実行したが、ブロックを確保せずに失敗した合計回数

commit cleanout failures: hot backup in progress

8

コミット時にブロック・クリーンアウトを試行したが、ホット・バックアップ中だった回数。ブロックのイメージをログに記録しないと、バッファは使用できない。

commit cleanout failures: write disabled

8

コミット時にブロック・クリーンアウトを実行したが、データベースへの書込みが一時的に禁止されていた回数

commit cleanouts

8

コミット時にブロック・クリーンアウトを実行した合計回数

commit cleanouts successfully completed

8

コミット時にブロック・クリーンアウトが正常に完了した回数

commit nowait performed

1

実際に実行された非同期コミットの数。これらのコミットは、コミットREDOがフラッシュされてディスクに書き込まれるまで待機しないで戻された。

commit nowait requested

1

SQLまたはOCIトランザクション管理APIを使用して作成された、待機なしコミット要求または非同期コミット要求の数

Commit SCN cached

128

コミット操作のシステム変更番号がキャッシュされた回数

commit wait/nowait performed

1

実際に実行された非同期/同期コミットの数

commit wait/nowait requested

1

SQLまたはOCIトランザクション管理APIを使用して作成された、待機なし/待機コミットの数

commit wait performed

1

実際に実行された同期コミットの数。これらのコミットは、コミットREDOがフラッシュされてディスクに書き込まれるまで待機してから戻された。

commit wait requested

1

SQLまたはOCIトランザクション管理APIを使用して作成された、待機コミット要求または同期コミット要求の数

concurrency wait time

1

同時実行性の待機クラスに属する待機の合計待機時間(100分の1秒単位)

consistent changes

8

ブロック上で読取り一貫性を実行するために、ユーザー・プロセスがロールバック・エントリを適用した回数

作業中に一貫した変更が大量に生成される場合、作業負荷はリソースを大量にコンシュームすることがある。この統計の値は、「consistent gets」統計に関連して、小さい必要がある。

consistent gets

8

ブロックの読取り一貫性が要求された回数。

関連項目: 「consistent changes」および「session logical reads」統計を参照。

consistent gets direct

8

バッファ・キャッシュをバイパスして(たとえば、ダイレクト・ロード操作)ブロックの読取り一貫性が要求された回数。これは、consistent gets統計値のサブセットである。

consistent gets from cache

8

バッファ・キャッシュからブロックの読取り一貫性が要求された回数。これは、consistent gets統計値のサブセットである。

CPU used by this session

1

ユーザー・コールの開始から終了までにセッションが使用するCPU時間(10ミリ秒)。ユーザー・コールが10ミリ秒以内に完了する場合、ユーザー・コールの開始および終了時刻は同じになり、この統計には0ミリ秒が追加される。

オペレーティング・システムによるレポートにも同様の問題が発生する場合がある。この問題は、コンテキスト・スイッチによる影響を多く受けるシステムの場合に多く見られる。

3

CPU used when call started

128

コールの起動時に使用されるCPU時間

関連項目: 「CPU used by this session」を参照。

3

CR blocks created

8

CR(読取り一貫性)ブロックを作成するためにクローン作成されるCURRENTブロックの数。クローンが作成されるのは、主にそのバッファが非互換モードに保持されているときである。

current blocks converted for CR

8

CR状態に変換されるCURRENTブロックの数

cursor authentications

128

操作の実行中に行われる権限チェックの数

data blocks consistent reads - undo records applied

128

読取り一貫性を目的にロールバックされたデータ・ブロックに適用されるUNDOレコードの数

db block changes

8

この統計は「consistent changes」と密接に関連しており、更新または削除操作の一部としてSGA内のすべてのブロックに対して行われた変更の合計数を示す。これらの変更はREDOログ・エントリを生成するため、トランザクションがコミットされると、データベースへの変更が確定する。

これは、データベースの合計作業量に近い値である。この統計情報は、バッファが使用されている割合を示す(1トランザクション当たり、1秒当たりなどで示す)。

db block gets

8

CURRENTブロックが要求された回数

関連項目: 「consistent gets」を参照。

db block gets direct

8

バッファ・キャッシュをバイパスして(たとえば、ダイレクト・ロード操作)CURRENTブロックが要求された回数。これは、db block gets統計値のサブセットである。

db block gets from cache

8

バッファ・キャッシュからCURRENTブロックが要求された回数。これは、db block gets統計値のサブセットである。

DBWR checkpoint buffers written

8

チェックポイントに書き込まれたバッファ件数

DBWR checkpoints

8

キャッシュをスキャンしてチェックポイントまたはリカバリの終了がマークされたブロックをすべて書き込むようにDBWRが要求された回数。この統計は常に、「background checkpoints completed」よりも大きくなる。

DBWR lru scans

8

書込み用バッファを検出するために、DBWRがLRUキューをスキャンする回数。この回数には、別の目的(チェックポイントなど)のために書き込まれているバッチを充填するためのスキャン回数も含まれる。

DBWR revisited being-written buffer

8

DBWRが書込み用にバッファを保存しようとし、そのバッファがすでに書込みバッチに存在した回数。この統計は、DBWRがバッチを充填するために必要な作業のうち、無駄な作業量の程度を示す。

多くのソースが書込みバッチに関わる。異なるソースからの同じバッファを書込みバッチに追加しようとする場合、初回以外のすべての試行は、バッファがすでに書込み済にマークされているので、無駄になる。

DBWR transaction table writes

8

DBWRによって書き込まれるロールバック・セグメント・ヘッダーの数。この統計は、ユーザー・プロセスを書込み完了まで待機させる、書き込まれたホット・バッファ件数を示す。

DBWR undo block writes

8

DBWRによって書き込まれるロールバック・セグメント・ブロックの数

DDL statements parallelized

32

パラレル実行されたDDL文の数

deferred (CURRENT) block cleanout applications

128

通常は、カレントを取得し、変更が伴なうとクリーンアウト・レコードが遅延される回数

DFO trees parallelized

32

シリアル実行計画がパラレル計画に変換された回数

dirty buffers inspected

8

再利用するバッファを検索中に、ユーザー・プロセスが検出した使用済バッファの件数

DML statements parallelized

32

パラレル実行されたDML文の数

enqueue conversions

4

表または行ロック状態の変換の合計数

enqueue deadlocks

4

別のセッション内での表または行ロック間のデッドロックの合計数

enqueue releases

4

解放された表または行ロックの合計数

enqueue requests

4

取得された表または行ロックの合計数

enqueue timeouts

4

完了する前にタイムアウトした表および行ロック(取得および変換)の合計数

enqueue waits

4

エンキューが遅延されたために、エンキュー変換または取得中に発生した待機の合計数

exchange deadlocks

8

プロセスが2つのバッファの交換時に潜在的デッドロックを検出して、再起動可能な内部エラーを発行した回数。交換を実行する操作は索引スキャンのみ。

execute count

64

SQL文を実行するコール(ユーザー・コールおよび再帰コール)の合計数

flash cache eviction: aged out

8

フラッシュ・キャッシュ・バッファが、フラッシュ・キャッシュで無効にされた。

flash cache eviction: buffer pinned

8

フラッシュ・キャッシュ・バッファが、オブジェクトまたは範囲の再利用などのために無効にされた。フラッシュ・キャッシュ・バッファは、消去時に使用されていた。

flash cache eviction: invalidated

8

フラッシュ・キャッシュ・バッファが、オブジェクトまたは範囲の再利用などのために無効にされた。フラッシュ・キャッシュ・バッファは、消去時に使用されていなかった。

flash cache insert skip: corrupt

8

バッファが破損していたため、インメモリー・バッファは、フラッシュ・キャッシュへの挿入がスキップされた。

flash cache insert skip: DBWR overloaded

8

DBWRが別のバッファへの書込みでビジー状態であったため、インメモリー・バッファは、フラッシュ・キャッシュへの挿入がスキップされた。

flash cache insert skip: exists

8

インメモリー・バッファがすでにフラッシュ・キャッシュに存在するため、フラッシュ・キャッシュへの挿入がスキップされた。

flash cache insert skip: modification

8

インメモリー・バッファが変更中であったため、フラッシュ・キャッシュへの挿入がスキップされた。

flash cache insert skip: not current

8

インメモリー・バッファが現行の内容ではないため、フラッシュ・キャッシュへの挿入がスキップされた。

flash cache insert skip: not useful

8

保持しておくことが有用ではないタイプのバッファであったため、インメモリー・バッファは、フラッシュ・キャッシュへの挿入がスキップされた。

flash cache inserts

8

フラッシュ・キャッシュに挿入されたインメモリー・バッファの合計数

flashback log write bytes

2

RVWRによってフラッシュバック・データベース・ログに書き込まれたフラッシュバック・データベース・データの合計サイズ(バイト)

flashback log writes

2

RVWRによるフラッシュバック・データベース・ログへの書込みの合計数

free buffer inspected

8

再利用可能バッファを検索するために、LRUキューの終わりからスキップされたバッファの件数。この統計と「dirty buffers inspected」の差は、次の理由で使用できなかったバッファの件数を示す。(1)バッファにユーザー(待機中)がいた(2)読取りまたは書込み中だった(3)バッファがビジー状態だった(4)急速エージングの後で書き込む必要があった

free buffer requested

8

再利用または使用可能バッファに、ブロックの作成またはロードを要求した回数

global cache blocks corrupt

40

Oracle Real Application Clustersの場合のみ: インターコネクト中に破損またはチェックサム障害が発生したブロックの数

global cache convert time

40

Oracle Real Application Clustersの場合のみ: ロック変換中の合計経過時間

global cache convert timeouts

40

グローバル・キャッシュ・タイムアウト内のロック変換の回数

global cache converts

40

グローバル・キャッシュ内のロック変換数

global cache cr block log flushes

40

CRブロックのログ・フラッシュ数

global cache cr block log flush time

40

BSPプロセスが、構成されたCRブロックを送信した後のログ・フラッシュにかかる合計時間。この統計を「global cache cr blocks served」で割ると、1CRブロック当たりのログ・フラッシュ時間が算出される。

global cache cr block receive time

40

フォアグラウンド・プロセスがインターコネクト経由で送信されるCRブロックを待機した合計時間。この統計を「global cache cr blocks received」で割ると、1ブロック当たりの待機時間が算出される。

global cache cr block send time

40

BSPプロセスが、構成されたCRブロックを送信するために必要な合計時間。この統計を「global cache cr blocks served」で割ると、1CRブロック当たりの送信時間が算出される。

global cache cr block serve time

40

BSPプロセスがCRブロックを構成するために必要な合計時間。この統計を「global cache cr blocks served」で割ると、1CRブロック当たりの構成時間が算出される。

global cache cr blocks received

40

受信したブロックの合計数

global cache cr blocks served

40

BSPプロセスによって構成されたブロックの合計数

global cache cr requests blocked

40

フォアグラウンドがCRブロックの要求を試みて失敗した回数

global cache cr timeouts

40

フォアグラウンド・プロセスがタイムアウトの要求時に、CRブロックを要求した回数

global cache defers

40

ロックが要求された回数およびロック・ホルダーがリリースを遅延した回数

global cache freelist waits

40

バッファより少ないロック要素で構成されているシステム。フォアグラウンドがロック要素を待機する必要があった回数。

global cache get time

40

待機の合計時間。この値を「global cache gets」で割ると、1つの要求当たりの待機時間が算出される。

global cache gets

40

取得されたロックの数

global cache prepare failures

40

インターコネクト転送の準備中に障害が発生した回数

global enqueue get time

32

すべての同期および非同期のグローバル・エンキュー取得および変換の合計経過時間(10ミリ秒)

global enqueue gets async

32

非同期グローバル・エンキュー取得および変換の合計数

global enqueue gets sync

32

同期グローバル・エンキュー取得および変換の合計数

global enqueue releases

32

同期グローバル・エンキュー解除の合計数

global enqueue CPU used by this session

32

ユーザー・コールの開始から終了までに、あるセッションで同期および非同期のグローバル・エンキュー・アクティビティにより使用されたCPU時間(10ミリ秒)。ユーザー・コールが10ミリ秒以内に完了する場合、ユーザー・コールの開始および終了時刻は同じになり、この統計には0ミリ秒が追加される。

hot buffers moved to head of LRU

8

ホット・バッファが置換リストの終わりに達すると、ホット・バッファは、再利用されないように、リストの先頭に戻される。この統計は、このような移動回数を示す。

immediate (CR) block cleanout applications

128

読取り一貫性要求中にクリーンアウト・レコードが即座に適用される回数

immediate (CURRENT) block cleanout applications

128

カレント取得時にクリーンアウト・レコードが即座に適用される回数。この統計を「deferred (CURRENT) block cleanout applications」と比較する。

index fast full scans (direct read)

64

ダイレクト読取りを使用して起動される高速全体スキャン数

index fast full scans (full)

64

セグメント全体に対して起動される高速全体スキャン数

index fast full scans (rowid ranges)

64

指定されたROWIDエンドポイントで起動される高速全体スキャン数

instance recovery database freeze count

32

インスタンス・リカバリ時にデータベースがフリーズされた回数

kcmccs called get current scn

32

SCNを確認するためにカーネルがCURRENT SCNを取得した回数

kcmgss read scn without going to DLM

32

分散ロック・マネージャ(DLM)に移動せずにカーネルがスナップショットSCNを取得した回数

kcmgss waited for batching

32

データベース・プロセスがスナップショットSCNを待機してブロックされた回数

leaf node splits

128

値を追加挿入したため、索引リーフ・ノードが分割された回数

lob reads

8

セッション/システムで実行されたLOB API読取り操作数。1回のLOB API読取りが、複数回の物理/論理ディスク・ブロック読取りに相当する場合もあります。

lob writes

8

セッション/システムで実行されたLOB API書込み操作数。1回のLOB API書込みが、複数回の物理/論理ディスク・ブロック書込みに相当する場合もあります。

lob writes unaligned

8

開始オフセットまたはバッファ・サイズがLOBの内部チャンク・サイズに位置揃えされていない、LOB API書込み操作数。書込みがチャンク境界に位置揃えされていると、書込み操作は最も効率よく実施される。LOBの内部チャンク・サイズは、LOB API(たとえば、DBMS_LOB.GETCHUNKSIZE()など)から利用できる。

logons cumulative

1

インスタンス開始以降のログオンの合計数。V$SYSSTATでのみ有効。ログインしたすべてのプロセスのインスタンス概要が提供される。

logons current

1

カレント・ログインの合計数。V$SYSSTATでのみ有効。

messages received

128

バックグラウンド・プロセスに送信および受信されたメッセージの数

messages sent

128

バックグラウンド・プロセスに送信および受信されたメッセージの数

native hash arithmetic execute

64

Oracle NUMBERではなく、システム固有の計算式を使用して実行されたハッシュ操作数

native hash arithmetic fail

64

Oracle NUMBERでの実行が必要なハッシュ操作に、システム固有の計算式を使用して実行したために失敗したハッシュ操作数

next scns gotten without going to DLM

32

分散ロック・マネージャまたはサーバーなしで取得したシステム変更番号の数

no buffer to keep pinned count

72

バッファのビジットを試みた回数が、予想していた場所でバッファが検出されなかった回数。「buffer is not pinned count」および「buffer is pinned count」と同様、この統計は内部デバッグにのみ有効。

no work - consistent read gets

128

ブロック・クリーンアウトおよびブロック・ロールバックを要求しない「consistent gets」の数。

関連項目: 「consistent gets」を参照。

opened cursors cumulative

1

V$SYSSTATの場合: インスタンス開始以降にオープンされたカーソルの合計数。

V$SESSTATの場合: セッション開始以降のオープン・カーソルの合計数。

opened cursors current

1

現行のオープン・カーソルの合計数

opens of replaced files

8

プロセス・ファイル・キャッシュ内に存在しなくなったために再オープンが必要だったファイルの合計数

opens requiring cache replacement

8

プロセス・ファイル・キャッシュ内のカレント・ファイルをクローズさせたファイル・オープンの合計数

OS All other sleep time

16

データ・セグメント内での欠落(「OS Data page fault sleep time」を参照)、カーネル・ページ・フォルト(「OS Kernel page fault sleep time」を参照)、テキスト・セグメント内の欠落(「OS Text page fault sleep time」を参照)またはOSロック・オブジェクトの待機(「OS User lock wait sleep time」を参照)以外を原因とするスリープ時間。割当ての解除などがこの原因となる。

OS Chars read and written

16

読取りおよび書込みのバイト数

OS Data page fault sleep time

16

データ・セグメント内の欠落のためのスリープ時間

OS Input blocks

16

読取りI/Oの数

OS Involuntary context switches

16

オペレーティング・システムによって切り替えられるコンテキストの数

OS Kernel page fault sleep time

16

OSカーネル・ページ・フォルトのためのスリープ時間

OS Major page faults

16

I/Oが行われたページ・フォルトの数

OS Messages received

16

受信されたメッセージの数

OS Messages sent

16

送信されたメッセージの数

OS Minor page faults

16

I/Oが行われなかったページ・フォルトの数

OS Other system trap CPU time

16

システム・トラップ(システム・コールとは異なる)を処理する合計時間

OS Output blocks

16

書込みI/Oの数

OS Process heap size

16

プロセスに割り当てられるメモリーの領域サイズ。通常、malloc( )によって取得されるメモリーを示す。

OS Process stack size

16

プロセス・スタック・セグメントのサイズ

OS Signals received

16

受信されたシグナルの数

OS Swaps

16

スワップ・ページの数

OS System call CPU time

16

システム・モードでの実行に費やした合計時間

OS System calls

16

システム・コールの数

OS Text page fault sleep time

16

テキスト・セグメント内の欠落のためのスリープ時間

OS User level CPU time

16

ユーザー・モードでの実行に費やした合計時間

OS User lock wait sleep time

16

OSロック・オブジェクト待機中のスリープ合計時間

OS Voluntary context switches

16

自発的なコンテキスト切替えの数(たとえば、プロセスがSLEEP( )システム・コールによるCPUを断念した場合)

OS Wait-cpu (latency) time

16

CPUが使用可能になるのを待機する間のスリープ時間

Parallel operations downgraded 1 to 25 pct

32

パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なため並列度が減少した回数

Parallel operations downgraded 25 to 50 pct

32

パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なため並列度が減少した回数

Parallel operations downgraded 50 to 75 pct

32

パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なため並列度が減少した回数

Parallel operations downgraded 75 to 99 pct

32

パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なため並列度が減少した回数

Parallel operations downgraded to serial

32

パラレル実行が要求されたが、パラレル実行サーバーが不十分なため、シリアルで実行された回数

Parallel operations not downgraded

32

パラレル実行が、要求された並列度で実行された回数

parse count (hard)

64

解析コール(実解析)の合計数。ハード解析は、作業ヒープおよびその他のメモリー構造体を割り当てた後に解析ツリーを構築することを要求するため、メモリー使用の面から考えて、非常にコストの高い操作である。

parse count (describe)

64

describeカーソルに対する解析コールの合計数。この操作は、ハード解析よりもコストが低く、ソフト解析よりもコストが高い。

parse count (total)

64

解析コール(ハード、ソフトおよびdescribe)の合計数。ソフト解析は、共有プール内にすでに存在するオブジェクトで、基礎を形成するオブジェクト上での権限が変更されていないかを確認するためのチェックである。

parse time cpu

64

解析(ハードおよびソフト)で使用された合計CPU時間(10ミリ秒)

3

parse time elapsed

64

解析の合計経過時間(10ミリ秒)。解析リソースの合計待機時間は、この統計の値から「parse time cpu」 の値を引いて算出される。

3

physical read bytes

8

アプリケーション・アクティビティのみ(他のインスタンス・アクティビティは含まれない)によるディスク読取りの合計サイズ(バイト)。

physical read flash cache hits

8

ディスクのかわりにフラッシュ・キャッシュから読取りを行った合計数

physical read IO requests

8

1つの要求で1つ以上のデータベース・ブロックを読み取るアプリケーション・アクティビティ(主にバッファ・キャッシュおよびダイレクト・ロード操作)の読取り要求の数。これは、physical read total IO requests統計のサブセットである。

physical read requests optimized

8

データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュまたはExadataスマート・フラッシュ・キャッシュから1つ以上のデータベース・ブロックを読み取った読取り要求の数。

physical read total bytes

8

すべてのデータベース・インスタンス・アクティビティ(アプリケーション読取り、バックアップとリカバリおよびその他のユーティリティを含む)によるディスク読取りの合計サイズ(バイト)。この値とphysical read bytesとの差を求めることによって、アプリケーション以外のワークロードによる合計読取りサイズ(バイト)がわかる。

physical read total IO requests

8

インスタンス・アクティビティ(アプリケーション、バックアップとリカバリおよびその他のユーティリティを含む)のために1つ以上のデータベース・ブロックを読み取る読取り要求の数。この値とphysical read total multi block requestsとの差を求めることによって、単一ブロック読取り要求の合計数がわかる。

physical read total multi block requests

8

インスタンス・アクティビティ(アプリケーション、バックアップとリカバリおよびその他のユーティリティを含む)のために1つの要求で2つ以上のデータベース・ブロックを読み取るOracleインスタンス読取り要求の合計数。

physical reads

8

ディスクから読み込まれたデータ・ブロックの合計数。この統計にはプロセス・プライベート・バッファへの読取りも含まれるため、physical reads directとphysical reads cacheの合計値よりも大きくなることがある。

physical reads cache

8

ディスクからバッファ・キャッシュに読み取られたデータ・ブロックの合計数。これは、physical reads統計のサブセットである。

physical reads cache prefetch

8

事前にフェッチされた連続および不連続ブロックの数。

physical reads direct

8

バッファ・キャッシュをバイパスしてディスクから直接読み込んだ読取りの数。たとえば、高帯域幅での集中的なデータ操作(パラレル実行など)では、ディスク・ブロックを読み取るとき、バッファ・キャッシュがバイパスされる。これによって、転送率が最大化され、バッファ・キャッシュ内に存在する共有データ・ブロックの早期エージングが防止される。

physical reads direct (lob)

8

LOBについて直接読み取られたバッファの数

physical reads direct temporary tablespace

8

一時表領域から直接読み取られたバッファの数

physical reads for flashback new

8

フラッシュバック・データベースが使用可能なときに、ブロックを新しくする(完全に新規の変更用にデータ・ブロックを準備する)ために読み取られたブロックの数

physical reads prefetch warmup

8

バッファ・キャッシュの自動プリウォーム中にディスクから読み取られたデータ・ブロックの数。

physical write bytes

8

データベース・アプリケーション・アクティビティ(他のインスタンス・アクティビティは含まれない)によるディスク書込みの合計サイズ(バイト)。

physical write IO requests

8

1つの要求で1つ以上のデータベース・ブロックを書き込んだアプリケーション・アクティビティ(主にバッファ・キャッシュおよびダイレクト・ロード操作)の書込み要求の数。

physical write total bytes

8

データベース・インスタンス(アプリケーション・アクティビティ、バックアップとリカバリおよびその他のユーティリティを含む)によるディスク書込みの合計サイズ(バイト)。この値とphysical write bytesとの差を求めることによって、アプリケーション以外のワークロードによる合計書込みサイズ(バイト)がわかる。

physical write total IO requests

8

インスタンス・アクティビティ(アプリケーション・アクティビティ、バックアップとリカバリおよびその他のユーティリティを含む)により1つ以上のデータベース・ブロックを書き込んだ書込み要求の数。この値とphysical write total multi block requestsとの差を求めることによって、単一ブロック書込み要求の数がわかる。

physical write total multi block requests

8

インスタンス・アクティビティ(アプリケーション・アクティビティ、バックアップとリカバリおよびその他のユーティリティを含む)のために1つの要求で2つ以上のデータベース・ブロックをディスクに書き込んだOracleインスタンス書込み要求の合計数。

physical writes

8

ディスクから書き込まれたデータ・ブロックの合計数。この統計値は、physical writes directとphysical writes from cacheの合計値と等しくなる。

physical writes direct

8

バッファ・キャッシュを(ダイレクト・ロード操作で)バイパスしてディスクへ直接書き込んだ書込みの数

physical writes direct (lob)

8

LOBについて直接書き込まれたバッファの数

physical writes direct temporary tablespace

8

一時表領域について直接書き込まれたバッファの数

physical writes from cache

8

バッファ・キャッシュからディスクに書き込まれたデータ・ブロックの合計数。これは、physical writes統計のサブセットである。

physical writes non checkpoint

8

チェックポイントの発生以外の理由によるバッファへの書込み回数。FAST_START_IO_TARGETパラメータの設定によって発生するI/Oオーバーヘッドを判断するためのメトリックとして使用され、リカバリI/Oを制限する。(FAST_START_IO_TARGETは、非推奨のパラメータであることに注意。)この統計は、チェックポイントが発生しなかった書込み数を示す。「physical writes」の値からこの値を引くと、チェックポイントの追加I/Oの数が算出される。

pinned buffers inspected

8

ユーザー・プロセスが、再利用するバッファを検索する置換リストの終わりをスキャンしているときに、確保済またはユーザーが確保を待機中のコールド・バッファを検出した回数。コールド・バッファを頻繁に確保する必要がないので一般的ではない。

prefetched blocks aged out before use

8

事前にフェッチされたが、使用する前に古くなった連続および不連続ブロックの数

process last non-idle time

128

このプロセスが実行された最後のとき

3

PX local messages recv'd

32

カレント・セッションのローカル・インスタンス内で、パラレル実行用に受信したローカル・メッセージの数

PX local messages sent

32

カレント・セッションのローカル・インスタンス内で、パラレル実行用に送信したローカル・メッセージの数

PX remote messages recv'd

32

カレント・セッションのローカル・インスタンス内で、パラレル実行用に受信したリモート・メッセージの数

PX remote messages sent

32

カレント・セッションのローカル・インスタンス内で、パラレル実行用に送信したリモート・メッセージの数

queries parallelized

32

パラレル実行されたSELECT文の数

recovery array read time

8

リカバリ中のI/Oの経過時間

recovery array reads

8

リカバリ中に実行された読取りの数

recovery blocks read

8

リカバリ中に読み込まれたブロックの数

recovery blocks read for lost write detection

8

リカバリ中に欠落した書込みチェックのために読み込まれたブロックの数。

recovery blocks skipped lost write checks

8

リカバリ中に欠落した書込みチェックをスキップしたブロック読取りレコードの数。

recursive calls

1

ユーザーおよびシステム・レベルの両方で生成された再帰コールの数。Oracleは内部処理に使用する表を管理する。これらの表に変更を加える必要がある場合、Oracle内部でSQL文が生成され、再帰コールを生成する。

recursive cpu usage

1

非ユーザー・コール(再帰コール)により使用された合計CPU時間。ユーザー・コールで使用したCPU時間は、「CPU used by this session」 の値からこの値を引いて算出する。

redo blocks checksummed by FG (exclusive)

2

生成しているフォアグラウンド・プロセスでチェックサムが行われた排他的REDOブロックの数。排他的REDOブロックとは、REDOの内容全体が1つのREDOエントリに属するブロックのことである。

redo blocks checksummed by LGWR

2

LGWRによってチェックサムが行われたREDOブロックの数。

redo blocks written

2

書き込まれたREDOブロックの合計数。この統計を「redo writes」で割ると、1書込み当たりのブロックの数が算出される。

redo buffer allocation retries

2

REDOバッファ内の領域の割り当てに必要な再試行の合計数。REDOライターの進度が低下するか、またはログ・スイッチなどのイベントが発生しているため、再試行が必要。

redo entries

2

REDOログ・バッファにコピーされるREDOエントリの回数

redo entries for lost write detection

2

ログ・バッファにコピーされるブロック読取りレコードの回数。

redo log space requests

2

アクティブ・ログ・ファイルが満杯であるため、REDOログ・エントリにディスク領域が割り当てられるまでOracleが待機する必要のある回数。このような領域は、ログ・スイッチの実行により作成される。

ログ・ファイルが、SGAのサイズまたは作業負荷のコミット率に対して小さい場合、問題が発生する可能性がある。Oracleでは、ログ・スイッチが発生する場合、新しいログ・ファイルへの切替え前にコミットされたすべての使用済バッファをディスクに書き込んでおく必要がある。大きなSGAが使用済バッファで一杯であり、REDOログ・ファイルが小さい場合には、DBWRによって使用済バッファがディスクに書き込まれるまで待機した後にのみ、ログ・スイッチを継続できる。

V$SESSION_WAIT内のログ・ファイル領域およびログ・ファイル領域スイッチ待機イベントも検査する。

redo log space wait time

2

「redo log space requests」の合計経過時間(10ミリ秒)

3

redo ordering marks

2

同じブロックを使用する別のスレッドで生成されたレコードより大きいSCNをREDOレコードに与えるため、システム変更番号が割り当てられた回数

redo size

2

生成されたREDOの合計バイト数

redo size for lost write detection

2

生成されたブロック読取りレコードの合計バイト数。

redo synch time

8

すべての「redo synch writes」コールの合計経過時間(10ミリ秒)

3

redo synch writes

8

REDOが強制的にディスクに書き込まれた回数(通常は、トランザクションのコミットのため)。ログ・バッファはLGWRが定期的にフラッシュする循環バッファである。通常は、生成されログ・バッファにコピーされるREDOを即時にディスクにフラッシュする必要はない。

redo wastage

2

書込みによって、REDOブロックを完全に一杯にする必要があったため、浪費されたバイト数。データベース・バッファへの書込みまたはログのスイッチを可能にするために、早期の書込みを行ってトランザクションをコミットすることが必要となる場合がある。

redo write broadcast ack count

2

対応するログ書込みが完了するまでにコミット・ブロードキャスト確認応答が受信されなかった回数。Oracle RACにのみ該当。

redo write broadcast ack time

2

ログ書込みの待機時間を超えるコミットでのブロードキャストに関連する待機時間の合計(マイクロ秒)。Oracle RACにのみ該当。

3

redo write time

2

REDOログ・バッファからカレントREDOログ・ファイルへの書込みの合計経過時間(10ミリ秒)。

3

redo writes

2

LGWRによるREDOログ・ファイルへの書込みの合計数。「redo blocks written」をこの統計で割った数は、書込みブロック当たりの数と同じ。

remote instance undo block writes

40

別のインスタンスが読み込めるように、インスタンスがロールバック・セグメントに書き込んだ回数

remote instance undo header writes

40

別のインスタンスが読み込めるように、インスタンスがそのUNDOヘッダー・ブロックに書き込んだ回数

rollback changes - undo records applied

128

ユーザー要求のロールバック変更に適用されるUNDOレコードの数(読取り一貫性ロールバックではない)

rollbacks only - consistent read gets

128

ブロック・クリーンアウトではなく、ブロック・ロールバックのみを要求する「consistent gets」の数。

関連項目: 「consistent gets」を参照。

rows fetched via callback

64

コールバック経由でフェッチした行。主に内部デバッグに有効。

serializable aborts

1

シリアライズ可能分離レベルにあるSQL文が異常終了する必要があった回数

session connect time

1

セッションの接続時間(10ミリ秒)。この値は、V$SESSTATでのみ有効。これは、このセッションへのログインが発生した時点の実時間である。

3

session cursor cache count

64

キャッシュに入れられたカーソルの合計数。この統計は、SESSION_CACHED_CURSORSが1以上の場合のみ増分される。この統計情報は、V$SESSTATで最も有効。V$SESSTATでのこの統計値がSESSION_CACHED_CURSORSパラメータの設定値と近い場合、パラメータの値を増やす必要がある。

session cursor cache hits

64

セッション・カーソル・キャッシュにおけるヒットの数。ヒットとは、SQL文(再帰的SQLを含む)またはPL/SQL文を再解析する必要がなかったことを意味する。実際に発生した解析数は、「parse count (total)」の値からこの統計値を引いて算出する。

session logical reads

1

db block getsとconsistent getsの合計。この統計には、バッファ・キャッシュまたはプロセス・プライベート・メモリーからのデータベース・ブロックの論理読取りが含まれる。

session pga memory

1

セッションのカレントPGAサイズ。V$SESSTATでのみ有効で、V$SYSSTATでは無効。

session pga memory max

1

セッションの最大PGAサイズ。V$SESSTATでのみ有効で、V$SYSSTATでは無効。

session stored procedure space

1

セッションがストアド・プロシージャのために使用しているメモリーの量

session uga memory

1

セッションのカレントUGAサイズ。V$SESSTATでのみ有効で、V$SYSSTATでは無効。

session uga memory max

1

セッションの最大UGAサイズ。V$SESSTATでのみ有効で、V$SYSSTATでは無効。

shared hash latch upgrades - no wait

8

共有ハッシュ・ラッチ・アップグレードは、ハッシュ・ラッチが共有モードから排他モードにアップグレードされる際に発生する。この統計は、アップグレードが即時に完了した回数を示す。

shared hash latch upgrades - wait

8

共有ハッシュ・ラッチ・アップグレードは、ハッシュ・ラッチが共有モードから排他モードにアップグレードされる際に発生する。この統計は、アップグレードが即時に完了しなかった回数を示す。

shared io pool buffer get failure

128

インスタンスの起動時以降に共有I/Oプールから取得した障害のあるバッファ数。

shared io pool buffer get success

128

インスタンスの起動時以降に共有I/Oプールから取得した正常なバッファ数。

sorts (disk)

64

1回以上のディスク書込みを必要としたソート操作数

ディスクへのI/Oを必要とするソートでは、大量のリソースが使用される。初期化パラメータSORT_AREA_SIZEのサイズを大きくしてみる。詳細は、「SORT_AREA_SIZE」を参照してください。

sorts (memory)

64

メモリー内で完全に実行され、ディスク書込みを必要としないソート操作数

メモリー・ソートはどうしても必要なときにのみ実行する。通常の場合、ソートは表結合SQL操作での選択条件指定によって実行される。

sorts (rows)

64

ソートされた行の合計数

SQL*Net roundtrips to/from client

1

クライアントとの間で送受信した、Oracle Net Servicesのメッセージの合計数

SQL*Net roundtrips to/from dblink

1

データベース・リンクを介して送受信した、Oracle Net Servicesのメッセージの合計数

summed dirty queue length

8

各書込み要求後の使用済LRUキューの長さの合計。書込み完了後のキューの長さの平均は、この値を書込み要求の値で割って算出される。

switch current to new buffer

8

CURRENTブロックが、元のバッファ内のCRブロックから異なるバッファへ移動された回数

table fetch by rowid

64

ROWIDを使用してフェッチされる行数(通常、索引からリカバリされる)

通常、表スキャンの実行は、非最適問合せまたは索引なしの表のいずれかを意味する。したがって、この統計値はアプリケーション内で問合せの最適化および索引の提供を行うたびに増加する。

table fetch continued row

64

フェッチ中に検出された連鎖または移行行の数

複数のブロックにわたる行を取り出すと、アクセスする必要のあるブロック数に応じた係数分だけ論理I/Oが増加する。エクスポートと再インポートによってこの問題を回避できる。記憶域パラメータPCTFREEおよびPCTUSEDの設定を評価する。行がデータベース・ブロックより大きい場合(たとえば、LONGデータ型を使用していて、行が極端に大きい場合)、この問題は解決できない。

table scan blocks gotten

64

スキャン操作中に、Oracleは各行を順番に取り出す。この統計情報は、スキャン中に検出されたブロックの数をカウントする。

この統計情報は、スキャンのためにバッファ・キャッシュから取得する必要があったデータベース・ブロックの数を示す。このパラメータの値を「consistent gets」の値と比較すると、スキャンに関連する読取り一貫性アクティビティの割合が判明する。

table scan rows gotten

64

スキャン操作中に処理される行数

table scans (cache partitions)

64

CACHEオプションを使用可能にした表で実行された範囲スキャンの数

table scans (direct read)

64

直接読取りによって(バッファ・キャッシュをバイパスして)実行された表スキャンの数

table scans (long tables)

64

短い表の基準を満たさない表として、長い(あるいは短い)表を定義できる。短い表の説明を、「table scans (short tables)」に示す。

table scans (rowid ranges)

64

パラレル問合せ中に、指定されたROWIDの範囲で処理される表スキャンの数

table scans (short tables)

64

オプティマイザ・ヒントがOracleの行ソース・アクセス・レイヤーまで下降することによって、長い表を(逆に短い表も)定義できる。表でCACHEオプションを設定しておく必要がある。

total file opens

8

インスタンスが実行しているファイル・オープンの合計数。データベース上での作業を実行するために、各プロセスは多数のファイル(制御ファイル、ログ・ファイル、データベース・ファイル)を必要とする。

transaction lock background get time

128

内部デバッグにのみ有効

transaction lock background gets

128

内部デバッグにのみ有効

transaction lock foreground requests

128

内部デバッグにのみ有効

transaction lock foreground wait time

128

内部デバッグにのみ有効

transaction rollbacks

128

正常にロールバックされるトランザクション数

transaction tables consistent read rollbacks

128

ロールバック・セグメント・ヘッダーが、CRブロックを作成するためにロールバックされる回数

transaction tables consistent reads - undo records applied

128

読取り一貫性を目的にロールバックされたトランザクション表に適用されるUNDOレコードの数

Unnecessary process cleanup for SCN batching

32

セッションまたはプロセスが次のバッチSCNを取得しなかったために、不要に実行されたプロセス・クリーンアップの合計回数。次のバッチSCNは別のセッションに取得されていた。

user calls

1

ログイン、解析、フェッチ、実行などのユーザー・コールの数

アクティビティを判断する場合に、ユーザー・コールのRPIコールに対する比率は、ユーザーがOracleに送信している要求タイプの結果として生成される内部作業の取得量を知るための指標となる

user commits

1

ユーザー・コミットの数。ユーザーがトランザクションをコミットする場合、データベース・ブロックに加えた変更を反映するREDO生成をディスクに書き込む必要がある。多くの場合、コミットはユーザー・トランザクション割合とほぼ同一。

user I/O wait time

1

ユーザーI/Oの待機クラスに属する待機の合計待機時間(100分の1秒単位)

user rollbacks

1

ユーザーがROLLBACK文を手動で発行した、またはユーザーのトランザクション中にエラーが発生した回数

write clones created in background

8

バックグラウンドまたはフォアグラウンド・プロセスが、書き込まれるCURRENTバッファのクローンを作成した回数。そのクローンはアクセス可能な新しいCURRENTバッファになる。この場合、元のバッファは、書込みが完了するとそのままクローンになる。

write clones created in foreground

8

バックグラウンドまたはフォアグラウンド・プロセスが、書き込まれるCURRENTバッファのクローンを作成した回数。そのクローンはアクセス可能な新しいCURRENTバッファになる。この場合、元のバッファは、書込みが完了するとそのままクローンになる。

F バックグラウンド・プロセス

表F-1に、Oracle Databaseのバックグラウンド・プロセスを示します。ここでは、V$PROCESSでリストされるプロセスのうち、pname列の値がNULLではないものをすべて、バックグラウンド・プロセスと定義しています。

この表の外部プロパティ列には、プロセスが実行されるインスタンスのタイプのリストを示します。プロセスが特定の機能専用の場合には、その機能名が外部プロパティ列に示されます。

表F-1 バックグラウンド・プロセス

名前

正式名

概略

詳細

外部プロパティ

ABMR

自動BMRバックグラウンド・プロセス

重複するブロック・メディア・リカバリ要求のフィルタリング、フラッド制御など、タスクの実行を調整する

プロセスがABMRにブロック・メディア・リカバリ要求を発行すると、ABMRはスレーブ・プロセス(BMRn)を動的に起動してリカバリを実行する。ABMRとBMRnは、アイドル状態が長時間続くと終了する。

関連項目: 『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

データベース・インスタンス

ACFS

ASMクラスタ・ファイル・システムCSSプロセス

CSS内のクラスタ・メンバーシップを追跡して、ファイル・システム・ドライバにメンバーシップの変更を通知する

ACFSはCSSメンバーシップの変更をOracle Cluster File Systemに転送する。このようなメンバーシップの変更は、ファイル・システムがクラスタ内のファイル・システムの一貫性を保持するために必要である。

ASMインスタンス、Oracle RAC

ACMS

メモリー・サービスへのアトミック制御ファイル・プロセス

Oracle RAC環境内のすべてのインスタンス上の対応するSGAと、制御ファイル・リソースへの更新の一貫性が保持されるように調整する

ACMSプロセスは調整しているコール元と連携して、障害状況でもOracle RAC内のすべてのインスタンスで確実に操作が実行されるようにする。ACMSプロセスでは、分散操作がコールされる。その結果、このプロセスは様々な動作をする可能性がある。通常、ACMSの動作は、インスタンス間の一部の操作に対応する、小規模な非ブロック化状態変更に限定されている。

データベース・インスタンス、Oracle RAC

APnn

ロジカル・スタンバイ/ストリーム適用プロセス・コーディネータ・プロセス

リーダー・サーバーからトランザクションを取得して適用サーバーに渡す

コーディネータ・プロセス名はAPnn(nnには文字および数字が含まれる)。

関連項目: 『Oracle Streams概要および管理』

データベース・インスタンス、Data Guard、Oracle Streams

ARBn

ASMリバランス・プロセス

ASMディスク・グループ内のデータ・エクステントのリバランスを行う

可能なプロセスは、ARB0からARB9およびARBA。

ASMインスタンス

ARCn

アーカイバ・プロセス

REDOログ・ファイルが一杯になるか、オンラインREDOログの切替えが発生した場合に、REDOログ・ファイルをアーカイブ記憶領域にコピーする

ARCnプロセスは、データベースがARCHIVELOGモードに設定され、自動アーカイブが使用可能になっている場合にのみ存在し、存在する場合、ARCnオンラインREDOログ・ファイルをアーカイブする。オンラインREDOログ・グループがアーカイブされるまで、LGWRはそれを再利用して上書きできない。

一杯になったオンラインREDOログが遅延なく確実にアーカイブされるように、データベースは必要に応じて複数のアーカイバ・プロセスを起動する。可能なプロセスは、ARC0からARC9およびARCaからARCt。

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES初期化パラメータには、データベースが最初に起動するARCnプロセスの数を指定する。

関連項目: 『Oracle Database概要』および『Oracle Database管理者ガイド』

データベース・インスタンス

ASMB

ASMバックグラウンド・プロセス

ASMインスタンスと通信して、記憶域の管理と統計情報の提供を行う

サーバー・パラメータ・ファイルがASMに格納されている場合、ASMBは、ASMCMD cpコマンドの実行時またはデータベース・インスタンスの最初の起動時に、ASMインスタンスで実行される。ASMBはASM上のOracle Cluster Registryとも連携する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

ASnn

ロジカル・スタンバイ/ストリーム適用プロセス・リーダー・サーバーまたは適用サーバー

- 論理変更レコード(LCR)間の依存性を計算して、メッセージをトランザクションにアセンブルする(リーダー・サーバー)

- LCRをデータベース・オブジェクトに適用するか、またはLCRとユーザー・メッセージを適切な適用ハンドラに渡す(適用サーバー)

リーダー・サーバーは、LCR間の依存性を計算してトランザクションにアセンブルすると、そのトランザクションをコーディネータ・プロセスに戻す。リーダー・サーバーのバックグラウンド・プロセスの詳細は、V$STREAMS_APPLY_READERビューで参照。

適用サーバーはコーディネータ・バックグラウンド・プロセスからトランザクションを受信すると、LCRにデータベースの変更を適用するか、適用ハンドラにLCRまたはメッセージを送信する。適用サーバーはキューをエンキューすることもできる。エラーが発生すると、適用サーバーはユーザー指定の競合ハンドラまたはエラー・ハンドラを使用してエラーの解決を試みる。エラーを解決できない場合は、トランザクションをロールバックして、すべてのメッセージを含めトランザクション全体をエラー・キューに配置する。適用サーバーが完了済トランザクションをコミットした場合、そのトランザクションは適用される。トランザクションをエラー・キューに配置してコミットした場合にも、トランザクションは適用される。適用サーバーのバックグラウンド・プロセスの詳細は、V$STREAMS_APPLY_SERVERビューで参照。

コーディネータ・プロセス名はASnn(nnには文字および数字が含まれる)。

データベース・インスタンス

BMRn

自動ブロック・メディア・リカバリ・スレーブ・プール・プロセス

リアルタイムで読取り可能なスタンバイ・データベースからブロックをフェッチする

プロセスがABMRにブロック・メディア・リカバリ要求を発行すると、ABMRはスレーブ・プロセス(BMRn)を動的に起動してリカバリを実行する。BMRnプロセスは、リアルタイムで読取り可能なスタンバイ・データベースからブロックをフェッチする。ABMRとBMRnは、アイドル状態が長時間続くと終了する。

関連項目: 『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

データベース・インスタンス

Bnnn

GMON用ASMブロッキング・スレーブ・プロセス

ASMディスク・グループでメンテナンス・アクションを実行する

Bnnnは、GMONにかわって、リソースを待機する必要のあるアクションを実行する。GMONは高い可用性を保つ必要があるため、待機できない。

Bnnnスレーブは、ASMディスク・グループで1つのディスクがオフラインなると起動される。このスレーブでは、オフライン・タイマー処理とディスクの削除が実行される。負荷に応じて、最大5つのプロセス(B000からB004)が存在できる。

ASMインスタンス

CJQ0

ジョブ・キュー・コーディネータ・プロセス

データ・ディクショナリから実行する必要のあるジョブを選択し、ジョブを実行するジョブ・キュー・スレーブ・プロセス(Jnnn)を起動する

CJQ0は、必要に応じてOracle Schedulerにより自動的に起動および停止される。

JOB_QUEUE_PROCESSES初期化パラメータには、ジョブの実行に対して作成可能なプロセスの最大数を指定する。CJQ0は、実行するジョブ数と使用可能なリソースに応じた数のジョブ・キュー・プロセスのみを起動する。

関連項目: 『Oracle Database概要』および『Oracle Database管理者ガイド』

データベース・インスタンス

CKPT

チェックポイント・プロセス

チェックポイントでDBWnにシグナルを送り、データベースのすべてのデータ・ファイルと制御ファイルを更新して、最新のチェックポイントを示す

特定の時刻に、CKPTは使用済バッファの書込みを開始するようDBWnにメッセージを送って、チェックポイント要求を開始する。個々のチェックポイント要求の完了時に、CKPTはデータ・ファイル・ヘッダーおよび制御ファイルを更新して最新のチェックポイントを記録する。

関連項目: 『Oracle Database概要』

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

CPnn

ストリーム取得プロセス

LogMinerのインフラストラクチャを使用して、REDOログからデータベースの変更を取得する

取得プロセス名はCPnn(nnには文字と数字が含まれる)。基になるLogMinerプロセス名はMSnn(nnには文字と数字が含まれる)。取得プロセスには、1つのリーダー・サーバー(REDOログを読み取ってリージョンに分割する)、1つ以上のプリペアラ・サーバー(REDOログをスキャンする)、1つのビルダー・サーバー(プリペアラ・サーバーからREDOレコードをマージする)が含まれる。リーダー・サーバー、プリペアラ・サーバーおよびビルダー・サーバーはそれぞれが1つのプロセスである。このバックグラウンド・プロセスの詳細は、V$STREAMS_CAPTUREビューで参照。

関連項目: 『Oracle Streams概要および管理』

データベース・インスタンス、Oracle Streams

CSnn

I/O測定プロセス

記憶域測定の一部として記憶域にI/Oを発行する。

CSnnスレーブ・プロセスは、DBMS_RESOURCE_MANAGER.CALIBRATE_IO()プロシージャの実行時に起動される。データベースの各ノードのCPUごとに1つのスレーブ・プロセスがある。

データベース・インスタンス、Oracle RAC

CTWR

変更トラッキング書込みプロセス

Recovery Managerのブロック・チェンジ・トラッキング機能の一部として、変更されたデータ・ブロックを追跡する

CTWRは、プライマリ・データベースでのREDOの生成時およびスタンバイ・データベースでのREDOの適用時に、変更されたブロックを追跡する。プロセスはデータベースのタイプに応じて多少異なる。

関連項目: 『Oracle Databaseバックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』

データベース・インスタンス

CXnn

ストリーム伝播送信者プロセス

LCRを伝播の受信者に送信する

伝播送信者プロセス名はCXnn(nnには文字と数字が含まれる)。Oracle Streamsの取得と適用の複合による最適化では、伝播送信者は伝播受信者にLCRを直接送信して、パフォーマンスを向上させる。伝播受信者は適用プロセスにLCRを渡す。伝播送信者の詳細は、V$PROPAGATION_SENDERビューで参照。

データベース・インスタンス、Oracle Streams

DBRM

データベース・リソース・マネージャ・プロセス

リソース・プランを設定して、データベース・リソース・マネージャに関連するその他のタスクを実行する

リソース・プランが有効でない場合、このプロセスはアイドル状態になる。

関連項目: 『Oracle Database管理者ガイド』

データベース・インスタンス

DBWn

データベース・ライター・プロセス

変更されたブロックをデータベース・バッファ・キャッシュからデータ・ファイルに書き込む。

DBWnの主な役割は、データ・ブロックをディスクに書き込むことである。また、DBWnは、チェックポイント、ファイル・オープンの同期化、ブロック書込み記録のロギングも処理する。

通常、DBWnが書き込むブロックはディスク全体に散乱する。そのため、その書込みはLGWRによる順次書込みよりも遅くなる傾向がある。可能な場合、DBWnは、効率を向上させるためにマルチブロック書込みを実行する。マルチブロック書込みで書き込まれるブロックの数は、オペレーティング・システムに応じて異なる。

DB_WRITER_PROCESSES初期化パラメータには、DBWnプロセス(DBW0からDBW9とDBWaからDBWz)の数を指定する。データベースはこのパラメータに対して適切なデフォルト設定を選択するか、またはユーザー指定の設定をCPUとプロセッサ・グループの数に基づいて調整する。

関連項目: 『Oracle Database概要』および『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』

データベース・インスタンス

DIA0

診断プロセス

ハングおよびデッドロックを検出して解決する

ASMインスタンスおよびデータベース・インスタンス

DIAG

診断取得プロセス

診断ダンプを実行する

DIAGは他のプロセスから要求された診断ダンプおよびプロセスまたはインスタンスの終了によってトリガーされるダンプを実行する。Oracle RACでは、DIAGはリモート・インスタンスから要求されたグローバル診断ダンプを実行する。

ASMインスタンスおよびデータベース・インスタンス

DMnn

データ・ポンプ・マスター・プロセス

データ・ポンプのワーカー・プロセスによって実行されるデータ・ポンプ・ジョブ・タスクを調整し、クライアント間の相互作用を処理する。

データ・ポンプ・マスター(制御)プロセスはジョブ作成時に起動され、データ・ポンプ・ジョブによって実行されるすべてのタスクを調整する。これは、クライアント間の相互作用と通信をすべて処理し、すべてのジョブ・コンテキストを確立し、ジョブにかわってすべてのワーカー・プロセスのアクティビティを調整する。

データベース・インスタンス、データ・ポンプ

DMON

Data Guard Brokerモニター・プロセス

Data Guard Broker構成に属するデータベースを管理および監視する

Data Guard Brokerを起動すると、DMONプロセスが作成される。DMONは、ブローカが管理するすべてのデータベース・インスタンスに対して実行される。DMONはローカル・データベースとやり取りするとともに、他のデータベースのDMONプロセスともやり取りして、要求された機能を実行する。また、DMONはブローカ構成の状態を監視して、すべてのデータベース間で構成の記述の一貫性を確保する。

DMONは、ブローカ構成内のすべてのデータベース・オブジェクトに関するプロファイルをバイナリ構成ファイル内で保持する。このファイルのコピーは、ブローカ構成に属する各データベースのDMONプロセスによって保持される。DG_BROKER_START初期化パラメータにtrueを設定すると、このプロセスが作成される。

関連項目: 『Oracle Data Guard Broker』

データベース・インスタンス、Data Guard

Dnnn

ディスパッチャ・プロセス

共有サーバー・アーキテクチャでネットワーク通信を実行する

共有サーバー・アーキテクチャでは、クライアントはディスパッチャ・プロセスに接続する。これによって、各接続に対してバーチャル・サーキットが形成される。クライアントがサーバーにデータを送信すると、ディスパッチャはバーチャル・サーキットにデータを受信し、アイドル状態の共有サーバーによって取得される共通キューにアクティブ・サーキットを配置する。共有サーバーはバーチャル・サーキットからデータを読み取り、要求の完了に必要なデータベース作業を実行する。共有サーバーがクライアントにデータを送信する必要がある場合、共有サーバーはデータをバーチャル・サーキットに書き戻し、ディスパッチャがそのデータをクライアントに送信する。クライアント要求の完了後、共有サーバーはバーチャル・サーキットを解放してディスパッチャに戻し、他のクライアントに対応できる状態になる。

いくつかの初期化パラメータは共有サーバーに関連している。主なパラメータは、DISPATCHERS、SHARED_SERVERS、MAX_SHARED_SERVERS、LOCAL_LISTENER、REMOTE_LISTENER。

関連項目: 『Oracle Database概要』

データベース・インスタンス、共有サーバー

DRnn

ASMディスク再同期化スレーブ・プロセス

オフライン・ディスクの内容を再同期化する

1つ以上のオフラインのディスクでディスク・オンラインSQLコマンドが発行されると、ASMはDRnnを起動する。負荷に応じて、複数のスレーブが起動される場合もある。

ASMインスタンス

DSKM

スレーブDiskmonプロセス

データベース間のパイプ、ASMインスタンスおよびマスターDiskmonデーモンとして動作し、Exadataストレージに情報を伝達する

このプロセスは、Exadataストレージが使用される場合にのみアクティブになる。DSKMは、Exadata I/OフェンシングおよびExadataセル障害処理に関連する操作を実行する。

ASMインスタンス、Exadata

DWnn

データ・ポンプ・ワーカー・プロセス

データ・ポンプ・マスター・プロセスにより割り当てられたデータ・ポンプ・タスクを実行する

データ・ポンプ・ワーカー・プロセスは、データ・ポンプ・マスター・プロセスにより割り当てられたタスクを実行する(メタデータおよびデータのロード、アンロードなど)。

データベース・インスタンス

EMNC

EMONコーディネータ・プロセス

データベース・イベントの管理および通知を調整する

EMNCは、データベースでのイベントの管理および通知アクティビティ(Streamsでのイベント通知、連続問合せ通知、高速アプリケーション通知など)を調整する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

Ennn

EMONスレーブ・プロセス

データベース・イベントの管理および通知を実行する

データベース・イベントの管理や通知に関する負荷は、EMONスレーブ・プロセス間に分散される。これらのプロセスは並行してシステム通知作業を行うことによって、より大量の通知処理、応答時間の短縮、ステージング通知の共有メモリー使用量の削減を実現する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

FBDA

フラッシュバック・データ・アーカイバ・プロセス

フラッシュバック・データ・アーカイブに追跡対象の表の履歴行をアーカイブし、アーカイブの領域、編成、保存を管理する

追跡対象の表を変更するトランザクションがコミットされると、FBDAはその行の事前イメージをアーカイブに格納する。FDBAは、現在の行にメタデータを保持し、アーカイブされたデータの量を追跡する。

FBDAは、フラッシュバック・データ・アーカイブの領域、編成(表領域のパーティション化)、保存についても自動的に管理する。また、FBDAは追跡対象のトランザクションのアーカイブの進捗状況も記録する。

関連項目: 『Oracle Databaseアドバンスト・アプリケーション開発者ガイド』

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

FDnn

Oracle ASM失効FDクリーンアップ・スレーブ・プロセス

フォアグラウンド・プロセスでOracle ASMの失効したファイル記述子をクリーンアップする

このプロセスは、Oracle ASMディスクがグローバルにクローズされた場合に、Oracle ASM失効ファイル記述子をフォアグラウンド・プロセスでクリーンアップする。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

FMON

ファイル・マッピング・モニター・プロセス

Oracle Databaseファイル・マッピング・インタフェース用のマッピング情報を管理する

DBMS_STORAGE_MAPパッケージによってマッピング操作を制御できる。ユーザーの指示があると、FMONはマッピング情報を作成してSGAに格納し、変更の発生時にその情報をリフレッシュし、データ・ディクショナリに保存して、インスタンス起動時にその情報をSGAにリストアする。

FILE_MAPPING初期化パラメータにtrueを設定すると、FMONはデータベースによって起動される。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

FSFP

Data Guard Brokerファスト・スタート・フェイルオーバーPingerプロセス

プライマリとターゲット・スタンバイ・データベース間のファスト・スタート・フェイルオーバー状態を保持する

FSFPはファスト・スタート・フェイルオーバーが有効な場合に作成される。

データベース・インスタンス、Data Guard

GCRn脚注 1

グローバル競合解消スレーブ・プロセス

LMHBにかわって、同期タスクを実行する

GCRnプロセスは、LMHBが同期タスクまたはリソース集中タスクを実行するために必要に応じて開始および停止する一時スレーブのことです。

データベース・インスタンス、ASMインスタンス、Oracle RAC

GEN0

一般タスク実行プロセス

SQLとDMLを含む要求されたタスクを実行する

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

GMON

ASMディスク・グループ・モニター・プロセス

マウントされているすべてのASMディスク・グループを監視する

GMONは、ASMインスタンスにマウントされているすべてのディスク・グループを監視し、ディスクのメンバーシップと状態に関する情報の一貫性を保持する。メンバーシップはディスクの追加および削除によって変更され、ディスクの状態はディスクのオフライン化またはオンライン化によって変更される。

ASMインスタンス

GTXn

グローバル・トランザクション・プロセス

Oracle RAC環境でXAグローバル・トランザクションを透過的にサポートする

このプロセスは、クラスタ全体のXAグローバル・トランザクションに関するグローバル情報の保持に役立つ。また、クラスタ内の任意の場所でグローバル・トランザクションに対して2フェーズ・コミットを実行する場合にも役立ち、Oracle RACデータベースは、外部で調整された分散トランザクションに対して単一システムとして動作することができる。

GLOBAL_TXN_PROCESSES初期化パラメータには、GTXnプロセスの数を指定する(nは、0から9またはaからj)。データベースは、XAグローバル・トランザクションのワークロードに基づいてこれらのプロセスの数を自動的に調整する。パラメータに0を設定すると、これらのプロセスを無効にできる。ただし、これらのプロセスを無効にした状態でXAグローバル・トランザクションの実行を試みた場合は、エラーが返される。

関連項目: 『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』

データベース・インスタンス、Oracle RAC

Innn

ディスクおよびテープI/Oスレーブ・プロセス

DBWR、LGWRまたはRMANバックアップ・セッションのかわりに起動され、I/Oスレーブ・プロセスとして機能する

I/Oスレーブ・プロセスは、非同期I/Oサポートを利用できないプラットフォーム上で構成できる。これらのスレーブを起動するには、サーバー・パラメータ・ファイルで対応するスレーブを有効にするパラメータを設定する。I/Oスレーブは、基になるプラットフォームが非同期I/Oをネイティブ・サポートしていない場合に、非同期I/Oの動作をシミュレートする。

データベース・インスタンス

INSV

Data Guard Brokerインスタンス・スレーブ・プロセス

Oracle RAC環境内のインスタンス間でData Guard Brokerの通信を実行する

DG_BROKER_START初期化パラメータにtrueを設定すると、INSVが作成される。

データベース・インスタンス、Data Guard

Jnnn

ジョブ・キュー・スレーブ・プロセス

ジョブ・コーディネータから割り当てられたジョブを実行する

ジョブ・スレーブ・プロセスは、ジョブが実行される時間にジョブ・コーディネータによって作成または起動される。

ジョブ・スレーブは、ジョブの実行に必要なすべてのメタデータをデータ・ディクショナリから収集する。スレーブ・プロセスはジョブの所有者としてデータベース・セッションを開始し、トリガーを実行し、ジョブを実行する。ジョブが完了すると、スレーブ・プロセスはコミットし、適切なトリガーを実行してセッションをクローズする。他のジョブの実行が必要な場合、スレーブはこの操作を繰り返すことができる。

データベース・インスタンス

LCK0

インスタンス・エンキュー・バックグラウンド・プロセス

グローバル・エンキュー要求とインスタンス間ブロードキャストを管理する

このプロセスは、データ・ブロック以外のリソースに対するすべての要求を処理する。たとえば、LCK0はライブラリ・キャッシュ要求および行キャッシュ要求を管理する。

データベース・インスタンス、ASMインスタンス、Oracle RAC

LGWR

ログ・ライター・プロセス

オンラインREDOログにREDOエントリを書き込む

REDOログ・エントリは、システム・グローバル領域(SGA)のREDOログ・バッファに生成される。LGWRは、REDOログ・ファイルにREDOログ・エントリを順番に書き込む。データベースに多重化されたREDOログがある場合、LGWRはREDOログ・ファイルのグループにREDOログ・エントリを書き込む。

関連項目: 『Oracle Database概要』および『Oracle Database管理者ガイド』

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

LMD0

グローバル・エンキュー・サービス・デーモン0プロセス

他のインスタンスから受信するリモート・リソース要求を管理する

LMD0プロセスは、グローバル・エンキュー・サービスによって管理されるエンキュー・リソースを処理する。特に、LMD0プロセスは、受信したエンキュー要求メッセージを処理して、グローバル・エンキューへのアクセスを制御する。また、分散デッドロックの検出も行う。

データベース・インスタンス、ASMインスタンス、Oracle RAC

LMHB

グローバル・キャッシュ/エンキュー・サービス・ハートビート・モニター

LMON、LMDおよびLMSnプロセスのハートビートを監視する

LMHBは、LMON、LMDおよびLMSnプロセスを監視して、それらがブロッキングまたはスピンなしに正常に実行されるようにする。

データベース・インスタンス、ASMインスタンス、Oracle RAC

LMON

グローバル・エンキュー・サービス・モニター・プロセス

Oracle RACクラスタを監視して、グローバル・リソースを管理する

LMONはOracle RAC内のインスタンス・メンバーシップを保守する。また、インスタンス・トランザクションを検出して、GESリソースとGCSリソースを再構成する。

関連項目: 『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』

データベース・インスタンス、ASMインスタンス、Oracle RAC

LMSn

グローバル・キャッシュ・サービス・プロセス

リソースを管理して、Oracle RACインスタンス間のリソースを制御する

LMSはグローバル・キャッシュ・サービス(GCS)用ロック・データベースとバッファ・キャッシュ・リソースを保持する(nは、0から9またはaからz)。また、GCS要求、ブロック転送およびその他のGCS関連メッセージを受信し、処理し、送信する。

関連項目: 『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』

データベース・インスタンス、ASMインスタンス、Oracle RAC

LSP0

ロジカル・スタンバイ・コーディネータ・プロセス

Data Guard SQL Applyに対してトランザクションのスケジュールを設定する

LSP0は、Data Guard SQL Applyの起動時に作成される初期プロセスである。LogMinerプロセスとApplyプロセスの管理に加え、LSP0はトランザクション間の依存性を保守し、適用元プロセスとのトランザクションを適切にスケジュール設定する。また、LSP0は、SQL Apply製品全体のランタイム・パラメータの変更を検出し、変更を有効にする。

データベース・インスタンス、Data Guard

LSP1

ロジカル・スタンバイ・ディクショナリ作成プロセス

プライマリ・データベースでロジカル・スタンバイ・ディクショナリの作成を実行する

LSP1プロセスは、新しくプライマリ・データベースになる予定のロジカル・スタンバイ・データベースで起動される。ロジカル・スタンバイ・データベースはスイッチオーバーまたはフェイルオーバーによってプライマリ・データベースになる。ディクショナリは、ロジカル・スタンバイ・データベースが新しいプライマリ・データベースのREDOを解釈するために必要である。

データベース・インスタンス、Data Guard

LSP2

ロジカル・スタンバイ・ガード設定プロセス

データベース・ガードによって保護するデータベース・オブジェクトを決定する

LSP2プロセスは、データベース・ガードによって保護されるオブジェクトのリストを更新するために、SQL Applyの起動時に必要に応じて作成される。

データベース・インスタンス、Data Guard

Lnnn

プール・サーバー・プロセス

データベース常駐接続プーリングでクライアント要求を処理する

データベース常駐接続プーリングでは、クライアントは接続ブローカ・プロセスに接続する。接続がアクティブになると、接続ブローカは互換性のあるプール・サーバー・プロセスに接続を渡す。プール・サーバー・プロセスは、クライアント接続で直接ネットワーク通信を行い、クライアントがサーバーを解放するまで要求を処理する。解放後、接続は監視のためにブローカに戻され、サーバーは他のクライアントに自由に対応できる状態になる。

関連項目: 『Oracle Database概要』

データベース・インスタンス、データベース常駐接続プーリング

MARK

再同期化用AUマーキング・コーディネータ・プロセス

オフライン・ディスクに対して欠落している書込みを追跡し、ASM割当て単位を失効としてマーキングする

基本的にMARKは、オフライン・ディスクに対して再同期化が必要な程度を追跡する。このプロセスはデータベース・インスタンスで実行され、データベース・インスタンスが最初にASMインスタンスの使用を開始したときに起動される。必要な場合は、ASM冗長性ディスク・グループでディスクがオフラインになったときに、オンデマンドでMARKを起動することもできる。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

MMAN

メモリー・マネージャ・プロセス

インスタンスのメモリー・マネージャとして機能する

このプロセスは、インスタンスのメモリー・コンポーネントのサイズ変更を実行する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

MMNL

管理性モニター・ライト・プロセス

アクティブ・セッション履歴のサンプリング、メトリック計算など、管理性に関するタスクを実行する

MMNLは、セッション履歴の取得、メトリック計算など、管理性に関する多数のタスクを実行する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

MMON

管理性モニター・プロセス

管理性に関する多数のタスクを実行したり、そのスケジュールを設定する

MMONは、Automatic Workload Repositoryのスナップショットの取得、Automatic Database Diagnostic Monitor分析の実行など、管理性に関するタスクを実行する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

Mnnn

MMONスレーブ・プロセス

MMONにかわって、管理性に関するタスクを実行する

Mnnnは、MMONからディスパッチされた管理性に関するタスクを実行する。タスクには、自動ワークロード・リポジトリのスナップショットの取得、Automatic Database Diagnostic Monitor分析の実行などが含まれる。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

MRP0

管理スタンバイ・リカバリ・プロセス

フィジカル・スタンバイ・データベースでのREDOの適用を調整する

MRP0は、フィジカル・スタンバイ・データベースでのREDO適用の開始時に起動される。このプロセスは、REDOの抽出を処理し、フィジカル・スタンバイ・データベースでのREDOの適用を調整する。

関連項目: 『Oracle Data Guard概要および管理』

データベース・インスタンス、Data Guard

MSnn

LogMinerワーカー・プロセス

REDOログ・ファイルを読み取って翻訳し、トランザクションにアセンブルする

複数のMSnnプロセスが存在できる(nは、0から9またはaからZ)。3つ以上のMSnnプロセスがグループとして動作し、LogMinerクライアント(ロジカル・スタンバイ・データベースなど)にトランザクションを提供する。複数のグループ(Downstream Captureセッションなど)が存在する場合もある。

データベース・インスタンス、ロジカル・スタンバイ、Oracle Streams

Nnnn

接続ブローカ・プロセス

データベース常駐接続プーリングでアイドル状態の接続を監視し、アクティブな接続を渡す

データベース常駐接続プーリングでは、クライアントは接続ブローカ・プロセスに接続する。接続がアクティブになると、接続ブローカは互換性のあるプール・サーバー・プロセスに接続を渡す。プール・サーバー・プロセスは、クライアント接続で直接ネットワーク通信を行い、クライアントがサーバーを解放するまで要求を処理する。解放後、接続は監視のためにブローカに戻され、サーバーは他のクライアントに自由に対応できる状態になる。

関連項目: 『Oracle Database概要』

データベース・インスタンス、データベース常駐接続プーリング

NSAn

REDO転送NSA1プロセス

ASYNC転送用に構成されたリモート・スタンバイ・データベース宛先に、現在のオンラインREDOログからREDOを送る

NSAnは複数プロセスとして実行できる(nは、1から9またはAからV)。

関連項目: 『Oracle Data Guard概要および管理』

データベース・インスタンス、Data Guard

NSSn

REDO転送NSS1プロセス

リモート・スタンバイ・データベース宛先に対してSYNC転送が構成されている場合に、LGWRのスレーブとして動作する

NSSnは複数プロセスとして実行できる(nは、1から9またはAからV)。

関連項目: 『Oracle Data Guard概要および管理』

データベース・インスタンス、Data Guard

NSVn

Data Guard Broker NetSlaveプロセス

Data Guard環境のデータベース間でブローカ・ネットワーク通信を実行する

NSVnは、Data Guard Broker構成が有効な場合に作成される。Data Guard Broker構成内のデータベースと同数のNSVnプロセスを作成できる(nは、0から9およびAからU)。

データベース・インスタンス、Data Guard

OCFn

ASM CF接続プール・プロセス

メタデータ操作用にASMインスタンスへの接続を保持する

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

Onnn

ASM接続プール・プロセス

メタデータ操作用にASMインスタンスへの接続を保持する

Onnnスレーブ・プロセスはオンデマンドで起動される。このプロセスはASMインスタンスと通信する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

PING

インターコネクト待機時間測定プロセス

クラスタ・インスタンス・ペアごとに通信に伴う待機時間を評価する

数秒ごとに、1つのインスタンス内のプロセスから各インスタンスにメッセージが送信される。メッセージは、ターゲット・インスタンス上のPINGにより受信される。ラウンド・トリップにかかる時間が測定および収集される。

データベース・インスタンス、ASMインスタンス、Oracle RAC

PMON

プロセス・モニター

他のバックグラウンド・プロセスを監視し、サーバー・プロセスまたはディスパッチャ・プロセスが異常終了した場合にプロセスのリカバリを実行する

PMONは定期的に次のものをすべてクリーンアップする。

- 異常終了したプロセス

- 強制終了されたセッション

- アイドル・タイムアウトを超過した、連結解除されたトランザクション

- アイドル・タイムアウトを超過した、連結解除されたネットワーク接続

さらに、PMONは必要に応じて次のプロセスを監視、起動、停止する。

- ディスパッチャ・プロセスおよび共有サーバー・プロセス

- ジョブ・キュー・プロセス

- データベース常駐接続プーリングに対するプール・サーバー・プロセス

- 再起動可能なバックグラウンド・プロセス

また、PMONは、インスタンスおよびディスパッチャ・プロセスに関する情報をネットワーク・リスナーに登録する役割も果たす。

関連項目: 『Oracle Database概要』および『Oracle Database Net Services管理者ガイド』

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

Pnnn

パラレル問合せスレーブ・プロセス

SQL文(問合せ、DMLまたはDDL)をパラレル実行する

パラレル問合せには、問合せコーディネータとして動作するフォアグラウンド・プロセス、およびバックグラウンド・プロセスである一連のパラレル・スレーブ(Pnnn)の、2つのコンポーネントがある。バックグラウンド・プロセスは、パラレル文の開始時に起動または再利用される。これらのプロセスは、問合せコーディネータから送信された作業単位を受信して実行する。

Pnnnプロセスの最大数は、初期化パラメータPARALLEL_MAX_SERVERSによって制御される。スレーブ・プロセスには、0からPARALLEL_MAX_SERVERSに設定した値までの番号が付けられる。問合せがGV$の場合、バックグラウンド・プロセスにはPZ99から始まる番号が逆順に付けられる。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

PRnn

パラレル・リカバリ・プロセス

パラレル・リカバリを実行しているコーディネータ・プロセスから割り当てられたタスクを実行する

PRnnは、パラレル・メディア・リカバリを実行しているコーディネータ・プロセスのスレーブ・プロセスとして機能し、コーディネータにより割り当てられたタスクを実行する。このプロセスのデフォルトの数は、CPUの数に基づいている。

データベース・インスタンス

PSP0

プロセス・スポーナ・プロセス

初期のインスタンス起動後にOracleバックグラウンド・プロセスを起動する

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

QMNC

AQコーディネータ・プロセス

AQを監視する

QMNCは、AQおよびOracle Streamsに必要な各種バックグラウンド・アクティビティを容易にする(メッセージの時間管理、非永続キューの管理、リソースのクリーンアップなど)。QMNCは、必要に応じて、これらのタスクを実行するためにQnnnプロセスを動的に起動する。

AQ_TM_PROCESSES初期化パラメータに0が設定されていると、このプロセスは起動しない。データベースによって「警告: AQ_TM_PROCESSESが0に設定されています。システムに悪影響を与える可能性があります。」というメッセージがアラート・ログに書き込まれる。

データベース・インスタンス、アドバンスト・キューイング

Qnnn

AQサーバー・クラス・プロセス

QMNCのために様々なAQ関連のバックグラウンド・タスクを実行する

QnnnはQMNCのスレーブ・プロセスとして動作し、QMNCから割り当てられたタスクを実行する。このプロセスの数は、負荷に基づいてQMNCによって動的に管理される。

データベース・インスタンス

RBAL

ASMリバランス・マスター・プロセス

リバランス・アクティビティを調整する

ASMインスタンスでは、ディスク・グループのリバランス・アクティビティを調整する。データベース・インスタンスでは、ASMディスク・グループを管理する。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

RCBG

結果キャッシュ・バックグラウンド・プロセス

結果キャッシュ・メッセージを処理する

このプロセスは、Oracle RAC内の他のインスタンスに接続しているサーバー・プロセスによって生成された、無効化などのメッセージの処理に使用される。

データベース・インスタンス、Oracle RAC

RECO

リカバリ・プロセス

分散データベースでのネットワークまたはシステムの障害によって保留にされている分散トランザクションを解決する

RECOは保留中のトランザクション表の情報を使用して、インダウト・トランザクションの状態を解決する。ローカルRECOは一定周期でリモート・データベースへの接続を試み、保留中の分散トランザクションのローカル部分のコミットまたはロールバックを自動的に完了させる。RECOによって自動解決されたトランザクションはすべて、保留中のトランザクション表から削除される。

関連項目: 『Oracle Database概要』および『Oracle Database Net Services管理者ガイド』

データベース・インスタンス

RMSn

Oracle RAC管理プロセス

Oracle RACの管理性タスクを実行する

RMSnは様々なタスクを実行する(クラスタに新しいインスタンスが追加された時に、Oracle RACに関連するリソースを作成することなど)。

関連項目: 『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』

データベース・インスタンス、Oracle RAC

Rnnn

ASMブロック再マッピング・スレーブ・プロセス

読取りエラーのあるブロックを再マッピングする

データベース・インスタンスがASMディスク・グループからの読取り中に、エラーが発生する場合がある。可能な場合、ASMは非同期的にRnnnスレーブ・プロセスをスケジュールして、ミラー・コピーからこの不良ブロックを再マッピングする。

ASMインスタンス

RPnn

取得処理ワーカー・プロセス

一連のワークロード取得ファイルを処理する

RPnnは、DBMS_WORKLOAD_REPLAY.PROCESS_CAPTURE(capture_dir,parallel_level)をコールして起動されるワーカー・プロセスである。各ワーカー・プロセスには処理する一連のワークロード取得ファイルが割り当てられる。

ワーカー・プロセスはパラレル実行され、相互に通信する必要がない。各プロセスは割り当てられたファイルの処理を完了すると、終了して親プロセスに通知する。

ワーカー・プロセスの数は、DBMS_WORKLOAD_REPLAY.PROCESS_CAPTUREのparallel_levelパラメータで制御される。デフォルトでは、parallel_levelはNULLに設定されている。ワーカー・プロセスの数は次のように計算される。

SELECT VALUE
FROM   V$PARAMETER
WHERE  NAME='cpu_count';

parallel_levelが1の場合、ワーカー・プロセスは起動されない。

データベース・インスタンス

RSM0

Data Guard Brokerワーカー・プロセス

DMONにかわって、Data Guardに関連する管理タスクの監視を実行する

このプロセスはData Guard Broker構成が有効な場合に作成される。

データベース・インスタンス、Data Guard

RSMN

リモート・スレーブ・モニター・プロセス

Oracle RAC内のリモート・インスタンスで、バックグラウンド・スレーブ・プロセスの作成および通信を管理する

このバックグラウンド・プロセスは、スレーブ・プロセスの作成を管理し、スレーブ・プロセスのコーディネータおよびピアとの通信を管理する。このバックグラウンド・スレーブ・プロセスは、他のクラスタ・インスタンスで実行されている調整プロセスにかわってタスクを実行する。

データベース・インスタンス、Oracle RAC

RVWR

リカバリ・ライター・プロセス

フラッシュバック・データを高速リカバリ領域のフラッシュバック・ログに書き込む

RVWRは、SGA内のフラッシュバック・バッファからフラッシュバック・データをフラッシュバック・ログに書き込む。また、RVWRはフラッシュバック・ログを作成して、フラッシュバック・ログ自動管理用の一部のタスクを実行する。

データベース・インスタンス、フラッシュバック・データベース

SMCO

領域管理コーディネータ・プロセス

様々な領域管理タスクの実行を調整する

このバックグラウンド・プロセスは、様々な領域管理タスクの実行を調整する(事前の領域割当て、領域の再利用など)。SMCOは、これらのタスクを実現するためにスレーブ・プロセス(Wnnn)を動的に起動する。

データベース・インスタンス

SMON

システム・モニター・プロセス

重要なタスク(インスタンス・リカバリ、無効になったトランザクションのリカバリなど)およびメンテナンス・タスク(一時領域の再利用、データ・ディクショナリのクリーンアップ、UNDO表領域の管理など)を実行する。

SMONは、次のタスクを含め、多数のデータベース・メンテナンス・タスクを実行する。

- 一時表領域のメタデータを作成および管理する

- 孤立した一時セグメントが使用する領域を再利用する

- UNDO領域使用統計に基づいてUNDOセグメントをオンライン化、オフライン化または縮小して、UNDO表領域を保持する

- データ・ディクショナリが一時的で一貫性のない状態である場合にそれをクリーンアップする

- Oracle Flashback機能のサポートに使用されるSCNと時刻のマッピング表を保持する

Oracle RACデータベースでは、インスタンスのSMONプロセスは、障害が発生した他のインスタンスに対してインスタンス・リカバリを実行できる。

SMONには、バックグラウンド・アクティビティ中に発生した内部および外部のエラーに対するリジリエンスがある。

関連項目: 『Oracle Database概要』

データベース・インスタンス

Snnn

共有サーバー・プロセス

共有サーバー・アーキテクチャでクライアント要求を処理する

共有サーバー・アーキテクチャでは、クライアントはディスパッチャ・プロセスに接続する。これによって、各接続に対してバーチャル・サーキットが形成される。クライアントがサーバーにデータを送信すると、ディスパッチャはバーチャル・サーキットにデータを受信し、アイドル状態の共有サーバーによって取得される共通キューにアクティブ・サーキットを配置する。共有サーバーはバーチャル・サーキットからデータを読み取り、要求の完了に必要なデータベース作業を実行する。共有サーバーがクライアントにデータを送信する必要がある場合、共有サーバーはデータをバーチャル・サーキットに書き戻し、ディスパッチャがそのデータをクライアントに送信する。クライアント要求の完了後、共有サーバーはバーチャル・サーキットを解放してディスパッチャに戻し、他のクライアントに対応できる状態になる。

いくつかの初期化パラメータは共有サーバーに関連している。主なパラメータは、DISPATCHERS、SHARED_SERVERS、MAX_SHARED_SERVERS、LOCAL_LISTENER、REMOTE_LISTENER。

関連項目: 『Oracle Database概要』

データベース・インスタンス、共有サーバー

TEMn

ASMディスク・テスト・エラー・エミュレーション・プロセス

指定されたイベントについて、ASMディスク上でのI/Oエラーをエミュレートする

指定されたイベントについて、ASMディスクI/OでのI/Oエラーをエミュレートできる。その対象範囲にはプロセス、インスタンス、さらにクラスタも含まれる。オプションとして、エラー・エミュレーションに一連のAUを選択できる。

ASMインスタンス

VBGn

ボリューム・バックグラウンド・プロセス

ASMインスタンスとオペレーティング・システムのボリューム・ドライバ間で通信する

VBGnは、オペレーティング・システムのボリューム・ドライバから生成されたメッセージを処理し、それをASMインスタンスに送信する。

VBGnは複数プロセスとして実行できる(nは、0から9)。

ASMインスタンス

VDBG

ボリューム・ドライバ・プロセス

ASM要求を転送して、様々なボリューム関連のタスクを実行する

VDBGは、リバランスのためのエクステントのロックまたはアンロック、ボリューム・サイズの変更、ディスクのオフライン化、ディスクの追加または削除、動的ボリューム・マネージャ・ドライバに対するディスク・グループの強制およびディスマウントの各要求を処理する。

ASMインスタンス

VKRM

リソース・マネージャ・プロセス用バーチャル・スケジューラ

リソース・マネージャのアクティビティの集中スケジューラとして機能する

VKRMは、管理対象のすべてのOracleプロセスのCPUスケジュールを管理する。アクティブ・リソース・プランに従って、管理対象のプロセスをスケジュールする。

データベース・インスタンス

VKTM

時間の仮想キーパー・プロセス

時間間隔の測定のために実時間と参照時間を提供する

VKTMは、Oracleインスタンスに対して時間パブリッシャとして機能する。VKTMは時間間隔の測定のために、実時間(秒単位)と、より高度な分解時間(実時間ではない)の2種類の時間を発行する。VKTMタイマー・サービスは時間追跡を集中化して、他のクライアントからの複数のタイマー・コールをオフロードする。

データベース・インスタンスおよびASMインスタンス

VMB0

ボリューム・メンバーシップ・プロセス

ASMボリューム・ドライバにかわってクラスタ・メンバーシップを維持する

ASMボリューム・ドライバにかわって、I/O対応クライアントとしてクラスタ内のメンバーシップを処理する。

ASMインスタンス

Vnnn

ASMボリュームI/Oスレーブ・プロセス

作成中のASMボリュームの内容を初期化する

作成中のASMボリュームの初期化を行う。

ASMインスタンス

Wnnn

領域管理スレーブ・プロセス

様々なバックグラウンド領域管理タスクを実行する(事前の領域割当て、領域の再利用など)

Wnnnプロセスは、バックグラウンドで領域管理タスクを実行するためにスレーブ・プロセスとしてSMCOによって動的に起動される。領域管理タスクには、領域使用率の増加分析に基づいてローカル管理表領域とSecureFilesセグメントに領域を事前割当てすることや、削除されたセグメントの領域を再利用することなどが含まれる。1つのデータベース・インスタンスで、最大10個のWnnnスレーブを実行できる。スレーブは起動されると、自律型エージェントして動作する。タスクの実行が終了すると、スレーブはキューから別のタスクを自動的に取得する。このプロセスは、アイドル状態が長時間続くと終了する。

データベース・インスタンス

XDMG

Exadata自動化マネージャ

Exadataストレージの管理に関連する自動化タスクを開始する

XDMGでは、構成されたすべてのExadataセルで、不良ディスクの交換などの状態変化がないかを監視して、そのようなイベントに必要なタスクを実行します。その主なタスクは、アクセス不可能なディスクおよびセルがないかや、それらが再度アクセス可能になったタイミングを監視すること、およびASM ONLINE操作を開始することです。ONLINE操作は、XDWKによって処理されます。

ASMインスタンス、Exadata

XDWK

Exadata自動化マネージャ

XDMGによって要求される自動化タスクを実行する

ASMディスクのONLINE、DROPおよびADDなどの非同期アクションがXDMGによって要求されると、XDWKが開始されます。非アクティブな状態が5分間続くと、このプロセスは自動的に停止します。

ASMインスタンス、Exadata

Xnnn

ASMディスク除外スレーブ・プロセス

ASMリバランス後のアクティビティを実行する

ASMリバランスの最終段階で、削除されたディスクを除外する。

ASMインスタンス

脚注 1 このバックグラウンド・プロセスは、Oracle Database 11gリリース2(11.2.0.2)から使用可能です。

索引
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X

A

ACTIVE_INSTANCE_COUNT初期化パラメータ, 1.7

ALL_ALL_TABLESビュー, 2.3

ALL_APPLYビュー, 2.4

ALL_APPLY_CHANGE_HANDLERSビュー, 2.5

ALL_APPLY_CONFLICT_COLUMNSビュー, 2.6

ALL_APPLY_DML_HANDLERSビュー, 2.7

ALL_APPLY_ENQUEUEビュー, 2.8

ALL_APPLY_ERRORビュー, 2.9

ALL_APPLY_ERROR_MESSAGESビュー, 2.10

ALL_APPLY_EXECUTEビュー, 2.11

ALL_APPLY_KEY_COLUMNSビュー, 2.12

ALL_APPLY_PARAMETERSビュー, 2.13

ALL_APPLY_PROGRESSビュー, 2.14

ALL_APPLY_TABLE_COLUMNSビュー, 2.15

ALL_ARGUMENTSビュー, 2.16

ALL_ASSEMBLIESビュー, 2.17

ALL_ASSOCIATIONSビュー, 2.18

ALL_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSビュー, 2.19

ALL_AUDIT_POLICIESビュー, 2.20

ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNSビュー, 2.21

ALL_AW_PSビュー, 2.22

ALL_AWSビュー, 2.23

ALL_BASE_TABLE_MVIEWSビュー, 2.24

ALL_CAPTUREビュー, 2.25

ALL_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTESビュー, 2.26

ALL_CAPTURE_PARAMETERSビュー, 2.27

ALL_CAPTURE_PREPARED_DATABASEビュー, 2.28

ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMASビュー, 2.29

ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLESビュー, 2.30

ALL_CATALOGビュー, 2.31

ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETSビュー, 2.32

CHANGE_PROPAGATION_SETSシノニム, 3.151

ALL_CHANGE_PROPAGATIONSビュー, 2.33

CHANGE_PROPAGATIONSシノニム, 3.152

ALL_CHANGE_SETSビュー, 2.34

CHANGE_SETSシノニム, 3.153

ALL_CHANGE_SOURCESビュー, 2.35

CHANGE_SOURCESシノニム, 3.154

ALL_CHANGE_TABLESビュー, 2.36

CHANGE_TABLESシノニム, 3.155

ALL_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSビュー, 2.37 ALL_CLUSTERSビュー, 2.38 ALL_COL_COMMENTSビュー, 2.39 ALL_COL_PENDING_STATSビュー, 2.40 ALL_COL_PRIVSビュー, 2.41 ALL_COL_PRIVS_MADEビュー, 2.42 ALL_COL_PRIVS_RECDビュー, 2.43 ALL_COLL_TYPESビュー, 2.44 ALL_CONS_COLUMNSビュー, 2.45 ALL_CONS_OBJ_COLUMNSビュー, 2.46 ALL_CONSTRAINTSビュー, 2.47 ALL_CONTEXTビュー, 2.48 ALL_CUBE_ATTR_VISIBILITYビュー, 2.49 ALL_CUBE_ATTRIBUTESビュー, 2.50 ALL_CUBE_BUILD_PROCESSESビュー, 2.51 ALL_CUBE_CALCULATED_MEMBERSビュー, 2.52 ALL_CUBE_DIM_LEVELSビュー, 2.53 ALL_CUBE_DIM_MODELSビュー, 2.54 ALL_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSビュー, 2.55 ALL_CUBE_DIM_VIEWSビュー, 2.56 ALL_CUBE_DIMENSIONALITYビュー, 2.57 ALL_CUBE_DIMENSIONSビュー, 2.58 ALL_CUBE_HIER_LEVELSビュー, 2.59 ALL_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSビュー, 2.60 ALL_CUBE_HIER_VIEWSビュー, 2.61 ALL_CUBE_HIERARCHIESビュー, 2.62 ALL_CUBE_MEASURESビュー, 2.63 ALL_CUBE_VIEW_COLUMNSビュー, 2.64 ALL_CUBE_VIEWSビュー, 2.65 ALL_CUBESビュー, 2.66 ALL_DB_LINKSビュー, 2.67 ALL_DEF_AUDIT_OPTSビュー, 2.68 ALL_DEPENDENCIESビュー, 2.69 ALL_DEQUEUE_QUEUESビュー, 2.70 ALL_DIM_ATTRIBUTESビュー, 2.71 ALL_DIM_CHILD_OFビュー, 2.72 ALL_DIM_HIERARCHIESビュー, 2.73 ALL_DIM_JOIN_KEYビュー, 2.74 ALL_DIM_LEVEL_KEYビュー, 2.75 ALL_DIM_LEVELSビュー, 2.76 ALL_DIMENSIONSビュー, 2.77 ALL_DIRECTORIESビュー, 2.78 ALL_EDITION_COMMENTSビュー, 2.79 ALL_EDITIONING_VIEW_COLSビュー, 2.80 ALL_EDITIONING_VIEW_COLS_AEビュー, 2.81 ALL_EDITIONING_VIEWSビュー, 2.82 ALL_EDITIONING_VIEWS_AEビュー, 2.83 ALL_EDITIONSビュー, 2.84 ALL_ENCRYPTED_COLUMNSビュー, 2.85 ALL_ERRORSビュー, 2.86 ALL_ERRORS_AEビュー, 2.87 ALL_EVALUATION_CONTEXT_TABLESビュー, 2.88 ALL_EVALUATION_CONTEXT_VARSビュー, 2.89 ALL_EVALUATION_CONTEXTSビュー, 2.90 ALL_EXTERNAL_LOCATIONSビュー, 2.91 ALL_EXTERNAL_TABLESビュー, 2.92 ALL_FILE_GROUP_EXPORT_INFOビュー, 2.93 ALL_FILE_GROUP_FILESビュー, 2.94 ALL_FILE_GROUP_TABLESビュー, 2.95 ALL_FILE_GROUP_TABLESPACESビュー, 2.96 ALL_FILE_GROUP_VERSIONSビュー, 2.97 ALL_FILE_GROUPSビュー, 2.98 ALL_GG_INBOUND_PROGRESSビュー, 2.99 ALL_GOLDENGATE_INBOUNDビュー, 2.100 ALL_TAB_HISTOGRAMSのALL_HISTOGRAMSシノニム, 2.101 ALL_IDENTIFIERSビュー, 2.102 ALL_IND_COLUMNSビュー, 2.103 ALL_IND_EXPRESSIONSビュー, 2.104 ALL_IND_PARTITIONSビュー, 2.105 ALL_IND_PENDING_STATSビュー, 2.106 ALL_IND_STATISTICSビュー, 2.107 ALL_IND_SUBPARTITIONSビュー, 2.108 ALL_INDEXESビュー, 2.109 ALL_INDEXTYPE_ARRAYTYPESビュー, 2.110 ALL_INDEXTYPE_COMMENTSビュー, 2.111 ALL_INDEXTYPE_OPERATORSビュー, 2.112 ALL_INDEXTYPESビュー, 2.113 ALL_INTERNAL_TRIGGERSビュー, 2.114 ALL_JAVA_ARGUMENTSビュー, 2.115 ALL_JAVA_CLASSESビュー, 2.116 ALL_JAVA_COMPILER_OPTIONSビュー, 2.117 ALL_JAVA_DERIVATIONSビュー, 2.118 ALL_JAVA_FIELDSビュー, 2.119 ALL_JAVA_IMPLEMENTSビュー, 2.120 ALL_JAVA_INNERSビュー, 2.121 ALL_JAVA_LAYOUTSビュー, 2.122 ALL_JAVA_METHODSビュー, 2.123 ALL_JAVA_NCOMPSビュー, 2.124 ALL_JAVA_RESOLVERSビュー, 2.125 ALL_JAVA_THROWSビュー, 2.126 USER_JOBSビューのALL_JOBSシノニム, 2.127 ALL_JOIN_IND_COLUMNSビュー, 2.128 ALL_LIBRARIESビュー, 2.129 ALL_LOB_PARTITIONSビュー, 2.130 ALL_LOB_SUBPARTITIONSビュー, 2.131 ALL_LOB_TEMPLATESビュー, 2.132 ALL_LOBSビュー, 2.133 ALL_LOG_GROUP_COLUMNSビュー, 2.134 ALL_LOG_GROUPSビュー, 2.135 ALL_MEASURE_FOLDER_CONTENTSビュー, 2.136 ALL_MEASURE_FOLDERSビュー, 2.137 ALL_METHOD_PARAMSビュー, 2.138 ALL_METHOD_RESULTSビュー, 2.139 ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTESビュー, 2.140 ALL_MINING_MODEL_SETTINGSビュー, 2.141 ALL_MINING_MODELSビュー, 2.142 ALL_MP_GRAPH_WORKSPACESビュー, 2.1.2 ALL_MP_PARENT_WORKSPACESビュー, 2.1.2 ALL_MVIEW_AGGREGATESビュー, 2.143 ALL_MVIEW_ANALYSISビュー, 2.144 ALL_MVIEW_COMMENTSビュー, 2.145 ALL_MVIEW_DETAIL_PARTITIONビュー, 2.146 ALL_MVIEW_DETAIL_RELATIONSビュー, 2.147 ALL_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONビュー, 2.148 ALL_MVIEW_JOINSビュー, 2.149 ALL_MVIEW_KEYSビュー, 2.150 ALL_MVIEW_LOGSビュー, 2.151 ALL_MVIEW_REFRESH_TIMESビュー, 2.152 ALL_MVIEWSビュー, 2.153 ALL_NESTED_TABLE_COLSビュー, 2.154 ALL_NESTED_TABLESビュー, 2.155 ALL_OBJ_COLATTRSビュー, 2.156 ALL_OBJECT_TABLESビュー, 2.157 ALL_OBJECTSビュー, 2.158 ALL_OBJECTS_AEビュー, 2.159 ALL_OPANCILLARYビュー, 2.160 ALL_OPARGUMENTSビュー, 2.161 ALL_OPBINDINGSビュー, 2.162 ALL_OPERATOR_COMMENTSビュー, 2.163 ALL_OPERATORSビュー, 2.164 USER_OUTLINE_HINTSビューのALL_OUTLINE_HINTSシノニム, 2.165 USER_OUTLINESビューのALL_OUTLINESシノニム, 2.166 ALL_PART_COL_STATISTICSビュー, 3.1 ALL_PART_HISTOGRAMSビュー, 3.2 ALL_PART_INDEXESビュー, 3.3 ALL_PART_KEY_COLUMNSビュー, 3.4 ALL_PART_LOBSビュー, 3.5 ALL_PART_TABLESビュー, 3.6 ALL_PARTIAL_DROP_TABSビュー, 3.7 ALL_PENDING_CONV_TABLESビュー, 3.8 ALL_PLSQL_OBJECT_SETTINGSビュー, 3.9 ALL_POLICIESビュー, 3.10 ALL_POLICY_CONTEXTSビュー, 3.11 ALL_POLICY_GROUPSビュー, 3.12 ALL_PROCEDURESビュー, 3.13 ALL_PROPAGATIONビュー, 3.14 USER_PUBLISHED_COLUMNSビューのALL_PUBLISHED_COLUMNSシノニム, 3.15 ALL_QUEUE_SCHEDULESビュー, 3.16 ALL_QUEUE_SUBSCRIBERSビュー, 3.17 ALL_QUEUE_TABLESビュー, 3.18 ALL_QUEUESビュー, 3.19 ALL_REFRESHビュー, 3.20 ALL_REFRESH_CHILDRENビュー, 3.21 ALL_REFRESH_DEPENDENCIESビュー, 3.22 ALL_REFSビュー, 3.23 ALL_REGISTERED_MVIEWSビュー, 3.24 ALL_REGISTRY_BANNERSビュー, 3.25 ALL_REMOVED_WORKSPACESビュー, 2.1.2 ALL_REPCATビュー, 2.1.1 ALL_REPCAT_REFRESH_TEMPLATESビュー, 2.1.1 ALL_REPCAT_TEMPLATE_OBJECTSビュー, 2.1.1 ALL_REPCAT_TEMPLATE_PARMSビュー, 2.1.1 ALL_REPCAT_TEMPLATE_SITESビュー, 2.1.1 ALL_REPCAT_USER_AUTHORIZATIONSビュー, 2.1.1 ALL_REPCAT_USER_PARM_VALUESビュー, 2.1.1 ALL_REPCATLOGビュー, 2.1.1 ALL_REPCOLUMNビュー, 2.1.1 ALL_REPCOLUMN_GROUPビュー, 2.1.1 ALL_REPCONFLICTビュー, 2.1.1 ALL_REPDDLビュー, 2.1.1 ALL_REPFLAVOR_COLUMNSビュー, 2.1.1 ALL_REPFLAVOR_OBJECTSビュー, 2.1.1 ALL_REPFLAVORSビュー, 2.1.1 ALL_REPGENERATEDビュー, 2.1.1 ALL_REPGENOBJECTSビュー, 2.1.1 ALL_REPGROUPビュー, 2.1.1 ALL_REPGROUP_PRIVILEGESビュー, 2.1.1 ALL_REPGROUPED_COLUMNビュー, 2.1.1 ALL_REPKEY_COLUMNSビュー, 2.1.1 ALL_REPOBJECTビュー, 2.1.1 ALL_REPPARAMETER_COLUMNビュー, 2.1.1 ALL_REPPRIORITYビュー, 2.1.1 ALL_REPPRIORITY_GROUPビュー, 2.1.1 ALL_REPPROPビュー, 2.1.1 ALL_REPRESOL_STATS_CONTROLビュー, 2.1.1 ALL_REPRESOLUTIONビュー, 2.1.1 ALL_REPRESOLUTION_METHODビュー, 2.1.1 ALL_REPRESOLUTION_STATISTICSビュー, 2.1.1 ALL_REPSCHEMAビュー, 2.1.1 ALL_REPSITESビュー, 2.1.1 ALL_REWRITE_EQUIVALENCESビュー, 3.26 ALL_RULE_SET_RULESビュー, 3.27 ALL_RULE_SETSビュー, 3.28 ALL_RULESビュー, 3.29 ALL_SCHEDULER_CHAIN_RULESビュー, 3.30 ALL_SCHEDULER_CHAIN_STEPSビュー, 3.31 ALL_SCHEDULER_CHAINSビュー, 3.32 ALL_SCHEDULER_CREDENTIALSビュー, 3.33 ALL_SCHEDULER_DB_DESTSビュー, 3.34 ALL_SCHEDULER_DESTSビュー, 3.35 ALL_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTSビュー, 3.36 ALL_SCHEDULER_FILE_WATCHERSビュー, 3.37 ALL_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTEビュー, 3.38 ALL_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSビュー, 3.39 ALL_SCHEDULER_GROUPSビュー, 3.40 ALL_SCHEDULER_JOB_ARGSビュー, 3.41 ALL_SCHEDULER_JOB_CLASSESビュー, 3.42 ALL_SCHEDULER_JOB_DESTSビュー, 3.43 ALL_SCHEDULER_JOB_LOGビュー, 3.44 ALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSビュー, 3.45 ALL_SCHEDULER_JOBSビュー, 3.46 ALL_SCHEDULER_NOTIFICATIONSビュー, 3.47 ALL_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSビュー, 3.48 ALL_SCHEDULER_PROGRAMSビュー, 3.49 ALL_SCHEDULER_REMOTE_DATABASESビュー, 3.50 ALL_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEビュー, 3.51 ALL_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSビュー, 3.52 ALL_SCHEDULER_RUNNING_JOBSビュー, 3.53 ALL_SCHEDULER_SCHEDULESビュー, 3.54 ALL_SCHEDULER_WINDOW_DETAILSビュー, 3.55 ALL_SCHEDULER_WINDOW_GROUPSビュー, 3.56 ALL_SCHEDULER_WINDOW_LOGビュー, 3.57 ALL_SCHEDULER_WINDOWSビュー, 3.58 ALL_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERSビュー, 3.59 ALL_SEC_RELEVANT_COLSビュー, 3.60 ALL_SECONDARY_OBJECTSビュー, 3.61 ALL_SEQUENCESビュー, 3.62 ALL_SERVICESビュー, 3.63 ALL_SOURCEビュー, 3.64 ALL_SOURCE_AEビュー, 3.65 USER_SOURCE_TABLESビューのALL_SOURCE_TABLESシノニム, 3.66 ALL_SQLJ_TYPE_ATTRSビュー, 3.67 ALL_SQLJ_TYPE_METHODSビュー, 3.68 ALL_SQLJ_TYPESビュー, 3.69 ALL_SQLSETビュー, 3.70 ALL_SQLSET_BINDSビュー, 3.71 ALL_SQLSET_PLANSビュー, 3.72 ALL_SQLSET_REFERENCESビュー, 3.73 ALL_SQLSET_STATEMENTSビュー, 3.74 ALL_STAT_EXTENSIONSビュー, 3.75 ALL_STORED_SETTINGSビュー, 3.76 ALL_STREAMS_COLUMNSビュー, 3.77 ALL_STREAMS_GLOBAL_RULESビュー, 3.78 ALL_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERSビュー, 3.79 ALL_STREAMS_MESSAGE_RULESビュー, 3.80 ALL_STREAMS_NEWLY_SUPPORTEDビュー, 3.81 ALL_STREAMS_RULESビュー, 3.82 ALL_STREAMS_SCHEMA_RULESビュー, 3.83 ALL_STREAMS_STMT_HANDLERSビュー, 3.84 ALL_STREAMS_STMTSビュー, 3.85 ALL_STREAMS_TABLE_RULESビュー, 3.86 ALL_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTIONビュー, 3.87 ALL_STREAMS_UNSUPPORTEDビュー, 3.88 ALL_SUBPART_COL_STATISTICSビュー, 3.89 ALL_SUBPART_HISTOGRAMSビュー, 3.90 ALL_SUBPART_KEY_COLUMNSビュー, 3.91 ALL_SUBPARTITION_TEMPLATESビュー, 3.92 USER_SUBSCRIBED_COLUMNSビューのALL_SUBSCRIBED_COLUMNSシノニム, 3.93 USER_SUBSCRIBED_TABLESビューのALL_SUBSCRIBED_TABLESシノニム, 3.94 USER_SUBSCRIPTIONSビューのALL_SUBSCRIPTIONSシノニム, 3.95 ALL_SUMDELTAビュー, 3.96 ALL_SYNC_CAPTUREビュー, 3.97 ALL_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABSビュー, 3.98 ALL_SYNC_CAPTURE_TABLESビュー, 3.99 ALL_SYNONYMSビュー, 3.100 ALL_TAB_COL_STATISTICSビュー, 3.101 ALL_TAB_COLSビュー, 3.102 ALL_TAB_COLUMNSビュー, 3.103 ALL_TAB_COMMENTSビュー, 3.104 ALL_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSビュー, 3.105 ALL_TAB_HISTOGRAMSビュー, 3.106

ALL_HISTOGRAMSシノニム, 2.101

ALL_TAB_MODIFICATIONSビュー, 3.107 ALL_TAB_PARTITIONSビュー, 3.108 ALL_TAB_PENDING_STATSビュー, 3.109 ALL_TAB_PRIVSビュー, 3.110 ALL_TAB_PRIVS_MADEビュー, 3.111 ALL_TAB_PRIVS_RECDビュー, 3.112 ALL_TAB_STAT_PREFSビュー, 3.113 ALL_TAB_STATISTICSビュー, 3.114 ALL_TAB_STATS_HISTORYビュー, 3.115 ALL_TAB_SUBPARTITIONSビュー, 3.116 ALL_TABLESビュー, 3.117 ALL_TRANSFORMATIONSビュー, 3.118 ALL_TRIGGER_COLSビュー, 3.119 ALL_TRIGGER_ORDERINGビュー, 3.120 ALL_TRIGGERSビュー, 3.121 ALL_TSTZ_TAB_COLSビュー, 3.122 ALL_TSTZ_TABLESビュー, 3.123 ALL_TYPE_ATTRSビュー, 3.124 ALL_TYPE_METHODSビュー, 3.125 ALL_TYPE_VERSIONSビュー, 3.126 ALL_TYPESビュー, 3.127 ALL_UNUSED_COL_TABSビュー, 3.128 ALL_UPDATABLE_COLUMNSビュー, 3.129 ALL_USERSビュー, 3.130 ALL_USTATSビュー, 3.131 ALL_VARRAYSビュー, 3.132 ALL_VERSION_HVIEWビュー, 2.1.2 ALL_VIEWSビュー, 3.133 ALL_VIEWS_AEビュー, 3.134 ALL_WARNING_SETTINGSビュー, 3.135 ALL_WM_CONS_COLUMNSビュー, 2.1.2 ALL_WM_CONSTRAINTSビュー, 2.1.2 ALL_WM_IND_COLUMNSビュー, 2.1.2 ALL_WM_IND_EXPRESSIONSビュー, 2.1.2 ALL_WM_LOCKED_TABLESビュー, 2.1.2 ALL_WM_MODIFIED_TABLESビュー, 2.1.2 ALL_WM_RIC_INFOビュー, 2.1.2 ALL_WM_TAB_TRIGGERSビュー, 2.1.2 ALL_WM_VERSIONED_TABLESビュー, 2.1.2 ALL_WM_VT_ERRORSビュー, 2.1.2 ALL_WORKSPACE_PRIVSビュー, 2.1.2 ALL_WORKSPACE_SAVEPOINTSビュー, 2.1.2 ALL_WORKSPACESビュー, 2.1.2 ALL_XML_INDEXESビュー, 3.136 ALL_XML_SCHEMASビュー, 3.137 ALL_XML_TAB_COLSビュー, 3.138 ALL_XML_TABLESビュー, 3.139 ALL_XML_VIEW_COLSビュー, 3.140 ALL_XML_VIEWSビュー, 3.141 ALL_XSTREAM_INBOUNDビュー, 3.142 ALL_XSTREAM_INBOUND_PROGRESSビュー, 3.143 ALL_XSTREAM_OUTBOUNDビュー, 3.144 ALL_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESSビュー, 3.145 ALL_XSTREAM_RULESビュー, 3.146 ALLOCATE EXTENT句

ALTER TABLE

インスタンス番号, 1.106

ALTER DATABASE文

ADD LOGFILE, 1.257

ENABLE THREAD, 1.257

THREAD, 1.257

ALTER TABLE文

エクステントの割当て, 1.106

ANALYZE文, 5.150, 6.476 AQ_TM_PROCESSES初期化パラメータ, 1.8 ARCHIVE LOG START文

自動アーカイブ, 1.124

ARCHIVE_LAG_TARGET初期化パラメータ, 1.9 アーカイブREDOログ

宛先ファイル, 1.124

ストレージ・デバイス, 1.124, 1.128

ARCHIVELOGモード, 1.124

アーカイブ先, 1.124, 1.128

ASM_DISKGROUPS初期化パラメータ, 1.10 ASM_DISKSTRING初期化パラメータ, 1.11 ASM_POWER_LIMIT初期化パラメータ, 1.12 ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS初期化パラメータ, 1.13 AUDIT_ACTIONS表, 3.147 AUDIT_FILE_DEST初期化パラメータ, 1.14 AUDIT_SYS_OPERATIONS初期化パラメータ, 1.15 AUDIT_SYSLOG_LEVEL初期化パラメータ, 1.16 AUDIT_TRAIL初期化パラメータ, 1.17 リモート・クライアントの認証, 1.213 ユーザーの認証, 1.176 AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET初期化パラメータ, 1.18

B

BACKGROUND_CORE_DUMP初期化パラメータ, 1.19

BACKGROUND_DUMP_DEST初期化パラメータ, 1.20

BACKUP_TAPE_IO_SLAVES初期化パラメータ, 1.21

BITMAP_MERGE_AREA_SIZE初期化パラメータ, 1.22

BLANK_TRIMMING初期化パラメータ, 1.23

ブロック

REDOログ, 1.134

サイズ, 1.46, 1.50, 1.62

C

キャッシュ

ディクショナリ, 8.153, 8.154, 8.155

統計, 1.134

USER_CATALOGビューのCATシノニム, 3.148 CATALOGビュー, 3.149 CATALOG.SQLスクリプト, B.1

V$ビューの作成, 7.1

CATBLOCK.SQLスクリプト, B.2 CATCLUST.SQLスクリプト, B.1 CATDWGRD.SQLスクリプト, B.4 CATEXP7.SQLスクリプト, B.2 CATHS.SQLスクリプト, B.2 CATIO.SQLスクリプト, B.2 CATJAVA.SQLスクリプト, B.5 CATNOADT.SQLスクリプト, B.3 CATNOAUD.SQLスクリプト, B.3 CATNOHS.SQLスクリプト, B.3 CATNOPRT.SQLスクリプト, B.3 CATNOSVM.SQLスクリプト, B.3 CATNSNMP.SQLスクリプト, B.3 CATOCTK.SQLスクリプト, B.2 CATPROC.SQLスクリプト, B.1 CATQUEUE.SQLスクリプト, B.2 CATREP.SQLスクリプト, B.2 CATUPGRD.SQLスクリプト, B.4 CHAINED_ROWS表, 3.150 ALL_CHANGE_PROPAGATION_SETSビューのCHANGE_PROPAGATION_SETSシノニム, 3.151 ALL_CHANGE_PROPAGATIONSビューのCHANGE_PROPAGATIONSシノニム, 3.152 ALL_CHANGE_SETSビューのCHANGE_SETSシノニム, 3.153 ALL_CHANGE_SOURCESビューのCHANGE_SOURCESシノニム, 3.154 ALL_CHANGE_TABLESビューのCHANGE_TABLESシノニム, 3.155 文字

数値グループ・セパレータ, 1.154

チェックポイント

チェックポイント間隔, 1.134

統計, 1.134

CIRCUITS初期化パラメータ, 1.24 CLIENT_RESULT_CACHE_LAG初期化パラメータ, 1.25 CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE初期化パラメータ, 1.26 CLIENT_RESULT_CACHE_STATS$ビュー, 3.156 CLONEDB初期化パラメータ, 1.27 USER_CLUSTERSビューのCLUシノニム, 3.157 CLUSTER_DATABASE初期化パラメータ, 1.28 CLUSTER_DATABASE_INSTANCES初期化パラメータ, 1.29 CLUSTER_INTERCONNECTS初期化パラメータ, 1.30 COLビュー, 3.158 USER_TAB_COLUMNSビューのCOLSシノニム, 3.159 commit wait/nowait performed, E.2 COMMIT_LOGGING初期化パラメータ, 1.31 COMMIT_POINT_STRENGTH初期化パラメータ, 1.32 COMMIT_WAIT初期化パラメータ, 1.33 COMMIT_WRITE初期化パラメータ, 1.34 COMPATIBLE初期化パラメータ, 1.35 競合

ブロック・レベル, 9.125

制御ファイル

名前, 1.37

指定, 1.37

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME初期化パラメータ, 1.36 CONTROL_FILES初期化パラメータ, 1.37 CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS初期化パラメータ, 1.38 CORE_DUMP_DEST初期化パラメータ, 1.39 コストベースの最適化, 1.171

INリスト・イテレータの支援, 1.169

CPU_COUNT初期化パラメータ, 1.40 CREATE TABLE文

FREELIST GROUPS句, 1.106

CREATE_BITMAP_AREA_SIZE初期化パラメータ, 1.41 CREATE_STORED_OUTLINES初期化パラメータ, 1.42 作成

データベース

ブロック・サイズの設定, 1.46, 1.50, 1.62

通貨, 1.145, 1.146

国際通貨記号, 1.150

CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION初期化パラメータ, 1.43 CURSOR_SHARING初期化パラメータ, 1.44 CURSOR_SPACE_FOR_TIME初期化パラメータ, 1.45 カーソル

OPEN_CURSORS初期化パラメータ, 1.163

共有プール, 1.240

D

データ・ブロック

複数の読取り, 1.56

サイズ, 1.46, 1.50, 1.62

データ・ディクショナリ, 2

キャッシュ, 8.153, 8.154, 8.155

スクリプト, B.2

SQLスクリプト, B.1

表, 2.1

ビュー

概要, 2.1

ユーザー・ビュー, 2

データベース・ライター・プロセス(DBWR)

チェックポイント, 1.134

DATABASE_PROPERTIESビュー, 3.160 データベース

データベースの制限, A

デフォルト言語, 1.151

リソース制限, 1.216, 1.218

データ・ファイル

最大数, 1.58

パラメータ, 1.58

日付

使用される言語, 1.148, 1.157, 1.158

SYSDATEの設定, 1.95

TO_CHARファンクション, 1.147

TO_DATEファンクション, 1.147

DB_BLOCK_BUFFERS初期化パラメータ, 1.47 DB_BLOCK_CHECKING初期化パラメータ, 1.48 DB_BLOCK_CHECKSUM初期化パラメータ, 1.49 DB_BLOCK_SIZE初期化パラメータ, 1.50 DB_CACHE_ADVICE初期化パラメータ, 1.51 DB_CACHE_SIZE初期化パラメータ, 1.52 DB_CREATE_FILE_DEST初期化パラメータ, 1.53 DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n初期化パラメータ, 1.54 DB_DOMAIN初期化パラメータ, 1.55 DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT初期化パラメータ, 1.56 DB_FILE_NAME_CONVERT初期化パラメータ, 1.57 DB_FILES初期化パラメータ, 1.58 DB_FLASH_CACHE_FILE初期化パラメータ, 1.59 DB_FLASH_CACHE_SIZE初期化パラメータ, 1.60 DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET初期化パラメータ, 1.61 DB_KEEP_CACHE_SIZE初期化パラメータ, 1.62 DB_LOST_WRITE_PROTECT初期化パラメータ, 1.63 DB_NAME初期化パラメータ, 1.64 DB_nK_CACHE_SIZE初期化パラメータ, 1.46 DB_RECOVERY_FILE_DEST初期化パラメータ, 1.65 DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE初期化パラメータ, 1.66 DB_RECYCLE_CACHE_SIZE初期化パラメータ, 1.67 DB_SECUREFILE初期化パラメータ, 1.68 DB_ULTRA_SAFE初期化パラメータ, 1.69 DB_UNIQUE_NAME初期化パラメータ, 1.70 DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING初期化パラメータ, 1.71 DB_WRITER_PROCESSES初期化パラメータ, 1.72 DBA_2PC_NEIGHBORSビュー, 4.1 DBA_2PC_PENDINGビュー, 4.2 DBA_ADDM_FDG_BREAKDOWNビュー, 4.3 DBA_ADDM_FINDINGSビュー, 4.4 DBA_ADDM_INSTANCESビュー, 4.5 DBA_ADDM_SYSTEM_DIRECTIVESビュー, 4.6 DBA_ADDM_TASK_DIRECTIVESビュー, 4.7 DBA_ADDM_TASKSビュー, 4.8 DBA_ADVISOR_ACTIONSビュー, 4.9 DBA_ADVISOR_COMMANDSビュー, 4.10 DBA_ADVISOR_DEF_PARAMETERSビュー, 4.11 DBA_ADVISOR_DEFINITIONSビュー, 4.12 DBA_ADVISOR_DIR_DEFINITIONSビュー, 4.13 DBA_ADVISOR_DIR_INSTANCESビュー, 4.14 DBA_ADVISOR_DIR_TASK_INSTビュー, 4.15 DBA_ADVISOR_EXEC_PARAMETERSビュー, 4.16 DBA_ADVISOR_EXECUTION_TYPESビュー, 4.17 DBA_ADVISOR_EXECUTIONSビュー, 4.18 DBA_ADVISOR_FDG_BREAKDOWNビュー, 4.19 DBA_ADVISOR_FINDING_NAMESビュー, 4.20 DBA_ADVISOR_FINDINGSビュー, 4.21 DBA_ADVISOR_JOURNALビュー, 4.22 DBA_ADVISOR_LOGビュー, 4.23 DBA_ADVISOR_OBJECT_TYPESビュー, 4.24 DBA_ADVISOR_OBJECTSビュー, 4.25 DBA_ADVISOR_PARAMETERSビュー, 4.26 DBA_ADVISOR_RATIONALEビュー, 4.27 DBA_ADVISOR_RECOMMENDATIONSビュー, 4.28 DBA_ADVISOR_SQLA_REC_SUMビュー, 4.29 DBA_ADVISOR_SQLA_TABLESビュー, 4.30 DBA_ADVISOR_SQLA_WK_MAPビュー, 4.31 DBA_ADVISOR_SQLA_WK_STMTSビュー, 4.32 DBA_ADVISOR_SQLPLANSビュー, 4.33 DBA_ADVISOR_SQLSTATSビュー, 4.34 DBA_ADVISOR_SQLW_JOURNALビュー, 4.35 DBA_ADVISOR_SQLW_PARAMETERSビュー, 4.36 DBA_ADVISOR_SQLW_STMTSビュー, 4.37 DBA_ADVISOR_SQLW_SUMビュー, 4.38 DBA_ADVISOR_SQLW_TABLESビュー, 4.39 DBA_ADVISOR_SQLW_TEMPLATESビュー, 4.40 DBA_ADVISOR_TASKSビュー, 4.41 DBA_ADVISOR_TEMPLATESビュー, 4.42 DBA_ADVISOR_USAGEビュー, 4.43 DBA_ALERT_HISTORYビュー, 4.44 DBA_ALL_TABLESビュー, 4.45 DBA_APPLICATION_ROLESビュー, 4.46 DBA_APPLYビュー, 4.47 DBA_APPLY_CHANGE_HANDLERSビュー, 4.48 DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNSビュー, 4.49 DBA_APPLY_DML_HANDLERSビュー, 4.50 DBA_APPLY_ENQUEUEビュー, 4.51 DBA_APPLY_ERRORビュー, 4.52 DBA_APPLY_ERROR_MESSAGESビュー, 4.53 DBA_APPLY_EXECUTEビュー, 4.54 DBA_APPLY_INSTANTIATED_GLOBALビュー, 4.55 DBA_APPLY_INSTANTIATED_OBJECTSビュー, 4.56 DBA_APPLY_INSTANTIATED_SCHEMASビュー, 4.57 DBA_APPLY_KEY_COLUMNSビュー, 4.58 DBA_APPLY_OBJECT_DEPENDENCIESビュー, 4.59 DBA_APPLY_PARAMETERSビュー, 4.60 DBA_APPLY_PROGRESSビュー, 4.61 DBA_APPLY_SPILL_TXNビュー, 4.62 DBA_APPLY_TABLE_COLUMNSビュー, 4.63 DBA_APPLY_VALUE_DEPENDENCIESビュー, 4.64 DBA_AQ_AGENT_PRIVSビュー, 4.65 DBA_AQ_AGENTSビュー, 4.66 DBA_ARGUMENTSビュー, 4.67 DBA_ASSEMBLIESビュー, 4.68 DBA_ASSOCIATIONSビュー, 4.69 DBA_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSビュー, 4.70 DBA_AUDIT_EXISTSビュー, 4.71 DBA_AUDIT_MGMT_CLEAN_EVENTSビュー, 4.72 DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBSビュー, 4.73 DBA_AUDIT_MGMT_CONFIG_PARAMSビュー, 4.74 DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TSビュー, 4.75 DBA_AUDIT_OBJECTビュー, 4.76 DBA_AUDIT_POLICIESビュー, 4.77 DBA_AUDIT_POLICY_COLUMNSビュー, 4.78 DBA_AUDIT_SESSIONビュー, 4.79 DBA_AUDIT_STATEMENTビュー, 4.80 DBA_AUDIT_TRAILビュー, 4.81 DBA_AUTO_SEGADV_CTLビュー, 4.82 DBA_AUTO_SEGADV_SUMMARYビュー, 4.83 DBA_AUTOTASK_CLIENTビュー, 4.84 DBA_AUTOTASK_CLIENT_HISTORYビュー, 4.85 DBA_AUTOTASK_CLIENT_JOBビュー, 4.86 DBA_AUTOTASK_JOB_HISTORYビュー, 4.87 DBA_AUTOTASK_OPERATIONビュー, 4.88 DBA_AUTOTASK_SCHEDULEビュー, 4.89 DBA_AUTOTASK_TASKビュー, 4.90 DBA_AUTOTASK_WINDOW_CLIENTSビュー, 4.91 DBA_AUTOTASK_WINDOW_HISTORYビュー, 4.92 DBA_AW_PSビュー, 4.93 DBA_AWSビュー, 4.94 DBA_BASE_TABLE_MVIEWSビュー, 4.95 DBA_BLOCKERSビュー, 4.96 DBA_CAPTUREビュー, 4.97 DBA_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTESビュー, 4.98 DBA_CAPTURE_PARAMETERSビュー, 4.99 DBA_CAPTURE_PREPARED_DATABASEビュー, 4.100 DBA_CAPTURE_PREPARED_SCHEMASビュー, 4.101 DBA_CAPTURE_PREPARED_TABLESビュー, 4.102 DBA_CATALOGビュー, 4.103 DBA_CHANGE_NOTIFICATION_REGSビュー, 4.104 DBA_CLU_COLUMNSビュー, 4.105 DBA_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSビュー, 4.106 DBA_CLUSTERSビュー, 4.107 DBA_COL_COMMENTSビュー, 4.108 DBA_COL_PENDING_STATSビュー, 4.109 DBA_COL_PRIVSビュー, 4.110 DBA_COLL_TYPESビュー, 4.111 DBA_COMMON_AUDIT_TRAILビュー, 4.112 DBA_COMPARISONビュー, 4.113 DBA_COMPARISON_COLUMNSビュー, 4.114 DBA_COMPARISON_ROW_DIFビュー, 4.115 DBA_COMPARISON_SCANビュー, 4.116 DBA_COMPARISON_SCAN_VALUESビュー, 4.117 DBA_CONNECT_ROLE_GRANTEESビュー, 4.118 DBA_CONS_OBJ_COLUMNSビュー, 4.119 DBA_CONSTRAINTSビュー, 4.120 DBA_CONTEXTビュー, 4.121 DBA_CPOOL_INFOビュー, 4.122 DBA_CPU_USAGE_STATISTICSビュー, 4.123 DBA_CQ_NOTIFICATION_QUERIESビュー, 4.124 DBA_CUBE_ATTR_VISIBILITYビュー, 4.125 DBA_CUBE_ATTRIBUTESビュー, 4.126 DBA_CUBE_BUILD_PROCESSESビュー, 4.127 DBA_CUBE_CALCULATED_MEMBERSビュー, 4.128 DBA_CUBE_DIM_LEVELSビュー, 4.129 DBA_CUBE_DIM_MODELSビュー, 4.130 DBA_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSビュー, 4.131 DBA_CUBE_DIM_VIEWSビュー, 4.132 DBA_CUBE_DIMENSIONALITYビュー, 4.133 DBA_CUBE_DIMENSIONSビュー, 4.134 DBA_CUBE_HIER_LEVELSビュー, 4.135 DBA_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSビュー, 4.136 DBA_CUBE_HIER_VIEWSビュー, 4.137 DBA_CUBE_HIERARCHIESビュー, 4.138 DBA_CUBE_MEASURESビュー, 4.139 DBA_CUBE_VIEW_COLUMNSビュー, 4.140 DBA_CUBE_VIEWSビュー, 4.141 DBA_CUBESビュー, 4.142 DBA_DATA_FILESビュー, 4.143 DBA_DATAPUMP_JOBSビュー, 4.144 DBA_DATAPUMP_SESSIONSビュー, 4.145 DBA_DB_LINKSビュー, 4.146 DBA_DDL_LOCKSビュー, 4.147 DBA_DEPENDENCIESビュー, 4.148 DBA_DIM_ATTRIBUTESビュー, 4.149 DBA_DIM_CHILD_OFビュー, 4.150 DBA_DIM_HIERARCHIESビュー, 4.151 DBA_DIM_JOIN_KEYビュー, 4.152 DBA_DIM_LEVEL_KEYビュー, 4.153 DBA_DIM_LEVELSビュー, 4.154 DBA_DIMENSIONSビュー, 4.155 DBA_DIRECTORIESビュー, 4.156 DBA_DML_LOCKSビュー, 4.157 DBA_DMT_FREE_SPACEビュー, 4.158 DBA_DMT_USED_EXTENTSビュー, 4.159 DBA_EDITION_COMMENTSビュー, 4.160 DBA_EDITIONING_VIEW_COLSビュー, 4.161 DBA_EDITIONING_VIEW_COLS_AEビュー, 4.162 DBA_EDITIONING_VIEWSビュー, 4.163 DBA_EDITIONING_VIEWS_AEビュー, 4.164 DBA_EDITIONSビュー, 4.165 DBA_ENABLED_AGGREGATIONSビュー, 4.166 DBA_ENABLED_TRACESビュー, 4.167 DBA_ENCRYPTED_COLUMNSビュー, 4.168 DBA_EPG_DAD_AUTHORIZATIONビュー, 4.169 DBA_ERRORSビュー, 4.170 DBA_ERRORS_AEビュー, 4.171 DBA_EVALUATION_CONTEXT_TABLESビュー, 4.172 DBA_EVALUATION_CONTEXT_VARSビュー, 4.173 DBA_EVALUATION_CONTEXTSビュー, 4.174 DBA_EXP_FILESビュー, 4.175 DBA_EXP_OBJECTSビュー, 4.176 DBA_EXP_VERSIONビュー, 4.177 DBA_EXTENTSビュー, 4.178 DBA_EXTERNAL_LOCATIONSビュー, 4.179 DBA_EXTERNAL_TABLESビュー, 4.180 DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICSビュー, 4.181 DBA_FGA_AUDIT_TRAILビュー, 4.182 DBA_FILE_GROUP_EXPORT_INFOビュー, 4.183 DBA_FILE_GROUP_FILESビュー, 4.184 DBA_FILE_GROUP_TABLESビュー, 4.185 DBA_FILE_GROUP_TABLESPACESビュー, 4.186 DBA_FILE_GROUP_VERSIONSビュー, 4.187 DBA_FILE_GROUPSビュー, 4.188 DBA_FLASHBACK_ARCHIVEビュー, 4.189 DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLESビュー, 4.190 DBA_FLASHBACK_ARCHIVE_TSビュー, 4.191 DBA_FLASHBACK_TXN_REPORTビュー, 4.192 DBA_FLASHBACK_TXN_STATEビュー, 4.193 DBA_FREE_SPACEビュー, 4.194 DBA_FREE_SPACE_COALESCEDビュー, 4.195 DBA_GG_INBOUND_PROGRESSビュー, 4.196 DBA_GLOBAL_CONTEXTビュー, 4.197 DBA_GOLDENGATE_INBOUNDビュー, 4.198 DBA_GOLDENGATE_SUPPORT_MODEビュー, 4.199 DBA_HIGH_WATER_MARK_STATISTICSビュー, 4.200 DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORYビュー, 4.201 DBA_HIST_BASELINEビュー, 4.202 DBA_HIST_BASELINE_DETAILSビュー, 4.203 DBA_HIST_BASELINE_METADATAビュー, 4.204 DBA_HIST_BASELINE_TEMPLATEビュー, 4.205 DBA_HIST_BG_EVENT_SUMMARYビュー, 4.206 DBA_HIST_BUFFER_POOL_STATビュー, 4.207 DBA_HIST_BUFFERED_QUEUESビュー, 4.208 DBA_HIST_BUFFERED_SUBSCRIBERSビュー, 4.209 DBA_HIST_CLUSTER_INTERCONビュー, 4.210 DBA_HIST_COLORED_SQLビュー, 4.211 DBA_HIST_COMP_IOSTATビュー, 4.212 DBA_HIST_CR_BLOCK_SERVERビュー, 4.213 DBA_HIST_CURRENT_BLOCK_SERVERビュー, 4.214 DBA_HIST_DATABASE_INSTANCEビュー, 4.215 DBA_HIST_DATAFILEビュー, 4.216 DBA_HIST_DB_CACHE_ADVICEビュー, 4.217 DBA_HIST_DISPATCHERビュー, 4.218 DBA_HIST_DLM_MISCビュー, 4.219 DBA_HIST_DYN_REMASTER_STATSビュー, 4.220 DBA_HIST_ENQUEUE_STATビュー, 4.221 DBA_HIST_EVENT_HISTOGRAMビュー, 4.222 DBA_HIST_EVENT_NAMEビュー, 4.223 DBA_HIST_FILEMETRIC_HISTORYビュー, 4.224 DBA_HIST_FILESTATXSビュー, 4.225 DBA_HIST_IC_CLIENT_STATSビュー, 4.226 DBA_HIST_IC_DEVICE_STATSビュー, 4.227 DBA_HIST_INST_CACHE_TRANSFERビュー, 4.228 DBA_HIST_INSTANCE_RECOVERYビュー, 4.229 DBA_HIST_INTERCONNECT_PINGSビュー, 4.230 DBA_HIST_IOSTAT_DETAILビュー, 4.231 DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPEビュー, 4.232 DBA_HIST_IOSTAT_FILETYPE_NAMEビュー, 4.233 DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTIONビュー, 4.234 DBA_HIST_IOSTAT_FUNCTION_NAMEビュー, 4.235 DBA_HIST_JAVA_POOL_ADVICEビュー, 4.236 DBA_HIST_LATCHビュー, 5.1 DBA_HIST_LATCH_CHILDRENビュー, 5.2 DBA_HIST_LATCH_MISSES_SUMMARYビュー, 5.3 DBA_HIST_LATCH_NAMEビュー, 5.4 DBA_HIST_LATCH_PARENTビュー, 5.5 DBA_HIST_LIBRARYCACHEビュー, 5.6 DBA_HIST_LOGビュー, 5.7 DBA_HIST_MEM_DYNAMIC_COMPビュー, 5.8 DBA_HIST_MEMORY_RESIZE_OPSビュー, 5.9 DBA_HIST_MEMORY_TARGET_ADVICEビュー, 5.10 DBA_HIST_METRIC_NAMEビュー, 5.11 DBA_HIST_MTTR_TARGET_ADVICEビュー, 5.12 DBA_HIST_MUTEX_SLEEPビュー, 5.13 DBA_HIST_OPTIMIZER_ENVビュー, 5.14 DBA_HIST_OSSTATビュー, 5.15 DBA_HIST_OSSTAT_NAMEビュー, 5.16 DBA_HIST_PARAMETERビュー, 5.17 DBA_HIST_PARAMETER_NAMEビュー, 5.18 DBA_HIST_PERSISTENT_QMN_CACHEビュー, 5.19 DBA_HIST_PERSISTENT_QUEUESビュー, 5.20 DBA_HIST_PERSISTENT_SUBSビュー, 5.21 DBA_HIST_PGA_TARGET_ADVICEビュー, 5.22 DBA_HIST_PGASTATビュー, 5.23 DBA_HIST_PLAN_OPERATION_NAMEビュー, 5.24 DBA_HIST_PLAN_OPTION_NAMEビュー, 5.25 DBA_HIST_PROCESS_MEM_SUMMARYビュー, 5.26 DBA_HIST_RESOURCE_LIMITビュー, 5.27 DBA_HIST_ROWCACHE_SUMMARYビュー, 5.28 DBA_HIST_RSRC_CONSUMER_GROUPビュー, 5.29 DBA_HIST_RSRC_PLANビュー, 5.30 DBA_HIST_RULE_SETビュー, 5.31 DBA_HIST_SEG_STATビュー, 5.32 DBA_HIST_SEG_STAT_OBJビュー, 5.33 DBA_HIST_SERVICE_NAMEビュー, 5.34 DBA_HIST_SERVICE_STATビュー, 5.35 DBA_HIST_SERVICE_WAIT_CLASSビュー, 5.36 DBA_HIST_SESS_TIME_STATSビュー, 5.37 DBA_HIST_SESSMETRIC_HISTORYビュー, 5.38 DBA_HIST_SGAビュー, 5.39 DBA_HIST_SGA_TARGET_ADVICEビュー, 5.40 DBA_HIST_SGASTATビュー, 5.41 DBA_HIST_SHARED_POOL_ADVICEビュー, 5.42 DBA_HIST_SHARED_SERVER_SUMMARYビュー, 5.43 DBA_HIST_SNAP_ERRORビュー, 5.44 DBA_HIST_SNAPSHOTビュー, 5.45 DBA_HIST_SQL_BIND_METADATAビュー, 5.46 DBA_HIST_SQL_PLANビュー, 5.47 DBA_HIST_SQL_SUMMARYビュー, 5.48 DBA_HIST_SQL_WORKAREA_HSTGRMビュー, 5.49 DBA_HIST_SQLBINDビュー, 5.50 DBA_HIST_SQLCOMMAND_NAMEビュー, 5.51 DBA_HIST_SQLSTATビュー, 5.52 DBA_HIST_SQLTEXTビュー, 5.53 DBA_HIST_STAT_NAMEビュー, 5.54 DBA_HIST_STREAMS_APPLY_SUMビュー, 5.55 DBA_HIST_STREAMS_CAPTUREビュー, 5.56 DBA_HIST_STREAMS_POOL_ADVICEビュー, 5.57 DBA_HIST_SYS_TIME_MODELビュー, 5.58 DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORYビュー, 5.59 DBA_HIST_SYSMETRIC_SUMMARYビュー, 5.60 DBA_HIST_SYSSTATビュー, 5.61 DBA_HIST_SYSTEM_EVENTビュー, 5.62 DBA_HIST_TABLESPACE_STATビュー, 5.63 DBA_HIST_TBSPC_SPACE_USAGEビュー, 5.64 DBA_HIST_TEMPFILEビュー, 5.65 DBA_HIST_TEMPSTATXSビュー, 5.66 DBA_HIST_THREADビュー, 5.67 DBA_HIST_TOPLEVELCALL_NAMEビュー, 5.68 DBA_HIST_UNDOSTATビュー, 5.69 DBA_HIST_WAITCLASSMET_HISTORYビュー, 5.70 DBA_HIST_WAITSTATビュー, 5.71 DBA_HIST_WR_CONTROLビュー, 5.72 DBA_TAB_HISTOGRAMSのDBA_HISTOGRAMSシノニム, 5.73 DBA_IDENTIFIERSビュー, 5.74 DBA_IND_COLUMNSビュー, 5.75 DBA_IND_EXPRESSIONSビュー, 5.76 DBA_IND_PARTITIONSビュー, 5.77 DBA_IND_PENDING_STATSビュー, 5.78 DBA_IND_STATISTICSビュー, 5.79 DBA_IND_SUBPARTITIONSビュー, 5.80 DBA_INDEXESビュー, 5.81

統計収集, 5.80

DBA_INDEXTYPE_ARRAYTYPESビュー, 5.82 DBA_INDEXTYPE_COMMENTSビュー, 5.83 DBA_INDEXTYPE_OPERATORSビュー, 5.84 DBA_INDEXTYPESビュー, 5.85 DBA_INTERNAL_TRIGGERSビュー, 5.86 DBA_JAVA_ARGUMENTSビュー, 5.88 DBA_JAVA_CLASSESビュー, 5.89 DBA_JAVA_COMPILER_OPTIONSビュー, 5.90 DBA_JAVA_DERIVATIONSビュー, 5.91 DBA_JAVA_FIELDSビュー, 5.92 DBA_JAVA_IMPLEMENTSビュー, 5.93 DBA_JAVA_INNERSビュー, 5.94 DBA_JAVA_LAYOUTSビュー, 5.95 DBA_JAVA_METHODSビュー, 5.96 DBA_JAVA_NCOMPSビュー, 5.97 DBA_JAVA_POLICYビュー, 5.98 DBA_JAVA_RESOLVERSビュー, 5.99 DBA_JAVA_THROWSビュー, 5.100 DBA_JOBSビュー, 5.101 DBA_JOBS_RUNNINGビュー, 5.102 DBA_JOIN_IND_COLUMNSビュー, 5.103 DBA_KGLLOCKビュー, 5.104 DBA_LIBRARIESビュー, 5.105 DBA_LMT_FREE_SPACEビュー, 5.106 DBA_LMT_USED_EXTENTSビュー, 5.107 DBA_LOB_PARTITIONSビュー, 5.108 DBA_LOB_SUBPARTITIONSビュー, 5.109 DBA_LOB_TEMPLATESビュー, 5.110 DBA_LOBSビュー, 5.111 DBA_LOCKビュー, 5.112

DBA_LOCKSシノニム, 5.114

DBA_LOCK_INTERNALビュー, 5.113 DBA_LOCKビューのDBA_LOCKSシノニム, 5.114 DBA_LOG_GROUP_COLUMNSビュー, 5.115 DBA_LOG_GROUPSビュー, 5.116 DBA_LOGMNR_LOGビュー, 5.117 DBA_LOGMNR_PURGED_LOGビュー, 5.118 DBA_LOGMNR_SESSIONビュー, 5.119 DBA_LOGSTDBY_EVENTSビュー, 5.120 DBA_LOGSTDBY_HISTORYビュー, 5.121 DBA_LOGSTDBY_LOGビュー, 5.122 DBA_LOGSTDBY_NOT_UNIQUEビュー, 5.123 DBA_LOGSTDBY_PARAMETERSビュー, 5.124 DBA_LOGSTDBY_PROGRESSビュー, 5.125 DBA_LOGSTDBY_SKIPビュー, 5.126 DBA_LOGSTDBY_SKIP_TRANSACTIONビュー, 5.127 DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTEDビュー, 5.128 DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLEビュー, 5.129

LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLESシノニム, 6.145

DBA_MEASURE_FOLDER_CONTENTSビュー, 5.130 DBA_MEASURE_FOLDERSビュー, 5.131 DBA_METHOD_PARAMSビュー, 5.132 DBA_METHOD_RESULTSビュー, 5.133 DBA_MINING_MODEL_ATTRIBUTESビュー, 5.134 DBA_MINING_MODEL_SETTINGSビュー, 5.135 DBA_MINING_MODEL_TABLESビュー, 5.136 DBA_MINING_MODELSビュー, 5.137 DBA_MVIEW_AGGREGATESビュー, 5.138 DBA_MVIEW_ANALYSISビュー, 5.139 DBA_MVIEW_COMMENTSビュー, 5.140 DBA_MVIEW_DETAIL_PARTITIONビュー, 5.141 DBA_MVIEW_DETAIL_RELATIONSビュー, 5.142 DBA_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONビュー, 5.143 DBA_MVIEW_JOINSビュー, 5.144 DBA_MVIEW_KEYSビュー, 5.145 DBA_MVIEW_LOG_FILTER_COLSビュー, 5.146 DBA_MVIEW_LOGSビュー, 5.147 DBA_MVIEW_REFRESH_TIMESビュー, 5.148 DBA_MVIEWSビュー, 5.149 DBA_NESTED_TABLE_COLSビュー, 5.150 DBA_NESTED_TABLESビュー, 5.151 DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGESビュー, 5.152 DBA_NETWORK_ACLSビュー, 5.153 DBA_OBJ_AUDIT_OPTSビュー, 5.154 DBA_OBJ_COLATTRSビュー, 5.155 DBA_OBJECT_SIZEビュー, 5.156 DBA_OBJECT_TABLESビュー, 5.157 DBA_OBJECTSビュー, 5.158 DBA_OBJECTS_AEビュー, 5.159 DBA_OPANCILLARYビュー, 5.160 DBA_OPARGUMENTSビュー, 5.161 DBA_OPBINDINGSビュー, 5.162 DBA_OPERATOR_COMMENTSビュー, 5.163 DBA_OPERATORSビュー, 5.164 DBA_OPTSTAT_OPERATIONSビュー, 5.165 DBA_ORPHAN_KEY_TABLEビュー, 5.166 DBA_OUTLINE_HINTSビュー, 5.167 DBA_OUTLINESビュー, 5.168 DBA_OUTSTANDING_ALERTSビュー, 5.169 DBA_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKSビュー, 5.170 DBA_PARALLEL_EXECUTE_TASKSビュー, 5.171 DBA_PART_COL_STATISTICSビュー, 5.172 DBA_PART_HISTOGRAMSビュー, 5.173 DBA_PART_INDEXESビュー, 5.174 DBA_PART_KEY_COLUMNSビュー, 5.175 DBA_PART_LOBSビュー, 5.176 DBA_PART_TABLESビュー, 5.177 DBA_PARTIAL_DROP_TABSビュー, 5.178 DBA_PENDING_CONV_TABLESビュー, 5.179 DBA_PENDING_TRANSACTIONSビュー, 5.180 DBA_PLSQL_OBJECT_SETTINGSビュー, 5.181 DBA_POLICIESビュー, 5.182 DBA_POLICY_CONTEXTSビュー, 5.183 DBA_POLICY_GROUPSビュー, 5.184 DBA_PRIV_AUDIT_OPTSビュー, 5.185 DBA_PROCEDURESビュー, 5.186 DBA_PROFILESビュー, 5.187 DBA_PROPAGATIONビュー, 5.188 DBA_PROXIESビュー, 5.189 DBA_PUBLISHED_COLUMNSビュー, 5.190 DBA_QUEUE_SCHEDULESビュー, 5.191 DBA_QUEUE_SUBSCRIBERSビュー, 5.192 DBA_QUEUE_TABLESビュー, 5.193 DBA_QUEUESビュー, 5.194 DBA_RCHILDビュー, 5.195 DBA_RECOVERABLE_SCRIPTビュー, 5.196 DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_BLOCKSビュー, 5.197 DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_ERRORSビュー, 5.198 DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_HISTビュー, 5.199 DBA_RECOVERABLE_SCRIPT_PARAMSビュー, 5.200 DBA_RECYCLEBINビュー, 5.201 DBA_REDEFINITION_ERRORSビュー, 5.202 DBA_REDEFINITION_OBJECTSビュー, 5.203 DBA_REFRESHビュー, 5.204 DBA_REFRESH_CHILDRENビュー, 5.205 DBA_REFSビュー, 5.206 DBA_REGISTERED_ARCHIVED_LOGビュー, 5.207 DBA_REGISTERED_MVIEW_GROUPSビュー, 5.208 DBA_REGISTERED_MVIEWSビュー, 5.209 DBA_REGISTRYビュー, 5.210 DBA_REGISTRY_HIERARCHYビュー, 5.211 DBA_REGISTRY_HISTORYビュー, 5.212 DBA_REGISTRY_LOGビュー, 5.213 DBA_REPAIR_TABLEビュー, 5.214 DBA_REPCATビュー, 2.1.1 DBA_REPCAT_EXCEPTIONSビュー, 2.1.1 DBA_REPCAT_REFRESH_TEMPLATESビュー, 2.1.1 DBA_REPCAT_TEMPLATE_OBJECTSビュー, 2.1.1 DBA_REPCAT_TEMPLATE_PARMSビュー, 2.1.1 DBA_REPCAT_TEMPLATE_SITESビュー, 2.1.1 DBA_REPCAT_USER_AUTHORIZATIONSビュー, 2.1.1 DBA_REPCAT_USER_PARM_VALUESビュー, 2.1.1 DBA_REPCATLOGビュー, 2.1.1 DBA_REPCOLUMNビュー, 2.1.1 DBA_REPCOLUMN_GROUPビュー, 2.1.1 DBA_REPCONFLICTビュー, 2.1.1 DBA_REPDDLビュー, 2.1.1 DBA_REPEXTENSIONSビュー, 2.1.1 DBA_REPFLAVOR_COLUMNSビュー, 2.1.1 DBA_REPFLAVOR_OBJECTSビュー, 2.1.1 DBA_REPFLAVORSビュー, 2.1.1 DBA_REPGENERATEDビュー, 2.1.1 DBA_REPGENOBJECTSビュー, 2.1.1 DBA_REPGROUPビュー, 2.1.1 DBA_REPGROUP_PRIVILEGESビュー, 2.1.1 DBA_REPGROUPED_COLUMNビュー, 2.1.1 DBA_REPKEY_COLUMNSビュー, 2.1.1 DBA_REPOBJECTビュー, 2.1.1 DBA_REPPARAMETER_COLUMNビュー, 2.1.1 DBA_REPPRIORITYビュー, 2.1.1 DBA_REPPRIORITY_GROUPビュー, 2.1.1 DBA_REPPROPビュー, 2.1.1 DBA_REPRESOL_STATS_CONTROLビュー, 2.1.1 DBA_REPRESOLUTIONビュー, 2.1.1 DBA_REPRESOLUTION_METHODビュー, 2.1.1 DBA_REPRESOLUTION_STATISTICSビュー, 2.1.1 DBA_REPSCHEMAビュー, 2.1.1 DBA_REPSITESビュー, 2.1.1 DBA_REPSITES_NEWビュー, 2.1.1 DBA_RESOURCE_INCARNATIONSビュー, 5.215 DBA_RESUMABLEビュー, 5.216 DBA_REWRITE_EQUIVALENCESビュー, 5.217 DBA_RGROUPビュー, 5.218 DBA_ROLE_PRIVSビュー, 5.219 DBA_ROLESビュー, 5.220 DBA_ROLLBACK_SEGSビュー, 5.221 DBA_RSRC_CATEGORIESビュー, 5.222 DBA_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVSビュー, 5.223 DBA_RSRC_CONSUMER_GROUPSビュー, 5.224 DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGSビュー, 5.225 DBA_RSRC_IO_CALIBRATEビュー, 5.226 DBA_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVSビュー, 5.227 DBA_RSRC_MAPPING_PRIORITYビュー, 5.228 DBA_RSRC_PLAN_DIRECTIVESビュー, 5.229 DBA_RSRC_PLANSビュー, 5.230 DBA_RULE_SET_RULESビュー, 5.231 DBA_RULE_SETSビュー, 5.232 DBA_RULESビュー, 5.233 DBA_SCHEDULER_CHAIN_RULESビュー, 5.234 DBA_SCHEDULER_CHAIN_STEPSビュー, 5.235 DBA_SCHEDULER_CHAINSビュー, 5.236 DBA_SCHEDULER_CREDENTIALSビュー, 5.237 DBA_SCHEDULER_DB_DESTSビュー, 5.238 DBA_SCHEDULER_DESTSビュー, 5.239 DBA_SCHEDULER_EXTERNAL_DESTSビュー, 5.240 DBA_SCHEDULER_FILE_WATCHERSビュー, 5.241 DBA_SCHEDULER_GLOBAL_ATTRIBUTEビュー, 5.242 DBA_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSビュー, 5.243 DBA_SCHEDULER_GROUPSビュー, 5.244 DBA_SCHEDULER_JOB_ARGSビュー, 5.245 DBA_SCHEDULER_JOB_CLASSESビュー, 5.246 DBA_SCHEDULER_JOB_DESTSビュー, 5.247 DBA_SCHEDULER_JOB_LOGビュー, 5.248 DBA_SCHEDULER_JOB_ROLESビュー, 5.249 DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSビュー, 5.250 DBA_SCHEDULER_JOBSビュー, 5.251 DBA_SCHEDULER_NOTIFICATIONSビュー, 5.252 DBA_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSビュー, 5.253 DBA_SCHEDULER_PROGRAMSビュー, 5.254 DBA_SCHEDULER_REMOTE_DATABASESビュー, 5.255 DBA_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEビュー, 5.256 DBA_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSビュー, 5.257 DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBSビュー, 5.258 DBA_SCHEDULER_SCHEDULESビュー, 5.259 DBA_SCHEDULER_WINDOW_DETAILSビュー, 5.260 DBA_SCHEDULER_WINDOW_GROUPSビュー, 5.261 DBA_SCHEDULER_WINDOW_LOGビュー, 5.262 DBA_SCHEDULER_WINDOWSビュー, 5.263 DBA_SCHEDULER_WINGROUP_MEMBERSビュー, 5.264 DBA_SEC_RELEVANT_COLSビュー, 5.265 DBA_SECONDARY_OBJECTSビュー, 5.266 DBA_SEGMENTSビュー, 5.267 DBA_SEGMENTS_OLDビュー, 5.268 DBA_SEQUENCESビュー, 5.269 DBA_SERVER_REGISTRYビュー, 5.270 DBA_SERVICESビュー, 5.271 DBA_SOURCEビュー, 5.272 DBA_SOURCE_AEビュー, 5.273 DBA_SOURCE_TABLESビュー, 5.274 DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIGビュー, 5.275 DBA_SQL_PATCHESビュー, 5.276 DBA_SQL_PLAN_BASELINESビュー, 5.277 DBA_SQL_PROFILESビュー, 5.278 DBA_SQLJ_TYPE_ATTRSビュー, 5.279 DBA_SQLJ_TYPE_METHODSビュー, 5.280 DBA_SQLJ_TYPESビュー, 5.281 DBA_SQLSETビュー, 5.282 DBA_SQLSET_BINDSビュー, 5.283 DBA_SQLSET_PLANSビュー, 5.284 DBA_SQLSET_REFERENCESビュー, 5.285 DBA_SQLSET_STATEMENTSビュー, 5.286 DBA_SQLTUNE_BINDSビュー, 5.287 DBA_SQLTUNE_PLANSビュー, 5.288 DBA_SQLTUNE_RATIONALE_PLANビュー, 5.289 DBA_SQLTUNE_STATISTICSビュー, 5.290 DBA_SSCR_CAPTUREビュー, 5.291 DBA_SSCR_RESTOREビュー, 5.292 DBA_STAT_EXTENSIONSビュー, 5.293 DBA_STMT_AUDIT_OPTSビュー, 5.294 DBA_STORED_SETTINGSビュー, 5.295 DBA_STREAMS_ADD_COLUMNビュー, 6.1 DBA_STREAMS_ADMINISTRATORビュー, 6.2 DBA_STREAMS_COLUMNSビュー, 6.3 DBA_STREAMS_DELETE_COLUMNビュー, 6.4 DBA_STREAMS_GLOBAL_RULESビュー, 6.5 DBA_STREAMS_KEEP_COLUMNSビュー, 6.6 DBA_STREAMS_MESSAGE_CONSUMERSビュー, 6.7 DBA_STREAMS_MESSAGE_RULESビュー, 6.8 DBA_STREAMS_NEWLY_SUPPORTEDビュー, 6.9 DBA_STREAMS_RENAME_COLUMNビュー, 6.10 DBA_STREAMS_RENAME_SCHEMAビュー, 6.11 DBA_STREAMS_RENAME_TABLEビュー, 6.12 DBA_STREAMS_RULESビュー, 6.13 DBA_STREAMS_SCHEMA_RULESビュー, 6.14 DBA_STREAMS_SPLIT_MERGEビュー, 6.15 DBA_STREAMS_SPLIT_MERGE_HISTビュー, 6.16 DBA_STREAMS_STMT_HANDLERSビュー, 6.17 DBA_STREAMS_STMTSビュー, 6.18 DBA_STREAMS_TABLE_RULESビュー, 6.19 DBA_STREAMS_TP_COMPONENTビュー, 6.20 DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_LINKビュー, 6.21 DBA_STREAMS_TP_COMPONENT_STATビュー, 6.22 DBA_STREAMS_TP_DATABASEビュー, 6.23 DBA_STREAMS_TP_PATH_BOTTLENECKビュー, 6.24 DBA_STREAMS_TP_PATH_STATビュー, 6.25 DBA_STREAMS_TRANSFORM_FUNCTIONビュー, 6.26 DBA_STREAMS_TRANSFORMATIONSビュー, 6.27 DBA_STREAMS_UNSUPPORTEDビュー, 6.28 DBA_SUBPART_COL_STATISTICSビュー, 6.29 DBA_SUBPART_HISTOGRAMSビュー, 6.30 DBA_SUBPART_KEY_COLUMNSビュー, 6.31 DBA_SUBPARTITION_TEMPLATESビュー, 6.32 DBA_SUBSCR_REGISTRATIONSビュー, 6.33 DBA_SUBSCRIBED_COLUMNSビュー, 6.34 DBA_SUBSCRIBED_TABLESビュー, 6.35 DBA_SUBSCRIPTIONSビュー, 6.36 DBA_SYNC_CAPTUREビュー, 6.37 DBA_SYNC_CAPTURE_PREPARED_TABSビュー, 6.38 DBA_SYNC_CAPTURE_TABLESビュー, 6.39 DBA_SYNONYMSビュー, 6.40 DBA_SYS_PRIVSビュー, 6.41 DBA_TAB_COL_STATISTICSビュー, 6.42 DBA_TAB_COLSビュー, 6.43 DBA_TAB_COLUMNSビュー, 6.44 DBA_TAB_COMMENTSビュー, 6.45 DBA_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSビュー, 6.46 DBA_TAB_HISTOGRAMSビュー, 6.47

DBA_HISTOGRAMSシノニム, 5.73

DBA_TAB_MODIFICATIONSビュー, 6.48 DBA_TAB_PARTITIONSビュー, 6.49 DBA_TAB_PENDING_STATSビュー, 6.50 DBA_TAB_PRIVSビュー, 6.51 DBA_TAB_STAT_PREFSビュー, 6.53 DBA_TAB_STATISTICSビュー, 6.52 DBA_TAB_STATS_HISTORYビュー, 6.54 DBA_TAB_SUBPARTITIONSビュー, 6.55 DBA_TABLESビュー, 6.56 DBA_TABLESPACE_GROUPSビュー, 6.57 DBA_TABLESPACE_THRESHOLDSビュー, 6.58 DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICSビュー, 6.59 DBA_TABLESPACESビュー, 6.60 DBA_TEMP_FILESビュー, 6.61 DBA_TEMP_FREE_SPACEビュー, 6.62 DBA_THRESHOLDSビュー, 6.63 DBA_TRANSFORMATIONSビュー, 6.64 DBA_TRIGGER_COLSビュー, 6.65 DBA_TRIGGER_ORDERINGビュー, 6.66 DBA_TRIGGERSビュー, 6.67 DBA_TS_QUOTASビュー, 6.68 DBA_TSM_DESTINATIONビュー, 6.69 DBA_TSM_SOURCEビュー, 6.70 DBA_TSTZ_TAB_COLSビュー, 6.71 DBA_TSTZ_TABLESビュー, 6.72 DBA_TUNE_MVIEWビュー, 6.73 DBA_TYPE_ATTRSビュー, 6.74 DBA_TYPE_METHODSビュー, 6.75 DBA_TYPE_VERSIONSビュー, 6.76 DBA_TYPESビュー, 6.77 DBA_UNDO_EXTENTSビュー, 6.78 DBA_UNUSED_COL_TABSビュー, 6.79 DBA_UPDATABLE_COLUMNSビュー, 6.80 DBA_USERSビュー, 6.81 DBA_USERS_WITH_DEFPWDビュー, 6.82 DBA_USTATSビュー, 6.83 DBA_VARRAYSビュー, 6.84 DBA_VIEWSビュー, 6.85 DBA_VIEWS_AEビュー, 6.86 DBA_WAITERSビュー, 6.87 DBA_WALLET_ACLSビュー, 6.88 DBA_WARNING_SETTINGSビュー, 6.89 DBA_WM_SYS_PRIVSビュー, 2.1.2 DBA_WM_VT_ERRORSビュー, 2.1.2 DBA_WORKLOAD_ACTIVE_USER_MAPビュー, 6.90 DBA_WORKLOAD_CAPTURESビュー, 6.91 DBA_WORKLOAD_CONNECTION_MAPビュー, 6.92 DBA_WORKLOAD_FILTERSビュー, 6.93 DBA_WORKLOAD_REPLAY_DIVERGENCEビュー, 6.94 DBA_WORKLOAD_REPLAY_SCHEDULESビュー, 6.95 DBA_WORKLOAD_REPLAYSビュー, 6.96 DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_CAPTURESビュー, 6.97 DBA_WORKLOAD_SCHEDULE_ORDERINGビュー, 6.98 DBA_WORKLOAD_USER_MAPビュー, 6.99 DBA_WORKSPACE_SESSIONSビュー, 2.1.2 DBA_WORKSPACESビュー, 2.1.2 DBA_XML_INDEXESビュー, 6.100 DBA_XML_SCHEMASビュー, 6.101 DBA_XML_TAB_COLSビュー, 6.102 DBA_XML_TABLESビュー, 6.103 DBA_XML_VIEW_COLSビュー, 6.104 DBA_XML_VIEWSビュー, 6.105 DBA_XSTREAM_ADMINISTRATORビュー, 6.106 DBA_XSTREAM_INBOUNDビュー, 6.107 DBA_XSTREAM_INBOUND_PROGRESSビュー, 6.108 DBA_XSTREAM_OUT_SUPPORT_MODEビュー, 6.109 DBA_XSTREAM_OUTBOUNDビュー, 6.110 DBA_XSTREAM_OUTBOUND_PROGRESSビュー, 6.111 DBA_XSTREAM_RULESビュー, 6.112 DBAINVALIDOBJECTSビュー, 5.87 DBFS_CONTENTビュー, 6.113 DBFS_CONTENT_PROPERTIESビュー, 6.114 DBMS_ALERT_INFOビュー, 6.115 DBMS_LOCK_ALLOCATEDビュー, 6.116 DBMS_STATSパッケージ, 2.109, 2.154, 3.102, 3.103, 3.117, 5.80, 6.43, 6.44, 6.56, 6.369, 6.475, 6.490 DBMSIOTC.SQLスクリプト, B.2 DBMSPOOL.SQLスクリプト, B.2 DBWR_IO_SLAVES初期化パラメータ, 1.73 DDL_LOCK_TIMEOUT初期化パラメータ, 1.74 DEFCALLビュー, 2.1.1 DEFCALLDESTビュー, 2.1.1 DEFDEFAULTDESTビュー, 2.1.1 DEFERRCOUNTビュー, 2.1.1 DEFERRED_SEGMENT_CREATION初期化パラメータ, 1.75 DEFERRORビュー, 2.1.1 DEFLOBビュー, 2.1.1 DEFPROPAGATORビュー, 2.1.1 DEFSCHEDULEビュー, 2.1.1 DEFTRANビュー, 2.1.1 DEFTRANDESTビュー, 2.1.1 DEPTREEビュー, 6.117 宛先

REDOログ・ファイルのアーカイブ, 1.124

デフォルトのオーバーライド, 1.124

USER_DUMP_DEST, 1.269

DG_BROKER_CONFIG_FILEn初期化パラメータ, 1.76 DG_BROKER_START初期化パラメータ, 1.77 DIAGNOSTIC_DEST初期化パラメータ, 1.78 DICTIONARYのDICTシノニム, 6.118 DICT_COLUMNSビュー, 6.119 DICTIONARYビュー, 6.120

DICTシノニム, 6.118

ディスク・ドライブ

アーカイブ先, 1.124

DISK_ASYNCH_IO初期化パラメータ, 1.79 ディスパッチャ・プロセス

最大数, 1.138

DISPATCHERS初期化パラメータ, 1.80 識別名, 1.205 DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT初期化パラメータ, 1.81 DM_USER_MODELSビュー, 6.121 DML_LOCKS初期化パラメータ, 1.82 DNFS_BATCH_SIZE初期化パラメータ, 1.83 DOCUMENT_LINKSビュー, 6.122 ダウングレード

スクリプト, B.4

DST_UPGRADE_INSERT_CONV初期化パラメータ, 1.84 ダンプ・ファイル, 1.139 動的パフォーマンス表

CATALOG.SQLスクリプト, 7.1

パブリック・シノニム(V$), 7.1.1

ビュー(V_$), 7.1.1

E

埋込み初期化パラメータ・ファイル, 1.103

ENABLE_DDL_LOGGING初期化パラメータ, 1.85

ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION初期化パラメータ, 1.86

エンキュー

AJVスナップショット・リフレッシュ, D

ALTER SYSTEM SET PARAMETER = VALUE, D

バックアップおよびリストア, D

書込み中REDOログ, D

バインド, D

バッファ・キャッシュ管理, D

制御ファイル・トランザクション, D

インスタンス間コール起動, D

データベース・マウント, D

データ・ファイル, D

ダイレクト・ローダー索引作成, D

無効化, 1.82

分散リカバリ・プロセス, D

分散トランザクション, D

DML, D

表拡張, D

ファイル・セット, D

最高水位標ロック, D

インスタンス属性ロック, D

インスタンス番号, D

インスタンス・リカバリ, D

インスタンス登録ロック, D

インスタンス状態, D

ジョブ・キュー, D

ライブラリ・キャッシュ無効化, D

ライブラリ・キャッシュ・ロック, D

ライブラリ・キャッシュ確保, D

ログ開始またはログ・スイッチ, D

メディア・リカバリ, D

マウント定義, D

オブジェクト再利用, D

パラレル・スレーブ同期化, D

パラレル・スレーブ, D

パスワード・ファイル, D

プロセス起動, D

REDOログ・キック, D

REDOスレッド, D

行キャッシュ, D

行待機, D

順序番号, D, D

順序番号値, D

SMON, D

ソート・セグメント, D

領域管理トランザクション, D

同期化レプリケーション, D

システム変更番号, D

一時セグメント, D

一時表, D

一時表オブジェクト, D

スレッド・チェックポイント, D

トランザクション, D

トランザクション・リカバリ, D

ロールバック・セグメント, シリアライズ, D

ユーザー名, D

ユーザー定義ロック, D

エンタープライズ・ロール, 1.205 ERROR_SIZEビュー, 6.123 EVENT初期化パラメータ, 1.87 EXCEPTIONS表, 6.124 エクステント

インスタンスへの割当て, 1.106

F

FAL_CLIENT初期化パラメータ, 1.88

FAL_SERVER初期化パラメータ, 1.89

FAST_START_MTTR_TARGET初期化パラメータ, 1.90

FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK初期化パラメータ, 1.91

FILE_MAPPING初期化パラメータ, 1.92

FILEIO_NETWORK_ADAPTERS初期化パラメータ, 1.93

ファイル名

大/小文字区別の意味, 1.3.2.1.1

FILESYSTEMIO_OPTIONS初期化パラメータ, 1.94 FIXED_DATE初期化パラメータ, 1.95 FLASHBACK_TRANSACTION_QUERYビュー, 6.125 空き領域リスト

領域の位置の特定, 1.106

FREELIST GROUPS句, 1.106

G

GCS_SERVER_PROCESSES初期化パラメータ, 1.96

GLOBAL_CONTEXTビュー, 6.126

GLOBAL_CONTEXT_POOL_SIZE初期化パラメータ, 1.97

GLOBAL_NAMEビュー, 6.127

GLOBAL_NAMES初期化パラメータ, 1.98

GLOBAL_TXN_PROCESSES初期化パラメータ, 1.99

GV$ビュー

Real Application Clusters, 7.1.2

H

HASH_AREA_SIZE初期化パラメータ, 1.100

異機種間サービス

エージェント, 1.102

HI_SHARED_MEMORY_ADDRESS初期化パラメータ, 1.101 ヒント

初期化パラメータ設定より優先, 1.243

HS_ALL_CAPSビュー, 6.128 HS_ALL_DDビュー, 6.129 HS_ALL_INITSビュー, 6.130 HS_AUTOREGISTER初期化パラメータ, 1.102 HS_BASE_CAPSビュー, 6.131 HS_BASE_DDビュー, 6.132 HS_CLASS_CAPSビュー, 6.133 HS_CLASS_DDビュー, 6.134 HS_CLASS_INITビュー, 6.135 HS_FDS_CLASSビュー, 6.136 HS_FDS_INSTビュー, 6.137 HS_INST_CAPSビュー, 6.138 HS_INST_DDビュー, 6.139 HS_INST_INITビュー, 6.140

I

IDEPTREEビュー, 6.141

IFILE初期化パラメータ, 1.3.2.1.1, 1.103

USER_INDEXESビューのINDシノニム, 6.142

INDEX_HISTOGRAMビュー, 6.143

INDEX_STATSビュー, 6.144

初期化パラメータ・ファイル

共通ファイル, 1.103

埋込み, 1.103

INITDW.ORA

行継続文字, 1.3.2.1.1

概要, 1.3

初期化パラメータ

ACTIVE_INSTANCE_COUNT, 1.7

変更, 1.4

AQ_TM_PROCESSES, 1.8

ARCHIVE_LAG_TARGET, 1.9

ASM_DISKGROUPS, 1.10

ASM_DISKSTRING, 1.11

ASM_POWER_LIMIT, 1.12

ASM_PREFERRED_READ_FAILURE_GROUPS, 1.13

AUDIT_FILE_DEST, 1.14

AUDIT_SYS_OPERATIONS, 1.15

AUDIT_SYSLOG_LEVEL, 1.16

AUDIT_TRAIL, 1.17

AWR_SNAPSHOT_TIME_OFFSET, 1.18

BACKGROUND_CORE_DUMP, 1.19

BACKGROUND_DUMP_DEST, 1.20

BACKUP_TAPE_IO_SLAVES, 1.21

基本, 1.2

BITMAP_MERGE_AREA_SIZE, 1.22

BLANK_TRIMMING, 1.23

ファイル名の大/小文字区別の意味, 1.3.2.1.1

CIRCUITS, 1.24

CLIENT_RESULT_CACHE_LAG, 1.25

CLIENT_RESULT_CACHE_SIZE, 1.26

CLONEDB, 1.27

CLUSTER_DATABASE, 1.28

CLUSTER_DATABASE_INSTANCES, 1.29

CLUSTER_INTERCONNECTS, 1.30

COMMIT_LOGGING, 1.31

COMMIT_POINT_STRENGTH, 1.32

COMMIT_WAIT, 1.33

COMMIT_WRITE, 1.34

COMPATIBLE, 1.35

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME, 1.36

CONTROL_FILES, 1.37

CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS, 1.38

CORE_DUMP_DEST, 1.39

CPU_COUNT, 1.40

CREATE_BITMAP_AREA_SIZE, 1.41

CREATE_STORED_OUTLINES, 1.42

CURSOR_BIND_CAPTURE_DESTINATION, 1.43

CURSOR_SHARING, 1.44

CURSOR_SPACE_FOR_TIME, 1.45

DB_BLOCK_BUFFERS, 1.47

DB_BLOCK_CHECKING, 1.48

DB_BLOCK_CHECKSUM, 1.49

DB_BLOCK_SIZE, 1.50

DB_CACHE_ADVICE, 1.51

DB_CACHE_SIZE, 1.52

DB_CREATE_FILE_DEST, 1.53

DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n, 1.54

DB_DOMAIN, 1.55

DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT, 1.56

DB_FILE_NAME_CONVERT, 1.57

DB_FILES, 1.58

DB_FLASH_CACHE_FILE, 1.59

DB_FLASH_CACHE_SIZE, 1.60

DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET, 1.61

DB_KEEP_CACHE_SIZE, 1.62

DB_LOST_WRITE_PROTECT, 1.63

DB_NAME, 1.64

DB_nK_CACHE_SIZE, 1.46

DB_RECOVERY_FILE_DEST, 1.65

DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE, 1.66

DB_RECYCLE_CACHE_SIZE, 1.67

DB_SECUREFILE, 1.68

DB_ULTRA_SAFE, 1.69

DB_UNIQUE_NAME, 1.70

DB_UNRECOVERABLE_SCN_TRACKING, 1.71

DB_WRITER_PROCESSES, 1.72

DBWR_IO_SLAVES, 1.73

DDL_LOCK_TIMEOUT, 1.74

DEFERRED_SEGMENT_CREATION, 1.75

導出, 1.1.1.1

DG_BROKER_CONFIG_FILEn, 1.76

DG_BROKER_START, 1.77

DIAGNOSTIC_DEST, 1.78

DISK_ASYNCH_IO, 1.79

DISPATCHERS, 1.80

現在の設定の表示, 1.4.3

DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT, 1.81

DML_LOCKS, 1.82

DNFS_BATCH_SIZE, 1.83

DST_UPGRADE_INSERT_CONV, 1.84

埋込み初期化パラメータ・ファイル, 1.3.2.1.1

ENABLE_DDL_LOGGING, 1.85

ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION, 1.86

EVENT, 1.87

FAL_CLIENT, 1.88

FAL_SERVER, 1.89

FAST_START_MTTR_TARGET, 1.90

FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK, 1.91

FILE_MAPPING, 1.92

FILEIO_NETWORK_ADAPTERS, 1.93

FILESYSTEMIO_OPTIONS, 1.94

FIXED_DATE, 1.95

機能カテゴリ, 1.4.1

GCS_SERVER_PROCESSES, 1.96

GLOBAL_CONTEXT_POOL_SIZE, 1.97

GLOBAL_NAMES, 1.98

GLOBAL_TXN_PROCESSES, 1.99

HASH_AREA_SIZE, 1.100

HI_SHARED_MEMORY_ADDRESS, 1.101

HS_AUTOREGISTER, 1.102

IFILE, 1.3.2.1.1, 1.103

INSTANCE_GROUPS, 1.104

INSTANCE_NAME, 1.105

INSTANCE_NUMBER, 1.106

INSTANCE_TYPE, 1.107

JAVA_JIT_ENABLED, 1.108

JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZE, 1.109

JAVA_POOL_SIZE, 1.110

JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMIT, 1.111

JOB_QUEUE_PROCESSES, 1.112

LARGE_POOL_SIZE, 1.113

LDAP_DIRECTORY_ACCESS, 1.114

LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH, 1.115

LICENSE_MAX_SESSIONS, 1.116

LICENSE_MAX_USERS, 1.117

LICENSE_SESSIONS_WARNING, 1.118

LISTENER_NETWORKS, 1.119

LOCAL_LISTENER, 1.120

LOCK_NAME_SPACE, 1.121

LOCK_SGA, 1.122

LOG_ARCHIVE_CONFIG, 1.123

LOG_ARCHIVE_DEST, 1.124

LOG_ARCHIVE_DEST_n, 1.125

LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n, 1.126

LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST, 1.127

LOG_ARCHIVE_FORMAT, 1.128

LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRST, 1.129

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES, 1.130

LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST, 1.131

LOG_ARCHIVE_TRACE, 1.132

LOG_BUFFER, 1.133

LOG_CHECKPOINT_INTERVAL, 1.134

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT, 1.135

LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT, 1.136

LOG_FILE_NAME_CONVERT, 1.137

MAX_DISPATCHERS, 1.138

MAX_DUMP_FILE_SIZE, 1.139

MAX_ENABLED_ROLES, 1.140

MAX_SHARED_SERVERS, 1.141

MEMORY_MAX_TARGET, 1.142

MEMORY_TARGET, 1.143

変更可能, 1.4.2

NLS_CALENDAR, 1.144

NLS_COMP, 1.145

NLS_CURRENCY, 1.146

NLS_DATE_FORMAT, 1.147

NLS_DATE_LANGUAGE, 1.148

NLS_DUAL_CURRENCY, 1.149

NLS_ISO_CURRENCY, 1.150

NLS_LANGUAGE, 1.151

NLS_LENGTH_SEMANTICS, 1.152

NLS_NCHAR_CONV_EXCP, 1.153

NLS_NUMERIC_CHARACTERS, 1.154

NLS_SORT, 1.155

NLS_TERRITORY, 1.156

NLS_TIMESTAMP_FORMAT, 1.157

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT, 1.158

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY, 1.159

OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT, 1.160

OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE, 1.161

OLAP_PAGE_POOL_SIZE, 1.162

OPEN_CURSORS, 1.163

OPEN_LINKS, 1.164

OPEN_LINKS_PER_INSTANCE, 1.165

オペレーティング・システム依存の値, 1.1.1.2

OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES, 1.166

OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING, 1.167

OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE, 1.168

OPTIMIZER_INDEX_CACHING, 1.169

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ, 1.170

OPTIMIZER_MODE, 1.171

OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGING, 1.172

OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXES, 1.173

OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS, 1.174

OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES, 1.175

OS_AUTHENT_PREFIX, 1.176

OS_ROLES, 1.177

PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER, 1.178

PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING, 1.179

PARALLEL_DEGREE_LIMIT, 1.180

PARALLEL_DEGREE_POLICY, 1.181

PARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZE, 1.182

PARALLEL_FORCE_LOCAL, 1.183

PARALLEL_INSTANCE_GROUP, 1.184

PARALLEL_IO_CAP_ENABLED, 1.185

PARALLEL_MAX_SERVERS, 1.186

PARALLEL_MIN_PERCENT, 1.187

PARALLEL_MIN_SERVERS, 1.188

PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD, 1.189

PARALLEL_SERVERS_TARGET, 1.190

PARALLEL_THREADS_PER_CPU, 1.191

パラメータ・ファイル, 1.3

パフォーマンス・チューニング, 1.1.1.3

PERMIT_92_WRAP_FORMAT, 1.192

PGA_AGGREGATE_TARGET, 1.193

PLSCOPE_SETTINGS, 1.194

PLSQL_CCFLAGS, 1.195

PLSQL_CODE_TYPE, 1.196

PLSQL_DEBUG, 1.197

PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL, 1.198

PLSQL_V2_COMPATIBILITY, 1.199

PLSQL_WARNINGS, 1.200

PRE_PAGE_SGA, 1.201

PROCESSES, 1.202

QUERY_REWRITE_ENABLED, 1.203

QUERY_REWRITE_INTEGRITY, 1.204

RDBMS_SERVER_DN, 1.205

READ_ONLY_OPEN_DELAYED, 1.206

RECOVERY_PARALLELISM, 1.207

RECYCLEBIN, 1.208

REDO_TRANSPORT_USER, 1.209

REMOTE_DEPENDENCIES_MODE, 1.210

REMOTE_LISTENER, 1.211

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE, 1.212

REMOTE_OS_AUTHENT, 1.213

REMOTE_OS_ROLES, 1.214

REPLICATION_DEPENDENCY_TRACKING, 1.215

RESOURCE_LIMIT, 1.216

RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATION, 1.217

RESOURCE_MANAGER_PLAN, 1.218

RESULT_CACHE_MAX_RESULT, 1.219

RESULT_CACHE_MAX_SIZE, 1.220

RESULT_CACHE_MODE, 1.221

RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATION, 1.222

RESUMABLE_TIMEOUT, 1.223

ROLLBACK_SEGMENTS, 1.224

SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON, 1.225

SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS, 1.226

SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION, 1.227

SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION, 1.228

SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER, 1.229

SERIAL_REUSE, 1.230

SERVICE_NAMES, 1.231

SESSION_CACHED_CURSORS, 1.232

SESSION_MAX_OPEN_FILES, 1.233

SESSIONS, 1.234

SGA_MAX_SIZE, 1.235

SGA_TARGET, 1.236

SHADOW_CORE_DUMP, 1.237

SHARED_MEMORY_ADDRESS, 1.238

SHARED_POOL_RESERVED_SIZE, 1.239

SHARED_POOL_SIZE, 1.240

SHARED_SERVER_SESSIONS, 1.241

SHARED_SERVERS, 1.242

SKIP_UNUSABLE_INDEXES, 1.243

SMTP_OUT_SERVER, 1.244

SORT_AREA_RETAINED_SIZE, 1.245

SORT_AREA_SIZE, 1.246

初期化パラメータ・ファイルでの指定, 1.3.2.1

SPFILE, 1.247

SQL_TRACE, 1.248

SQL92_SECURITY, 1.249

SQLTUNE_CATEGORY, 1.250

STANDBY_ARCHIVE_DEST, 1.251

STANDBY_FILE_MANAGEMENT, 1.252

STAR_TRANSFORMATION_ENABLED, 1.253

STATISTICS_LEVEL, 1.254

STREAMS_POOL_SIZE, 1.255

TAPE_ASYNCH_IO, 1.256

THREAD, 1.257

TIMED_OS_STATISTICS, 1.258

TIMED_STATISTICS, 1.259

TRACE_ENABLED, 1.260

TRACEFILE_IDENTIFIER, 1.261

TRANSACTIONS, 1.262

TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT, 1.263

UNDO_MANAGEMENT, 1.264

UNDO_RETENTION, 1.265

UNDO_TABLESPACE, 1.266

USE_INDIRECT_DATA_BUFFERS, 1.267

USE_LARGE_PAGES, 1.268

USER_DUMP_DEST, 1.269

UTL_FILE_DIR, 1.270

変数, 1.1.1.3

WORKAREA_SIZE_POLICY, 1.271

XML_DB_EVENTS, 1.272

INITJVM.SQLスクリプト, B.5 INリスト・イテレータ

オプティマイザの使用, 1.169

挿入

空き領域の位置の特定, 1.106

INST_ID列, 7.1.2 INSTANCE句

ALTER TABLE

エクステントの割当て, 1.106

INSTANCE_GROUPS初期化パラメータ, 1.104 INSTANCE_NAME初期化パラメータ, 1.105 INSTANCE_NUMBER初期化パラメータ, 1.106 INSTANCE_TYPE初期化パラメータ, 1.107 インスタンス

チェックポイント, 1.134

起動順序, 1.106

I/O

複数ブロックの読取り, 1.56

REDOログ・ファイル, 1.133

J

Java初期化パラメータ

JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZE, 1.109

JAVA_POOL_SIZE, 1.110

JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMIT, 1.111

Javaスクリプト, B.5 JAVA_JIT_ENABLED初期化パラメータ, 1.108 JAVA_MAX_SESSIONSPACE_SIZE初期化パラメータ, 1.109 JAVA_POOL_SIZE初期化パラメータ, 1.110 JAVA_SOFT_SESSIONSPACE_LIMIT初期化パラメータ, 1.111 JOB_QUEUE_PROCESSES初期化パラメータ, 1.112

L

言語

データベースのデフォルト言語, 1.151

LARGE_POOL_SIZE初期化パラメータ, 1.113 LDAP_DIRECTORY_ACCESS初期化パラメータ, 1.114 LDAP_DIRECTORY_SYSAUTH初期化パラメータ, 1.115 LICENSE_MAX_SESSIONS初期化パラメータ, 1.116 LICENSE_MAX_USERS初期化パラメータ, 1.117 LICENSE_SESSIONS_WARNING初期化パラメータ, 1.118 ライセンス

最大セッション, 1.116

最大ユーザー, 1.117

同時ユーザー・セッションに対する警告, 1.118

データベースの制限, A 言語ソート, 1.155 LISTENER_NETWORKS初期化パラメータ, 1.119 各国通貨, 1.145, 1.146 LOCAL_LISTENER初期化パラメータ, 1.120 LOCK_NAME_SPACE初期化パラメータ, 1.121 LOCK_SGA初期化パラメータ, 1.122 ロック

名前, C.2

LOG_ARCHIVE_CONFIG初期化パラメータ, 1.123 LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータ, 1.124 LOG_ARCHIVE_DEST_n初期化パラメータ, 1.125 LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n初期化パラメータ, 1.126 LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST初期化パラメータ, 1.127 LOG_ARCHIVE_FORMAT初期化パラメータ, 1.128 LOG_ARCHIVE_LOCAL_FIRST初期化パラメータ, 1.129 LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES初期化パラメータ, 1.130 LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST初期化パラメータ, 1.131 LOG_ARCHIVE_TRACE初期化パラメータ, 1.132 LOG_BUFFER初期化パラメータ, 1.133 LOG_CHECKPOINT_INTERVAL初期化パラメータ, 1.134 LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT初期化パラメータ, 1.135 LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT初期化パラメータ, 1.136 LOG_FILE_NAME_CONVERT初期化パラメータ, 1.137 DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLEビューのLOGSTDBY_UNSUPPORTED_TABLESシノニム, 6.145 小文字の意味, 1.3.2.1.1

M

MAP_OBJECT表, 6.146

MAX_DISPATCHERS初期化パラメータ, 1.138

MAX_DUMP_FILE_SIZE初期化パラメータ, 1.139

MAX_ENABLED_ROLES初期化パラメータ, 1.140

MAX_SHARED_SERVERS初期化パラメータ, 1.141

メモリー

ソートに使用される量, 1.245

仮想, 1.1.1.3

MEMORY_MAX_TARGET初期化パラメータ, 1.142 MEMORY_TARGET初期化パラメータ, 1.143 モニター

パフォーマンス, 1.134

マルチプロセス・システム

プロセスの数, 1.202

N

NLS_CALENDAR初期化パラメータ, 1.144

NLS_COMP初期化パラメータ, 1.145

NLS_CURRENCY初期化パラメータ, 1.146

NLS_TERRITORYによる定義, 1.156

NLS_DATABASE_PARAMETERSビュー, 6.147 NLS_DATE_FORMAT初期化パラメータ, 1.147

NLS_NUMERIC_CHARACTERSによる定義, 1.154

NLS_TERRITORYによる定義, 1.156

NLS_DATE_LANGUAGE初期化パラメータ, 1.148 NLS_DUAL_CURRENCY初期化パラメータ, 1.149 NLS_INSTANCE_PARAMETERSビュー, 6.148 NLS_ISO_CURRENCY初期化パラメータ, 1.150

NLS_TERRITORYによる定義, 1.156

NLS_LANGUAGE初期化パラメータ, 1.151 NLS_LENGTH_SEMANTICS初期化パラメータ, 1.152 NLS_NCHAR_CONV_EXCP初期化パラメータ, 1.153 NLS_NUMERIC_CHARACTERS初期化パラメータ, 1.154 NLS_SESSION_PARAMETERSビュー, 6.149 NLS_SORT初期化パラメータ, 1.155 NLS_TERRITORY初期化パラメータ, 1.156 NLS_TIME_FORMAT, 8.75 NLS_TIME_TZ_FORMAT, 8.75 NLS_TIMESTAMP_FORMAT初期化パラメータ, 1.157 NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT初期化パラメータ, 1.158 数値グループ・セパレータ, 1.154

O

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY初期化パラメータ, 1.159

USER_OBJECTSビューのOBJシノニム, 6.150

OBJECT_CACHE_MAX_SIZE_PERCENT初期化パラメータ, 1.160

OBJECT_CACHE_OPTIMAL_SIZE初期化パラメータ, 1.161

オブジェクト

データ・ディクショナリ, 2.1

OLAP_PAGE_POOL_SIZE初期化パラメータ, 1.162 オンラインREDOログ

アーカイブ・モード, 1.124

ブロック, 1.134

ファイル・サイズ, 1.134

チェックポイント間隔の設定, 1.134

OPEN_CURSORS初期化パラメータ, 1.163 OPEN_LINKS初期化パラメータ, 1.164 OPEN_LINKS_PER_INSTANCE初期化パラメータ, 1.165 オペレーティング・システム

リモート・クライアントの認証, 1.213

ユーザーとパスワードの認証, 1.176

依存パラメータ, 1.1.1.2

リモート・クライアントのロール, 1.214

最適化

時間短縮のためのカーソル領域拡大, 1.45

OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES初期化パラメータ, 1.166 OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING初期化パラメータ, 1.167 OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE初期化パラメータ, 1.168 OPTIMIZER_INDEX_CACHING初期化パラメータ, 1.169 OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ初期化パラメータ, 1.170 OPTIMIZER_MODE初期化パラメータ, 1.171 OPTIMIZER_SECURE_VIEW_MERGING初期化パラメータ, 1.172 OPTIMIZER_USE_INVISIBLE_INDEXES初期化パラメータ, 1.173 OPTIMIZER_USE_PENDING_STATISTICS初期化パラメータ, 1.174 OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES初期化パラメータ, 1.175 OS_AUTHENT_PREFIX初期化パラメータ, 1.176 OS_ROLES初期化パラメータ, 1.177

P

パラレル問合せ

インスタンスの最大数, 1.182

サーバーの最大数, 1.186

問合せの最小数, 1.188

PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER初期化パラメータ, 1.178 PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING初期化パラメータ, 1.179 PARALLEL_DEGREE_LIMIT初期化パラメータ, 1.180 PARALLEL_DEGREE_POLICY初期化パラメータ, 1.181 PARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZE初期化パラメータ, 1.182 PARALLEL_FORCE_LOCAL初期化パラメータ, 1.183 PARALLEL_INSTANCE_GROUP初期化パラメータ, 1.184 PARALLEL_IO_CAP_ENABLED初期化パラメータ, 1.185 PARALLEL_MAX_SERVERS初期化パラメータ, 1.186 PARALLEL_MIN_PERCENT初期化パラメータ, 1.187 PARALLEL_MIN_SERVERS初期化パラメータ, 1.188 PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD初期化パラメータ, 1.189 PARALLEL_SERVERS_TARGET初期化パラメータ, 1.190 PARALLEL_THREADS_PER_CPU初期化パラメータ, 1.191 パスワード

認証, 1.176, 1.213

REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE初期化パラメータ, 1.212

PATH_VIEWビュー, 6.151 パフォーマンス, 1.1.1.3

共有プール, 1.240

PERMIT_92_WRAP_FORMAT初期化パラメータ, 1.192 PGA_AGGREGATE_TARGET初期化パラメータ, 1.193 PLAN_TABLE表, 6.152 PLSCOPE_SETTINGS初期化パラメータ, 1.194 PLSQL_CCFLAGS初期化パラメータ, 1.195 PLSQL_CODE_TYPE初期化パラメータ, 1.196 PLSQL_DEBUG初期化パラメータ, 1.197 PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL初期化パラメータ, 1.198 PLSQL_V2_COMPATIBILITY初期化パラメータ, 1.199 PLSQL_WARNINGS初期化パラメータ, 1.200 PLUGGABLE_SET_CHECKビュー, 6.153 PRE_PAGE_SGA初期化パラメータ, 1.201 権限

リモート・ログイン, 1.212

RESTRICTED_SESSION権限, 1.116, 1.118

表レベルSELECT権限, 1.249

プロシージャ

共有プール, 1.240

プロセス

ディスパッチャ・プロセスの最大数, 1.138

最大共有サーバー・プロセス, 1.141

サーバー・プロセスの数, 1.109, 1.111, 1.241, 1.242

リカバリ, 1.207

トレース・ファイル, 1.269

ユーザー・プロセス, 1.202

PROCESSES初期化パラメータ, 1.202 PRODUCT_COMPONENT_VERSIONビュー, 6.154 プロファイル

リソース制限, 1.216, 1.218

PROXY_USERSビュー, 6.155 PSTUBTBL表, 6.156 PUBLIC句

ALTER DATABASE

REDOスレッド, 1.257

PUBLIC_DEPENDENCYビュー, 6.157 PUBLICSYNビュー, 6.158

Q

問合せ

ヒント, 1.171

QUERY_REWRITE_ENABLED初期化パラメータ, 1.203 QUERY_REWRITE_INTEGRITY初期化パラメータ, 1.204 QUEUE_PRIVILEGESビュー, 6.159

R

RC_ARCHIVED_LOGビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_ARCHIVELOG_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_ARCHIVELOG_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_CONTROLFILEビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_CONTROLFILE_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_CONTROLFILE_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_COPY_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_COPY_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_CORRUPTIONビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_DATAFILEビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_DATAFILE_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_DATAFILE_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_FILESビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_PIECEビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_PIECE_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_REDOLOGビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_SETビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_SET_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_SET_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_SPFILEビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_SPFILE_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_BACKUP_SPFILE_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_CHECKPOINTビュー, 2.1.3

RC_CONTROLFILE_COPYビュー, 2.1.3

RC_COPY_CORRUPTIONビュー, 2.1.3

RC_DATABASEビュー, 2.1.3

RC_DATABASE_BLOCK_CORRUPTIONビュー, 2.1.3

RC_DATABASE_INCARNATIONビュー, 2.1.3

RC_DATAFILEビュー, 2.1.3

RC_DATAFILE_COPYビュー, 2.1.3

RC_LOG_HISTORYビュー, 2.1.3

RC_OFFLINE_RANGEビュー, 2.1.3

RC_PROXY_ARCHIVEDLOGビュー, 2.1.3

RC_PROXY_ARCHIVELOG_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_PROXY_ARCHIVELOG_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_PROXY_CONTROLFILEビュー, 2.1.3

RC_PROXY_COPY_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_PROXY_COPY_SUMMARYビュー, 2.1.3

RC_PROXY_DATAFILEビュー, 2.1.3

RC_REDO_LOGビュー, 2.1.3

RC_REDO_THREADビュー, 2.1.3

RC_RESTORE_POINTビュー, 2.1.3

RC_RESYNCビュー, 2.1.3

RC_RMAN_BACKUP_JOB_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILSビュー, 2.1.3

RC_RMAN_BACKUP_TYPEビュー, 2.1.3

RC_RMAN_CONFIGURATIONビュー, 2.1.3

RC_RMAN_OUTPUTビュー, 2.1.3

RC_RMAN_STATUSビュー, 2.1.3

RC_SITEビュー, 2.1.3

RC_STORED_SCRIPTビュー, 2.1.3

RC_STORED_SCRIPT_LINEビュー, 2.1.3

RC_TABLESPACEビュー, 2.1.3

RC_TEMPFILEビュー, 2.1.3

RC_UNUSABLE_BACKUPFILE_DETAILSビュー, 2.1.3

RDBMS_SERVER_DN初期化パラメータ, 1.205

READ_ONLY_OPEN_DELAYED初期化パラメータ, 1.206

Real Application Clusters

動的パフォーマンス・ビュー, 7.1.2

初期化パラメータ

CIRCUITS, 1.24

CLUSTER_DATABASE, 1.28

CLUSTER_DATABASE_INSTANCES, 1.29

CLUSTER_INTERCONNECTS, 1.30

DISPATCHERS, 1.80

FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK, 1.91

PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USER, 1.178

PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING, 1.179

PARALLEL_EXECUTION_MESSAGE_SIZE, 1.182

PARALLEL_INSTANCE_GROUP, 1.184

PARALLEL_MAX_SERVERS, 1.186

PARALLEL_MIN_PERCENT, 1.187

PARALLEL_MIN_SERVERS, 1.188

PARALLEL_THREADS_PER_CPU, 1.191

リカバリ

必要なプロセス数, 1.207

RECOVERY_PARALLELISM初期化パラメータ, 1.207 RECYCLEBIN初期化パラメータ, 1.208 USER_RECYCLEBINビューのRECYCLEBINシノニム, 6.160 REDACTION_COLUMNSビュー, 6.161 REDACTION_POLICIESビュー, 6.162 REDACTION_VALUES_FOR_TYPE_FULLビュー, 6.163 REDOログ

バッファ・サイズ, 1.133

REDOスレッド, 1.257 REDO_TRANSPORT_USER初期化パラメータ, 1.209 リモート・クライアント

認証, 1.213

リモート・ログイン, 1.212 REMOTE_DEPENDENCIES_MODE初期化パラメータ, 1.210 REMOTE_LISTENER初期化パラメータ, 1.211 REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE初期化パラメータ, 1.212 REMOTE_OS_AUTHENT初期化パラメータ, 1.213 REMOTE_OS_ROLES初期化パラメータ, 1.214 REPLICATION_DEPENDENCY_TRACKING初期化パラメータ, 1.215 REPORT_COMPONENTSビュー, 6.164 REPORT_FILESビュー, 6.165 REPORT_FORMATSビュー, 6.166 プロファイルのリソース制限, 1.216, 1.218 RESOURCE_COSTビュー, 6.167 RESOURCE_LIMIT初期化パラメータ, 1.216 RESOURCE_MANAGER_CPU_ALLOCATION初期化パラメータ, 1.217 RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータ, 1.218 RESOURCE_MAP表, 6.168 RESOURCE_VIEWビュー, 6.169 RESULT_CACHE_MAX_RESULT初期化パラメータ, 1.219 RESULT_CACHE_MAX_SIZE初期化パラメータ, 1.220 RESULT_CACHE_MODE初期化パラメータ, 1.221 RESULT_CACHE_REMOTE_EXPIRATION初期化パラメータ, 1.222 RESUMABLE_TIMEOUT初期化パラメータ, 1.223 RMJVM.SQLスクリプト, B.5 ROLE_ROLE_PRIVSビュー, 6.170 ROLE_SYS_PRIVSビュー, 6.171 ROLE_TAB_PRIVSビュー, 6.172 ROLE_WM_PRIVSビュー, 2.1.2 ロール, 1.177

リモート・クライアント, 1.214

ROLLBACK_SEGMENTS初期化パラメータ, 1.224

S

SCHEDULER_BATCH_ERRORSビュー, 6.173

スクリプト

CATALOG.SQL, B.1

CATBLOCK.SQL, B.2

CATCLUST.SQL, B.1

CATDWGRD.SQL, B.4

CATEXP7.SQL, B.2

CATHS.SQL, B.2

CATIO.SQL, B.2

CATJAVA.SQL, B.5

CATNOADT.SQL, B.3

CATNOAUD.SQL, B.3

CATNOHS.SQL, B.3

CATNOPRT.SQL, B.3

CATNOSVM.SQL, B.3

CATNSNMP.SQL, B.3

CATOCTK.SQL, B.2

CATPROC.SQL, B.1

CATQUEUE.SQL, B.2

CATREP.SQL, B.2

CATUPGRD.SQL, B.4

データ・ディクショナリ, B.2

DBMSIOTC.SQL, B.2

DBMSPOOL.SQL, B.2

ダウングレード, B.4

INITJVM.SQL, B.5

Java, B.5

RMJVM.SQL, B.5

SQLスクリプト, B.1

アップグレード, B.4

USERLOCK.SQL, B.2

UTLBSTAT.SQL, B.2

UTLCHN1.SQL, B.2

UTLCONST.SQL, B.2

UTLDTREE.SQL, B.2

UTLESTAT.SQL, B.2

UTLEXPT1.SQL, B.2

UTLIP.SQL, B.2

UTLIRP.SQL, B.2

UTLLOCKT.SQL, B.2

UTLPWDMG.SQL, B.2

UTLRP.SQL, B.2

UTLSAMPL.SQL, B.2

UTLSCLN.SQL, B.2

UTLTKPRF.SQL, B.2

UTLU111I.SQL, B.4

UTLU111S.SQL, B.4

UTLVALID.SQL, B.2

UTLXPLAN.SQL, B.2

SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON初期化パラメータ, 1.225 SEC_MAX_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS初期化パラメータ, 1.226 SEC_PROTOCOL_ERROR_FURTHER_ACTION初期化パラメータ, 1.227 SEC_PROTOCOL_ERROR_TRACE_ACTION初期化パラメータ, 1.228 SEC_RETURN_SERVER_RELEASE_BANNER初期化パラメータ, 1.229 USER_SEQUENCESビューのSEQシノニム, 6.174 SERIAL_REUSE初期化パラメータ, 1.230 サーバー・パラメータ・ファイル

概要, 1.3

サーバー・プロセス

番号, 1.109, 1.111, 1.241, 1.242

SERVICE_NAMES初期化パラメータ, 1.231 SESSION_CACHED_CURSORS初期化パラメータ, 1.232 SESSION_CONTEXTビュー, 6.175 SESSION_MAX_OPEN_FILES初期化パラメータ, 1.233 SESSION_PRIVSビュー, 6.176 SESSION_ROLESビュー, 6.177 SESSIONS初期化パラメータ, 1.234 SGA_MAX_SIZE初期化パラメータ, 1.235 SGA_TARGET初期化パラメータ, 1.236 SHADOW_CORE_DUMP初期化パラメータ, 1.237 共有サーバー

SESSIONS初期化パラメータ, 1.234

共有サーバー・プロセス

最大数, 1.141

SHARED_MEMORY_ADDRESS初期化パラメータ, 1.238 SHARED_POOL_RESERVED_SIZE初期化パラメータ, 1.239 SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータ, 1.240 SHARED_SERVER_SESSIONS初期化パラメータ, 1.241 SHARED_SERVERS初期化パラメータ, 1.242 SHOW PARAMETERSコマンド, 1.4.3 SKIP_UNUSABLE_INDEXES初期化パラメータ, 1.243 SMTP_OUT_SERVER初期化パラメータ, 1.244 SORT_AREA_RETAINED_SIZE初期化パラメータ, 1.245 SORT_AREA_SIZE初期化パラメータ, 1.246 ソート

最大メモリー, 1.245

ORDER BY問合せ, 1.155

SOURCE_SIZEビュー, 6.178 SPFILE初期化パラメータ, 1.247 SQLスクリプト

データ・ディクショナリの作成, B.1

オプション, B.2

必須, B.1

SQL_TRACE初期化パラメータ, 1.248 SQL92_SECURITY初期化パラメータ, 1.249 SQLTUNE_CATEGORY初期化パラメータ, 1.250 STANDBY_ARCHIVE_DEST初期化パラメータ, 1.251 STANDBY_FILE_MANAGEMENT初期化パラメータ, 1.252 STAR_TRANSFORMATION_ENABLED初期化パラメータ, 1.253 起動

インスタンス番号, 1.106

起動順序, 1.106

統計

application wait time, E.2

background checkpoints completed, E.2

background checkpoints started, E.2

background timeouts, E.2

branch node splits, E.2

buffer is not pinned count, E.2

buffer is pinned count, E.2

bytes received via SQL*Net from client, E.2

bytes received via SQL*Net from dblink, E.2

bytes sent via SQL*Net to client, E.2

bytes sent via SQL*Net to dblink, E.2

Cached Commit SCN referenced, E.2

calls to get snapshot scn

kcmgss, E.2

calls to kcmgas, E.2 calls to kcmgcs, E.2 calls to kcmgrs, E.2 change write time, E.2 cleanouts and rollbacks - consistent read gets, E.2 cleanouts only - consistent read gets, E.2 cluster key scan block gets, E.2 cluster key scans, E.2 cluster wait time, E.2 cold recycle reads, E.2 commit cleanout failures

block lost, E.2

buffer being written, E.2

callback failure, E.2

cannot pin, E.2

hot backup in progress, E.2

write disabled, E.2

commit cleanouts, E.2 commit cleanouts successfully completed, E.2 commit nowait performed, E.2 commit nowait requested, E.2 Commit SCN cached, E.2 commit wait performed, E.2 commit wait requested, E.2 commit wait/nowait requested, E.2 concurrency wait time, E.2 consistent changes, E.2 consistent gets, E.2 consistent gets direct, E.2 consistent gets from cache, E.2 CPU used by this session, E.2 CPU used when call started, E.2 CR blocks created, E.2 current blocks converted for CR, E.2 cursor authentications, E.2 data blocks consistent reads - undo records applied, E.2 db block changes, E.2 db block gets, E.2 db block gets direct, E.2 db block gets from cache, E.2 DBWR checkpoint buffers written, E.2 DBWR checkpoints, 1.134, E.2 DBWR lru scans, E.2 DBWR revisited being-written buffer, E.2 DBWR transaction table writes, E.2 DBWR undo block writes, E.2 DDL statements parallelized, E.2 deferred (CURRENT) block cleanout applications, E.2 DFO trees parallelized, E.2 dirty buffers inspected, E.2 DML statements parallelized, E.2 enqueue conversions, E.2 enqueue deadlocks, E.2 enqueue releases, E.2 enqueue requests, E.2 enqueue timeouts, E.2 enqueue waits, E.2 exchange deadlocks, E.2 execute count, E.2 flash cache eviction: aged out, E.2 flash cache eviction: buffer pinned, E.2 flash cache eviction: invalidated, E.2 flash cache insert skip: corrupt, E.2 flash cache insert skip: DBWR overloaded, E.2 flash cache insert skip: exists, E.2 flash cache insert skip: modification, E.2 flash cache insert skip: not current, E.2 flash cache insert skip: not useful, E.2 flash cache inserts, E.2 flashback log write bytes, E.2 flashback log writes, E.2 free buffer inspected, E.2 free buffer requested, E.2 global cache blocks corrupt, E.2 global cache convert time, E.2 global cache convert timeouts, E.2 global cache converts, E.2 global cache cr block log flush time, E.2, E.2 global cache cr block receive time, E.2 global cache cr block send time, E.2 global cache cr block serve time, E.2, E.2 global cache cr blocks served, E.2 global cache cr requests blocked, E.2 global cache cr timeouts, E.2 global cache defers, E.2 global cache freelist waits, E.2 global cache get time, E.2 global cache gets, E.2 global cache prepare failures, E.2 このセッションで使用されるグローバル・エンキューCPU, E.2 global enqueue get time, E.2 global enqueue gets async, E.2 global enqueue gets sync, E.2 global enqueue releases, E.2 hot buffers moved to head of LRU, E.2 immediate (CR) block cleanout applications, E.2 immediate (CURRENT) block cleanout applications, E.2 index fast full scans (direct read), E.2 index fast full scans (full), E.2 index fast full scans (rowid ranges), E.2 instance recovery database freeze count, E.2 kcmccs called get current scn, E.2 kcmccs read scn without going to DLM, E.2 kcmggs waited for batching, E.2 leaf node splits, E.2 lob reads, E.2 lob writes, E.2 lob writes unaligned, E.2 logons cumulative, E.2 logons current, E.2 messages received, E.2 messages sent, E.2 native hash arithmetic execute, E.2 native hash arithmetic fail, E.2 next scns gotten without going to DLM, E.2 no buffer to keep pinned count, E.2 no work - consistent read gets, E.2 opened cursors cumulative, E.2 opened cursors current, E.2 opens of replaced files, E.2 opens requiring cache replacement, E.2 オペレーティング・システム

OS All other sleep time, E.2

OS Chars read and written, E.2

OS Data page fault sleep time, E.2

OS Input blocks, E.2

OS Involuntary context switches, E.2

OS Kernel page fault sleep time, E.2

OS Major page faults, E.2

OS Messages received, E.2

OS Messages sent, E.2

OS Minor page faults, E.2

OS Other system trap CPU time, E.2

OS Output blocks, E.2

OS Process heap time, E.2

OS Signals received, E.2

OS Swaps, E.2

OS System call CPU time, E.2

OS System calls, E.2

OS Text page fault sleep time, E.2

OS User level CPU time, E.2

OS User lock wait sleep time, E.2

OS Voluntary context switches, E.2

OS Wait-cpu (latency) time, E.2

Process stack size, E.2

Parallel operations downgraded 1 to 25 pct, E.2 Parallel operations downgraded 25 to 50 pct, E.2 Parallel operations downgraded 50 to 75 pct, E.2 Parallel operations downgraded 75 to 99 pct, E.2 Parallel operations downgraded to serial, E.2 Parallel operations not downgraded, E.2 parse count (describe), E.2 parse count (hard), E.2 parse count (total), E.2 parse time cpu, E.2 parse time elapsed, E.2 physical read bytes, E.2 physical read flash cache hits, E.2 physical read IO requests, E.2 physical read requests optimized, E.2 physical read total bytes, E.2 physical read total IO requests, E.2 physical read total multi block requests, E.2 physical reads, E.2 physical reads cache, E.2 physical reads cache prefetch, E.2 physical reads direct, E.2 physical reads direct (lob), E.2 physical reads direct temporary tablespace, E.2 physical reads for flashback new, E.2 physical reads prefetch warmup, E.2 physical write bytes, E.2 physical write IO requests, E.2 physical write total bytes, E.2 physical write total IO requests, E.2 physical write total multi block requests, E.2 physical writes, E.2 physical writes direct, E.2 physical writes direct (lob), E.2 physical writes direct temporary tablespace, E.2 physical writes from cache, E.2 physical writes non checkpoint, E.2 pinned buffers inspected, E.2 prefetched blocks aged out before use, E.2 process last non-idle time, E.2 PX local messages recv'd, E.2 PX local messages sent, E.2 PX remote messages recv'd, E.2 PX remote messages sent, E.2 queries parallelized, E.2 recovery array read time, E.2 recovery array reads, E.2 recovery blocks read, E.2 recovery blocks read for lost write detection, E.2 recovery blocks skipped lost write checks, E.2 recursive calls, E.2 recursive cpu usage, E.2 redo blocks checksummed by FG (exclusive), E.2 redo blocks checksummed by LGWR, E.2 redo blocks written, E.2 redo buffer allocation retries, E.2 redo entries, E.2 redo entries for lost write detection, E.2 redo log space requests, E.2 redo log space wait time, E.2 redo ordering marks, E.2 redo size, E.2 redo size for lost write detection, E.2 redo synch time, E.2 redo synch writes, E.2 redo wastage, E.2 redo write time, E.2 redo writer latching time, E.2, E.2 redo writes, E.2 remote instance undo block writes, E.2 remote instance undo header writes, E.2 rollback changes - undo records applied, E.2 rollbacks only - consistent read gets, E.2 rows fetched via callback, E.2 serializable aborts, E.2 session connect time, E.2 session cursor cache count, E.2 session cursor cache hits, E.2 session logical reads, E.2 session pga memory, E.2 session pga memory max, E.2 session stored procedure space, E.2 session uga memory, E.2 session uga memory max, E.2 shared hash latch upgrades - no wait, E.2 shared hash latch upgrades - wait, E.2 shared io pool buffer get failure, E.2 shared io pool buffer get success, E.2 sorts (disk), E.2 sorts (memory), E.2 sorts (rows), E.2 SQL*Net roundtrips to/from client, E.2 SQL*Net roundtrips to/from dblink, E.2 summed dirty queue length, E.2 switch current to new buffer, E.2 table fetch by rowid, E.2 table fetch continued row, E.2 table scan blocks gotten, E.2 table scan rows gotten, E.2 table scans (cache partitions), E.2 table scans (direct read), E.2 table scans (long tables), E.2 table scans (rowid ranges), E.2 table scans (short tables), E.2 timed, 1.259 total file opens, E.2 transaction lock background get time, E.2 transaction lock background gets, E.2 transaction lock foreground requests, E.2 transaction lock foreground wait time, E.2 transaction rollbacks, E.2 transaction tables consistent read rollbacks, E.2 transaction tables consistent reads - undo records applied, E.2 Unnecessary process cleanup for SCN batching, E.2 user calls, E.2 user commits, E.2 user I/O wait time, E.2 user rollbacks, E.2 write clones created in background, E.2 write clones created in foreground, E.2 STATISTICS_LEVEL初期化パラメータ, 1.254 STMT_AUDIT_OPTION_MAP表, 6.179 STREAMS_POOL_SIZE初期化パラメータ, 1.255 REDOログ・ファイルの切替え, 1.134 USER_SYNONYMSビューのSYNシノニム, 6.180 SYNONYMSビュー, 6.181 SYS_OBJECTSビュー, 6.182 SYSCATALOGビュー, 6.183 SYSFILESビュー, 6.184 SYSSEGOBJビュー, 6.185 システム・グローバル領域, 1.1.1.3

バッファ領域, 1.133

システムのパフォーマンス, 1.1.1.3 SYSTEM_PRIVILEGE_MAP表, 6.186

T

TABビュー, 6.187

TABLE_PRIVILEGE_MAP表, 6.188

表

データ・ディクショナリ, 2.1

DMLロック, 1.82

空き領域の位置の特定, 1.106

TABQUOTASビュー, 6.189 USER_TABLESビューのTABSシノニム, 6.190 テープのアーカイブ先, 1.124 TAPE_ASYNCH_IO初期化パラメータ, 1.256 地域, 1.149, 1.156 THREAD初期化パラメータ, 1.257 TIMED_OS_STATISTICS初期化パラメータ, 1.258 TIMED_STATISTICS初期化パラメータ, 1.259

ファイル読取り/書込み統計表示, 7.141, 9.108

TO_CHARファンクション, 1.147 TO_DATEファンクション, 1.147 トレース・ファイル

宛先, 1.269

最大サイズ, 1.139

TRACE_ENABLED初期化パラメータ, 1.260 TRACEFILE_IDENTIFIER初期化パラメータ, 1.261 トランザクション

データのロック, 1.82

TRANSACTIONS初期化パラメータ, 1.262

DMLロック, 1.82

TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT初期化パラメータ, 1.263 TRUSTED_SERVERSビュー, 6.191 TS_PITR_CHECKビュー, 6.192 TS_PITR_OBJECTS TO_BE_DROPPEDビュー, 6.193

U

UNDO_MANAGEMENT初期化パラメータ, 1.264

UNDO_RETENTION初期化パラメータ, 1.265

UNDO_TABLESPACE初期化パラメータ, 1.266

UNI_PLUGGABLE_SET_CHECKビュー, 6.194

更新

空き領域の位置の特定, 1.106

アップグレード

スクリプト, B.4

大文字, 1.3.2.1.1 USE_INDIRECT_DATA_BUFFERS初期化パラメータ, 1.267 USE_LARGE_PAGES初期化パラメータ, 1.268 ユーザー・プロセス

トレース・ファイル, 1.269

USER_ADDM_FDG_BREAKDOWNビュー, 6.195 USER_ADDM_FINDINGSビュー, 6.196 USER_ADDM_INSTANCESビュー, 6.197 USER_ADDM_TASKSビュー, 6.198 USER_ADVISOR_ACTIONSビュー, 6.199 USER_ADVISOR_DIR_TASK_INSTビュー, 6.200 USER_ADVISOR_EXEC_PARAMETERSビュー, 6.201 USER_ADVISOR_EXECUTIONSビュー, 6.202 USER_ADVISOR_FDG_BREAKDOWNビュー, 6.203 USER_ADVISOR_FINDINGSビュー, 6.204 USER_ADVISOR_JOURNALビュー, 6.205 USER_ADVISOR_LOGビュー, 6.206 USER_ADVISOR_OBJECTSビュー, 6.207 USER_ADVISOR_PARAMETERSビュー, 6.208 USER_ADVISOR_RATIONALEビュー, 6.209 USER_ADVISOR_RECOMMENDATIONSビュー, 6.210 USER_ADVISOR_SQLA_REC_SUMビュー, 6.211 USER_ADVISOR_SQLA_TABLESビュー, 6.212 USER_ADVISOR_SQLA_WK_MAPビュー, 6.213 USER_ADVISOR_SQLA_WK_STMTSビュー, 6.214 USER_ADVISOR_SQLPLANSビュー, 6.215 USER_ADVISOR_SQLSTATSビュー, 6.216 USER_ADVISOR_SQLW_JOURNALビュー, 6.217 USER_ADVISOR_SQLW_PARAMETERSビュー, 6.218 USER_ADVISOR_SQLW_STMTSビュー, 6.219 USER_ADVISOR_SQLW_SUMビュー, 6.220 USER_ADVISOR_SQLW_TABLESビュー, 6.221 USER_ADVISOR_SQLW_TEMPLATESビュー, 6.222 USER_ADVISOR_TASKSビュー, 6.223 USER_ADVISOR_TEMPLATESビュー, 6.224 USER_ALL_TABLESビュー, 6.225 USER_APPLY_ERRORビュー, 6.226 USER_AQ_AGENT_PRIVSビュー, 6.227 USER_ARGUMENTSビュー, 6.228 USER_ASSEMBLIESビュー, 6.229 USER_ASSOCIATIONSビュー, 6.230 USER_ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONSビュー, 6.231 USER_AUDIT_OBJECTビュー, 6.232 USER_AUDIT_POLICIESビュー, 6.233 USER_AUDIT_POLICY_COLUMNSビュー, 6.234 USER_AUDIT_SESSIONビュー, 6.235 USER_AUDIT_STATEMENTビュー, 6.236 USER_AUDIT_TRAILビュー, 6.237 USER_AW_PSビュー, 6.238 USER_AWSビュー, 6.239 USER_BASE_TABLE_MVIEWSビュー, 6.240 USER_CATALOGビュー, 6.241

CATシノニム, 3.148

USER_CHANGE_NOTIFICATION_REGSビュー, 6.242 USER_CLU_COLUMNSビュー, 6.243 USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONSビュー, 6.244 USER_CLUSTERSビュー, 6.245

CLUシノニム, 3.157

USER_COL_COMMENTSビュー, 6.246 USER_COL_PENDING_STATSビュー, 6.247 USER_COL_PRIVSビュー, 6.248 USER_COL_PRIVS_MADEビュー, 6.249 USER_COL_PRIVS_RECDビュー, 6.250 USER_COLL_TYPESビュー, 6.251 USER_COMPARISONビュー, 6.252 USER_COMPARISON_COLUMNSビュー, 6.253 USER_COMPARISON_ROW_DIFビュー, 6.254 USER_COMPARISON_SCANビュー, 6.255 USER_COMPARISON_SCAN_VALUESビュー, 6.256 USER_CONS_COLUMNSビュー, 6.257 USER_CONS_OBJ_COLUMNSビュー, 6.258 USER_CONSTRAINTSビュー, 6.259 USER_CQ_NOTIFICATION_QUERIESビュー, 6.260 USER_CUBE_ATTR_VISIBILITYビュー, 6.261 USER_CUBE_ATTRIBUTESビュー, 6.262 USER_CUBE_BUILD_PROCESSESビュー, 6.263 USER_CUBE_CALCULATED_MEMBERSビュー, 6.264 USER_CUBE_DIM_LEVELSビュー, 6.265 USER_CUBE_DIM_MODELSビュー, 6.266 USER_CUBE_DIM_VIEW_COLUMNSビュー, 6.267 USER_CUBE_DIM_VIEWSビュー, 6.268 USER_CUBE_DIMENSIONALITYビュー, 6.269 USER_CUBE_DIMENSIONSビュー, 6.270 USER_CUBE_HIER_LEVELSビュー, 6.271 USER_CUBE_HIER_VIEW_COLUMNSビュー, 6.272 USER_CUBE_HIER_VIEWSビュー, 6.273 USER_CUBE_HIERARCHIESビュー, 6.274 USER_CUBE_MEASURESビュー, 6.275 USER_CUBE_VIEW_COLUMNSビュー, 6.276 USER_CUBE_VIEWSビュー, 6.277 USER_CUBESビュー, 6.278 USER_DATAPUMP_JOBSビュー, 6.279 USER_DB_LINKSビュー, 6.280 USER_DBFS_HS_FILESビュー, 6.281 USER_DEPENDENCIESビュー, 6.282 USER_DIM_ATTRIBUTESビュー, 6.283 USER_DIM_CHILD_OFビュー, 6.284 USER_DIM_HIERARCHIESビュー, 6.285 USER_DIM_JOIN_KEYビュー, 6.286 USER_DIM_LEVEL_KEYビュー, 6.287 USER_DIM_LEVELSビュー, 6.288 USER_DIMENSIONSビュー, 6.289 USER_DUMP_DEST初期化パラメータ, 1.269 USER_EDITIONING_VIEW_COLSビュー, 6.290 USER_EDITIONING_VIEW_COLS_AEビュー, 6.291 USER_EDITIONING_VIEWSビュー, 6.292 USER_EDITIONING_VIEWS_AEビュー, 6.293 USER_ENCRYPTED_COLUMNSビュー, 6.294 USER_EPG_DAD_AUTHORIZATIONビュー, 6.295 USER_ERRORSビュー, 6.296 USER_ERRORS_AEビュー, 6.297 USER_EVALUATION_CONTEXT_TABLESビュー, 6.298 USER_EVALUATION_CONTEXT_VARSビュー, 6.299 USER_EVALUATION_CONTEXTSビュー, 6.300 USER_EXTENTSビュー, 6.301 USER_EXTERNAL_LOCATIONSビュー, 6.302 USER_EXTERNAL_TABLESビュー, 6.303 USER_FILE_GROUP_EXPORT_INFOビュー, 6.304 USER_FILE_GROUP_FILESビュー, 6.305 USER_FILE_GROUP_TABLESビュー, 6.306 USER_FILE_GROUP_TABLESPACESビュー, 6.307 USER_FILE_GROUP_VERSIONSビュー, 6.308 USER_FILE_GROUPSビュー, 6.309 USER_FLASHBACK_ARCHIVEビュー, 6.310 USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLESビュー, 6.311 USER_FLASHBACK_TXN_REPORTビュー, 6.312 USER_FLASHBACK_TXN_STATEビュー, 6.313 USER_FREE_SPACEビュー, 6.314 USER_TAB_HISTOGRAMSのUSER_HISTOGRAMSシノニム, 6.315 USER_IDENTIFIERSビュー, 6.316 USER_IND_COLUMNSビュー, 6.317 USER_IND_EXPRESSIONSビュー, 6.318 USER_IND_PARTITIONSビュー, 6.319 USER_IND_PENDING_STATSビュー, 6.320 USER_IND_STATISTICSビュー, 6.321 USER_IND_SUBPARTITIONSビュー, 6.322 USER_INDEXESビュー, 6.323

INDシノニム, 6.142

USER_INDEXTYPE_ARRAYTYPESビュー, 6.324 USER_INDEXTYPE_COMMENTSビュー, 6.325 USER_INDEXTYPE_OPERATORSビュー, 6.326 USER_INDEXTYPESビュー, 6.327 USER_INTERNAL_TRIGGERSビュー, 6.328 USER_JAVA_ARGUMENTSビュー, 6.329 USER_JAVA_CLASSESビュー, 6.330 USER_JAVA_COMPILER_OPTIONSビュー, 6.331 USER_JAVA_DERIVATIONSビュー, 6.332 USER_JAVA_FIELDSビュー, 6.333 USER_JAVA_IMPLEMENTSビュー, 6.334 USER_JAVA_INNERSビュー, 6.335 USER_JAVA_LAYOUTSビュー, 6.336 USER_JAVA_METHODSビュー, 6.337 USER_JAVA_NCOMPSビュー, 6.338 USER_JAVA_POLICYビュー, 6.339 USER_JAVA_RESOLVERSビュー, 6.340 USER_JAVA_THROWSビュー, 6.341 USER_JOBSビュー, 6.342

ALL_JOBSシノニム, 2.127

USER_JOIN_IND_COLUMNSビュー, 6.343 USER_LIBRARIESビュー, 6.344 USER_LOB_PARTITIONSビュー, 6.345 USER_LOB_SUBPARTITIONSビュー, 6.346 USER_LOB_TEMPLATESビュー, 6.347 USER_LOBSビュー, 6.348 USER_LOG_GROUP_COLUMNSビュー, 6.349 USER_LOG_GROUPSビュー, 6.350 USER_MEASURE_FOLDER_CONTENTSビュー, 6.351 USER_MEASURE_FOLDERSビュー, 6.352 USER_METHOD_PARAMSビュー, 6.353 USER_METHOD_RESULTSビュー, 6.354 USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTESビュー, 6.355 USER_MINING_MODEL_SETTINGSビュー, 6.356 USER_MINING_MODELSビュー, 6.357 USER_MP_GRAPH_WORKSPACESビュー, 2.1.2 USER_MP_PARENT_WORKSPACESビュー, 2.1.2 USER_MVIEW_AGGREGATESビュー, 6.358 USER_MVIEW_ANALYSISビュー, 6.359 USER_MVIEW_COMMENTSビュー, 6.360 USER_MVIEW_DETAIL_PARTITIONビュー, 6.361 USER_MVIEW_DETAIL_RELATIONSビュー, 6.362 USER_MVIEW_DETAIL_SUBPARTITIONビュー, 6.363 USER_MVIEW_JOINSビュー, 6.364 USER_MVIEW_KEYSビュー, 6.365 USER_MVIEW_LOGSビュー, 6.366 USER_MVIEW_REFRESH_TIMESビュー, 6.367 USER_MVIEWSビュー, 6.368 USER_NESTED_TABLE_COLSビュー, 6.369 USER_NESTED_TABLESビュー, 6.370 USER_NETWORK_ACL_PRIVILEGESビュー, 6.371 USER_OBJ_AUDIT_OPTSビュー, 6.372 USER_OBJ_COLATTRSビュー, 6.373 USER_OBJECT_SIZEビュー, 6.374 USER_OBJECT_TABLESビュー, 6.375 USER_OBJECTSビュー, 6.376

OBJシノニム, 6.150

USER_OBJECTS_AEビュー, 6.377 USER_OPANCILLARYビュー, 6.378 USER_OPARGUMENTSビュー, 6.379 USER_OPBINDINGSビュー, 6.380 USER_OPERATOR_COMMENTSビュー, 6.381 USER_OPERATORSビュー, 6.382 USER_OUTLINE_HINTSビュー, 6.383

ALL_OUTLINE_HINTSシノニム, 2.165

USER_OUTLINESビュー, 6.384

ALL_OUTLINESシノニム, 2.166

USER_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKSビュー, 6.385 USER_PARALLEL_EXECUTE_TASKSビュー, 6.386 USER_PART_COL_STATISTICSビュー, 6.387 USER_PART_HISTOGRAMSビュー, 6.388 USER_PART_INDEXESビュー, 6.389 USER_PART_KEY_COLUMNSビュー, 6.390 USER_PART_LOBSビュー, 6.391 USER_PART_TABLESビュー, 6.392 USER_PARTIAL_DROP_TABSビュー, 6.393 USER_PASSWORD_LIMITSビュー, 6.394 USER_PENDING_CONV_TABLESビュー, 6.395 USER_PLSQL_OBJECT_SETTINGSビュー, 6.396 USER_POLICIESビュー, 6.397 USER_POLICY_CONTEXTSビュー, 6.398 USER_POLICY_GROUPSビュー, 6.399 USER_PROCEDURESビュー, 6.400 USER_PROXIESビュー, 6.401 USER_PUBLISHED_COLUMNSビュー, 6.402

ALL_PUBLISHED_COLUMNSシノニム, 3.15

USER_QUEUE_SCHEDULESビュー, 6.403 USER_QUEUE_SUBSCRIBERSビュー, 6.404 USER_QUEUE_TABLESビュー, 6.405 USER_QUEUESビュー, 6.406 USER_RECYCLEBINビュー, 6.407

RECYCLEBINシノニム, 6.160

USER_REFRESHビュー, 6.408 USER_REFRESH_CHILDRENビュー, 6.409 USER_REFSビュー, 6.410 USER_REGISTERED_MVIEWSビュー, 6.411 USER_REGISTRYビュー, 6.412 USER_REMOVED_WORKSPACESビュー, 2.1.2 USER_REPCATビュー, 2.1.1 USER_REPCAT_REFRESH_TEMPLATESビュー, 2.1.1 USER_REPCAT_TEMPLATE_OBJECTSビュー, 2.1.1 USER_REPCAT_TEMPLATE_PARMSビュー, 2.1.1 USER_REPCAT_TEMPLATE_SITESビュー, 2.1.1 USER_REPCAT_USER_AUTHORIZATIONビュー, 2.1.1 USER_REPCAT_USER_PARM_VALUESビュー, 2.1.1 USER_REPCATLOGビュー, 2.1.1 USER_REPCOLUMNビュー, 2.1.1 USER_REPCOLUMN_GROUPビュー, 2.1.1 USER_REPCONFLICTビュー, 2.1.1 USER_REPDDLビュー, 2.1.1 USER_REPFLAVOR_COLUMNSビュー, 2.1.1 USER_REPFLAVOR_OBJECTSビュー, 2.1.1 USER_REPFLAVORSビュー, 2.1.1 USER_REPGENERATEDビュー, 2.1.1 USER_REPGENOBJECTSビュー, 2.1.1 USER_REPGROUPビュー, 2.1.1 USER_REPGROUP_PRIVILEGESビュー, 2.1.1 USER_REPGROUPED_COLUMNビュー, 2.1.1 USER_REPKEY_COLUMNSビュー, 2.1.1 USER_REPOBJECTビュー, 2.1.1 USER_REPPARAMETER_COLUMNビュー, 2.1.1 USER_REPPRIORITYビュー, 2.1.1 USER_REPPRIORITY_GROUPビュー, 2.1.1 USER_REPPROPビュー, 2.1.1 USER_REPRESOL_STATS_CONTROLビュー, 2.1.1 USER_REPRESOLUTIONビュー, 2.1.1 USER_REPRESOLUTION_METHODビュー, 2.1.1 USER_REPRESOLUTION_STATISTICSビュー, 2.1.1 USER_REPSCHEMAビュー, 2.1.1 USER_REPSITESビュー, 2.1.1 USER_RESOURCE_LIMITSビュー, 6.413 USER_RESUMABLEビュー, 6.414 USER_REWRITE_EQUIVALENCESビュー, 6.415 USER_ROLE_PRIVSビュー, 6.416 USER_RSRC_CONSUMER_GROUP_PRIVSビュー, 6.417 USER_RSRC_MANAGER_SYSTEM_PRIVSビュー, 6.418 USER_RULE_SET_RULESビュー, 6.419 USER_RULE_SETSビュー, 6.420 USER_RULESビュー, 6.421 USER_SCHEDULER_CHAIN_RULESビュー, 6.422 USER_SCHEDULER_CHAIN_STEPSビュー, 6.423 USER_SCHEDULER_CHAINSビュー, 6.424 USER_SCHEDULER_CREDENTIALSビュー, 6.425 USER_SCHEDULER_DB_DESTSビュー, 6.426 USER_SCHEDULER_DESTSビュー, 6.427 USER_SCHEDULER_FILE_WATCHERSビュー, 6.428 USER_SCHEDULER_GROUP_MEMBERSビュー, 6.429 USER_SCHEDULER_GROUPSビュー, 6.430 USER_SCHEDULER_JOB_ARGSビュー, 6.431 USER_SCHEDULER_JOB_DESTSビュー, 6.432 USER_SCHEDULER_JOB_LOGビュー, 6.433 USER_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSビュー, 6.434 USER_SCHEDULER_JOBSビュー, 6.435 USER_SCHEDULER_NOTIFICATIONSビュー, 6.436 USER_SCHEDULER_PROGRAM_ARGSビュー, 6.437 USER_SCHEDULER_PROGRAMSビュー, 6.438 USER_SCHEDULER_REMOTE_JOBSTATEビュー, 6.439 USER_SCHEDULER_RUNNING_CHAINSビュー, 6.440 USER_SCHEDULER_RUNNING_JOBSビュー, 6.441 USER_SCHEDULER_SCHEDULESビュー, 6.442 USER_SEC_RELEVANT_COLSビュー, 6.443 USER_SECONDARY_OBJECTSビュー, 6.444 USER_SEGMENTSビュー, 6.445 USER_SEQUENCESビュー, 6.446

SEQシノニム, 6.174

USER_SOURCEビュー, 6.447 USER_SOURCE_AEビュー, 6.448 USER_SOURCE_TABLESビュー, 6.449

ALL_SOURCE_TABLESシノニム, 3.66

USER_SQLJ_TYPE_ATTRSビュー, 6.450 USER_SQLJ_TYPE_METHODSビュー, 6.451 USER_SQLJ_TYPESビュー, 6.452 USER_SQLSETビュー, 6.453 USER_SQLSET_BINDSビュー, 6.454 USER_SQLSET_PLANSビュー, 6.455 USER_SQLSET_REFERENCESビュー, 6.456 USER_SQLSET_STATEMENTSビュー, 6.457 USER_SQLTUNE_BINDSビュー, 6.458 USER_SQLTUNE_PLANSビュー, 6.459 USER_SQLTUNE_RATIONALE_PLANビュー, 6.460 USER_SQLTUNE_STATISTICSビュー, 6.461 USER_STAT_EXTENSIONSビュー, 6.462 USER_STORED_SETTINGSビュー, 6.463 USER_SUBPART_COL_STATISTICSビュー, 6.464 USER_SUBPART_HISTOGRAMSビュー, 6.465 USER_SUBPART_KEY_COLUMNSビュー, 6.466 USER_SUBPARTITION_TEMPLATESビュー, 6.467 USER_SUBSCR_REGISTRATIONSビュー, 6.468 USER_SUBSCRIBED_COLUMNSビュー, 6.469

ALL_SUBSCRIBED_COLUMNSシノニム, 3.93

USER_SUBSCRIBED_TABLESビュー, 6.470

ALL_SUBSCRIBED_TABLESシノニム, 3.94

USER_SUBSCRIPTIONSビュー, 6.471

ALL_SUBSCRIPTIONSシノニム, 3.95

USER_SYNONYMSビュー, 6.472

SYNシノニム, 6.180

USER_SYS_PRIVSビュー, 6.473 USER_TAB_COL_STATISTICSビュー, 6.474 USER_TAB_COLSビュー, 6.475 USER_TAB_COLUMNSビュー, 6.476

COLSシノニム, 3.159

USER_TAB_COMMENTSビュー, 6.477 USER_TAB_HISTGRM_PENDING_STATSビュー, 6.478 USER_TAB_HISTOGRAMSビュー, 6.479

USER_HISTOGRAMSシノニム, 6.315

USER_TAB_MODIFICATIONSビュー, 6.480 USER_TAB_PARTITIONSビュー, 6.481 USER_TAB_PENDING_STATSビュー, 6.482 USER_TAB_PRIVSビュー, 6.483 USER_TAB_PRIVS_MADEビュー, 6.484 USER_TAB_PRIVS_RECDビュー, 6.485 USER_TAB_STAT_PREFSビュー, 6.486 USER_TAB_STATISTICSビュー, 6.487 USER_TAB_STATS_HISTORYビュー, 6.488 USER_TAB_SUBPARTITIONSビュー, 6.489 USER_TABLESビュー, 6.490

TABSシノニム, 6.190

USER_TABLESPACESビュー, 6.491 USER_TRANSFORMATIONSビュー, 6.492 USER_TRIGGER_COLSビュー, 6.493 USER_TRIGGER_ORDERINGビュー, 6.494 USER_TRIGGERSビュー, 6.495 USER_TS_QUOTASビュー, 6.496 USER_TSTZ_TAB_COLSビュー, 6.497 USER_TSTZ_TABLESビュー, 6.498 USER_TUNE_MVIEWビュー, 6.499 USER_TYPE_ATTRSビュー, 6.500 USER_TYPE_METHODSビュー, 6.501 USER_TYPE_VERSIONSビュー, 6.502 USER_TYPESビュー, 6.503 USER_UNUSED_COL_TABSビュー, 6.504 USER_UPDATABLE_COLUMNSビュー, 6.505 USER_USERSビュー, 6.506 USER_USTATSビュー, 6.507 USER_VARRAYSビュー, 6.508 USER_VIEWSビュー, 6.509 USER_VIEWS_AEビュー, 6.510 USER_WARNING_SETTINGSビュー, 6.511 USER_WM_CONS_COLUMNSビュー, 2.1.2 USER_WM_CONSTRAINTSビュー, 2.1.2 USER_WM_IND_COLUMNSビュー, 2.1.2 USER_WM_IND_EXPRESSIONSビュー, 2.1.2 USER_WM_LOCKED_TABLESビュー, 2.1.2 USER_WM_MODIFIED_TABLESビュー, 2.1.2 USER_WM_PRIVSビュー, 2.1.2 USER_WM_RIC_INFOビュー, 2.1.2 USER_WM_TAB_TRIGGERSビュー, 2.1.2 USER_WM_VERSIONED_TABLESビュー, 2.1.2 USER_WM_VT_ERRORSビュー, 2.1.2 USER_WORKSPACE_PRIVSビュー, 2.1.2 USER_WORKSPACE_SAVEPOINTSビュー, 2.1.2 USER_WORKSPACESビュー, 2.1.2 USER_XML_INDEXESビュー, 6.512 USER_XML_SCHEMASビュー, 6.513 USER_XML_TAB_COLSビュー, 6.514 USER_XML_TABLESビュー, 6.515 USER_XML_VIEW_COLSビュー, 6.516 USER_XML_VIEWSビュー, 6.517 USERLOCK.SQLスクリプト, B.2 ユーザー

認証, 1.176

複数, 1.82

UTL_FILE_DIR初期化パラメータ, 1.270 UTLBSTAT.SQLスクリプト, B.2 UTLCHN1.SQLスクリプト, B.2 UTLCONST.SQLスクリプト, B.2 UTLDTREE.SQLスクリプト, 6.117, 6.141, B.2 UTLESTAT.SQLスクリプト, B.2 UTLEXPT1.SQLスクリプト, B.2 UTLIP.SQLスクリプト, B.2 UTLIRP.SQLスクリプト, B.2 UTLLOCKT.SQLスクリプト, B.2 UTLPWDMG.SQLスクリプト, B.2 UTLRP.SQLスクリプト, B.2 UTLSAMPL.SQLスクリプト, B.2 UTLSCLN.SQLスクリプト, B.2 UTLTKPRF.SQLスクリプト, B.2 UTLU111I.SQLスクリプト, B.4 UTLU111S.SQLスクリプト, B.4 UTLVALID.SQLスクリプト, B.2 UTLXPLAN.SQLスクリプト, B.2

V

V$ACCESSビュー, 7.3

V$ACTIVE_INSTANCESビュー, 7.4

V$ACTIVE_SERVICESビュー, 7.5

V$ACTIVE_SESS_POOL_MTHビュー, 7.6

V$ACTIVE_SESSION_HISTORYビュー, 7.7

V$ADVISOR_PROGRESSビュー, 7.8

V$ALERT_TYPESビュー, 7.9

V$AQビュー, 7.10

V$ARCHIVEビュー, 7.11

V$ARCHIVE_DESTビュー, 7.12

V$ARCHIVE_DEST_STATUSビュー, 7.13

V$ARCHIVE_GAPビュー, 7.14

V$ARCHIVE_PROCESSESビュー, 7.15

V$ARCHIVED_LOGビュー, 7.16

V$ASM_ACFS_ENCRYPTION_INFOビュー, 7.17

V$ASM_ACFS_SECURITY_INFOビュー, 7.18

V$ASM_ACFSSNAPSHOTSビュー, 7.19

V$ASM_ACFSVOLUMESビュー, 7.20

V$ASM_ALIASビュー, 7.21

V$ASM_ATTRIBUTEビュー, 7.22

V$ASM_CLIENTビュー, 7.23

V$ASM_DISKビュー, 7.24

V$ASM_DISK_IOSTATビュー, 7.25

V$ASM_DISK_STATビュー, 7.26

V$ASM_DISKGROUPビュー, 7.27

V$ASM_DISKGROUP_STATビュー, 7.28

V$ASM_FILEビュー, 7.29

V$ASM_FILESYSTEMビュー, 7.30

V$ASM_OPERATIONビュー, 7.31

V$ASM_TEMPLATEビュー, 7.32

V$ASM_USERビュー, 7.33

V$ASM_USERGROUPビュー, 7.34

V$ASM_USERGROUP_MEMBERビュー, 7.35

V$ASM_VOLUMEビュー, 7.36

V$ASM_VOLUME_STATビュー, 7.37

V$AW_AGGREGATE_OPビュー, 7.38

V$AW_ALLOCATE_OPビュー, 7.39

V$AW_CALCビュー, 7.40

V$AW_LONGOPSビュー, 7.41

V$AW_OLAPビュー, 7.42

V$AW_SESSION_INFOビュー, 7.43

V$BACKUPビュー, 7.44

V$BACKUP_ARCHIVELOG_DETAILSビュー, 7.45

V$BACKUP_ARCHIVELOG_SUMMARYビュー, 7.46

V$BACKUP_ASYNC_IOビュー, 7.47

V$BACKUP_CONTROLFILE_DETAILSビュー, 7.48

V$BACKUP_CONTROLFILE_SUMMARYビュー, 7.49

V$BACKUP_COPY_DETAILSビュー, 7.50

V$BACKUP_COPY_SUMMARYビュー, 7.51

V$BACKUP_CORRUPTIONビュー, 7.52

V$BACKUP_DATAFILEビュー, 7.53

V$BACKUP_DATAFILE_DETAILSビュー, 7.54

V$BACKUP_DATAFILE_SUMMARYビュー, 7.55

V$BACKUP_DEVICEビュー, 7.56

V$BACKUP_FILESビュー, 7.57

V$BACKUP_PIECEビュー, 7.58

V$BACKUP_PIECE_DETAILSビュー, 7.59

V$BACKUP_REDOLOGビュー, 7.60

V$BACKUP_SETビュー, 7.61

V$BACKUP_SET_DETAILSビュー, 7.62

V$BACKUP_SET_SUMMARYビュー, 7.63

V$BACKUP_SPFILEビュー, 7.64

V$BACKUP_SPFILE_DETAILSビュー, 7.65

V$BACKUP_SPFILE_SUMMARYビュー, 7.66

V$BACKUP_SYNC_IOビュー, 7.67

V$BGPROCESSビュー, 7.68

V$BHビュー, 7.69

V$BLOCK_CHANGE_TRACKINGビュー, 7.70

V$BLOCKING_QUIESCEビュー, 7.71

V$BUFFER_POOLビュー, 7.72

V$BUFFER_POOL_STATISTICSビュー, 7.73

V$BUFFERED_PUBLISHERSビュー, 7.74

V$BUFFERED_QUEUESビュー, 7.75

V$BUFFERED_SUBSCRIBERSビュー, 7.76

V$CACHEビュー, 7.77

V$CACHE_LOCKビュー, 7.78

V$CACHE_TRANSFERビュー, 7.79

V$CIRCUITビュー, 7.80

V$CLASS_CACHE_TRANSFERビュー, 7.81

V$CLIENT_STATSビュー, 7.82

V$CLONEDFILEビュー, 7.83

V$CLUSTER_INTERCONNECTSビュー, 7.84

V$CONFIGURED_INTERCONNECTSビュー, 7.85

V$CONTEXTビュー, 7.86

V$CONTROLFILEビュー, 7.87

V$CONTROLFILE_RECORD_SECTIONビュー, 7.88

V$COPY_CORRUPTIONビュー, 7.89

V$CORRUPT_XID_LISTビュー, 7.90

V$CPOOL_CC_INFOビュー, 7.91

V$CPOOL_CC_STATSビュー, 7.92

V$CPOOL_CONN_INFOビュー, 7.93

V$CPOOL_STATSビュー, 7.94

V$CR_BLOCK_SERVERビュー, 7.95

V$CURRENT_BLOCK_SERVERビュー, 7.96

V$DATABASEビュー, 7.97

V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTIONビュー, 7.98

V$DATABASE_INCARNATIONビュー, 7.99

V$DATAFILEビュー, 7.100

V$DATAFILE_COPYビュー, 7.101

V$DATAFILE_HEADERビュー, 7.102

V$DATAGUARD_CONFIGビュー, 7.103

V$DATAGUARD_STATSビュー, 7.104

V$DATAGUARD_STATUSビュー, 7.105

V$DB_CACHE_ADVICEビュー, 7.106

V$DB_OBJECT_CACHEビュー, 7.107

V$DB_PIPESビュー, 7.108

V$DB_TRANSPORTABLE_PLATFORMビュー, 7.109

V$DBFILEビュー, 7.110

V$DBLINKビュー, 7.111

V$DEAD_CLEANUPビュー, 7.112

V$DELETED_OBJECTビュー, 7.113

V$DISPATCHERビュー, 7.114

V$DISPATCHER_CONFIGビュー, 7.115

V$DISPATCHER_RATEビュー, 7.116

V$DNFS_CHANNELSビュー, 7.117

V$DNFS_FILESビュー, 7.118

V$DNFS_SERVERSビュー, 7.119

V$DNFS_STATSビュー, 7.120

V$DYNAMIC_REMASTER_STATSビュー, 7.121

V$EMONビュー, 7.122

V$ENABLEDPRIVSビュー, 7.123

V$ENCRYPTED_TABLESPACESビュー, 7.124

V$ENCRYPTION_WALLETビュー, 7.125

V$ENQUEUE_LOCKビュー, 7.126

V$ENQUEUE_STATビュー, 7.127

V$ENQUEUE_STATISTICSビュー, 7.128

V$EVENT_HISTOGRAMビュー, 7.129

V$EVENT_NAMEビュー, 7.130

V$EVENTMETRICビュー, 7.131

V$EXECUTIONビュー, 7.132

V$FALSE_PINGビュー, 7.133

V$FAST_START_SERVERSビュー, 7.134

V$FAST_START_TRANSACTIONSビュー, 7.135

V$FILE_CACHE_TRANSFERビュー, 7.136

V$FILE_HISTOGRAMビュー, 7.137

V$FILEMETRICビュー, 7.138

V$FILEMETRIC_HISTORYビュー, 7.139

V$FILESPACE_USAGEビュー, 7.140

V$FILESTATビュー, 7.141

V$FIXED_TABLEビュー, 7.142

V$FIXED_VIEW_DEFINITIONビュー, 7.143

V$FLASHBACK_DATABASE_LOGビュー, 7.144

V$FLASHBACK_DATABASE_LOGFILEビュー, 7.145

V$FLASHBACK_DATABASE_STATビュー, 7.146

V$FLASHBACK_TXN_GRAPHビュー, 7.147

V$FLASHBACK_TXN_MODSビュー, 7.148

V$FOREIGN_ARCHIVED_LOGビュー, 7.149

V$FS_FAILOVER_STATSビュー, 7.150

V$FS_OBSERVER_HISTOGRAMビュー, 7.151

V$GC_ELEMENTビュー, 7.152

V$GC_ELEMENTS_WITH_COLLISIONSビュー, 7.153

V$GCSHVMASTER_INFOビュー, 7.154

V$GCSPFMASTER_INFOビュー, 7.155

V$GES_BLOCKING_ENQUEUEビュー, 7.156

V$GES_CONVERT_LOCALビュー, 7.157

V$GES_CONVERT_REMOTEビュー, 7.158

V$GES_ENQUEUEビュー, 7.159

V$GES_LATCHビュー, 7.160

V$GES_RESOURCEビュー, 7.161

V$GES_STATISTICSビュー, 7.162

V$GG_APPLY_COORDINATORビュー, 7.163

V$GG_APPLY_READERビュー, 7.164

V$GG_APPLY_RECEIVERビュー, 7.165

V$GG_APPLY_SERVERビュー, 7.166

V$GLOBAL_BLOCKED_LOCKSビュー, 7.167

V$GLOBAL_TRANSACTIONビュー, 7.168

V$GOLDENGATE_CAPTUREビュー, 7.169

V$HANG_INFOビュー, 7.170

V$HANG_SESSION_INFOビュー, 7.171

V$HANG_STATISTICSビュー, 7.172

V$HM_CHECKビュー, 7.173

V$HM_CHECK_PARAMビュー, 7.174

V$HM_FINDINGビュー, 7.175

V$HM_INFOビュー, 7.176

V$HM_RECOMMENDATIONビュー, 7.177

V$HM_RUNビュー, 7.178

V$HS_AGENTビュー, 7.179

V$HS_PARAMETERビュー, 7.180

V$HS_SESSIONビュー, 7.181

V$HVMASTER_INFOビュー, 7.182

V$INDEXED_FIXED_COLUMNビュー, 8.1

V$INSTANCEビュー, 8.2

V$INSTANCE_CACHE_TRANSFERビュー, 8.3

V$INSTANCE_RECOVERYビュー, 8.4

V$IO_CALIBRATION_STATUSビュー, 8.5

V$IOFUNCMETRICビュー, 8.6

V$IOFUNCMETRIC_HISTORYビュー, 8.7

V$IOSTAT_CONSUMER_GROUPビュー, 8.8

V$IOSTAT_FILEビュー, 8.9

V$IOSTAT_FUNCTIONビュー, 8.10

V$IOSTAT_FUNCTION_DETAILビュー, 8.11

V$IOSTAT_NETWORKビュー, 8.12

V$JAVA_LIBRARY_CACHE_MEMORYビュー, 8.13

V$JAVA_POOL_ADVICEビュー, 8.14

V$LATCHビュー, 8.15

V$LATCH_CHILDRENビュー, 8.16

V$LATCH_MISSESビュー, 8.17

V$LATCH_PARENTビュー, 8.18

V$LATCHHOLDERビュー, 8.19

V$LATCHNAMEビュー, 8.20

V$LIBCACHE_LOCKSビュー, 8.21

V$LIBRARY_CACHE_MEMORYビュー, 8.22

V$LIBRARYCACHEビュー, 8.23

V$LICENSEビュー, 8.24

V$LOADISTATビュー, 8.25

V$LOADPSTATビュー, 8.26

V$LOCKビュー, 8.27

V$LOCK_ACTIVITYビュー, 8.28

V$LOCK_TYPEビュー, 8.29

V$LOCKED_OBJECTビュー, 8.30

V$LOGビュー, 8.31

V$LOG_HISTORYビュー, 8.32

V$LOGFILEビュー, 8.33

V$LOGHISTビュー, 8.34

V$LOGMNR_CONTENTSビュー, 8.35

V$LOGMNR_DICTIONARYビュー, 8.36

V$LOGMNR_DICTIONARY_LOADビュー, 8.37

V$LOGMNR_LATCHビュー, 8.38

V$LOGMNR_LOGSビュー, 8.39

V$LOGMNR_PARAMETERSビュー, 8.40

V$LOGMNR_PROCESSビュー, 8.41

V$LOGMNR_SESSIONビュー, 8.42

V$LOGMNR_STATSビュー, 8.43

V$LOGSTDBYビュー, 8.44

V$LOGSTDBY_PROCESSビュー, 8.45

V$LOGSTDBY_PROGRESSビュー, 8.46

V$LOGSTDBY_STATEビュー, 8.47

V$LOGSTDBY_STATSビュー, 8.48

V$LOGSTDBY_TRANSACTIONビュー, 8.49

V$MANAGED_STANDBYビュー, 8.50

V$MAP_COMP_LISTビュー, 8.51

V$MAP_ELEMENTビュー, 8.52

V$MAP_EXT_ELEMENTビュー, 8.53

V$MAP_FILEビュー, 8.54

V$MAP_FILE_EXTENTビュー, 8.55

V$MAP_FILE_IO_STACKビュー, 8.56

V$MAP_LIBRARYビュー, 8.57

V$MAP_SUBELEMENTビュー, 8.58

V$MEMORY_CURRENT_RESIZE_OPSビュー, 8.59

V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTSビュー, 8.60

V$MEMORY_RESIZE_OPSビュー, 8.61

V$MEMORY_TARGET_ADVICEビュー, 8.62

V$METRICビュー, 8.63

V$METRIC_HISTORYビュー, 8.65

V$METRICGROUPビュー, 8.64

V$METRICNAMEビュー, 8.66

V$MTTR_TARGET_ADVICEビュー, 8.67

V$MUTEX_SLEEPビュー, 8.68

V$MUTEX_SLEEP_HISTORYビュー, 8.69

V$MVREFRESHビュー, 8.70

V$MYSTATビュー, 8.71

V$NFS_CLIENTSビュー, 8.72

V$NFS_LOCKSビュー, 8.73

V$NFS_OPEN_FILESビュー, 8.74

V$NLS_PARAMETERSビュー, 8.75

V$NLS_VALID_VALUESビュー, 8.76

V$OBJECT_DEPENDENCYビュー, 8.77

V$OBJECT_PRIVILEGEビュー, 8.78

V$OBJECT_USAGEビュー, 8.79

V$OBSOLETE_BACKUP_FILESビュー, 8.80

V$OBSOLETE_PARAMETERビュー, 8.81

V$OFFLINE_RANGEビュー, 8.82

V$OPEN_CURSORビュー, 8.83

V$OPTIONビュー, 8.84

V$OSSTATビュー, 8.85

V$PARALLEL_DEGREE_LIMIT_MTHビュー, 8.86

V$PARAMETERビュー, 8.87

V$PARAMETER_VALID_VALUESビュー, 8.88

V$PARAMETER2ビュー, 8.89

V$PERSISTENT_PUBLISHERSビュー, 8.90

V$PERSISTENT_QMN_CACHEビュー, 8.91

V$PERSISTENT_QUEUESビュー, 8.92

V$PERSISTENT_SUBSCRIBERSビュー, 8.93

V$PGA_TARGET_ADVICEビュー, 8.94

V$PGA_TARGET_ADVICE_HISTOGRAMビュー, 8.95

V$PGASTATビュー, 8.96

V$PQ_SESSTATビュー, 8.97

V$PQ_SLAVEビュー, 8.98

V$PQ_SYSSTATビュー, 8.99

V$PQ_TQSTATビュー, 8.100

V$PROCESSビュー, 8.101

V$PROCESS_MEMORYビュー, 8.102

V$PROPAGATION_RECEIVERビュー, 8.103

V$PROPAGATION_SENDERビュー, 8.104

V$PROXY_ARCHIVEDLOGビュー, 8.105

V$PROXY_ARCHIVELOG_DETAILSビュー, 8.106

V$PROXY_ARCHIVELOG_SUMMARYビュー, 8.107

V$PROXY_COPY_DETAILSビュー, 8.108

V$PROXY_COPY_SUMMARYビュー, 8.109

V$PROXY_DATAFILEビュー, 8.110

V$PWFILE_USERSビュー, 8.111

V$PX_INSTANCE_GROUPビュー, 8.112

V$PX_PROCESSビュー, 8.113

V$PX_PROCESS_SYSSTATビュー, 8.114

V$PX_SESSIONビュー, 8.115

V$PX_SESSTATビュー, 8.116

V$QMON_COORDINATOR_STATSビュー, 8.117

V$QMON_SERVER_STATSビュー, 8.118

V$QMON_TASK_STATSビュー, 8.119

V$QMON_TASKSビュー, 8.120

V$QUEUEビュー, 8.121

V$QUEUEING_MTHビュー, 8.122

V$RECOVER_FILEビュー, 8.123

V$RECOVERY_AREA_USAGEビュー, 8.124

V$RECOVERY_FILE_DESTビュー, 8.125

V$RECOVERY_FILE_STATUSビュー, 8.126

V$RECOVERY_LOGビュー, 8.127

V$RECOVERY_PROGRESSビュー, 8.128

V$RECOVERY_STATUSビュー, 8.129

V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAMビュー, 8.130

V$REPLPROPビュー, 8.131

V$REPLQUEUEビュー, 8.132

V$REQDISTビュー, 8.133

V$RESERVED_WORDSビュー, 8.134

V$RESOURCEビュー, 8.135

V$RESOURCE_LIMITビュー, 8.136

V$RESTORE_POINTビュー, 8.137

V$RESULT_CACHE_DEPENDENCYビュー, 8.138

V$RESULT_CACHE_MEMORYビュー, 8.139

V$RESULT_CACHE_OBJECTSビュー, 8.140

V$RESULT_CACHE_STATISTICSビュー, 8.141

V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILSビュー, 8.142

V$RMAN_BACKUP_SUBJOB_DETAILSビュー, 8.143

V$RMAN_BACKUP_TYPEビュー, 8.144

V$RMAN_COMPRESSION_ALGORITHMビュー, 8.145

V$RMAN_CONFIGURATIONビュー, 8.146

V$RMAN_ENCRYPTION_ALGORITHMSビュー, 8.147

V$RMAN_OUTPUTビュー, 8.148

V$RMAN_STATUSビュー, 8.149

V$RO_USER_ACCOUNTビュー, 8.150

V$ROLLNAMEビュー, 8.151

V$ROLLSTATビュー, 8.152

V$ROWCACHEビュー, 8.153

V$ROWCACHE_PARENTビュー, 8.154

V$ROWCACHE_SUBORDINATEビュー, 8.155

V$RSRC_CONS_GROUP_HISTORYビュー, 8.156

V$RSRC_CONSUMER_GROUPビュー, 8.157

V$RSRC_CONSUMER_GROUP_CPU_MTHビュー, 8.158

V$RSRC_PLANビュー, 8.159

V$RSRC_PLAN_CPU_MTHビュー, 8.160

V$RSRC_PLAN_HISTORYビュー, 8.161

V$RSRC_SESSION_INFOビュー, 8.162

V$RSRCMGRMETRICビュー, 8.163

V$RSRCMGRMETRIC_HISTORYビュー, 8.164

V$RULEビュー, 8.165

V$RULE_SETビュー, 8.166

V$RULE_SET_AGGREGATE_STATSビュー, 8.167

V$SCHEDULER_RUNNING_JOBSビュー, 9.1

V$SECUREFILE_TIMERビュー, 9.2

V$SEGMENT_STATISTICSビュー, 9.3

V$SEGSTATビュー, 9.4

V$SEGSTAT_NAMEビュー, 9.5

V$SERV_MOD_ACT_STATSビュー, 9.6

V$SERVICE_EVENTビュー, 9.7

V$SERVICE_STATSビュー, 9.8

V$SERVICE_WAIT_CLASSビュー, 9.9

V$SERVICEMETRICビュー, 9.10

V$SERVICEMETRIC_HISTORYビュー, 9.11

V$SERVICESビュー, 9.12

V$SES_OPTIMIZER_ENVビュー, 9.13

V$SESS_IOビュー, 9.14

V$SESS_TIME_MODELビュー, 9.15

V$SESSIONビュー, 9.16

V$SESSION_BLOCKERSビュー, 9.17

V$SESSION_CONNECT_INFOビュー, 9.18

V$SESSION_CURSOR_CACHEビュー, 9.19

V$SESSION_EVENTビュー, 9.20, C

V$SESSION_FIX_CONTROLビュー, 9.21

V$SESSION_LONGOPSビュー, 9.22

V$SESSION_OBJECT_CACHEビュー, 9.23

V$SESSION_WAITビュー, 9.24, C

V$SESSION_WAIT_CLASSビュー, 9.25

V$SESSION_WAIT_HISTORYビュー, 9.26

V$SESSMETRICビュー, 9.27

V$SESSTATビュー, 9.28, E, E.1

V$SGAビュー, 9.29

V$SGA_CURRENT_RESIZE_OPSビュー, 9.30

V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTSビュー, 9.31

V$SGA_DYNAMIC_FREE_MEMORYビュー, 9.32

V$SGA_RESIZE_OPSビュー, 9.33

V$SGA_TARGET_ADVICEビュー, 9.34

V$SGAINFOビュー, 9.35

V$SGASTATビュー, 9.36

V$SHARED_POOL_ADVICEビュー, 9.37

V$SHARED_POOL_RESERVEDビュー, 9.38

V$SHARED_SERVERビュー, 9.39

V$SHARED_SERVER_MONITORビュー, 9.40

V$SORT_SEGMENTビュー, 9.41

V$SPPARAMETERビュー, 9.42

V$SQLビュー, 9.43

V$SQL_BIND_CAPTUREビュー, 9.44

V$SQL_BIND_DATAビュー, 9.45

V$SQL_BIND_METADATAビュー, 9.46

V$SQL_CS_HISTOGRAMビュー, 9.47

V$SQL_CS_SELECTIVITYビュー, 9.48

V$SQL_CS_STATISTICSビュー, 9.49

V$SQL_CURSORビュー, 9.50

V$SQL_JOIN_FILTERビュー, 9.51

V$SQL_MONITORビュー, 9.52

V$SQL_OPTIMIZER_ENVビュー, 9.53

V$SQL_PLANビュー, 9.54

V$SQL_PLAN_MONITORビュー, 9.55

V$SQL_PLAN_STATISTICSビュー, 9.56

V$SQL_PLAN_STATISTICS_ALLビュー, 9.57

V$SQL_REDIRECTIONビュー, 9.58

V$SQL_SHARED_CURSORビュー, 9.59

V$SQL_SHARED_MEMORYビュー, 9.60

V$SQL_WORKAREAビュー, 9.61

V$SQL_WORKAREA_ACTIVEビュー, 9.62

V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAMビュー, 9.63

V$SQLAREAビュー, 9.64

V$SQLAREA_PLAN_HASHビュー, 9.65

V$SQLCOMMANDビュー, 9.66

V$SQLFN_ARG_METADATAビュー, 9.67

V$SQLFN_METADATAビュー, 9.68

V$SQLSTATSビュー, 9.69

V$SQLSTATS_PLAN_HASHビュー, 9.70

V$SQLTEXTビュー, 9.71

V$SQLTEXT_WITH_NEWLINESビュー, 9.72

V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAMビュー, 9.73

V$STANDBY_LOGビュー, 9.74

V$STATISTICS_LEVELビュー, 9.75

V$STATNAMEビュー, 9.76, E.1

V$STREAMS_APPLY_COORDINATORビュー, 9.77

V$STREAMS_APPLY_READERビュー, 9.78

V$STREAMS_APPLY_SERVERビュー, 9.79

V$STREAMS_CAPTUREビュー, 9.80

V$STREAMS_MESSAGE_TRACKINGビュー, 9.81

V$STREAMS_POOL_ADVICEビュー, 9.82

V$STREAMS_POOL_STATISTICSビュー, 9.83

V$STREAMS_TRANSACTIONビュー, 9.84

V$SUBCACHEビュー, 9.85

V$SUBSCR_REGISTRATION_STATSビュー, 9.86

V$SYS_OPTIMIZER_ENVビュー, 9.87

V$SYS_TIME_MODELビュー, 9.88

V$SYSAUX_OCCUPANTSビュー, 9.89

V$SYSMETRICビュー, 9.90

V$SYSMETRIC_HISTORYビュー, 9.91

V$SYSMETRIC_SUMMARYビュー, 9.92

V$SYSSTATビュー, 9.93, E

V$SYSTEM_CURSOR_CACHEビュー, 9.94

V$SYSTEM_EVENTビュー, 9.95, C

V$SYSTEM_FIX_CONTROLビュー, 9.96

V$SYSTEM_PARAMETERビュー, 9.97

V$SYSTEM_PARAMETER2ビュー, 9.98

V$SYSTEM_WAIT_CLASSビュー, 9.99

V$TABLESPACEビュー, 9.100

V$TEMP_CACHE_TRANSFERビュー, 9.101

V$TEMP_EXTENT_MAPビュー, 9.102

V$TEMP_EXTENT_POOLビュー, 9.103

V$TEMP_SPACE_HEADERビュー, 9.104

V$TEMPFILEビュー, 9.105

V$TEMPORARY_LOBSビュー, 9.106

V$TEMPSEG_USAGEビュー, 9.107

V$TEMPSTATビュー, 9.108

V$THREADビュー, 9.109

V$THRESHOLD_TYPESビュー, 9.110

V$TIMERビュー, 9.111

V$TIMEZONE_NAMESビュー, 9.112

V$TOPLEVELCALLビュー, 9.113

V$TRANSACTIONビュー, 9.114

V$TRANSACTION_ENQUEUEビュー, 9.115

V$TRANSPORTABLE_PLATFORMビュー, 9.116

V$TYPE_SIZEビュー, 9.117

V$UNDOSTATビュー, 9.118

V$UNUSABLE_BACKUPFILE_DETAILSビュー, 9.119

V$VERSIONビュー, 9.120

V$VPD_POLICYビュー, 9.121

V$WAIT_CHAINSビュー, 9.122

V$WAITCLASSMETRICビュー, 9.123

V$WAITCLASSMETRIC_HISTORYビュー, 9.124

V$WAITSTATビュー, 9.125

V$WALLETビュー, 9.126

V$WORKLOAD_REPLAY_THREADビュー, 9.127

V$XML_AUDIT_TRAILビュー, 9.128

V$XSTREAM_APPLY_COORDINATORビュー, 9.129

V$XSTREAM_APPLY_READERビュー, 9.130

V$XSTREAM_APPLY_RECEIVERビュー, 9.131

V$XSTREAM_APPLY_SERVERビュー, 9.132

V$XSTREAM_CAPTUREビュー, 9.133

V$XSTREAM_MESSAGE_TRACKINGビュー, 9.134

V$XSTREAM_OUTBOUND_SERVERビュー, 9.135

V$XSTREAM_TRANSACTIONビュー, 9.136

ビュー

データ・ディクショナリ・ビュー, 2

W

待機イベント

alter system set dispatcher, C.3.1

batched allocate scn lock request, C.3.2

BFILE check if exists, C.3.3

BFILE check if open, C.3.4

BFILE closure, C.3.5

BFILE get length, C.3.6

BFILE get name object, C.3.7

BFILE get path object, C.3.8

BFILE internal seek, C.3.9

BFILE open, C.3.10

BFILE read, C.3.11

broadcast mesg queue transition, C.3.12

broadcast mesg recovery queue transition, C.3.13

buffer busy waits, C.3.14

buffer deadlock, C.3.15

buffer latch, C.3.16

buffer read retry, C.3.17

checkpoint completed, C.3.18

cleanup of aborted processes, C.3.19

controlfile parallel write, C.3.20

controlfile sequential read, C.3.21

controlfile single write, C.3.22

cursor: mutex S, C.3.23

cursor: mutex X, C.3.24

cursor: pin S, C.3.25

cursor: pin S wait on X, C.3.26

cursor: pin X, C.3.27

Data Guard Broker: single instance, C.3.30

Data Guard: process cleanup, C.3.28

Data Guard: process exit, C.3.29

db file asynch I/O submit, C.3.31

db file parallel read, C.3.32

db file parallel write, C.3.33

db file scattered read, C.3.34

db file sequential read, C.3.35

db file single write, C.3.36

DFS db file lock, C.3.37

DFS lock handle, C.3.38

direct path read, C.3.39

direct path sync, C.3.40

direct path write, C.3.41

Disk file operations I/O, C.3.42

dispatcher shutdown, C.3.43

dispatcher timer, C.3.44

duplicate cluster key, C.3.45

enq: OW - initialization, C.3.46

enq: OW - termination, C.3.47

enqueue, C.3.48

flashback buf free by RVWR, C.3.49

flashback logfile sync, C.3.50

free buffer waits, C.3.51

free global transaction table entry, C.3.52

free process state object, C.3.53

gc recovery quiesce, C.3.54

GCS lock open S, C.3.55

GCS lock open X, C.3.56

gcs remastering wait for drop pkey, C.3.57

global cache busy, C.3.58

global cache freelist, C.3.60

global cache lock cleanup, C.3.59

inactive session, C.3.61

inactive transaction branch, C.3.62

index block split, C.3.63

instance state change, C.3.64

io done, C.3.65

kcl bg acks, C.3.66

ksxr wait for mount shared, C.3.67

ktm: instance recovery, C.3.68

latch activity, C.3.69

latch free, C.3.70

library cache load lock, C.3.71

library cache lock, C.3.72

library cache pin, C.3.73

LMON global data update, C.3.75

lock manager wait for remote message, C.3.76

Log archive I/O, C.3.77

log buffer space, C.3.78

log file parallel write, C.3.79

log file sequential read, C.3.80

log file single write, C.3.81

log file switch (archiving needed), C.3.82

log file switch (checkpoint incomplete), C.3.83

log file switch (clearing log file), C.3.84

log file switch completion, C.3.86

log file switch (private strand flush incomplete), C.3.85

log file sync, C.3.87

log switch/archive, C.3.88

optimizer stats update retry, C.3.89

parallel recovery change buffer free, C.3.90

parallel recovery control message reply, C.3.91

parallel recovery coord send blocked, C.3.92

parallel recovery coord wait for reply, C.3.93

parallel recovery coordinator waits for slave cleanup, C.3.94

parallel recovery read buffer free, C.3.95

parallel recovery slave next change, C.3.96

pending global transaction(s), C.3.97

pipe get, C.3.98

pipe put, C.3.99

PL/SQL lock timer, C.3.100

pmon timer, C.3.101

prewarm transfer retry, C.3.102

prior process spawner to be cleaned up, C.3.103

process startup, C.3.104

PX dequeue wait, C.3.105

PX qref latch, C.3.106

PX server shutdown, C.3.107

PX signal server, C.3.108

rdbms ipc message, C.3.109

rdbms ipc message block, C.3.110

rdbms ipc reply, C.3.111

read by other session, C.3.112

recovery read, C.3.113

resmgr:become active, C.3.114

resmgr:cpu quantum, C.3.115

resmgr:pq queued, C.3.116

rolling migration: cluster quiesce, C.3.117

row cache lock, C.3.118

RVWR wait for flashback copy, C.3.119

sbtbufinfo, C.3.120

sbtgetbuf, C.3.121

sbtmapbuf, C.3.122

sbtrelbuf, C.3.123

scginq AST call, C.3.124

SGA: allocation forcing component growth, C.3.125

SGA: MMAN sleep for component shrink, C.3.126

SGA: sga_target resize, C.3.127

Shared IO Pool Memory, C.3.128

shared server idle event, C.3.129

single-task message, C.3.130

smon timer, C.3.131

SQL*Net break/reset to client, C.3.132

SQL*Net break/reset to dblink, C.3.133

SQL*Net message from client, C.3.134

SQL*Net message from dblink, C.3.135

SQL*Net message to client, C.3.136

SQL*Net message to dblink, C.3.137

SQL*Net more data from client, C.3.138

SQL*Net more data from dblink, C.3.139

SQL*Net more data to client, C.3.140

SQL*Net more data to dblink, C.3.141

Streams AQ: waiting for messages in the queue, C.3.142

switch logfile command, C.3.143

timer in sksawat, C.3.145

transaction, C.3.146

unbound tx, C.3.147

undo segment extension, C.3.149

undo segment recovery, C.3.150

undo segment tx slot, C.3.151

undo_retention publish retry, C.3.148

utl_file I/O, C.3.152

virtual circuit status, C.3.153

virtual circuit wait, C.3.154

WCR: replay client notify, C.3.155

WCR: replay clock, C.3.156

WCR: replay lock order, C.3.157

WCR: replay paused, C.3.158

WCR: Sync context busy, C.3.159

WMON goes to sleep, C.3.160

write complete waits, C.3.161

writes stopped by instance recovery or database suspension, C.3.162

WM_COMPRESS_BATCH_SIZESビュー, 2.1.2 WM_COMPRESSIBLE_TABLESビュー, 2.1.2 WM_EVENTS_INFOビュー, 2.1.2 WM_INSTALLATIONビュー, 2.1.2 WM_REPLICATION_INFOビュー, 2.1.2 WORKAREA_SIZE_POLICY初期化パラメータ, 1.271

X

XML_DB_EVENTS初期化パラメータ, 1.272

XS_SESSION_ROLESビュー, 6.518

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。