Fusion Middleware Oracle Web Tierインストレーション・ガイド

11g リリース1 (11.1.1.6.0)

B55905-06(原本部品番号:E14260-08)

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 インストールの概要

- 1.1 Oracle Web Tierのアプリケーション

- 1.2 インストール方法

- 1.3 インストールのロードマップ

- 1.3.1 スタンドアロン・モードでのOracle Web Tierのインストールのタスク

- 1.3.2 Oracle Web Tierのインストールおよび既存のFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けのタスク

- 1.3.3 Oracle Web Tierとインストール後に作成したFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けのタスク

- 1.4 インストール・トポロジ

2 インストールの準備

- 2.1 インストール前の作業の実行

- 2.1.1 システム要件および動作保証の確認

- 2.1.2 Oracle Fusion Middlewareにおける64ビットJDKのサポートについて

- 2.1.3 64ビット・オペレーティング・システムでの32ビットOracle Web Tierのインストール

- 2.1.3.1 Windowsオペレーティング・システム

- 2.1.3.2 Linuxオペレーティング・システム

- 2.2 Oracle Web Tierのインストールおよび既存のFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けの準備

- 2.2.1 Oracle Web Tierコンポーネント用のWebLogic Serverドメインの作成

- 2.2.2 ノード・マネージャの起動(Oracle Web TierをWebLogic Serverドメインに登録する場合)

- 2.3 インストールの開始

- 2.3.1 ソフトウェアの入手

- 2.3.2 インストーラの起動

- 2.3.2.1 IBM AIXオペレーティング・システムでのrootpre.shスクリプトの起動

- 2.3.2.2 インストーラの起動

- 2.3.2.3 インストール・ログ・ファイル

- 2.3.3 インベントリの画面(UNIX専用)

- 2.4 インストール・タイプの選択

- 2.4.1 インストールと構成

- 2.4.2 ソフトウェアのインストール - 構成なし

3 「インストールと構成」オプションの使用方法

- 3.1 Oracle Web Tierのインストールと構成

- 3.2 インストール後の作業の実行

- 3.2.1 Oracle HTTP ServerとOracle WebLogic Serverの間のルーティングの構成

- 3.2.2 Oracle BAMでのOracle Web Cacheの使用

- 3.3 インストールの検証

- 3.3.1 インストール・ログの確認

- 3.3.2 ドメイン・サーバー・ログの検証

- 3.3.3 OPMNステータスの検証

- 3.3.4 ブラウザのURLの確認

4 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションの使用方法

- 4.1 インストール手順の実行

- 4.2 構成手順の実行

- 4.3 インストールの検証

- 4.3.1 インストール・ログの確認

- 4.3.2 ドメイン・サーバー・ログの検証

- 4.3.3 OPMNステータスの検証

- 4.3.4 ブラウザのURLの確認

5 Oracle Web Tierの削除

- 5.1 アンインストール・オプション

- 5.2 アンインストールの手順

- 5.2.1 アンインストーラの起動

- 5.2.2 Oracleインスタンスの削除

- 5.2.3 Web層Oracleホームの削除

- 5.2.4 Oracle共通ホームの削除

- 5.2.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

- 5.2.6 プログラム・グループの削除(Windowsのみ)

- 5.2.7 システムの再起動(Windowsのみ)

- 5.3 再インストール

A 「インストールと構成」インストール・タイプの画面

- A.1 「インベントリ・ディレクトリの指定」画面(UNIX専用)

- A.2 インベントリの場所の確認画面(UNIX専用)

- A.3 「ようこそ」画面

- A.4 「ソフトウェア更新のインストール」画面

- A.5 「インストール・タイプの選択」画面

- A.6 「前提条件のチェック」画面

- A.7 「インストール場所の指定」画面

- A.8 セキュリティ・アップデートの指定画面

- A.9 「コンポーネントの構成」画面

- A.10 「WebLogicドメインの指定」画面

- A.11 「コンポーネントの詳細の指定」画面

- A.12 Web Cache管理者パスワード画面

- A.13 「ポートの構成」画面

- A.14 「インストール・サマリー」画面

- A.15 「インストールの進行状況」画面

- A.16 「構成の進行状況」画面

- A.17 「インストール 完了」画面

B 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」インストール・タイプの画面

- B.1 インストール・フローの画面

- B.1.1 「インベントリ・ディレクトリの指定」画面(UNIX専用)

- B.1.2 インベントリの場所の確認画面(UNIX専用)

- B.1.3 「ようこそ」画面

- B.1.4 「ソフトウェア更新のインストール」画面

- B.1.5 「インストール・タイプの選択」画面

- B.1.6 「前提条件のチェック」画面

- B.1.7 「インストール場所の指定」画面

- B.1.8 セキュリティ・アップデートの指定画面

- B.1.9 「インストール・サマリー」画面

- B.1.10 「インストールの進行状況」画面

- B.1.11 「インストール 完了」画面

- B.2 構成フローの画面

- B.2.1 「ようこそ」画面

- B.2.2 「コンポーネントの構成」画面

- B.2.3 「WebLogicドメインの指定」画面

- B.2.4 「コンポーネントの詳細の指定」画面

- B.2.5 Web Cache管理者パスワード画面

- B.2.6 「ポートの構成」画面

- B.2.7 セキュリティ・アップデートの指定画面

- B.2.8 「インストール・サマリー」画面

- B.2.9 「構成の進捗状況」画面

- B.2.10 「インストール 完了」画面

C Oracle Web Tierの削除画面

- C.1 「ようこそ」画面

- C.2 「アンインストール・タイプの選択」画面

- C.3 「Oracleホームのアンインストール」画面

- C.4 「Weblogicドメインの詳細の指定」画面

- C.5 「管理対象インスタンスの選択」画面

- C.6 「インスタンスの場所の指定」画面

- C.7 「アンインストール・サマリー」画面(管理対象外インスタンス)

- C.8 「アンインストール・サマリー」画面(管理対象インスタンス)

- C.9 「アンインストールの進行状況」画面

- C.10 「アンインストール完了」画面

D サイレント・インストールとアンインストール

- D.1 サイレント・インストールとアンインストールについて

- D.2 サイレント・モードでのWebLogicドメインの作成

- D.2.1 タスク1: 最新のOracle WebLogic Serverのサイレント・モードでのインストール

- D.2.2 タスク2: WLSTを使用したWebLogic Serverドメインの作成

- D.2.3 タスク3: JRFとEMによるWebLogic Serverドメインの有効化

- D.2.4 タスク4: WebLogic Serverドメインの管理サーバーの起動

- D.2.5 タスク5: ドメインの稼働の検証

- D.3 Oracle Web Tierレスポンス・ファイル

- D.3.1 インストール・レスポンス・ファイル

- D.3.1.1 WebTierConfigureOnly.rspファイルの内容

- D.3.1.2 WebTierInstallAndConfigure.rspファイルの内容

- D.3.1.3 WebTierSoftwareOnly.rspファイルの内容

- D.3.2 パッチ・セット・インストーラ・レスポンス・ファイル

- D.3.3 アンインストール・レスポンス・ファイル

- D.3.3.1 deinstall_managed_instances.rspファイルの内容

- D.3.3.2 deinstall_unmanaged_instances.rspファイルの内容

- D.3.3.3 deinstall_oh.rspファイルの内容

E トラブルシューティング

- E.1 一般的なトラブルシューティングのヒント

- E.2 Oracle Fusion Middlewareのインストールに関するトラブルシューティング

- E.2.1 インストール・ログ・ファイル

- E.2.2 構成のログ・ファイル

- E.3 Java Required Files (JRF)の構成

- E.4 追加情報

索引

Oracle® Fusion Middleware

Oracle Web Tierインストレーション・ガイド

11g リリース1 (11.1.1.6.0)

B55905-06(原本部品番号:E14260-08)

2011年11月

Oracle Fusion Middleware Oracle Web Tierインストレーション・ガイド, 11g リリース1 (11.1.1.6.0)

B55905-06

Copyright © 1999, 2011, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

原本著者:  Shynitha K S

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次のNoticeが適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle およびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェアおよびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

はじめに

『Oracle Fusion Middleware Oracle Web Tierインストレーション・ガイド』では、Oracle Web Tierのインストール、構成およびトラブルシューティングの内容と手順について説明します。

対象読者

このガイドは、Oracle Fusion Middlewareを初めてインストールするユーザーで、ユーザーおよびグループの作成、グループへのユーザーの追加、製品のインストール先コンピュータにオペレーティング・システムのパッチをインストールするなど、一定のシステム管理操作に習熟しているユーザーを対象としています。UNIXシステムにインストールを行うユーザーの場合、一部のスクリプトを実行する際にrootアクセス権が必要です。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティへの取組みの詳細は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたはhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs (聴覚障害者向け)を参照してください。

関連ドキュメント

追加情報は、次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド

- Oracle Fusion Middleware管理者ガイド

- 『Oracle Fusion Middleware概要』

- 『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』

- 『Oracle Fusion Middleware Oracle HTTP Server管理者ガイド』

- 『Oracle Fusion Middleware Oracle Web Cache管理者ガイド』

表記規則

このドキュメントでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 インストールの概要

Oracle Web Tierには、次の2つの主要なコンポーネントが含まれています。

1. Oracle HTTP Server

2. Oracle Web Cache

Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN)も、デフォルトでインストールされます。

これらの製品は協働して、着信HTTPリクエストの管理、Webメッセージのキャッシング、クライアントへのXMLとHTMLの返信を実行します。

Oracle Web Tierのインストールでは、Oracle HTTP ServerとOracle Web Cacheをインストールすることもできます。Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN)はデフォルトでインストールされます。この製品の選択を解除することはできません。

この章の構成は、次のとおりです。

- 第1.1項「Oracle Web Tierのアプリケーション」

- 第1.2項「インストール方法」

- 第1.4項「インストール・トポロジ」

- 第1.3項「インストールのロードマップ」

1.1 Oracle Web Tierのアプリケーション

Oracle Web Tierには、次のコンポーネントが含まれています。

- Oracle HTTP Server
Oracle HTTP Serverは、Oracle WebLogic Serverのリスナー機能を実現し、静的ページ、動的ページおよびWeb上のアプリケーションのホスティングのフレームワークを提供します。これはApache 2.2.10のインフラストラクチャに基づいていますが、Oracleが開発したモジュールも含んでいます。シングル・サインオン、クラスタ化デプロイメントおよび高可用性機能により、Oracle HTTP Serverの運用を拡張しています。

- Oracle Web Cache
Oracle Web Cache は、Oracle HTTP Server上で動作するWebサイトのパフォーマンス、スケーラビリティおよび可用性を向上する、Web Tier用のコンテンツ対応型サーバー・アクセラレータ、つまりリバース・プロキシです。Oracle Web Cacheは、Oracle Fusion Middlewareで提供される主要なキャッシング・メカニズムです。キャッシングにより、頻繁にアクセスするURLがメモリー上に保存されるので、Oracle WebLogic Server上で動作するWebサイトのパフォーマンス、スケーラビリティおよび可用性が向上します。

- Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN)
OPMNには、Oracle Fusion Middlewareのコンポーネントとサブコンポーネントの監視と管理を行うためのコマンドライン・インタフェースが用意されています。OPMNサーバーは、コンピュータの電源投入後できるだけ早く起動する必要があります。OPMNで管理されるコンポーネントをオンまたはオフにするときには、常にOPMNが動作している必要があります。

これらのコンポーネントの詳細は、Oracle Fusion Middlewareコンセプトを参照してください。

1.2 インストール方法

Oracle Web Tierソリューションは、次のどちらかの方法で構築できます。

- スタンドアロン・モード
ドメインを使用せずにOracle Web Tierを構成し、コマンドラインで管理します。インストール手順の概要は、第1.3.1項「スタンドアロン・モードでのOracle Web Tierのインストールのタスク」を参照してください。

- Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlの使用
Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlを使用するには、Enterprise ManagerとJava Required Files (JRF)のドメイン・テンプレートの両方を使用してWebLogic Serverドメインを構成する必要があります。

このドメインは、Oracle Web Tierのインストール中には作成できません。そのため、インストールと構成を行う前にドメインが存在している必要があります。インストール手順の概要は第1.3.2項「Oracle Web Tierのインストールおよび既存のFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けのタスク」を参照してください。

または、コンポーネントを構成せずにOracle Web Tierをインストールし、WebLogic Serverドメインを作成して、構成ツールを実行してOracle Web Tierコンポーネントとそのドメインを関連付けることも可能です。インストール手順の概要は第1.3.3項「Oracle Web Tierとインストール後に作成したFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けのタスク」を参照してください。

1.3 インストールのロードマップ

この項では、第1.2項「インストール方法」に説明されている各インストール・オプションの概要について説明します。お使いの環境に合わせて使用するインストール方法を判別し、その項の指示に従ってください。

1.3.1 スタンドアロン・モードでのOracle Web Tierのインストールのタスク

表1-1は、スタンドアロン・モードでのOracle Web Tierのインストールと構成の全体的なタスクを示しています。この表には、各タスクの詳細情報の入手先も説明されています。

表1-1 スタンドアロンでのOracle Web Tierのインストールのタスク

タスク

説明

ドキュメント

1 - インストール計画要件の完了

システム環境がOracle Fusion MiddlewareおよびOracle Web Tierの一般的なインストール要件を満たしていることを確認します。

第2.1項「インストール前の作業の実行」

2 - ソフトウェアの入手とインストーラの起動。

Oracle Technology Networkからソフトウェアをダウンロードして、Oracle Web Tierインストーラを起動します。

第2.3項「インストールの開始」

3 - Oracle Web Tierのインストールと構成。

Oracle Web Tierのインストールには、インストーラを使用します。「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択します。

Middlewareホーム・ディレクトリは、「インストール場所の指定」画面で指定した場所に作成されます。

「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」が選択されていないことを確認します。

第3.1項「Oracle Web Tierのインストールと構成」

インストール・タイプの詳細は、第2.4項「インストール・タイプの選択」を参照してください。

4 - インストール後の作業の実行。

インストールと構成が完了した後、トポロジと構成によっては、インストール後の作業を実行する必要があります。

第3.2項「インストール後の作業の実行」

5 - インストールの検証。

インストールおよび構成の完了後、成功したかどうかを確認できます。

第3.3項「インストールの検証」

1.3.2 Oracle Web Tierのインストールおよび既存のFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けのタスク

表1-2は、Oracle Web Tierのインストールと構成、およびそのコンポーネントと既存のFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けの全体的なタスクを示しています。この表には、各タスクの詳細情報の入手先も説明されています。

表1-2 Oracle Web Tierのインストールと既存のドメインを使用した構成のタスク

タスク

説明

ドキュメント

1 - インストール計画要件の完了

システム環境がOracle Fusion MiddlewareおよびOracle Web Tierの一般的なインストール要件を満たしていることを確認します。

第2.1項「インストール前の作業の実行」

2 - Oracle JRFおよびEnterprise Manager (EM)を含むWebLogic Serverドメインがすでに構成されていることの確認。

WebLogic Serverドメインは、Oracle SOA SuiteやOracle Application Developerなど他のOracle Fusion Middleware製品で構成できます。

詳細は、他のOracle Fusion Middleware製品のインストーレーション・ガイド(『Oracle Fusion Middleware Oracle SOA Suiteインストレーション・ガイド』など)を参照してください。

3 - ソフトウェアの入手とインストーラの起動。

Oracle Technology Networkからソフトウェアをダウンロードして、Oracle Web Tierインストーラを起動します。

第2.3項「インストールの開始」

4 - Oracle Web Tierのインストールと構成。

Oracle Web Tierのインストールには、インストーラを使用します。「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択します。

「インストール場所の指定」画面で、WebLogic Serverドメインの作成に使用した既存のMiddlewareホーム・ディレクトリを指定してください。

「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」が選択されていることを確認します。

第3.1項「Oracle Web Tierのインストールと構成」

インストール・タイプの詳細は、第2.4項「インストール・タイプの選択」を参照してください。

5 - インストール後の作業の実行。

インストールと構成が完了した後、トポロジと構成によっては、インストール後の作業を実行する必要があります。

第3.2項「インストール後の作業の実行」

6 - インストールの検証。

インストールおよび構成の完了後、成功したかどうかを確認できます。

第3.3項「インストールの検証」

1.3.3 Oracle Web Tierとインストール後に作成したFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けのタスク

表1-3は、Oracle Web Tierをインストールした後、WebLogic Serverドメインを作成し、コンポーネントをそのWebLogic Serverドメインに関連付ける全体的なタスクを示しています。この表には、各タスクの詳細情報の入手先も説明されています。

表1-3 Oracle Web Tierのインストール、ドメインの作成、コンポーネントとそのドメインの関連付けのタスク

タスク

説明

ドキュメント

1 - インストール計画要件の完了

システム環境がOracle Fusion MiddlewareおよびOracle Web Tierの一般的なインストール要件を満たしていることを確認します。

第2.1項「インストール前の作業の実行」

2 - Oracle WebLogic ServerのインストールとMiddlewareホーム・ディレクトリの作成。

WebLogic Server ドメインにコンポーネントを関連付ける場合に既存のドメインがない場合は、ドメインを作成するために、Oracle Web Tierをインストールする前にまずOracle WebLogic Serverをインストールする必要があります。

最新のOracle WebLogic Serverをダウンロードするには、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』の製品の配布に関する項を参照してください。

インストールの手順は、Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイドのインストール・プログラムのグラフィック・モードでの実行に関する項を参照してください。

3 - Oracle Web Tierソフトウェアの入手とインストーラの起動。

Oracle Technology Networkからソフトウェアをダウンロードして、Oracle Web Tierインストーラを起動します。

第2.3項「インストールの開始」

4 - Oracle Web Tierのインストール(構成なし)。

Oracle Web Tierのインストールには、インストーラを使用します。「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択します。

「インストール場所の指定」画面で、Oracle WebLogic Serverをインストールしたときに作成されたMiddlewareホーム・ディレクトリを指定してください。

第4.1項「インストール手順の実行」

インストール・タイプの詳細は、第2.4項「インストール・タイプの選択」を参照してください。

5 - WebLogic Serverドメインの作成。

Oracle共通ホーム・ディレクトリに移動し、構成ツールを実行してWebLogic Serverドメインを作成します。

作成したWebLogicに、Oracle Java Required Files (JRF)およびEnterprise Managerが含まれていることを確認します。

第2.2.1項「Oracle Web Tierコンポーネント用のWebLogic Serverドメインの作成」

6 - Oracle Web Tierの構成。

構成ツールを実行して、Oracle Web Tierコンポーネントを構成します。

「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」が選択されていることを確認します。

第4.2項「構成手順の実行」

7 - ノード・マネージャの起動。

Web TierコンポーネントとWebLogic Serverドメインを関連付ける場合、ノード・マネージャを起動する必要があります。

第2.2.2項「ノード・マネージャの起動(Oracle Web TierをWebLogic Serverドメインに登録する場合)」

8 - インストール後の作業の実行。

インストールと構成が完了した後、トポロジと構成によっては、インストール後の作業を実行する必要があります。

第3.2項「インストール後の作業の実行」

9 - インストールの検証。

インストールおよび構成の完了後、成功したかどうかを確認できます。

第4.3項「インストールの検証」

1.4 インストール・トポロジ

図1-1は、すべてデフォルト値を使用して単一ホストにインストールした簡単なOracle Web Tierのディレクトリ構造を示しています。

図1-1 Oracle Web Tierインストールのディレクトリ構造

「図1-1 Oracle Web Tierインストールのディレクトリ構造」の説明

注意:
スタンドアロン・モードでのOracle Web Tierのインストールを完了するために、Oracle WebLogic Serverは必要ありませんが、Middlewareホームのディレクトリ構造は存在している必要があります。これは、Oracle Web Tierのディレクトリ構造を、その他のOracle Fusion Middleware製品と一致させるためです。すべてのOracle Fusion Middleware製品では、WebLogic Serverおよび対応するディレクトリ構造の存在が必須です。
Oracle Web Tierをスタンドアロン・モードでインストールする場合、Oracle WebLogic Serverは存在しませんが、ディレクトリ構造は作成されます。

2 インストールの準備

この章では、インストール前の作業について説明します。Oracle Web Tierをインストールする前に、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のインストール前の作業に関する項を参照してください。

この章では、次の項目について説明します。

- 第2.1項「インストール前の作業の実行」

- 第2.2項「Oracle Web Tierのインストールおよび既存のFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けの準備」

- 第2.3項「インストールの開始」

- 第2.4項「インストール・タイプの選択」

2.1 インストール前の作業の実行

この項のトピックは、次のとおりです。

- 第2.1.1項「システム要件および動作保証の確認」

- 第2.1.2項「Oracle Fusion Middlewareにおける64ビットJDKのサポートについて」

- 第2.1.3項「64ビット・オペレーティング・システムでの32ビットOracle Web Tierのインストール」

2.1.1 システム要件および動作保証の確認

インストールを実行する前に、 システム要件および動作保証のドキュメントを読み、インストールする製品の最小インストール要件を環境が満たしていることを確認します。これらのドキュメントは、どちらもOracle Technology Network (OTN)で入手できます。

- Oracle Fusion Middlewareのシステム要件および仕様:
http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_requirements.htm

このドキュメントには、ハードウェアおよびソフトウェア要件、最小ディスク容量およびメモリー要件、必要なシステム・ライブラリ、パッケージまたはパッチに関する情報が記載されています。

- Oracle Fusion Middlewareでサポートされるシステム構成:
http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_certification.html

このドキュメントには、サポートされるインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベース、JDKおよびサード・パーティ製品が記載されています。

インストール時に発生する可能性がある相互運用性および互換性の問題については、『Oracle Fusion Middleware相互運用および互換性ガイド』を参照してください。

2.1.2 Oracle Fusion Middlewareにおける64ビットJDKのサポートについて

お使いの環境で64ビットJVMを使用している場合は、すべてのOracle Fusion Middlewareコンポーネントで64ビットJVMを使用していることを確認してください。32ビットJVMを使用するコンポーネントと64ビットJVMを使用するコンポーネントを混在させることはできません。

詳細は、次のページから入手可能なOracle Fusion Middleware 11gR1のシステム要件とサポート対象プラットフォームを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントを64ビットJVM環境で実行する場合は、WebLogic Serverが64ビットJDKとともにインストールされていることを確認してください。32ビットJVMサポートの場合は、使用プラットフォームの32ビットJVMサポート用に使用環境を構成する方法について、『Oracle Fusion Middlewareリリース・ノート』を参照してください。

2.1.3 64ビット・オペレーティング・システムでの32ビットOracle Web Tierのインストール

この項では、64ビット・オペレーティング・システムでの32ビットOracle Web Tier製品のインストールに関する重要な情報について説明します。お使いの環境に当てはまらない場合は、この項をスキップできます。

2.1.3.1 Windowsオペレーティング・システム

32ビット版の製品をWindowsオペレーティング・システムにインストールする場合、インストールするオペレーティング・システムもサポート対象の32ビット・システムにしてください。32ビット・バージョンの製品を64ビット・システムにインストールすることはサポートされていません。

2.1.3.2 Linuxオペレーティング・システム

Oracle Web Tierの32ビットLinux版は、大半の64ビットLinuxプラットフォームにインストールできます。サポートされているプラットフォームの詳細は、次のページから入手可能なOracle Fusion Middleware 11gR1のシステム要件とサポート対象プラットフォームを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

動作保証されている64ビットLinuxシステムに、32ビットOracle Web Tierソフトウェアをインストールするには、次の手順を実行します。

1. インストーラを開始する前に、次のコマンドを実行します。

linux32 bash

2. インストール中に、リンクの段階でエラーが発生します。このエラーには次のように対処します。

1. rootユーザーとしてログインします。

2. 次のmvコマンドを使用して、既存の/usr/bin/gccファイルを/usr/bin/gcc.origに移動します。

mv /usr/bin/gcc /usr/bin/gcc.orig

3. viなどのテキスト・エディタを使用して、次の内容を含むgcc41という新規ファイルを作成します。

#!/bin/sh
exec /usr/bin/gcc.orig  -m32 -static-libgcc
-B /usr/lib/gcc/i586-suse-linux/2.95.3/ $*

注意:
ファイルi586-suse-linux/2.95.3は、Linuxオペレーティング・システムの正確なバージョンに応じて若干異なる場合があります。使用しているLinuxオペレーティング・システムの正確なバージョンを確認します。/usr/lib/gccで32bitディレクトリを検索し、正確なファイル名を入手してください。

4. 次のコマンドを使用してgcc41ファイルのファイル権限を変更します。

chmod 755 /usr/bin/gcc41

5. 次のコマンドを使用して、/usr/bin/gccへのシンボリック・リンクを作成します。

ln -s -f /usr/bin/gcc41 /usr/bin/gcc

2.2 Oracle Web Tierのインストールおよび既存のFusion Middleware (EM) Controlとの関連付けの準備

Oracle Web Tierをインストールし、コンポーネントをWebLogic Serverドメインに関連付ける場合、次の操作を行う必要があります。

- 第2.2.1項「Oracle Web Tierコンポーネント用のWebLogic Serverドメインの作成」

- 第2.2.2項「ノード・マネージャの起動(Oracle Web TierをWebLogic Serverドメインに登録する場合)」

2.2.1 Oracle Web Tierコンポーネント用のWebLogic Serverドメインの作成

Oracle Web Tierコンポーネントと関連付けるWebLogic Serverドメインがない場合は、次の手順に従って作成できます。

1. Oracle WebLogic Server 11g リリース1 (10.3.6)をインストールします。インストール手順は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』を参照してください。

2. Oracle Web TierなどのOracle Fusion Middleware製品を(構成するのではなく)インストールします。
Oracle Fusion Middleware製品のインストールにより、Oracle共通ホーム・ディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムではMW_HOME/oracle_common、Windowsオペレーティング・システムではMW_HOME\oracle_common)が作成されます。このディレクトリには、Enterprise ManagerおよびJava Required Files(JRF)のドメイン・テンプレートが含まれます。

3. Oracle共通ホーム・ディレクトリから構成ウィザード(UNIXオペレーティング・システムではconfig.sh、Windowsオペレーティング・システムではconfig.cmd)を実行します。
「ドメイン・ソースの選択」画面で、oracle_commonディレクトリに関連付けられたOracle Enterprise ManagerおよびOracle JRFテンプレートを選択します。Oracle JRFテンプレートは、Oracle Enterprise Managerテンプレートを選択すると自動的に選択されます。

4. インストールが完了したら、ドメインの管理サーバーを起動します。次のURLにアクセスして、Oracle Web Tierコンポーネントがリストされることを確認してください。

http://host:port/em

2.2.2 ノード・マネージャの起動(Oracle Web TierをWebLogic Serverドメインに登録する場合)

既存のWebLogicドメインにOracle Web Tierインスタンスを登録する場合、次の手順に従ってノード・マネージャを起動する必要があります。

1. UNIXオペレーティング・システムでは、ORACLE_HOME/common/bin/setNMProps.shスクリプトを実行します。
Windowsオペレーティング・システムでは、ORACLE_HOME\common\bin\setNMProps.cmdスクリプトを実行します。

このスクリプトは、必要なプロパティをnodemanager.propertiesファイルに付加します。これらのプロパティは、手動で付加することもコマンドライン引数として指定することもできます。

注意:
StartScriptEnabled=trueプロパティは、管理対象サーバーが適切なクラスパスとコマンド引数を受け取るために必要です。

2. UNIXオペレーティング・システムの場合、WebLogic_Server_Home/server/bin/startNodeManager.shスクリプトを実行して、ノード・マネージャを起動します。
Windowsオペレーティング・システムの場合、WebLogic_Server_Home\server\bin\startNodeManager.cmdスクリプトを実行して、ノード・マネージャを起動します。

ノード・マネージャの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverノード・マネージャ管理者ガイド』を参照してください。

2.3 インストールの開始

この項のトピックは、次のとおりです。

- 第2.3.1項「ソフトウェアの入手」

- 第2.3.2項「インストーラの起動」

- 第2.3.3項「インベントリの画面(UNIX専用)」

2.3.1 ソフトウェアの入手

Oracle Web Tier 11.1.1.6.0を入手するには、Oracle Fusion Middlewareダウンロード、インストール、構成のREADMEファイルを参照してください。

http://download.oracle.com/docs/cd/E23104_01/download_readme.htm

webtier.zipファイルをディレクトリにダウンロードし、インストーラが格納されているダウンロードしたアーカイブを解凍します。このディレクトリのデフォルト名はwebtierです。

2.3.2 インストーラの起動

インストーラを起動するには、アーカイブ・ファイルを解凍したディレクトリに移動し、Disk1ディレクトリに変更します。

2.3.2.1 IBM AIXオペレーティング・システムでのrootpre.shスクリプトの実行

IBM AIXオペレーティング・システム上にインストールしている場合、インストーラを起動する前にDisk1ディレクトリからrootpre.shスクリプトを実行する必要があります。

2.3.2.2 インストーラの起動

Disk1ディレクトリからインストーラを起動します。

UNIXオペレーティング・システムでは、次のようにします。

./runInstaller

Windowsオペレーティング・システムの場合:

setup.exe

注意:
rootユーザーでのインストーラの実行はサポートされていません。

2.3.2.3 インストール・ログ・ファイル

インストーラにより、Oracle_Inventory_Location/log(UNIXオペレーティング・システム)またはOracle_Inventory_Location\logs(Windowsオペレーティング・システム)ディレクトリに、ログ・ファイルが書き込まれます。ログ・ファイルとその内容の詳細は、第E.2.1項「インストール・ログ・ファイル」を参照してください。

2.3.3 インベントリの画面(UNIX専用)

UNIXシステムにインストールする場合で、Oracle Universal InstallerによるOracle製品のインストールをそのシステム上で初めて行う場合は、インベントリ・ディレクトリの場所を尋ねられます。このディレクトリに、インストーラによってサブディレクトリが設定され、このシステムにインストールされる各Oracle製品のインベントリ・データが維持されます。

表2-1の手順に従って、インベントリ・ディレクトリの情報を構成します。次の表内の画面名をクリックするか、GUIの「ヘルプ」ボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

表2-1 インベントリ・ディレクトリとグループの画面

番号

画面

説明および必要なアクション

1

「インベントリ・ディレクトリの指定」画面(UNIX専用)

Oracleインベントリ・ディレクトリと、そのディレクトリのグループ権限を指定します。グループは、Oracleインベントリ・ディレクトリへの書込み許可をもっている必要があります。

「OK」をクリックして続行します。

2

インベントリの場所の確認画面(UNIXのみ)

createCentralInventory.shスクリプトをrootの権限で実行します。

「OK」をクリックして続行します。

2.4 インストール・タイプの選択

Oracle Web Tierインストーラの「インストール・タイプの選択」画面には、次の2つのインストール・オプションがあります。

- インストールと構成

- ソフトウェアのインストール - 構成なし

2.4.1 インストールと構成

このオプションでは、製品バイナリがOracleホーム・ディレクトリにインストールされ、作業インスタンスがOracleインスタンス・ディレクトリに作成および構成されます。Web TierをインストールしてFusion Middleware (EM) Controlに関連付ける場合は、Enterprise Managerを使用して製品の構成および管理ができるようになります。

このインストール・タイプを選択した場合は、第3章「「インストールと構成」オプションの使用方法」を参照してください。

2.4.2 ソフトウェアのインストール - 構成なし

このオプションでは、Oracleホーム・ディレクトリへのソフトウェア・バイナリのインストールのみが行われます。したがって、製品を使用する前に、Web層Oracleホームのbinディレクトリから構成ツールを手動で実行して、製品を構成する必要があります。このオプションを使用すると、共通ディスクを共有するソフトウェアの複数のインスタンスを素早く作成できます。

このインストール・タイプを選択した場合は、第4章「「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションの使用方法」を参照してください。

3 「インストールと構成」オプションの使用方法

この章では、Oracle Web Tier 11.1.1.6.0コンポーネントのインストールおよび構成の方法について説明します。このプロセスでは、次の製品のインストールおよび構成を選択できます。

- Oracle HTTP Server (OHS)

- Oracle Web Cache

Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN)は、デフォルトでインストールと構成が行われます。

注意:
この章は、新規ユーザーを対象者としています。すでにOracle Web Tierをインストールしている場合は、『Oracle Fusion Middlewareパッチ適用ガイド』のOracle Fusion Middlewareの最新パッチ・セットの適用に関する項を参照してください。

この章は次の項で構成されています。

- 第3.1項「Oracle Web Tierのインストールと構成」

- 第3.2項「インストール後の作業の実行」

- 第3.3項「インストールの検証」

3.1 Oracle Web Tierのインストールと構成

この項では、インストール・タイプとして「インストールと構成」を選択(第2.4項「インストール・タイプの選択」)した場合に実行する必要がある手順について説明します。

インストーラを起動した後(第2.3項「インストールの開始」)、表3-1の手順に従ってOracle Web Tierをインストールおよび構成します。

表3-1 インストールと構成の手順

番号

画面

画面が表示される場面

説明と必要なアクション

1

「ようこそ」画面

毎回

「次へ」をクリックして続行します。

2

「ソフトウェア更新のインストール」画面

毎回

My Oracle Supportでソフトウェア更新を検索してダウンロードする場合は、My Oracle Supportアカウントのユーザー名およびパスワードを入力し、「接続のテスト」をクリックします。

ローカル・ディレクトリで更新を検索する場合は、「ローカル・ディレクトリで更新を検索」を選択し、「更新の検索」をクリックします。

ソフトウェア更新をスキップする場合は、「ソフトウェア更新のスキップ」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

3

「インストール・タイプの選択」画面

毎回

「インストールと構成」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

4

「前提条件のチェック」画面

毎回

「次へ」をクリックして続行します。

5

「インストール場所の指定」画面

毎回

MiddlewareホームとWeb層Oracleホームのディレクトリを指定します。

- WebLogic Serverをすでにインストールしている場合は、既存のMiddlewareホーム・ディレクトリを指定できます。存在しないMiddlewareホーム・ディレクトリを指定した場合は、そのディレクトリが作成されます。

- Web層Oracleホームと、Oracle共通ホームのディレクトリは、Middlewareホーム・ディレクトリ内に作成されます。

「次へ」をクリックして続行します。

6

セキュリティ・アップデートの指定画面

毎回

セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取る場合は、次のようにします。

1. 「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」を選択します。

2. 電子メール・アドレス(できればMy Oracle Supportの電子メール・アドレスまたはユーザー名)を入力します。

3. My Oracle Supportのパスワードを入力します。

4. 「次へ」をクリックします。

セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取らない場合は、次のようにします。

1. 「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」が選択されていないことを確認します。

2. 「次へ」をクリックします。

3. 「My Oracle Supportのユーザー名/電子メール・アドレスが指定されていません。」という確認ダイアログ・ボックスで、「はい」をクリックします。

7

「コンポーネントの構成」画面

毎回

構成するコンポーネントを選択します。

Web Tierを既存のFusion Middleware (EM) Controlに関連付ける場合は、「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択します。このオプションを選択する場合は、管理サーバーが稼働していることを確認してください。

Oracle Web Tierをスタンドアロン・モードでインストールする場合は、「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」が選択されていないことを確認します。

「次へ」をクリックして続行します。

8

「WebLogicドメインの指定」画面

「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」が選択されている場合

Fusion Middleware (EM) Controlのホストである既存のWebLogicドメインの接続情報を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

9

「コンポーネントの詳細の指定」画面

毎回

Oracleインスタンスの場所とコンポーネントの名前を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

10

Web Cache管理者パスワード画面

毎回

Oracleインスタンスの場所とコンポーネントの名前を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

11

「ポートの構成」画面

毎回

ポートの構成を自動または手動で行うかを選択します。

注意: staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用する場合、1024未満のポート番号はインストーラで検証されません。ただし、インストールは続行できます。

詳細は、Oracle Fusion Middleware管理者ガイドのポート番号に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

12

「インストール・サマリー」画面

毎回

この画面の情報を確認します。

「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

13

「インストールの進行状況」画面

毎回

「次へ」をクリックして続行します。

14

「構成の進行状況」画面

毎回

「次へ」をクリックして続行します。

15

「インストール 完了」画面

毎回

「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

3.2 インストール後の作業の実行

インストールと構成が完了した後、トポロジと構成によっては、インストール後の作業を実行する必要があります。この項の内容は、次のとおりです。

- Oracle HTTP ServerとOracle WebLogic Serverの間のルーティングの構成

- Oracle BAMでのOracle Web Cacheの使用

3.2.1 Oracle HTTP ServerとOracle WebLogic Serverの間のルーティングの構成

デフォルトでは、Oracle HTTP ServerとOracle WebLogic Serverの間のルーティングは構成されません。Oracle HTTP ServerからOracle WebLogic Serverへリクエストをプロキシできるようにするには、プラグインを構成する必要があります。

方法の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle HTTP Server管理者ガイド』のmod_wl_ohsに関する項を参照してください。

3.2.2 Oracle BAMでのOracle Web Cacheの使用

Oracle BAMでOracle Web Cacheを使用している場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Web Cache管理者ガイド』のキャッシング・ルールの構成と監視の基本的なタスクに関する項を参照してください。

次のOracle BAM設定を使用します。

Expression Type : Regular Expression
URL Expression : oracle.bam.web (or Event=viewReport, for the second rule)
HTTP Methods : Select all
Leave URL and POST Body Parameters empty.
POST Body Expression : .*
Caching Policy : Don't Cache
Leave Comment as it is.
Compression : Off
Enabled : yes

3.3 インストールの検証

インストールの成功を検証するには、次のタスクのうちのいくつかを実行します。

- インストール・ログの検証

- ドメイン・サーバー・ログの検証

- OPMNステータスの検証

- ブラウザのURLの確認

3.3.1 インストール・ログの確認

Oracleインベントリ・ディレクトリ内のlogsディレクトリにインストール・ログ・ファイルが存在するかを確認します。UNIXシステムで、Oracleインベントリ・ディレクトリの場所がわからない場合は、WebTier_ORACLE_HOME/oraInst.locファイルを参照すればわかります。Windowsシステムのインベントリ・ディレクトリのデフォルトの場所はC:\Program Files\Oracle\Inventory\logsです。

3.3.2 ドメイン・サーバー・ログの検証

ドメイン・ホーム・ディレクトリ内のserversディレクトリにあるドメイン・サーバー・ログを確認します。UNIXシステムの場合の例:

Web_Tier_ORACLE_HOME/user_projects/domains/domain_name/servers/server_name

Windowsシステムの場合:

Web_Tier_ORACLE_HOME\user_projects\domains\domain_name\servers\server_name

3.3.3 OPMNステータスの検証

インスタンス・ホーム内のINSTANCE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはINSTANCE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)からopmnctl statusコマンドを実行します。たとえば、次のとおりです。

> ./opmnctl status

Processes in Instance: instance2
---------------------------------+--------------------+---------+---------
ias-component                    | process-type       |     pid | status
---------------------------------+--------------------+---------+---------
webcache1                        | WebCache-admin     |   24057 | Alive
webcache1                        | WebCache           |   24056 | Alive
ohs1                             | OHS                |   23890 | Alive

この情報には、このインストールで構成されたコンポーネントが示されます。「Alive」ステータスはコンポーネントが起動していて実行中であることを示します。

3.3.4 ブラウザのURLの確認

インスタンス・ホーム内のINSTANCE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはINSTANCE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)からopmnctl status -lコマンドを実行して、コンポーネントが使用するポートのリストを取得します。たとえば、次のとおりです。

> ./opmnctl status -l

---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
ias-component                    | process-type       |     pid | status   |        uid |  memused |    uptime | ports
---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
webcache1                        | WebCache-admin     |   24057 | Alive    | 1067146469 |    43712 |  14:43:29 | http_admin:7799
webcache1                        | WebCache           |   24056 | Alive    | 1067146468 |    64072 |  14:43:29 | http_stat:7800,http_invalidation:7801,https_listen:7802,http_listen:7798
ohs1                             | OHS                |   23890 | Alive    | 1067146467 |    50260 |  14:43:39 | https:9999,https:4447,http:7777

この表示のポート番号を使用して、ブラウザで適切なページを開きます。次の形式を使用します。

http://system_name:port_number

前述の情報に基づき、表3-2のURLを使用して、この構成から様々なページにアクセスします。

表3-2 Web TierのサンプルURL

ページ

サンプルURL

Oracle HTTP Server

http://system_name:7777

Oracle HTTP ServerのSSL

https://system_name:4447

Oracle Web Cache

http://system_name:7798

Oracle Web CacheのSSL

https://system_name:7802

Oracle Web Cacheの管理

https://system_name:7799

4 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションの使用方法

この項では、インストール・タイプとして「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択して(第2.4項「インストール・タイプの選択」)、Oracle Web Tierを構成せずにインストールする方法について説明します。後で構成ウィザードを実行して、Web Tierコンポーネントを手動で構成する必要があります。

この項には、次の項目が含まれます。

- インストール手順の実行

- 構成手順の実行

- インストールの検証

4.1 インストール手順の実行

インストーラを起動した後(第2.3項「インストールの開始」)、表4-1の手順に従ってOracle Web Tierをインストールします。

インストール画面に関して詳細情報が必要な場合は、付録A「「インストールと構成」インストール・タイプの画面」を参照するか、「ヘルプ」をクリックしてオンライン・ヘルプにアクセスしてください。

表4-1 インストールのみオプションのインストール・フロー

番号

画面

説明と必須作業

1

「ようこそ」画面

「次へ」をクリックして続行します。

2

「ソフトウェア更新のインストール」画面

My Oracle Supportでソフトウェア更新を検索してダウンロードする場合は、My Oracle Supportアカウントのユーザー名およびパスワードを入力し、「接続のテスト」をクリックします。

ローカル・ディレクトリで更新を検索する場合は、「ローカル・ディレクトリで更新を検索」を選択し、「更新の検索」をクリックします。

ソフトウェア更新をスキップする場合は、「ソフトウェア更新のスキップ」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

3

「インストール・タイプの選択」画面

「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

4

「前提条件のチェック」画面

「次へ」をクリックして続行します。

5

「インストール場所の指定」画面

MiddlewareホームとWeb層Oracleホームのディレクトリを指定します。

- WebLogic Serverをすでにインストールしている場合は、既存のMiddlewareホーム・ディレクトリを指定できます。存在しないMiddlewareホーム・ディレクトリを指定した場合は、そのディレクトリが作成されます。

- Web層Oracleホームと、Oracle共通ホームのディレクトリは、Middlewareホーム・ディレクトリ内に作成されます。

「次へ」をクリックして続行します。

6

セキュリティ更新の指定画面

セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取る場合は、次のようにします。

1. 「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」を選択します。

2. 電子メール・アドレス(できればMy Oracle Supportの電子メール・アドレスまたはユーザー名)を入力します。

3. My Oracle Supportのパスワードを入力します。

4. 「次」をクリックします。

セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取らない場合は、次のようにします。

1. 「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」が選択されていないことを確認します。

2. 「次」をクリックします。

3. 「My Oracle Supportのユーザー名/電子メール・アドレスが指定されていません。」という確認ダイアログ・ボックスで、「はい」をクリックします。

7

「インストール・サマリー」画面

画面の情報を検証します。

「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

8

「インストールの進行状況」画面

「次へ」をクリックして続行します。

9

「インストール 完了」画面

「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

4.2 構成手順の実行

構成ツールを実行して、Oracle Web Tier製品を構成します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

Web_Tier_ORACLE_HOME/bin/config.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合:

Web_Tier_ORACLE_HOME\bin\config.bat

注意:
Oracle Web Tierのインストーラが実行中でないことを確認してください。インストーラと構成ツールは同時に実行できません。

構成ツールを起動した後、表4-2の手順に従います。

表4-2 構成フロー

番号

画面

画面が表示されるタイミング

説明と必須作業

1

「ようこそ」画面

常時

「次へ」をクリックして続行します。

2

「コンポーネントの構成」画面

常時

構成するコンポーネントを選択します。

Web Tierを既存のFusion Middleware (EM) Controlに関連付ける場合は、「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択します。このオプションを選択する場合は、管理サーバーが稼働していることを確認してください。

「次へ」をクリックして続行します。

3

「WebLogicドメインの指定」画面

「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」が選択されている場合のみ

Fusion Middleware (EM) Controlのホストである既存のWebLogicドメインの接続情報を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

4

「コンポーネントの詳細の指定」画面

常時

Oracleインスタンスの場所とコンポーネントの名前を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

5

Web Cache管理者パスワード画面

「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Web Cache」を選択した場合。

Oracleインスタンスの場所とコンポーネントの名前を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

6

「ポートの構成」画面

常時

ポートの構成を自動または手動で行うかを選択します。

注意: staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用する場合、1024未満のポート番号はインストーラで検証されません。ただし、インストールは続行できます。

詳細は、Oracle Fusion Middleware管理者ガイドのポート番号に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

7

セキュリティ更新の指定画面

常時

セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取る場合は、次のようにします。

1. 「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」を選択します。

2. 電子メール・アドレス(できればMy Oracle Supportの電子メール・アドレスまたはユーザー名)を入力します。

3. My Oracle Supportのパスワードを入力します。

4. 「次へ」をクリックします。

セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取らない場合は、次のようにします。

1. 「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」が選択されていないことを確認します。

2. 「次へ」をクリックします。

3. 「My Oracle Supportのユーザー名/電子メール・アドレスが指定されていません。」という確認ダイアログ・ボックスで、「はい」をクリックします。

8

「インストール・サマリー」画面

常時

画面の情報を検証します。

「構成」をクリックして構成を開始します。

9

「構成の進行状況」画面

常時

「次へ」をクリックして続行します。

10

「インストール 完了」画面

常時

「保存」をクリックして構成情報をファイルに保存します。この情報には、後でアクセスするために必要になる可能性のあるポート番号、インストール・ディレクトリ、URLおよびコンポーネント名が含まれます。

構成情報を保存後、「終了」をクリックして画面を終了します。

構成が完了したら、インストール後の作業を実行します。第3.2項「インストール後の作業の実行」を参照してください。

4.3 インストールの検証

インストールの成功を検証するには、次のタスクのうちのいくつかを実行します。

- インストール・ログの検証

- ドメイン・サーバー・ログの検証

- OPMNステータスの検証

- ブラウザのURLの確認

4.3.1 インストール・ログの確認

Oracleインベントリ・ディレクトリ内のlogsディレクトリにインストール・ログ・ファイルが存在するかを確認します。UNIXシステムで、Oracleインベントリ・ディレクトリの場所がわからない場合は、WebTier_ORACLE_HOME/oraInst.locファイルを参照すればわかります。Windowsシステムのインベントリ・ディレクトリのデフォルトの場所は、C:\Program Files\Oracle\Inventory\logsです。

4.3.2 ドメイン・サーバー・ログの検証

ドメイン・ホーム・ディレクトリ内のserversディレクトリにあるドメイン・サーバー・ログを確認します。たとえば、UNIXシステムの場合は次のスクリプトを使用します。

Web_Tier_ORACLE_HOME/user_projects/domains/domain_name/servers/server_name

Windowsシステムの場合:

Web_Tier_ORACLE_HOME\user_projects\domains\domain_name\servers\server_name

4.3.3 OPMNステータスの検証

インスタンス・ホーム内のINSTANCE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはINSTANCE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)からopmnctl statusコマンドを実行します。たとえば、次のとおりです。

> ./opmnctl status

Processes in Instance: instance2
---------------------------------+--------------------+---------+---------
ias-component                    | process-type       |     pid | status
---------------------------------+--------------------+---------+---------
webcache1                        | WebCache-admin     |   24057 | Alive
webcache1                        | WebCache           |   24056 | Alive
ohs1                             | OHS                |   23890 | Alive

この情報には、このインストールで構成されたコンポーネントが示されます。「Alive」ステータスはコンポーネントが起動していて実行中であることを示します。

4.3.4 ブラウザのURLの確認

インスタンス・ホーム内のINSTANCE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはINSTANCE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)からopmnctl status -lコマンドを実行して、コンポーネントが使用するポートのリストを取得します。たとえば、次のとおりです。

> ./opmnctl status -l

---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
ias-component                    | process-type       |     pid | status   |        uid |  memused |    uptime | ports
---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
webcache1                        | WebCache-admin     |   24057 | Alive    | 1067146469 |    43712 |  14:43:29 | http_admin:7799
webcache1                        | WebCache           |   24056 | Alive    | 1067146468 |    64072 |  14:43:29 | http_stat:7800,http_invalidation:7801,https_listen:7802,http_listen:7798
ohs1                             | OHS                |   23890 | Alive    | 1067146467 |    50260 |  14:43:39 | https:9999,https:4447,http:7777

この表示のポート番号を使用して、ブラウザで適切なページを開きます。次の形式を使用します。

http://system_name:port_number

前述の情報に基づき、表4-3のURLを使用して、この構成から様々なページにアクセスします。

表4-3 Web TierのサンプルURL

ページ

サンプルURL

Oracle HTTP Server

http://system_name:7777

Oracle HTTP ServerのSSL

https://system_name:4447

Oracle Web Cache

http://system_name:7798

Oracle Web CacheのSSL

https://system_name:7802

Oracle Web Cacheの管理

https://system_name:7799

5 Oracle Web Tierの削除

この章では、Oracle Web Tierをシステムから削除する方法について説明します。

このソフトウェアを削除するには、この章の指示に常に従う必要があります。ソフトウェアを手動で削除しようとすると、後でソフトウェアを再インストールする際に問題が発生する場合があります。この章の手順に従えば、ソフトウェアを正しく削除できます。詳細は、第5.3項「再インストール」を参照してください。

- 第5.1項「アンインストール・オプション」

- 第5.2項「アンインストールの手順」

- 第5.3項「再インストール」

5.1 アンインストール・オプション

Oracle Web Tierのアンインストーラでは、次のソフトウェア削除オプションを使用できます。

- Oracleホームの削除
このオプションでは、アンインストーラを起動したOracleホームの下にあるものがすべて削除されます。削除するOracleホームを使用しているシステム・コンポーネントがないことを確認してください。

- Weblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストール
このオプションでは、Fusion Middleware (EM) Controlで管理されているシステム・コンポーネントのインスタンスが削除されます。この動作は、「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択した場合にのみ実行されます。WebLogicドメインにアクセスするための接続情報を指定する必要があります。

- 管理対象外ASInstanceのアンインストール
このオプションでは、WebLogicドメインに関連付けられていないシステム・コンポーネントのインスタンスが削除されます。「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択しないと、WebLogicドメインに関連付けられていないインスタンスが作成されます。

Oracle Web Tierを正しくアンインストールするには、次の手順を順番に実行する必要があります。

1. アンインストーラを起動します(第5.2.1項「アンインストーラの起動」)。

2. 管理対象および管理対象外のすべてのOracleインスタンスを削除します(第5.2.2項「Oracleインスタンスの削除」)。

3. アンインストーラを再実行して、Web層Oracleホームを削除します(第5.2.3項「Web層Oracleホームの削除」)。

4. Oracle共通ホームを削除します(第5.2.4項「Oracle共通ホームの削除」)。

5.2 アンインストールの手順

この項の手順に従って、Oracle Web Tierを削除します。

- 第5.2.1項「アンインストーラの起動」

- 第5.2.2項「Oracleインスタンスの削除」

- 第5.2.3項「Web層Oracleホームの削除」

- 第5.2.4項「Oracle共通ホームの削除」

- 第5.2.5項「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」

- 第5.2.6項「プログラム・グループの削除(Windowsのみ)」

- 第5.2.7項「システムの再起動(Windowsのみ)」

5.2.1 アンインストーラの起動

Web_Tier_ORACLE_HOME/oui/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはWeb_Tier_ORACLE_HOME\oui\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に移動して、アンインストーラを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./runInstaller -deinstall

Windowsオペレーティング・システムの場合:

setup.exe -deinstall

Windowsシステムの場合、「スタート」メニューからもアンインストーラを起動できます。たとえば、「プログラム」>「Oracle Web Tier 11g - Home1」>「アンインストール」を選択します。

5.2.2 Oracleインスタンスの削除

Web層Oracleホームを削除する前に、管理対象および管理対象外のすべてのOracleインスタンスをシステムから削除する必要があります。

インストール中にコンポーネントをWebLogicドメインに関連付けた場合は、表5-1の手順に従って管理対象インスタンスを削除してください。

注意:
WebLogicドメインに登録されているOracleインスタンスを削除する場合は、削除するOracleインスタンスに関連付けられたOracleホーム・ディレクトリからアンインストーラを起動してください。
アンインストーラには、同じWebLogicドメインに関連付けられたすべてのインスタンスが一覧表示されます。削除するインスタンスを選択する際は、必ずアンインストーラを起動したOracleホームに関連付けられたインスタンスのみを選択してください。

表5-1 管理対象インスタンスの削除の流れ

番号

画面

説明と必要なアクション

1

「ようこそ」画面

「次へ」をクリックして続行します。

2

「アンインストール・タイプの選択」画面

「WebLogicドメインで管理されているASInstanceのアンインストール」を選択します。

3

「Weblogicドメインの詳細の指定」画面

WebLogicドメインの接続情報を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

4

「管理対象インスタンスの選択」画面

削除する管理対象インスタンスを選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

5

「アンインストール・サマリー」画面(管理対象インスタンス)

この画面の情報を確認します。

「アンインストール」をクリックして続行します。

6

「アンインストールの進行状況」画面

この画面は、削除の進行状況を示します。

7

「アンインストール完了」画面

「終了」をクリックして画面を終了します。

インストール中にコンポーネントをWebLogicドメインに関連付けなかった場合は、表5-2の手順に従って管理対象外のインスタンスを削除してください。

表5-2 管理対象外インスタンスの削除の流れ

番号

画面

説明と必要なアクション

1

「ようこそ」画面

「次へ」をクリックして続行します。

2

「アンインストール・タイプの選択」画面

「管理対象外ASInstanceのアンインストール」を選択します。

3

「インスタンスの場所の指定」画面

管理対象外のOracleインスタンスの場所を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

4

「アンインストール・サマリー」画面(管理対象外インスタンス)

この画面の情報を確認します。

「アンインストール」をクリックして続行します。

5

「アンインストールの進行状況」画面

この画面は、削除の進行状況を示します。

6

「アンインストール完了」画面

「終了」をクリックして画面を終了します。

5.2.3 Web層Oracleホームの削除

管理対象および管理対象外のすべてのWeb層インスタンスを削除したら、アンインストーラを再び起動し(第5.2.1項「アンインストーラの起動」)、表5-3の手順に従ってWeb層Oracleホームを削除します。

表5-3 Web層Oracleホームの削除の流れ

番号

画面

説明と必要なアクション

1

「ようこそ」画面

「次へ」をクリックして続行します。

2

「アンインストール・タイプの選択」画面

Oracleホームのアンインストールを選択します。

3

「Oracleホームのアンインストール」画面

削除しようとしているOracleホーム・ディレクトリを確認します。

「次へ」をクリックして続行します。

「警告」画面で、アンインストーラでソフトウェアの削除のみでなく、Oracleホーム・ディレクトリも削除するかどうかを選択します。

アンインストーラでソフトウェアとOracleホームを削除する場合は「はい」、ソフトウェアのみを削除する場合は「いいえ」、前の画面に戻る場合は「取消」をクリックします。

「いいえ」を選択した場合は、第5.2.5項「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」に進み、Oracleホーム・ディレクトリを手動で削除する手順に従います。

4

「アンインストールの進行状況」画面

この画面は、削除の進行状況を示します。

5

「アンインストール完了」画面

「終了」をクリックして画面を終了します。

5.2.4 Oracle共通ホームの削除

この項では、oracle_commonディレクトリを削除する方法について説明します。このディレクトリのoui/bin(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはoui\bin(Windowsオペレーティング・システムの場合)には、他のOracleホーム・ディレクトリと同様に、独自のアンインストーラが含まれています。

開始する前に、次の手順を実行する必要があります。

1. oracle_commonディレクトリを使用するすべてのプロセスを停止します。

2. Oracleインスタンスをすべて削除します(5.2.2項「Oracleインスタンスの削除」を参照)。

3. Oracleホーム・ディレクトリを削除します(第5.2.3項「Web層Oracleホームの削除」を参照)。

アンインストーラを起動するには、MW_HOME/oracle_common/oui/bin(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはMW_HOME\oracle_common\oui\bin(Windowsオペレーティング・システムの場合)ディレクトリに移動して、アンインストーラを起動します。

アンインストーラでは、システム上のJava Runtime Environment (JRE)の場所を求められます。JREは、Middlewareホーム・ディレクトリの作成時(第A.7項「インストール場所の指定」画面」)にシステム上にインストールされています。この場所(jreディレクトリの場所)を使用して、アンインストーラを起動できます。JREのデフォルトの場所は、MW_HOME/jdk160_27(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはMW_HOME\jdk160_27(Windowsオペレーティング・システムの場合)です。MW_HOMEは、Middlewareホーム・ディレクトリです。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./runInstaller -deinstall -jreLoc JRE_LOCATION

Windowsオペレーティング・システムの場合:

setup.exe -deinstall -jreLoc JRE_LOCATION

JRE_LOCATIONには絶対パスを指定する必要があります。相対パスは機能しません。

アンインストーラの起動後は、表5-3の手順に従ってOracle共通ホームを削除します。

5.2.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

アンインストール中の警告画面で「いいえ」を選択した場合は、Oracleホーム・ディレクトリおよびすべてのサブディレクトリを手動で削除する必要があります。たとえば、UNIXオペレーティング・システムで、Oracle共通ホーム・ディレクトリが/home/Oracle/Middleware/oracle_commonの場合、次を実行します。

> cd /home/Oracle/Middleware
> rm -rf oracle_common

Windowsオペレーティング・システムで、Oracle共通ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Middleware\oracle_commonの場合、「ファイル マネージャ」ウィンドウを使用してC:\Oracle\Middlewareディレクトリに移動してから、oracle_commonフォルダを右クリックして「削除」をクリックします。

5.2.6 プログラム・グループの削除(Windowsのみ)

Windowsオペレーティング・システムでは、「スタート メニュー\プログラム」フォルダからプログラム・グループも手動で削除する必要があります。たとえば、次のプログラム・グループを「C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラム」から削除します(フォルダ名やプログラム・グループ名はシステムによって異なる場合があります)。

- Oracle Fusion Middleware 11.1.1.6.0

- Oracle HTTP Server 11g - Home1

5.2.7 システムの再起動(Windowsのみ)

Windowsオペレーティング・システムでは、すべてのプログラムの削除を完了した後に、コンピュータを再起動して、クリーン・アップが正しく行われたことを確認する必要があります。

5.3 再インストール

インストーラでは、すでにOracleのインスタンスが含まれているディレクトリに、Oracle Web Tierを再インストールできません。以前と同じディレクトリにWeb Tierを再インストールするには、次の手順を実行する必要があります。

1. 第5.2.2項「Oracleインスタンスの削除」の手順に従って、ディレクトリからすべてのOracleインスタンスを削除します。

2. 第3章「「インストールと構成」オプションの使用方法」の手順に従って、ソフトウェアを再インストールします。

Oracle Web Tierバイナリを再インストールせずに、WebTierインスタンスを削除および再構成することもできます。Web層インスタンスを再構成するには、第4章「構成手順の実行」を参照してください。

A 「インストールと構成」インストール・タイプの画面

この付録では、Oracle Web Tierのインストール時の全画面のスクリーンショットとその説明を示します。

- 「インベントリ・ディレクトリの指定」画面(UNIX専用)

- インベントリの場所の確認画面(UNIXのみ)

- 「ようこそ」画面

- 「ソフトウェア更新のインストール」画面

- 「インストール・タイプの選択」画面

- 「前提条件のチェック」画面

- 「インストール場所の指定画面

- セキュリティ更新の指定画面

- 「コンポーネントの構成」画面

- 「WebLogicドメインの指定」画面

- 「コンポーネントの詳細の指定」画面

- Web Cache管理者パスワード画面

- 「ポートの構成」画面

- 「インストール・サマリー」画面

- 「インストールの進行状況」画面

- 「構成の進行状況」画面

- 「インストール 完了」画面

A.1 「インベントリ・ディレクトリの指定」画面(UNIX専用)

install_inventory.gifの画像の説明

この画面はUNIXシステムのみに表示されます。このホストに初めてOracle製品をインストールする場合は、インベントリ・ディレクトリの場所を指定する必要があります。このインベントリ・ディレクトリは、コンピュータ上にインストールされたすべてのOracle製品をインストーラが追跡するために使用します。

デフォルトのインベントリの場所はUSER_HOME/oraInventoryです。

オペレーティング・システム・グループ名フィールドで、インベントリ・ディレクトリへのアクセス権を付与するメンバーのグループを選択すると、そのグループのすべてのメンバーがこのコンピュータに製品をインストールできるようになります。

「OK」をクリックして続行します。

A.2 インベントリの場所の確認画面(UNIXのみ)

図install_inventory_confirm.gifの説明

この画面はUNIXシステムの場合のみ表示されます。rootとしてinventory_directory/createCentralInventory.sh スクリプトを実行することを要求されます。

このコンピュータへのrootアクセス権はないが、インストールを続行する場合は、ローカル・インベントリでインストールを続行を選択します。

「OK」をクリックして続行します。

A.3 「ようこそ」画面

図i_welcome.gifの説明

「ようこそ」画面は、インストーラを起動するたびに表示されます。

「次へ」をクリックして続行します。

A.4 「ソフトウェア更新のインストール」画面

図i_install_sw_updates.gifの説明

My Oracle Supportでソフトウェア更新を検索してダウンロードする場合は、次のようにします。

1. 「My Oracle Supportで更新を検索」を選択します。

2. ユーザー名およびパスワードを入力します。

3. 「接続のテスト」をクリックします。

ローカル・ディレクトリで更新を検索する場合は、次のようにします。

1. 「ローカル・ディレクトリで更新を検索」を選択します。

2. 「更新の検索」をクリックします。

ソフトウェア更新をスキップする場合は、「ソフトウェア更新のスキップ」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

A.5 「インストール・タイプの選択」画面

図i_sel_install_type.gifの説明

選択可能なインストール・タイプは、次のとおりです。

- インストールと構成
このオプションでは、製品バイナリがOracleホーム・ディレクトリにインストールされ、作業インスタンスがOracleインスタンス・ディレクトリに作成および構成されます。

Oracle Web TierをインストールしてFusion Middleware (EM) Controlに関連付ける場合は、Enterprise Managerを使用して製品の構成および管理ができるようになります。

注意:
Oracleホーム・ディレクトリとOracleインスタンス・ディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のインストールの概要に関する項を参照してください。

- ソフトウェアのインストール - 構成なし
このオプションでは、Oracleホーム・ディレクトリへのソフトウェア・バイナリのインストールのみが行われます。次に、Web_Tier_ORACLE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはWeb_Tier_ORACLE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)から構成ツールを手動で実行して、製品を使用する前に構成する必要があります。このオプションを使用すると、共通ディスクを共有するソフトウェアの複数のインスタンスを素早く作成できます。

「インストールと構成」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

A.6 「前提条件のチェック」画面

図i_prerequisite_chks.gifの説明

この画面には、ソフトウェアをインストールするためにシステム要件が満たされているかどうかが表示されます。

問題が発生すると、画面下部に短いエラー・メッセージが表示されます。エラーを修正し、「再試行」をクリックして再試行します。

エラー・メッセージや警告メッセージを無視してインストールを続ける場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントについて前提条件チェックを中止するには、「中止」をクリックします。

「次へ」をクリックして続行します。

A.7 「インストール場所の指定」画面

図i_spec_inst_location.gifの説明

次のインストール場所を指定します。

- Oracleミドルウェア・ホーム
WebLogic Serverがインストールされたディレクトリへの絶対パス。

- Oracleホーム・ディレクトリ
Oracleホームのディレクトリ名。

- 既存のディレクトリをOracleホームとして使用するように指定できます。この場合、空のディレクトリを指定する必要があります。

- 新規のディレクトリ名を指定できます。このディレクトリは、Middlewareホーム内に作成されます。

Oracleホーム・ディレクトリは、製品がインストールされる場所です。すべてのソフトウェア・バイナリがこのディレクトリに常駐し、ランタイム・プロセスはこのディレクトリに書き込めません。

注意:
このドキュメントでは今後、このインストール先ディレクトリをWeb_Tier_ORACLE_HOMEと呼びます。

Windowsオペレーティング・システムでインストールを実行している場合、ディレクトリ・パスが有効で、二重のバックスラッシュ(\\)が含まれていないことを確認してください。

MiddlewareホームおよびOracleホームのディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Fusion Middlewareの概念とディレクトリ構造の理解に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

A.8 セキュリティ・アップデートの指定画面

図i_spec_security_up.gifの説明

最新の製品情報やセキュリティ・アップデートを受け取る場合は、電子メール・アドレスを入力します。My Oracleアカウントを持っていて、これを経由してアップデートを受け取るようにする場合は、「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取る」を選択し、アカウントのパスワードを入力します。

セキュリティ・アップデートを登録しない場合は、この画面のすべてのフィールドを空白のままにしてください。次の画面で選択内容を確認するよう求められます。

「はい」をクリックして、セキュリティ・アップデートを登録しないことを確認します。

A.9 「コンポーネントの構成」画面

図i_config_components.gifの説明

この画面では、インストールおよび構成が可能な製品とコンポーネントが表示されます。構成するコンポーネントを選択します。Oracle Process Manager Notification(OPMN)はデフォルトで構成されます。

Web Tierを既存のFusion Middleware (EM) Controlに関連付ける場合は、「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択します。これにより、Fusion Middleware (EM) Controlを使用してコンポーネントを管理できるようになります。

注意:
Web TierコンポーネントをWebLogicドメインに関連付ける場合は、管理サーバーが稼働していることを確認してください。

「次へ」をクリックして続行します。

A.10 「WebLogicドメインの指定」画面

図i_spec_wl_domain.gifの説明

この画面は、「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択した場合のみ表示されます。

次のWebLogicドメインの接続情報を指定します。

- ドメイン・ホスト名
WebLogicドメインのホスト名を指定します。デフォルト名はlocalhost(Oracle Web Tierのインストール先と同一のシステム)です。

- ドメインのポート番号
WebLogicドメインのポート番号を指定します。デフォルトのポート番号は7001です。

- ユーザー名
ユーザー名を指定します。デフォルトのユーザー名はweblogicです。

- パスワード
管理サーバーのパスワードを指定します。

注意:
Oracle JRFおよびEnterprise Managerが含まれているWebLogicドメインの詳細を指定する必要があります。

「次へ」をクリックして続行します。

A.11 「コンポーネントの詳細の指定」画面

図i_spec_comp_details.gifの説明

次のコンポーネントの詳細情報を指定します。

- インスタンス・ホームの場所
Oracleインスタンスが常駐するディレクトリへの絶対パス。これは、アプリケーション構成ファイルが置かれる場所で、ここからアプリケーション・プロセスが実行されます。ランタイム・コンポーネントはこの場所にのみ書き込みます。

- インスタンス名
Oracleインスタンスの一意の名前を指定します。Oracleインスタンス名には英数字とアンダースコア(_)のみ使用でき、英字(aからzまたはAからZ)で始まり、長さは4から30文字である必要があります。

- OHSコンポーネント名
Oracle HTTP Server(OHS)コンポーネントの名前を指定します。名前には英数字およびアンダースコア(_)記号のみ使用でき、長さは4から30文字である必要があります。

- Web Cacheコンポーネント名
Web Cacheコンポーネントの一意の名前を指定します。名前には英数字とアンダースコア(_)のみ使用でき、英字(aからzまたはAからZ)で始まり、長さは4から30文字である必要があります。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Fusion Middlewareの概念に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

A.12 Web Cache管理者パスワード画面

図i_wc_admin_pswd.gifの説明

Web Cache管理者の新しいパスワードを指定します。有効なパスワード長は、5から30文字です。パスワードは英字で開始し、英数字、アンダースコア(_)、ドル記号($)、またはシャープ記号(#)のみを使用し、少なくとも1つの数字を含める必要があります。

「次へ」をクリックして続行します。

A.13 「ポートの構成」画面

図i_config_ports.gifの説明

インストーラによって自動的にデフォルトのポートをコンポーネントに割り当てる場合は「自動でポートを構成」を選択します。デフォルトのポート番号のリストは、Oracle Fusion Middlewareの管理者ガイドを参照してください。

各コンポーネントが使用するポート番号を指定したポート構成ファイルを作成済の場合、「ファイルを使用してポートを指定」を選択します。「ファイル名」フィールドにファイルの絶対パスとファイル名を入力するか、または「参照」をクリックしてシステム内に既存するファイルを指定します。

staticports.iniというデフォルト・ファイルが、CD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されています。このファイルをテンプレートとして使用して、独自のカスタム・ポート・ファイルを作成できます。

注意:
staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用する場合、1024未満のポート番号はインストーラで検証されません。ただし、インストールは続行できます。
詳細は、Oracle Fusion Middleware管理者ガイドのポート番号に関する項を参照してください。

注意:
staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用する場合、[OPMN]、[OHS]および[Webcache]の各セクションはOracle Web Tierに必要なので削除できません。

有効なファイルの場所と名前を指定した後、ファイルの内容を表示または編集するには、ファイルの表示/編集をクリックします。

「次へ」をクリックして続行します。

A.14 「インストール・サマリー」画面

図i_install_summary.gifの説明

この画面の情報を確認してください。「インストール」をクリックすると、このページにサマリー表示されている操作が実行されます。

インストールを開始する前に構成を変更する場合は、ナビゲーション・ペインを使用して編集する項目を選択します。

この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイルと呼ばれます)に保存するには「保存」をクリックします。作成するファイルの名前の場所(silent_install.rspなど)を入力するように求められます。このファイルは、後でコマンドラインから同じインストールの実行を選択する場合に使用できます。CD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に、サンプル・レスポンス・ファイルが用意されています。詳細は、付録D「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

「インストール」をクリックします。

A.15 「インストールの進行状況」画面

図i_install_progress.gifの説明

この画面は、インストールの進行状況を示します。

UNIXシステムにインストールする場合は、インストールが完了する前に、Web_Tier_ORACLE_HOME/oracleRoot.shスクリプトをrootユーザーの権限で実行するように求められる場合があります。

install_oracleroot_script.gifの図の説明

このスクリプトは、インストールされるファイルとディレクトリに正しい権限を設定します。

インストールを完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。これを実行すると、部分的にインストールされた状態になります。つまり、「取消」をクリックする前にシステムにインストールされたソフトウェアの一部はシステムに残るため、手動で削除する必要があります。

A.16 構成の進行状況画面

図i_config_progress.gifの説明

この画面は、コンポーネントの構成の進行状況を示します。

問題が発生すると、画面下部に短いエラー・メッセージが表示されます。エラーを修正して「再試行」をクリックし、再試行します。

エラーや警告を無視して構成を続ける場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントについて前提条件チェックを中止するには、「中止」をクリックします。

構成が完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。

「次へ」をクリックして続行します。

A.17 「インストール完了」画面

図i_install_complete.gifの説明

この画面は、完了したインストールのサマリーを示します。

サマリー情報の終わりに、「アクセス可能なURL」というセクションがあります。このセクションには、構成済のOracle HTTP ServerとOracle Web Cacheにアクセスするために必要なリンクがあります。必要なときにこれらのページにアクセスできるように、これらのURLは書き留めておきます。

注意:
「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択すると、このサマリー情報は「インストール完了」画面に表示されません。

このサマリー情報を後で参照できるように、「保存」をクリックしてファイルに保存することもできます。サマリー・ファイルの名前と場所を指定するように求められます。

「終了」をクリックして画面を終了します。

B 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」インストール・タイプの画面

この付録では、Oracle Universal Installerを使用して(「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択して)、Oracle Web Tierをインストールし、インストールの完了後に構成ウィザードを手動で実行してコンポーネントを構成する際に表示される画面について、スクリーンショットとその説明を示します。

この付録には次のセクションがあります。

- 第B.1項「インストール・フローの画面」

- 第B.2項「構成フローの画面」

B.1 インストール・フローの画面

この項では、インストール・フロー(インストール・タイプとして「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択したとき)の画面について説明します。

この項で説明する画面は、次のとおりです。

- 「インベントリ・ディレクトリの指定」画面(UNIX専用)

- インベントリの場所の確認画面(UNIXのみ)

- 「ようこそ」画面

- 「ソフトウェア更新のインストール」画面

- 「インストール・タイプの選択」画面

- 「前提条件のチェック」画面

- 「インストール場所の指定画面

- セキュリティ更新の指定画面

- 「インストール・サマリー」画面

- 「インストールの進行状況」画面

- 「インストール 完了」画面

B.1.1 「インベントリ・ディレクトリの指定」画面(UNIX専用)

install_inventory.gifの画像の説明

この画面はUNIXシステムのみに表示されます。このホストに初めて Oracle製品をインストールする場合は、インベントリ・ディレクトリの場所を指定する必要があります。このインベントリ・ディレクトリは、コンピュータ上にインストールされたすべてのOracle製品をインストーラが追跡するために使用します。

デフォルトのインベントリの場所はUSER_HOME/oraInventoryです。

オペレーティング・システム・グループ名フィールドで、インベントリ・ディレクトリへのアクセス権を付与するメンバーのグループを選択すると、そのグループのすべてのメンバーがこのコンピュータに製品をインストールできるようになります。

「OK」をクリックして続行します。

B.1.2 インベントリの場所の確認画面(UNIX専用)

図install_inventory_confirm.gifの説明

この画面はUNIXシステムの場合のみ表示されます。rootとしてinventory_directory/createCentralInventory.sh スクリプトを実行することを要求されます。

このコンピュータへのrootアクセス権はないが、インストールを続行する場合は、ローカル・インベントリでインストールを続行を選択します。

「OK」をクリックして続行します。

B.1.3 「ようこそ」画面

図io_welcome.gifの説明

「ようこそ」画面は、インストーラを起動するたびに表示されます。

「次へ」をクリックして続行します。

B.1.4 「ソフトウェア更新のインストール」画面

図io_install_sw_updates.gifの説明

My Oracle Supportでソフトウェア更新を検索してダウンロードする場合は、次のようにします。

1. 「My Oracle Supportで更新を検索」を選択します。

2. ユーザー名およびパスワードを入力します。

3. 「接続のテスト」をクリックします。

ローカル・ディレクトリで更新を検索する場合は、次のようにします。

1. 「ローカル・ディレクトリで更新を検索」を選択します。

2. 「更新の検索」をクリックします。

ソフトウェア更新をスキップする場合は、「ソフトウェア更新のスキップ」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

B.1.5 「インストール・タイプの選択」画面

図io_sel_install_type.gifの説明

選択可能なインストール・タイプは、次のとおりです。

- インストールと構成
このオプションでは、製品バイナリがOracleホーム・ディレクトリにインストールされ、作業インスタンスがOracleインスタンス・ディレクトリに作成および構成されます。

Oracle Web TierをインストールしてFusion Middleware (EM) Controlに関連付ける場合は、Enterprise Managerを使用して製品の構成および管理ができるようになります。

注意:
Oracleホーム・ディレクトリとOracleインスタンス・ディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のインストールの概要に関する項を参照してください。

- ソフトウェアのインストール - 構成なし
このオプションでは、Oracleホーム・ディレクトリへのソフトウェア・バイナリのインストールのみが行われます。次に、Web_Tier_ORACLE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはWeb_Tier_ORACLE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)から構成ツールを手動で実行して、製品を使用する前に構成する必要があります。このオプションを使用すると、共通ディスクを共有するソフトウェアの複数のインスタンスを素早く作成できます。

「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

B.1.6 「前提条件のチェック」画面

図io_prerequisite_chks.gifの説明

この画面には、ソフトウェアをインストールするためにシステム要件が満たされているかどうかが表示されます。

問題が発生すると、画面下部に短いエラー・メッセージが表示されます。エラーを修正し、「再試行」をクリックして再試行します。

エラー・メッセージや警告メッセージを無視してインストールを続ける場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントについて前提条件チェックを中止するには、「中止」をクリックします。

「次へ」をクリックして続行します。

B.1.7 「インストール場所の指定」画面

図io_spec_inst_location.gifの説明

次のインストール場所を指定します。

- Oracleミドルウェア・ホーム
WebLogic Serverがインストールされたディレクトリへの絶対パス。

- Oracleホーム・ディレクトリ
Oracleホームのディレクトリ名。

- 既存のディレクトリをOracleホームとして使用するように指定できます。この場合、空のディレクトリを指定する必要があります。

- 新規のディレクトリ名を指定できます。このディレクトリは、Middlewareホーム内に作成されます。

Oracleホーム・ディレクトリは、製品がインストールされる場所です。すべてのソフトウェア・バイナリがこのディレクトリに常駐し、ランタイム・プロセスはこのディレクトリに書き込めません。

注意:
このドキュメントでは今後、このインストール先ディレクトリをWeb_Tier_ORACLE_HOMEと呼びます。

Windowsオペレーティング・システムでインストールを実行している場合、ディレクトリ・パスが有効で、二重のバックスラッシュ(\\)が含まれていないことを確認してください。

MiddlewareホームおよびOracleホームのディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Fusion Middlewareの概念とディレクトリ構造の理解に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

B.1.8 セキュリティ・アップデートの指定画面

図io_spec_security_up.gifの説明

最新の製品情報やセキュリティ・アップデートを受け取る場合は、電子メール・アドレスを入力します。My Oracleアカウントを持っていて、これを経由してアップデートを受け取るようにする場合は、「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取る」を選択し、アカウントのパスワードを入力します。

セキュリティ・アップデートを登録しない場合は、この画面のすべてのフィールドを空白のままにしてください。次の画面で選択内容を確認するよう求められます。

「はい」をクリックして、セキュリティ・アップデートを登録しないことを確認します。

B.1.9 「インストール・サマリー」画面

図io_install_summary.gifの説明

この画面の情報を確認してください。「インストール」をクリックすると、このページにサマリー表示されている操作が実行されます。

インストールを開始する前に構成を変更する場合は、ナビゲーション・ペインを使用して編集する項目を選択します。

この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイルと呼ばれます)に保存するには「保存」をクリックします。作成するファイルの名前の場所(silent_install.rspなど)を入力するように求められます。このファイルは、後でコマンドラインから同じインストールの実行を選択する場合に使用できます。CD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に、サンプル・レスポンス・ファイルが用意されています。詳細は、付録D「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

「インストール」をクリックします。

B.1.10 「インストールの進行状況」画面

図io_install_progress.gifの説明

この画面は、インストールの進行状況を示します。

UNIXシステムにインストールする場合は、インストールが完了する前に、Web_Tier_ORACLE_HOME/oracleRoot.shスクリプトをrootユーザーの権限で実行するように求められる場合があります。

install_oracleroot_script.gifの図の説明

このスクリプトは、インストールされるファイルとディレクトリに正しい権限を設定します。

インストールを完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。これを実行すると、部分的にインストールされた状態になります。つまり、「取消」をクリックする前にシステムにインストールされたソフトウェアの一部はシステムに残るため、手動で削除する必要があります。

B.1.11 「インストール 完了」画面

図io_install_complete.gifの説明

この画面は、完了したインストールのサマリーを示します。

注意:
このサマリー情報は、「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」を選択した場合、「インストール 完了」画面には表示されません。

このサマリー情報を後で参照できるように、「保存」をクリックしてファイルに保存することもできます。サマリー・ファイルの名前と場所を指定するように求められます。

「終了」をクリックして画面を終了します。

B.2 構成フローの画面

この項では、インストールの完了後に構成ウィザードを手動で実行したときの、構成フローの画面について説明します。

この項で説明する画面は、次のとおりです。

- 「ようこそ」画面

- 「コンポーネントの構成」画面

- 「WebLogicドメインの指定」画面

- 「コンポーネントの詳細の指定」画面

- Web Cache管理者パスワード画面

- 「ポートの構成」画面

- セキュリティ更新の指定画面

- 「インストール・サマリー」画面

- 「構成の進行状況」画面

- 「インストール 完了」画面

B.2.1 「ようこそ」画面

図co_welcome.gifの説明

「ようこそ」画面は構成ウィザードを起動するたびに表示されます。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2.2 「コンポーネントの構成」画面

図co_config_components.gifの説明

この画面では、インストールおよび構成が可能な製品とコンポーネントが表示されます。構成するコンポーネントを選択します。Oracle Process Manager Notification(OPMN)はデフォルトで構成されます。

Web Tierを既存のFusion Middleware (EM) Controlに関連付ける場合は、「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択します。これにより、Fusion Middleware (EM) Controlを使用してコンポーネントを管理できるようになります。

注意:
Web TierコンポーネントをWebLogicドメインに関連付ける場合は、管理サーバーが稼働していることを確認してください。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2.3 「WebLogicドメインの指定」画面

図co_spec_wl_domain.gifの説明

この画面は、「コンポーネントの構成」画面で「選択されたコンポーネントとWebLogicドメインの関連付け」を選択した場合のみ表示されます。

次のWebLogicドメインの接続情報を指定します。

- ドメイン・ホスト名
WebLogicドメインのホスト名を指定します。デフォルト名はlocalhost(Oracle Web Tierのインストール先と同一のシステム)です。

- ドメインのポート番号
WebLogicドメインのポート番号を指定します。デフォルトのポート番号は7001です。

- ユーザー名
ユーザー名を指定します。デフォルトのユーザー名はweblogicです。

- パスワード
管理サーバーのパスワードを指定します。

注意:
Oracle JRFおよびEnterprise Managerが含まれているWebLogicドメインの詳細を指定する必要があります。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2.4 「コンポーネントの詳細の指定」画面

図co_spec_comp_details.gifの説明

次のコンポーネントの詳細情報を指定します。

- インスタンス・ホームの場所
Oracleインスタンスが常駐するディレクトリへの絶対パス。これは、アプリケーション構成ファイルが置かれる場所で、ここからアプリケーション・プロセスが実行されます。ランタイム・コンポーネントはこの場所にのみ書き込みます。

- インスタンス名
Oracleインスタンスの一意の名前を指定します。Oracleインスタンス名には英数字とアンダースコア(_)のみ使用でき、英字(aからzまたはAからZ)で始まり、長さは4から30文字である必要があります。

- OHSコンポーネント名
Oracle HTTP Server(OHS)コンポーネントの名前を指定します。名前には英数字およびアンダースコア(_)記号のみ使用でき、長さは4から30文字である必要があります。

- Web Cacheコンポーネント名
Web Cacheコンポーネントの一意の名前を指定します。名前には英数字とアンダースコア(_)のみ使用でき、英字(aからzまたはAからZ)で始まり、長さは4から30文字である必要があります。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Fusion Middlewareの概念に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2.5 Web Cache管理者パスワード画面

図co_wc_admin_pswd.gifの説明

Web Cache管理者の新しいパスワードを指定します。有効なパスワード長は、5から30文字です。パスワードは英字で開始し、英数字、アンダースコア(_)、ドル記号($)、またはシャープ記号(#)のみを使用し、少なくとも1つの数字を含める必要があります。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2.6 「ポートの構成」画面

図co_config_ports.gifの説明

インストーラによって自動的にデフォルトのポートをコンポーネントに割り当てる場合は「自動でポートを構成」を選択します。デフォルトのポート番号のリストは、Oracle Fusion Middlewareの管理者ガイドを参照してください。

各コンポーネントが使用するポート番号を指定したポート構成ファイルを作成済の場合、「ファイルを使用してポートを指定」を選択します。「ファイル名」フィールドにファイルの絶対パスとファイル名を入力するか、または「参照」をクリックしてシステム内に既存するファイルを指定します。

staticports.iniというデフォルト・ファイルが、CD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されています。このファイルをテンプレートとして使用して、独自のカスタム・ポート・ファイルを作成できます。

注意:
staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用する場合、1024未満のポート番号はインストーラで検証されません。ただし、インストールは続行できます。
詳細は、Oracle Fusion Middleware管理者ガイドのポート番号に関する項を参照してください。

注意:
staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用する場合、[OPMN]、[OHS]および[Webcache]の各セクションはOracle Web Tierに必要なので削除できません。

有効なファイルの場所と名前を指定した後、ファイルの内容を表示または編集するには、ファイルの表示/編集をクリックします。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2.7 セキュリティ・アップデートの指定画面

図co_spec_security_up.gifの説明

最新の製品情報やセキュリティ・アップデートを受け取る場合は、電子メール・アドレスを入力します。My Oracleアカウントを持っていて、これを経由してアップデートを受け取るようにする場合は、「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取る」を選択し、アカウントのパスワードを入力します。

セキュリティ・アップデートを登録しない場合は、この画面のすべてのフィールドを空白のままにしてください。次の画面で選択内容を確認するよう求められます。

「はい」をクリックして、セキュリティ・アップデートを登録しないことを確認します。

B.2.8 「インストール・サマリー」画面

図co_install_summary.gifの説明

この画面の情報を確認してください。「インストール」をクリックすると、このページにサマリー表示されている操作が実行されます。

インストールを開始する前に構成を変更する場合は、ナビゲーション・ペインを使用して編集する項目を選択します。

この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイルと呼ばれます)に保存するには「保存」をクリックします。作成するファイルの名前の場所(silent_install.rspなど)を入力するように求められます。このファイルは、後でコマンドラインから同じインストールの実行を選択する場合に使用できます。CD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に、サンプル・レスポンス・ファイルが用意されています。詳細は、付録D「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

「構成」をクリックします。

B.2.9 「構成の進捗状況」画面

図co_config_progress.gifの説明

この画面は、コンポーネントの構成の進行状況を示します。

問題が発生すると、画面下部に短いエラー・メッセージが表示されます。エラーを修正して「再試行」をクリックし、再試行します。

エラーや警告を無視して構成を続ける場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントについて前提条件チェックを中止するには、「中止」をクリックします。

構成が完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2.10 「インストール 完了」画面

図co_install_complete.gifの説明

この画面は、完了したインストールのサマリーを示します。

サマリー情報の終わりに、「アクセス可能なURL」というセクションがあります。このセクションには、構成済のOracle HTTP ServerとOracle Web Cacheにアクセスするために必要なリンクがあります。必要なときにこれらのページにアクセスできるように、これらのURLは書き留めておきます。

このサマリー情報を後で参照できるように、「保存」をクリックしてファイルに保存することもできます。サマリー・ファイルの名前と場所を指定するように求められます。

「終了」をクリックして画面を終了します。

C Oracle Web Tierの削除画面

この付録では、Oracle Web Tierの削除時の全画面のスクリーンショットとその説明を示します。

- 「ようこそ」画面

- 「アンインストール・タイプの選択」画面

- 「Oracleホームのアンインストール」画面

- 「Weblogicドメインの詳細の指定」画面

- 「管理対象インスタンスの選択」画面

- 「インスタンスの場所の指定」画面

- 「アンインストール・サマリー」画面(管理対象外インスタンス)

- 「アンインストール・サマリー」画面(管理対象インスタンス)

- 「アンインストールの進行状況」画面

- 「アンインストール完了」画面

C.1 「ようこそ」画面

図de_welcome.gifの説明

「ようこそ」画面は、アンインストーラの起動時に最初に表示されます。

「次へ」をクリックして続行します。

C.2 「アンインストール・タイプの選択」画面

図de_select_deins_type.gifの説明

実行するアンインストール・タイプを選択します。

- Oracleホームの削除
指定したOracleホーム・ディレクトリ(アンインストーラを起動したディレクトリ)にあるすべてのバイナリを削除するには、このオプションを選択します。

- Weblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストール
WebLogicドメインに登録されている特定のOracleインスタンスとシステム・コンポーネントを削除するには、このオプションを選択します。

- 管理対象外ASInstanceのアンインストール
管理対象外のすべてのOracleインスタンスとシステム・コンポーネントを削除するには、このオプションを選択します。

「次へ」をクリックして続行します。

C.3 「Oracleホームの削除」画面

図de_deinstall_oracle_home.gifの説明

この画面は、「アンインストール・タイプの選択」画面で「Oracleホームのアンインストール」を選択した場合のみ表示されます。

この画面には、削除しようとしているOracleホーム・ディレクトリが表示されます。これはアンインストーラを起動したOracleホーム・ディレクトリです。

これが正しいディレクトリであることを確認したら、「アンインストール」をクリックして続行します。

次の警告画面が表示されます。

図de_warning1.gifの説明

ソフトウェア、およびアンインストーラを起動したOracleホーム・ディレクトリを削除する場合は、「はい」をクリックします。

ソフトウェアのみを削除してOracleホーム・ディレクトリは削除しない場合は、「いいえ」をクリックします。

前の画面に戻る場合は、「取消」をクリックします。

C.4 「Weblogicドメインの詳細の指定」画面

図de_spec_weblogic_dmn_detl.gifの説明

この画面は、「アンインストール・タイプの選択」画面でWeblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストールを選択した場合にのみ表示されます。

WebLogicドメインの接続情報を指定します。

- ドメイン・ホスト名
WebLogicドメインを実行しているシステムの名前。

- ドメインのポート番号
ドメインのリスニング・ポート番号。デフォルトのポート番号は7001です。

- ユーザー名
WebLogicドメインのユーザー名。

- パスワード
WebLogicドメイン・ユーザーのパスワード。

「次へ」をクリックして続行します。

C.5 「管理対象インスタンスの選択」画面

図de_select_managed_instance.gifの説明

この画面は、「アンインストール・タイプの選択」画面でWeblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストールを選択した場合にのみ表示されます。

削除する管理対象インスタンスを選択します。

注意:
削除対象として選択するインスタンスは、実行中であることが必要です。

「次へ」をクリックして続行します。

C.6 「インスタンスの場所の指定」画面

図de_spec_instance_location.gifの説明

この画面は、「アンインストール・タイプの選択」画面で「管理対象外ASInstanceのアンインストール」を選択した場合のみ表示されます。

Oracleインスタンス・ディレクトリへのフルパスを指定します。わからない場合は、「参照」をクリックして、システム内のこのディレクトリを見つけます。

「次へ」をクリックして続行します。

C.7 「アンインストール・サマリー」画面(管理対象外インスタンス)

図de_deins_sumy_unmang_ins.gifの説明

この画面は、「アンインストール・タイプの選択」画面で「管理対象外ASInstanceのアンインストール」を選択した場合のみ表示されます。

指定したインスタンスがアンインストール対象であることを確認します。

アンインストールを開始する場合は、「アンインストール」をクリックします。

C.8 「アンインストール・サマリー」画面(管理対象インスタンス)

図de_deins_sumry_mang_ins.gifの説明

この画面は、「アンインストール・タイプの選択」画面でWeblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストールを選択した場合にのみ表示されます。

指定したインスタンスがアンインストール対象であることを確認します。

アンインストールを開始する場合は、「アンインストール」をクリックします。

C.9 「アンインストールの進行状況」画面

図de_deinstallation_progress.gifの説明

この画面は、削除の進行状況を示します。

削除が完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。

C.10 「アンインストール完了」画面

図de_deinstallation_complete.gifの説明

この画面では、完了したアンインストールのサマリーが表示されます。

「終了」をクリックして画面を終了します。

D サイレント・インストールとアンインストール

この付録では、Oracle Web Tierをサイレント・モードでコマンドラインからインストールおよび削除する方法について説明します。この付録の構成は、次のとおりです。

- 第D.1項「サイレント・インストールとアンインストールについて」

- 第D.2項「サイレント・モードでのWebLogicドメインの作成」

- 第D.3項「Oracle Web Tierレスポンス・ファイル」

D.1 サイレント・インストールとアンインストールについて

サイレント・インストールとアンインストールの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のサイレント・インストールとアンインストールに関する項を参照してください。

D.2 サイレント・モードでのWebLogicドメインの作成

第1.2項「インストール方法」の説明に従ってOracle Web Tierをインストールします。Oracle Web Tierのインストーラでは、Oracle WebLogic Serverドメインを作成するメカニズムは提供されていません。

Fusion Middleware (EM) Controlデプロイメントがシステム上にない場合、この項で説明する手順に従って、Oracle Java Required FilesおよびEnterprise Managerが含まれるWebLogic Serverドメインを作成し有効化する必要があります。

- タスク1: 最新のOracle WebLogic Serverのサイレント・モードでのインストール

- タスク2: WLSTを使用したWebLogic Serverドメインの作成

- タスク3: JRFとEMによるWebLogic Serverドメインの有効化

- タスク4: WebLogic Serverドメインの管理サーバーの起動

- タスク5: ドメインの稼働の検証

ドメインの作成後、レスポンス・ファイルを使用してサイレント・モードでWeb Tierインストーラを実行すると、コンポーネントとそのドメインを関連付けることができます。

D.2.1 タスク1: 最新のOracle WebLogic Serverのサイレント・モードでのインストール

最新のソフトウェアを入手するには、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』の製品の配布に関する項を参照してください。

Oracle WebLogic Serverをサイレント・モードでインストールするには『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』のグラフィカル・モードでのインストール・プログラムの実行に関する項を参照してください。

D.2.2 タスク2: WLSTを使用したWebLogic Serverドメインの作成

WebLogic Serverドメインを作成する次のWLSTコマンドが含まれているWLSTスクリプトを作成します。

#!/usr/bin/python
import os, sys
readTemplate('WebLogic_Server_Home/common/templates/domains/wls.jar')
cd('/Security/base_domain/User/admin_name')
cmo.setPassword('examplepassword')
cd('/Server/AdminServer')
cmo.setName('admin_server_name')
cmo.setListenPort(admin_server_port)
cmo.setListenAddress('admin_server_address')
writeDomain('DOMAIN_HOME')
closeTemplate()
exit()

たとえば、次の内容が含まれているcreate_domain_7001.pyというファイルを作成します。

#!/usr/bin/python
import os, sys
readTemplate('/oracle/Middleware/wlserver_10.3/common/templates/domains/wls.jar')
cd('/Security/base_domain/User/weblogic')
cmo.setPassword('ExamplePassword1')
cd('/Server/AdminServer')
cmo.setName('AdminServer')
cmo.setListenPort(7001)
cmo.setListenAddress('examplehost.exampledomain.com')
writeDomain('/oracle/Domains/ExampleSilentWTDomain')
closeTemplate()
exit()

スクリプトを実行する手順は次のとおりです。

1. 環境を設定します。

cd WebLogic_Server_Home/common/bin
./commEnv.sh

2. WLSTを使用してスクリプトを実行します。たとえば、次のとおりです。

wlst path_to_script/create_domain_7001.py

D.2.3 タスク3: JRFとEMによるWebLogic Serverドメインの有効化

JRFとEMを使用してWebLogic Serverドメインを有効化する次のWLSTコマンドが含まれている2番目のスクリプトを作成します。

#!/usr/bin/python
import os, sys
readDomain('DOMAIN_HOME')
addTemplate('MW_HOME/oracle_common/common/templates/applications/jrf_template_11.1.1.jar')
addTemplate('MW_HOME/oracle_common/common/templates/applications/oracle.em_11_1_1_0_0_template.jar')
updateDomain()
closeDomain()
exit()

たとえば、次の内容が含まれているenable_domain_7001.pyというファイルを作成します。

#!/usr/bin/python
import os, sys
readDomain('/oracle/Domains/ExampleSilentWTDomain')
addTemplate('/oracle/Middleware/oracle_common/common/templates/applications/jrf_template_11.1.1.jar')
addTemplate('/oracle/Middleware/oracle_common/common/templates/applications/oracle.em_11_1_1_0_0_template.jar')
updateDomain()
closeDomain()
exit()

スクリプトは作成後、WLSTを使用して実行します。たとえば、次のとおりです。

wlst path_to_script/enable_domain_7001.py

D.2.4 タスク4: WebLogic Serverドメインの管理サーバーの起動

ドメインの作成後、管理サーバーを起動します。DOMAIN_HOMEに移動してstartWebLogic.shスクリプトを実行します。たとえば次のとおりです。

cd /oracle/Domains/ExampleSilentWTDomain
./startWebLogic.sh

D.2.5 タスク5: ドメインの稼働の検証

次のURLを使用してFusion Middleware Controlにログインします。

http://administration_server_host:administration_server_port/em

次のURLを使用して管理サーバー・コンソールにログインします。

http://administration_server_host:administration_server_port/console

D.3 Oracle Web Tierレスポンス・ファイル

サイレント・インストールを実行する前に、インストール固有の情報をレスポンス・ファイルに指定する必要があります。正しく構成されていないレスポンス・ファイルを使用してインストールしようとすると、インストーラでエラーが発生します。レスポンス・ファイルはテキスト・ファイルなので、テキスト・エディタで作成または編集できます。

レスポンス・ファイルを作成するには、まずインストールGUIを実行してから、「インストール・サマリー」画面で「保存」をクリックすることをお薦めします。このレスポンス・ファイルの作成先の名前と場所を入力するよう求められます。作成した後は、このファイルを使用して、他のシステムに同一のインストールを複製することも、必要に応じて変更することもできます。

この項の内容は次のとおりです。

- インストール・レスポンス・ファイル

- パッチ・セット・インストーラ・レスポンス・ファイル

- アンインストール・レスポンス・ファイル

D.3.1 インストール・レスポンス・ファイル

表D-1は、アーカイブ・ファイルをダウンロードして解凍したDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されているインストール・レスポンス・ファイルのリストです。これらのレスポンス・ファイルは、Oracle Web Tierの新規インストールを実行する場合に使用するために設計されています。

表D-1 Oracle Web Tierのインストールと構成用のレスポンス・ファイル・テンプレート

テンプレート

説明

WebTierConfigureOnly.rsp

このテンプレート・レスポンス・ファイルは、Oracle Web Tierソフトウェアをすでにインストールしたが構成ツールを実行していない場合に使用します。

このスクリプトは、GUIの「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを使用してソフトウェアをインストールした後に、config.shスクリプト(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはconfig.batスクリプト(Windowsオペレーティング・システムの場合)を実行する場合と同じ処理を行います。

このファイルの内容を確認するには、第D.3.1.1項「WebTierConfigureOnly.rspファイルの内容」を参照してください。

WebTierInstallAndConfigure.rsp

このテンプレート・レスポンス・ファイルは、Oracle Web Tier製品のインストールと構成を1回の手順で行う場合に使用します。

このスクリプトは、GUIの「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択する場合と同じ処理を実行します。

このファイルの内容を確認するには、第D.3.1.2項「WebTierInstallAndConfigure.rspファイルの内容」を参照してください。

WebTierSoftwareOnly.rsp

このテンプレート・レスポンス・ファイルは、システムにソフトウェアのインストールのみを行う場合に使用します。後で構成ツールを(コマンドラインまたはGUIから)実行するまで、これらの製品の管理は行えません。

このスクリプトは、GUIの「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択する場合と同じ処理を実行します。

このファイルの内容を確認するには、第D.3.1.3項「WebTierSoftwareOnly.rspファイルの内容」を参照してください。

D.3.1.1 WebTierConfigureOnly.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/WebTierConfigureOnly.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#The name of the Oracle Instance. Instance name must begin with an alphabetic character, may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters and are 4 to 30 characters long.
INSTANCE_HOME=/oracle/product/11.1.1/as_1/instances/instance1

#Provide the Oracle Instance location. The Oracle Instance directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character. The total length has to be less than or equal to 128 characters. The location has to be an empty or non existing directory.
INSTANCE_NAME=instance1

#If set to true, installer will auto assign ports
AUTOMATIC_PORT_DETECT=true

#This is required if "AUTOMATIC_PORT_DETECT" variable is set to false, absolute path of a staticports file location need to be provided with values for ports.\nThe template for staticports.ini can be found from Disk1/staget/Response directory of the shiphome.
STATICPORT INI FILE LOCATION=

[SYSTEM]

#Set true to create a new instance and configure Oracle Process Management Notification, else skip the configuration
CONFIGURE_OPMN=true

#Set true to configure Oracle HTTP Server, else skip Oracle HTTP Server configuration
CONFIGURE_OHS=true

#Set true to configure Oracle Web Cache, else skip Oracle Web Cache configuration
CONFIGURE_WEBCACHE=true

#The Oracle HTTP Server (OHS) component name (required only if CONFIGURE_OHS is set to true). OHS component name must begin with an alphabetic character, may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters and are 4 to 30 characters long.
OHS_COMPONENT_NAME=ohs1

#The Web Cache component name (required only if CONFIGURE_WEBCACHE is set to true). Web Cache component name must begin with an alphabetic character, may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters and are 4 to 30 characters long.
WEBCACHE_COMPONENT_NAME=webcache1

#Valid passwords are 5 to 30 characters long, must begin with an alphabetic character, use only alphanumeric, underscore (_), dollar ($) or pound (#) characters and include at least one number.
WEBCACHE_ADMINISTRATOR_PASSWORD=<SECURE VALUE>

#The confirmation password for Web Cache administrator.
WEBCACHE_ADMINISTRATOR_PASSWORD_CONFIRM=<SECURE VALUE>

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

#If set to true, the instance and components will be registered with an existing weblogic server
ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN=true

#Provide the exiting Middleware Home location. This is required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true.
MIDDLEWARE_HOME=/Oracle/Middleware

#Provide an existing domain host name. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_HOST_NAME=machinename.machinedomain

#Provide the existing domain port number. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_PORT_NO=7001

#Provide the domain user name. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_USER_NAME=weblogic

#The domain user password. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_USER_PASSWORD=<SECURE VALUE>

D.3.1.2 WebTierInstallAndConfigure.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/WebTierInstallAndConfigure.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Set this to true if installation and configuration need to be done, all other required variables need to be provided. Variable "INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE" must be set to false if this is set to true as the variables are mutually exclusive
INSTALL AND CONFIGURE TYPE=true

#Set this to true if only Software only installation need to be done. If this is set to true then variable "INSTALL AND CONFIGURE TYPE" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE=false

#Provide the Oracle Home location. The Oracle Home directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character. The total length has to be less than or equal to 128 characters. The location has to be an empty directory or a valid Web Tier Oracle Home.
ORACLE_HOME=/oracle/product/11.1.1/as_1

#The name of the Oracle Instance. Instance name must begin with an alphabetic character, may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters and are 4 to 30 characters long.
INSTANCE_HOME=/oracle/product/11.1.1/as_1/instances/instance1

#Provide the Oracle Instance location. The Oracle Instance directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character. The total length has to be less than or equal to 128 characters. The location has to be an empty or non existing directory.
INSTANCE_NAME=instance1

#If set to true, installer will auto assign ports
AUTOMATIC_PORT_DETECT=true

#This is required if "AUTOMATIC_PORT_DETECT" variable is set to false, absolute path of a staticports file location need to be provided with values for ports.\nThe template for staticports.ini can be found from Disk1/staget/Response directory of the shiphome.
STATICPORT INI FILE LOCATION=

[SYSTEM]

#Set true to create a new instance and configure Oracle Process Management Notification, else skip the configuration
CONFIGURE_OPMN=true

#Set true to configure Oracle HTTP Server, else skip Oracle HTTP Server configuration
CONFIGURE_OHS=true

#Set true to configure Oracle Web Cache, else skip Oracle Web Cache configuration
CONFIGURE_WEBCACHE=true

#The Oracle HTTP Server (OHS) component name (required only if CONFIGURE_OHS is set to true). OHS component name must begin with an alphabetic character, may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters and are 4 to 30 characters long.
OHS_COMPONENT_NAME=ohs1

#The Web Cache component name (required only if CONFIGURE_WEBCACHE is set to true). Web Cache component name must begin with an alphabetic character, may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters and are 4 to 30 characters long.
WEBCACHE_COMPONENT_NAME=webcache1

#Valid passwords are 5 to 30 characters long, must begin with an alphabetic character, use only alphanumeric, underscore (_), dollar ($) or pound (#) characters and include at least one number.
WEBCACHE_ADMINISTRATOR_PASSWORD=<SECURE VALUE>

#The confirmation password for Web Cache administrator.
WEBCACHE_ADMINISTRATOR_PASSWORD_CONFIRM=<SECURE VALUE>

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

#If set to true, the instance and components will be registered with an existing weblogic server
ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN=true

#Provide the exiting Middleware Home location. This is required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true.
MIDDLEWARE_HOME=/Oracle/Middleware

#Provide an existing domain host name. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_HOST_NAME=machinename.machinedomain

#Provide the existing domain port number. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_PORT_NO=7001

#Provide the domain user name. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_USER_NAME=weblogic

#The domain user password. Required only if ASSOCIATE_WEBTIER_WITH_DOMAIN is set to true
DOMAIN_USER_PASSWORD=<SECURE VALUE>

D.3.1.3 WebTierSoftwareOnly.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/WebTierSoftwareOnly.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Set this to true if installation and configuration need to be done, all other required variables need to be provided. Variable "INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE" must be set to false if this is set to true as the variables are mutually exclusive
INSTALL AND CONFIGURE TYPE=false

#Set this to true if only Software only installation need to be done. If this is set to true then variable "INSTALL AND CONFIGURE TYPE" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE=true

#Provide the Oracle Home location. The Oracle Home directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character. The total length has to be less than or equal to 128 characters. The location has to be an empty directory or a valid Web Tier Oracle Home.
ORACLE_HOME=/oracle/product/11.1.1/as_1

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

D.3.2 パッチ・セット・インストーラ・レスポンス・ファイル

この項では、webtier_patch_install.rspレスポンス・ファイルについて説明します。このファイルは、パッチ・セット・インストーラのアーカイブ・ファイルをダウンロードして解凍したDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されています。このレスポンス・ファイルは、既存のOracle Web Tier Oracleホームの更新に使用するために設計されています。

UNIXシステムの場合のDisk1/stage/Response/webtier_patch_install.rspレスポンス・ファイルの内容は、次のとおりです。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Provide the Oracle Home location. The location has to be the immediate child under the specified Middleware Home location. The Oracle Home directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character. The total length has to be less than or equal to 128 characters. The location has to be an empty directory or a valid WebTier Oracle Home.
ORACLE_HOME=/scratch/Middleware/Oracle_WT1

#Provide existing Middleware Home location.
MIDDLEWARE_HOME=/scratch/Middleware

#Provide the My Oracle Support Username. If you wish to ignore Oracle Configuration Manager configuration provide empty string for user name.
MYORACLESUPPORT_USERNAME=

#Provide the My Oracle Support Password
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=<SECURE VALUE>

#Set this to true if you wish to decline the security updates. Setting this to true and providing empty string for My OracleSupport username will ignore the Oracle Configuration Manager configuration
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true

#Set this to true if My Oracle Support Password is specified
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false

#
CONFIG_WIZARD_RESPONSE_FILE_LOCATION=0

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

このファイル内で設定が必要なパラメータは、次のとおりです。

- ORACLE_HOME。Oracleホーム・ディレクトリのフルパスを指定します。

- MIDDLEWARE_HOME。Middlewareホーム・ディレクトリのフルパスを指定します。

- ソフトウェアおよびセキュリティを自動更新するように、Oracle Configuration Managerを構成するかどうかを決定します。
Oracle Configuration Managerを構成しない場合は、DECLINE_SECURITY_UPDATESをtrueに設定します。

Oracle Configuration Managerを構成する場合は、SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORTをtrueに設定します。この場合は、MYORACLESUPPORT_USERNAMEとMYORACLESUPPORT_PASSWORDのパラメータに、My Oracle Supportのユーザー名とパスワードをそれぞれ設定する必要があります。

Oracle Configuration Managerの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Configuration Managerのインストールに関する項を参照してください。

D.3.3 アンインストール・レスポンス・ファイル

表D-2は、サイレント・アンインストール用にインストールCD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されているレスポンス・ファイルのリストです。

表D-2 Oracle Web Tierのアンインストール用のレスポンス・ファイル・テンプレート

テンプレート

説明

deinstall_managed_instance.rsp

システム上に管理対象インスタンスを構成した場合に使用するテンプレート・レスポンス・ファイルです。これらの管理対象インスタンスは、Oracleホームを削除する前に削除する必要があります。

GUIによる別の方法では、アンインストーラを起動し、「アンインストール・タイプの選択」画面でWeblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストールオプションを選択します。

このファイルの内容を確認するには、第D.3.3.1項「deinstall_managed_instances.rspファイルの内容」を参照してください。

deinstall_unmanaged_instance.rsp

システム上に管理対象外インスタンスを構成した場合に使用するテンプレート・レスポンス・ファイルです。これらの管理対象外インスタンスは、Oracleホームを削除する前に削除する必要があります。

GUIによる別の方法では、アンインストーラを起動し、「アンインストール・タイプの選択」画面で「管理対象外ASInstanceのアンインストール」オプションを選択します。

このファイルの内容を確認するには、第D.3.3.2項「deinstall_unmanaged_instances.rspファイルの内容」を参照してください。

deinstall_oh.rsp

このOracleホームを使用する管理対象および管理対象外のすべてのインスタンスをすでに削除した場合に使用するテンプレート・レスポンス・ファイルです。これでOracleホームを削除する準備ができました。

GUIによる別の方法では、アンインストーラを起動し、「アンインストール・タイプの選択」画面で「Oracleホームのアンインストール」オプションを選択します。

このファイルの内容を確認するには、第D.3.3.3項「deinstall_oh.rspファイルの内容」を参照してください。

これらの既存のレスポンス・ファイル以外に独自のレスポンス・ファイルを作成するには、アンインストーラのGUIを実行した後、「アンインストール・サマリー」画面(管理対象インスタンス)の「保存」をクリックします。このレスポンス・ファイルの作成先の名前と場所を入力するよう求められます。作成した後は、このファイルを使用して、他のシステムに同一のアンインストールを複製することも、必要に応じて変更することもできます。

D.3.3.1 deinstall_managed_instances.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/deinstall_managed_instances.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Identifies if the Instance deinstallation is valid or not
DEINSTALL_IN_ASINSTANCE_MODE=true

#Specify true for Oracle Home deinstall
OH_HOME_DEINSTALL=false

#Specify true for Managed Instance deinstall
DOMAIN_MANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=true

#Specify true for Un-managed Instance deinstall
UNMANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

#Specify the Domain Host Name
DOMAIN_HOST_NAME=localhost.domain

#Specify the Domain Port Number
DOMAIN_PORT_NO=7001

#Specify the Domain User Name
DOMAIN_USER_NAME=weblogic

#Specify the Domain Password
DOMAIN_USER_PASSWORD=<SECURE PASSWORD>

#Specify the list of Instance to be deinstalled in the following format. InstanceName^LocationOfInstance$InstanceName^LocationOfInstance
MANAGED_INSTANCE_LIST=asinst_1^C:\wls1\asinst_1$

D.3.3.2 deinstall_unmanaged_instances.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/deinstall_unmanaged_instances.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Identifies if the Instance deinstallation is valid or not
DEINSTALL_IN_ASINSTANCE_MODE=true

#Specify true for Oracle Home deinstall
OH_HOME_DEINSTALL=false

#Specify true for Managed Instance deinstall
DOMAIN_MANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

#Specify true for Un-managed Instance deinstall
UNMANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=true

#Specify the path of the Un-managed Instance
ASINSTANCE_LOCATION_TEXTFIELD=c:\Oracle\Middleware\asinst_1

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

D.3.3.3 deinstall_oh.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/deinstall_oh.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Identifies if the Instance deinstallation is valid or not
DEINSTALL_IN_ASINSTANCE_MODE=true

#Specify true for Oracle Home deinstall
OH_HOME_DEINSTALL=true

#Specify true for Managed Instance deinstall
DOMAIN_MANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

#Specify true for Un-managed Instance deinstall
UNMANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

E トラブルシューティング

この付録では、Oracle Web Tierのインストール時に発生する可能性のある一般的な問題の解決策について説明します。内容は次のとおりです。

- 第E.1項「一般的なトラブルシューティングのヒント」

- 第E.2項「Oracle Fusion Middlewareのインストールに関するトラブルシューティング」

- 第E.3項「Java Required Files (JRF)の構成」

- 第E.4項「追加情報」

E.1 一般的なトラブルシューティングのヒント

インストール時にエラーが発生した場合、次の手順を実行してください。

- 『Oracle Fusion Middlewareリリース・ノート』で最新の更新を調べます。リリース・ノートの最新バージョンは、Oracle Technology Network (http://www.oracle.com/technology/documentation)から入手可能です。

- コンピュータが第2.1項「インストール前の作業の実行」で指定されている要件を満たしていることを確認します。

- いずれかのインストール画面で誤った情報を入力した場合、「戻る」をクリックしてその画面まで戻ります。

- ファイルのコピーまたはリンク中にエラーが発生した場合、次の手順を実行してください。

1. エラーを記録し、インストール・ログ・ファイルを確認します。

2. 第5章「Oracle Web Tierの削除」の手順に従い、障害の発生したインストールを削除します。

3. エラーの原因となった問題を訂正します。

4. インストールを再開します。

E.2 Oracle Fusion Middlewareのインストールに関するトラブルシューティング

この項では、Oracle Fusion Middlewareのインストール時に発生する可能性のある一般的な問題の解決策について説明します。内容は、次のとおりです。

- 第E.2.1項「インストール・ログ・ファイル」

- 第E.2.2項「構成のログ・ファイル」

E.2.1 インストール・ログ・ファイル

インストーラは、ログ・ファイルをOracle_Inventory_Location/logディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはOracle_Inventory_Location\logsディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に書き込みます。UNIXシステムでOracleインベントリ・ディレクトリの場所がわからない場合は、Web_Tier_ORACLE_HOME/oraInst.locファイルを参照すればわかります。Windowsシステムのインベントリ・ディレクトリのデフォルトの場所はC:\Program Files\Oracle\Inventory\logsです。

次のインストール・ログ・ファイルが、ログ・ディレクトリに書き込まれます。

- installdate-time-stamp.log
これがメイン・ログ・ファイルです。

- installdate-time-stamp.out
このログ・ファイルには、インストール中の出力およびエラー・ストリームが含まれます。

- installActionsdate-time-stamp.log
このファイルはインストーラGUIで内部情報を管理するために使用されます。

- installProfiledate-time-stamp.log
このログ・ファイルには、インストールの完了に要した時間、構成、メモリー、CPUの詳細など、全般的な統計が含まれています。

- oraInstalldate-time-stamp.log
このログ・ファイルには、コピー・セッションの出力ストリームが含まれます。

-printtimeパラメータを指定してインストーラを起動すると、timeTakendate-time-stamp.logおよびtimedate-time-stamp.logファイルが同じディレクトリに作成されます。

- timeTakendate-time-stamp.log
このファイルには、画面間の移動に要した時間の情報が含まれます(GUIインストールのみに適用)。

- timedate-time-stamp.log
このファイルには、コピー・セッションの時間情報が含まれます。

-printmemoryパラメータを指定してインストーラを起動すると、memorydate-time-stamp.logファイルが作成されます。このファイルには、コピー・セッションのメモリー使用情報が含まれます。

E.2.2 構成のログ・ファイル

構成セッションのログ・ファイルを作成するには、次のように-logオプションを指定して構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

% ./config.sh -log=log_filename

Windowsオペレーティング・システムの場合:

G:\ config.cmd -log=log_filename

log_filenameに絶対パスを指定すると、そこにログ・ファイルが作成されます。パスなしでファイル名のみを指定すると、Web_Tier_ORACLE_HOME/common/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはWeb_Tier_ORACLE_HOME\common\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)にログ・ファイルが作成されます。

E.3 Java Required Files (JRF)の構成

Java Required Files(JRF)ビットは、Oracle Web Tierの一部のコンポーネントで必要なため、Oracle Web Tierのインストールに含まれています。これらのビットを、WebLogicドメイン内のJRFの構成に使用しないでください。

WebLogicドメインでJRFを構成するには、Oracle SOA Suite、WebCenter、Application Developerなどの他のOracle Fusion Middleware製品にJRFを含める必要があります。Web層Oracleホーム・ディレクトリからJRFを構成することはできません。

E.4 追加情報

この付録で問題が解決しない場合は、次のソースを参照してください。

- 『Oracle Fusion Middlewareリリース・ノート』。Oracle Technology Network (http://www.oracle.com/technology/documentation)から入手可能です。

- My Oracle Support(以前のOracleMetaLink: https://support.oracle.com)

問題の解決策が見つからない場合は、サービス・リクエストをオープンします。

索引

A  B  C  D  E  G  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  W

数字

32ビットOracle Web Tier

64ビット・オペレーティング・システムでのインストール, 2.1.3

64ビットJDK, 2.1.2

A

アクセシビリティ・ソフトウェア, Java Access Bridge, A

Oracle HTTP Serverへのアクセス, 3.3.4, 4.3.4

Oracle Web Cacheへのアクセス, 3.3.4, 4.3.4

管理コンソール, 2.4.1, A.5, B.1.5

Oracle Web TierとWebLogicドメインの関連付け, A.10, B.2.3

自動ポート構成, A.13, B.2.6

B

ブラウザのURL, 3.3.4, 4.3.4

C

config.bat, 4.2

config.sh, 4.2

構成ログ・ファイル, E.2.2

構成ツール, 1.3.3, 2.4.2, A.5, B.1.5

起動方法, 4.2

コンポーネントの構成, A.9, B.2.2 WebLogicドメインのJRFの構成, E.3 Oracle HTTP ServerとOracle WebLogic Serverの間のルーティングの構成, 3.2.1 createCentralInventory.shスクリプト, A.2, B.1.2 レスポンス・ファイルの作成, D.3

D

deinstall_managed_instances.rsp, D.3.3.1

deinstall_oh.rsp, D.3.3.3

deinstall_unmanaged_instances.rsp, D.3.3.2

アンインストール・オプション, 5.1

アンインストール・タイプ

選択, C.2

Oracle Web Tierの削除

アンインストール・オプション, 5.1

Oracle Web Tierの削除, 5

アンインストーラの起動, 5.2.1

ディレクトリ構造、インストール, 1.4 ドメイン・サーバーのログ・ファイル, 3.3.2, 4.3.2

E

Enterprise Manager, 2.4.1, A.5, B.1.5

G

gcc41ファイル, 2.1.3.2

I

ディレクトリの構造, 1.4

インストール・ログ・ファイル, 2.3.2.3, 3.3.1, 4.3.1, E.2.1

インストールのロードマップ, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

インストール・サマリー, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

インストール・タイプ, 2.4

インストーラ

構成ツールとの同時実行, 4.2

64ビット・オペレーティング・システムでの32ビットOracle Web Tierのインストール, 2.1.3 インベントリの画面, 2.3.3

J

Java Required Files (JRF)

構成, E.3

L

ポートのリスト, 3.3.4, 4.3.4

ログ・ファイル, E.2.1, E.2.2

ドメイン・サーバーの場合, 3.3.2, 4.3.2

インストール, 2.3.2.3

M

Middlewareホーム・ディレクトリ, 1.4

指定, 3.1, 4.1

mod_wl_ohs, 3.2.1 My Oracle Support, E.4

O

opmnctl statusコマンド, 3.3.3, 4.3.3

opmnctl status -lコマンド, 3.3.4, 4.3.4

Oracle共通ホーム, 3.1, 4.1

Oracle共通ホーム・ディレクトリ

削除, 5.2.4

Oracleホーム・ディレクトリ, 2.4.1, A.5, B.1.5

削除, 5.2.3

場所の指定, A.7, B.1.7

Oracle HTTP Server

アクセス, 3.3.4, 4.3.4

概要, 1.1

コンポーネント名の指定, A.11, B.2.4

Oracleインスタンス・ディレクトリ, 2.4.1, A.5, B.1.5 Oracleインスタンス・ホーム

Oracle Web Tier

インスタンス・ホームの場所の指定, A.11, B.2.4

Oracleインスタンス名, A.11, B.2.4 Oracleインスタンス

削除, 5.2.2

Oracleイベントリ, 2.3.3 Oracleインベントリの場所, A.1 Oracle Middlewareホーム・ディレクトリ

場所の指定, A.7, B.1.7

Oracle Process Manager and Notification Server

概要, 1.1

ステータス, 3.3.3, 4.3.3

Oracle Web Cache

アクセス, 3.3.4, 4.3.4

Oracle BAMで使用するための構成, 3.2.2

概要, 1.1

管理者パスワードの指定, A.12, B.2.5

コンポーネント名の指定, A.11, B.2.4

Oracle Web Tier

WebLogicドメインとの関連付け, A.10, B.2.3

WebLogicドメインとの関連付け, 1.3.3

構成ログ・ファイル, E.2.2

アンインストール, 5

ディレクトリ構造, 1.4

インストール・ログ・ファイル, E.2.1

インストール・タイプ, 2.4

メイン・コンポーネント, 1

インストールの概要, 1

インストール後の作業, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.2

再インストール, 5.3

サイレント・インストールとアンインストール, D

インスタンス名の指定, A.11, B.2.4

トラブルシューティング, E

64ビットJDKの使用, 2.1.2

インストールの検証, 3.3, 4.3

oraInventoryディレクトリ, A.1

P

ポート構成, A.13, B.2.6

ポート

使用中のポートのリストの取得, 3.3.4, 4.3.4

インストール後の作業, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 3.2

R

Oracle Web Tierの再インストール, 5.3

Oracle Web Tierの削除, 5

Oracleインスタンスの削除, 5.2.2

レスポンス・ファイル

作成, A.14, B.1.9, B.2.8, D.3

レスポンス・ファイル

deinstall_managed_instances.rsp, D.3.3.1

deinstall_oh.rsp, D.3.3.3

deinstall_unmanaged_instances.rsp, D.3.3.2

WebTierConfigureOnly.rsp, D.3.1.1

WebTierInstallAndConfigure.rsp, D.3.1.2

WebTierSoftwareOnly.rsp, D.3.1.3

ロードマップ、インストール, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 rootアクセス, はじめに ルーティング

Oracle HTTP ServerとOracle WebLogic Serverの間の構成, 3.2.1

S

インストールおよび構成するコンポーネントの選択, A.9, B.2.2

アンインストール・タイプの選択, C.2

サイレント・アンインストール

アンインストール・レスポンス・ファイル, D.3.3

サイレント・インストール, D

インストール・レスポンス・ファイル, D.3

アンインストーラの起動, 5.2.1 staticports.iniファイル, A.13, B.2.6 サマリー、インストール, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

T

トラブルシューティング, E

タイプ、インストール, 2.4

U

64ビットJDKの使用, 2.1.2

Oracle BAMでのOracle Web Cacheの使用, 3.2.2

/usr/bin/gccファイル, 2.1.3.2

V

OPMNステータスの検証, 3.3.3, 4.3.3

インストールの検証, 3.3, 4.3

W

WebTierConfigureOnly.rsp, D.3.1.1

WebTierInstallAndConfigure.rsp, D.3.1.2

WebTierSoftwareOnly.rsp, D.3.1.3

Copyright © 1999, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.