StorageTek Enterprise Library Software

ELS のインストール

リリース 7.2 MSP 用

E74468-01

2016 年 4 月

StorageTek Enterprise Library Software ELS のインストール, リリース 7.2 MSP 用

E74468-01

著作権 © 2009, 2016,  Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション (人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む) への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporation およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracle および Java はオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC の商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴ、AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

例のリスト

表のリスト

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 インストールの準備

- インストールパッケージ

- ELS インストールテープの内容

- ELS インストール ZIP ファイルの内容

- ソフトウェア要件

- オペレーティングシステム

- ELS ソフトウェア

- TCP/IP 通信

- ソートソフトウェア

- HSC サーバーシステム通信

- 独立系ソフトウェアベンダーの製品

- ソフトウェアの互換性

- SMC の互換性

- HSC/VTCS の互換性

- ハードウェア要件

- プロセッサ

- StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)

- トランスポートおよび関連メディア

- StorageTek 仮想ストレージマネージャーシステム (VSM)

- StorageTek 仮想ライブラリ拡張機能 (VLE)

- 仮想ストレージの要件

- SMC 仮想ストレージの要件

- HSC および VTCS 仮想ストレージの要件

- インストール準備作業の考慮事項

2 ELS ソフトウェアのインストール

- インストールに関するチェックリスト

- SMP JCL ライブラリのアンロード

- ELS インストールテープからの SMP JCL ライブラリのアンロード

- ELS インストール ZIP ファイルからの SMP JCL ライブラリのアンロード

- SMP PRJ 環境の準備

- SMP の考慮事項

- ELS グローバル SMP プロジェクト (PRJ) の定義および初期設定

- ターゲットおよび配布ライブラリデータセットの割り振りと、必須の DDDEF エントリ

- ターゲットおよび配布ライブラリデータセット

- SYSLIB 連結の更新

- ELS FMID の検証

- ELS 機能の RECEIVE

- ELS 機能の APPLY

- ELS 機能の ACCEPT

3 ELS 保守のインストール

- 保守インストールデータセット

- ELS 累積サービスの内容

- ELS 保守の SMP JCL サンプルのアンロード

- 累積保守のアンロード

- SMP RECEIVE 保守

- SMP APPLY 保守

- SMP ACCEPT 保守

- HELD ELS PTF の分離

- 適用可能な ELS HOLDSYSTEM SYSMODS の APPLY

4 ELS インストール後のタスクの実施

- ELS ロードライブラリの許可

- KAAAPFzz メンバーへの ELS ロードライブラリの追加

- ELS ロードライブラリの許可

- SMC インストール後のタスクの実施

- SMC の MSP サブシステムとしての定義

- テープ管理システムとの相互作用およびサブシステム名テーブル

- Unicenter CA-MIA との相互作用およびサブシステム名テーブル

- SMC、TMS、Unicenter CA-MIA 間の相互作用およびサブシステム名テーブル

- MSTR およびサブシステム名テーブルのもとでの SMC の実行

- SMC に関するサブシステム名テーブルの変更

- MSP プログラム属性テーブルへの SMC の追加

- SMC データスペースに関する考慮事項

- HSC インストール後のタスクの実施

- HSC の MSP サブシステムとしての定義

- HSC ユーザー出口ライブラリの許可

- IEAAPFzz メンバーへの HSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

- HSC ユーザー出口ロードライブラリの許可

- MSP LINKLIST ライブラリへの SLSBPREI モジュールのコピーまたは移動

- MSP プログラム属性テーブルへの HSC の追加

- HSC および VTCS の SMF パラメータの追加

- TMS インタフェース (SLUDR*) ルーチンの再アセンブル

A ELS サンプル、モジュール、およびマクロ

- ELS のサンプル、ソースコードモジュール、およびマクロ

- ELS のサンプル

- ELS のソースコードモジュール

- ELS のマクロ

用語集

索引

例のリスト

- 2-1 ELS インストールテープから SMP JCL ライブラリをアンロードする JCL

- 2-2 データセットを割り振る JCL

- 2-3 アップロードされたデータセットを PO に復元する JCL

- 2-4 インストール JCL をアンロードする JCL

- 3-1 HOLDSYSTEM SYSMODS に対して SMP APPLY を実行する JCL

表のリスト

- 1-1 ELS 7.2 インストールテープの内容

- 1-2 ELS 7.2 インストール ZIP ファイルの内容

- 2-1 PC ファイルと対応するメインフレームデータセット

- 2-2 ELS ターゲットライブラリデータセット

- 2-3 ELS 配布ライブラリデータセット

- 3-1 ELS 7.2 累積サービスの内容 (コードディレクトリ)

- A-1 ELS のサンプル

- A-2 ELS のソースコードモジュール

- A-3 ELS のマクロ

はじめに

このドキュメントでは、Oracle の StorageTek Enterprise Library Software (ELS) をインストールする方法について説明します。

このソフトウェアソリューションは次のソフトウェアで構成されます。

基本ソフトウェア:

- Oracle の StorageTek ストレージ管理コンポーネント (SMC)
(以前 StorageTek HTTP Server として知られていた製品を含みます)

- Oracle の StorageTek ホストソフトウェアコンポーネント (HSC)

- Oracle の StorageTek 仮想テープ制御ソフトウェア (VTCS)

- Oracle の StorageTek 並行障害回復テスト (CDRT)

このドキュメントで説明しているタスクを行うには、次の事項についての知識が必要です。

- MSP/EX オペレーティングシステム

- JES

- エンタープライズライブラリソフトウェア (ELS)

対象読者

このドキュメントは、ストレージ環境のインストールおよび構成を行うストレージ管理責任者、システムプログラマ、およびオペレータを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) を参照してください。

Oracle Support へのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) を参照してください。

関連ドキュメント

StorageTek ライブラリ、テープドライブ、および関連するソフトウェアやハードウェアに関するドキュメントにアクセスするには、次の URL にある Oracle Technical Network (OTN) にアクセスしてください。

http://docs.oracle.com

表記規則

このドキュメントでは次の表記規則を使用します。

テキストの表記規則

テキストの表記規則は次のとおりです。

表記規則

意味

太字

太字は、アクションに関連付けられたグラフィカルユーザーインタフェースの要素、またはテキストや用語集で定義される用語を示します。

斜体

斜体は、マニュアルタイトル、強調、または特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

モノスペース

モノスペースは、段落内のコマンド、URL、例のコード、画面に表示されるテキスト、またはユーザーが入力するテキストを示します。

制御文の構文規則

通常、制御文には、次の構文表記法が使用されます。

- 有効な制御文情報域は、列 1 - 列 72 のみです。列 73 - 80 は無視されます。

- パラメータの区切りには、1 つまたは複数の空白スペースまたはコンマを使用できます。

- パラメータと値の関連は、イコール (=) 記号で示すか、値を括弧で囲み、パラメータの直後に連結させて示します。

- 実際の制御文では、大文字/小文字は区別されません。

- 次行に続く文の場合は、プラス (+) 記号を前行の末尾に加えます。文が続かない場合、制御文は終了します。

- ジョブストリームのコメントを囲むには、/* および */ を使用します。HSC PARMLIB メンバーと定義データセットは次の形式でコメントを指定する必要があります。

- 任意の PARMLIB メンバーの最初の制御文としてのコメントは必要ありません。

- コメントは複数行に渡って追加できますが、入れ子にはできません。

- 制御文の最大長は 1024 文字です。

1 インストールの準備

この章では、ELS インストールパッケージおよびインストール準備要件について説明します。ここでは、次のトピックについて説明します。

- インストールパッケージ

- ソフトウェア要件

- ハードウェア要件

- 仮想ストレージの要件

- インストール準備作業の考慮事項

インストールパッケージ

ELS インストールパッケージには、次のものが含まれています。

- ELS インストールテープ、ZIP ファイルまたはメディア (CD-ROM) - ELS ソフトウェア機能 (FMID) およびインストールに使用するサンプルが収録されています。ソフトウェア機能は、次のソフトウェアを対象としています。
基本ソフトウェア:

- StorageTek ストレージ管理コンポーネント (SMC)
(以前 StorageTek HTTP Server として知られていた製品を含みます)

- StorageTek ホストソフトウェアコンポーネント (HSC)

- StorageTek 仮想テープ制御ソフトウェア (VTCS)

- StorageTek 並行障害回復テスト (CDRT)

- ELS Read Me First - リリース特有の重要な製品情報を含みます。

インストールの一環として、ELS 7.2 用および ELS 7.2 と共存している Oracle StorageTek ソフトウェアのすべてのリリース用の最新の累積保守 (PTF および HOLDDATA) を入手してインストールする必要があります。

注記:
ELS ソフトウェアおよびサービスのインストールに際しては MSP/EX Linkage Editor を使用してください。使用しない場合、リンク作業エラーの原因になります。

My Oracle Support (MOS) サイトから累積保守をダウンロードします。

http://www.myoraclesupport.com

HOLDDATA および PTF 更新についてこのサイトに頻繁にアクセスし、定期的に累積保守更新をインストールします。PTF は、毎月 MOS にリリースされます。

ELS 累積保守のインストールについては、第3章 ELS 保守のインストールを参照してください。

ELS インストールテープの内容

ELS は、ボリュームシリアル番号が STKTAP の標準ラベル 9840B テープ上で使用できます。次の表では、ELS インストールテープに含まれるファイルについて説明します。

表1-1 ELS 7.2 インストールテープの内容

ファイル番号

データセット名

説明

1

SMPMCS

SMP 制御文

2

SEA@720.F1

ELS 製品を含む圧縮ファイル (JCL を除く)

3

SEA@720.F2

ELS のサンプル

4

SEA@720.F3

ELS のマクロ

5

SEA@720.F4

ELS のソースモジュール

6

SEA@720.F5

ELS オブジェクトモジュール

ELS インストール ZIP ファイルの内容

ELS は、標準の CD-ROM または Oracle Software Delivery Cloud Web サイトからダウンロードした ZIP ファイルで使用できます。どちらのオプションも、単一の ZIP ファイル SEA@720.zip を提供します。このファイルを PC にコピーしてファイルを解凍し、ファイルの内容を抽出する必要があります。

次の表では、ELS インストール ZIP ファイルに含まれるファイルについて説明します。

表1-2 ELS 7.2 インストール ZIP ファイルの内容

ファイル番号

データセット名

説明

1

SMPMCS

SMP 制御文

2

SEA@720.F1

ELS 製品を含む圧縮ファイル (JCL サンプルを除く)

3

SEA@720.F2

ELS のサンプル

4

SEA@720.F3

ELS のマクロ

5

SEA@720.F4

ELS のソースモジュール

6

SEA@720.F5

ELS オブジェクトモジュール

ソフトウェア要件

ELS ソフトウェア要件は次のとおりです。

オペレーティングシステム

富士通でサポートされている、C08061 以上で MAF がインストール済みのすべての MSP/EX のバージョン (JES 環境)。

ELS ソフトウェア

HSC 7.2 および SMC 7.2 が必須です。VTCS 7.2 はオプションです。

TCP/IP 通信

TCP/IP 通信のためには富士通 TISP V20 以上が必要です。

- 富士通 TISP V20 以上

- 富士通 VTAM-G TISP V10 以上

ソートソフトウェア

富士通 SORT V12 以上

HSC サーバーシステム通信

マルチレベルのホスト間通信には LMU マイクロコードリリース 1.5.x 以上が必要です。

独立系ソフトウェアベンダーの製品

次のいずれかです。

- ASG-Zara

- CA-1

- CA-DYNAM/TLMS

- CA-1®/Copycat Computer Associates International

- CA-Dynam®/TLMS/Copycat Computer Associates International

- CONTROL-M/TAPE

- FATSCopy Innovation Data Processing

- FDR MIM Syncsort

- Sysplex

- Tape/Copy OpenTech Systems, Inc.

- TelTape Cartagena Software Limited

ソフトウェアの互換性

VSM の CDS レベルを H に変更する前に、すべてのホストで ELS バージョン 7.1 が実行されている必要があります。この要件は、バージョン 6.1、6.2、7.0、7.1、および 7.2 で互換性のある SMC クライアント LPAR には適用されません。

次の製品互換性ガイドラインを考慮してください。

SMC の互換性

SMC 7.2 は、次と互換性があります。

- 同じホスト上の HSC/VTCS 7.2

- 異なるホスト上の HSC/VTCS 6.1、7.0、7.1、7.2、または 7.2

HSC/VTCS の互換性

HSC/VTCS 7.2 は、次と互換性があります。

- 同じホスト上の SMC 7.2

- 異なるホスト上の SMC 6.1、7.0、7.1、または 7.2

- ExPR 6.1

VTCS 7.2 には、最小で CDS レベル F が必要です。

32GB VTV のサポートには CDS レベル I が必要です。

ハードウェア要件

注記:

- ACS にはライブラリトランスポートおよびメディアの混合を含めることができます。

- SL8500 および SL3000 ライブラリの HSC サポートの詳細は、ELS のドキュメント『HSC および VTCS の管理』を参照してください。

- SL8500 および SL3000 の構成情報については、ELS のドキュメント『HSC および VTCS の構成』を参照してください。

ELS ハードウェア要件は次のとおりです。

プロセッサ

MSP を実行する富士通または互換プロセッサ (富士通でサポートされるすべてのバージョンの MSP/EX)

StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)

- StorageTek SL3000 モジュラーライブラリシステム

- StorageTek SL8500 モジュラーライブラリシステム

- StorageTek PowderHorn™ 9310

- StorageTek TimberWolf 9740

- StorageTek WolfCreek 9360

- StorageTek 標準 4410

トランスポートおよび関連メディア

- StorageTek T10000A/B/C/D

- StorageTek T9940A/B

- StorageTek T9840A/B/C/D

- StorageTek TimberLine™ 9490EE

- StorageTek TimberLine™ 9490

- StorageTek 4490

- StorageTek 4480

- StorageTek SD3

- HP LTO 第 2-6 世代

- IBM LTO 第 2-6 世代

StorageTek 仮想ストレージマネージャーシステム (VSM)

- すべての VSM リリースレベル

- 32GB VTV のサポートには、VSM6 最小マイクロコードレベル 6.2

注記:
T9840A および T9840B トランスポートは、32GB VTV 移行をサポートしていません。

StorageTek 仮想ライブラリ拡張機能 (VLE)

- 最小マイクロコードレベル 1.4.2 パッチ A3

- 32GB VTV のサポートには、VLE 最小マイクロコードレベル 1.5.1

仮想ストレージの要件

注記:

- HSC の稼働中に、境界より上の ECSA の容量は動的に増減します。実際の容量はアクティビティーおよびライブラリの大きさにより異なりますが、10K 以上増加することはあまりありません。

- ECSA の実際の容量は、ライブラリの大きさおよび MSP に定義されるトランスポートの数により若干異なります。

- 修正サービステープのインストール、ソフトウェアの拡張、またはソフトウェアの新規リリースの際には、CSA の容量を増やす必要があります。

ELS 仮想ストレージ要件は次のとおりです。

SMC 仮想ストレージの要件

- JES の場合、ロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より上の約 2.8M バイトの ECSA。

- 16M 境界より下の CSA の要件は特にありません。

HSC および VTCS 仮想ストレージの要件

- ロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より上の約 215K の ECSA。

- 一部のロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より下の約 20K の CSA。

- HSC の稼働中に、境界より上の ECSA の容量は動的に増減します。実際の容量はアクティビティーおよびライブラリの大きさにより異なりますが、10K 以上増加することはあまりありません。

- 最小領域サイズ 6M バイト。ただし、マニフェストファイルを操作するユーティリティーやコマンドを実行する場合は、システムでサポートされる最大の領域サイズが必要。

注記:

- これらの要件は、MSP の HSC アドレス空間で実行される VTCS にも適用されます。

- 境界より下の約 400 バイトの CSA ストレージがサブプール 228 (固定) にあります。

インストール準備作業の考慮事項

- SMC および HSC は必須の ELS コンポーネントで、インストールする必要があります。

- ELS 製品コンポーネントのインストールに先立ち、上記以外の必要な PTF については、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

- ELS ソフトウェアの以前のリリースから移行する場合は、ELS 製品ドキュメントの適切な移行および共存のガイドラインについて理解しておく必要があります。

- ELS ソフトウェアは SMP を使用してインストールします。このガイドのすべてのインストール指示は、SMP に基づいています。

- ELS 製品および保守のインストールに際しては MSP/EX Linkage Editor を使用してください。使用しない場合、リンク作業エラーの原因になります。

2 ELS ソフトウェアのインストール

この章では、ELS ソフトウェアのインストールに必要なタスクについて説明します。ここでは、次のトピックについて説明します。

- インストールに関するチェックリスト

- SMP JCL ライブラリのアンロード

- SMP PRJ 環境の準備

- ELS FMID の検証

- ELS 機能の RECEIVE

- ELS 機能の APPLY

- ELS 機能の ACCEPT

ELS をインストールする前に、ELS 要件を確認してインストール前考慮事項を確認してください。詳細は、インストールの準備を参照してください。

インストールに関するチェックリスト

次の手順を実行して、すべての ELS インストールタスクが完了していることを検証します。

注記:
ELS をインストールする前に、ELS 要件を確認してインストール前考慮事項を確認してください。詳細は、インストールの準備を参照してください。

1. テープ、ZIP ファイル、または CD-ROM から SMP JCL ライブラリをアンロードします。
「SMP JCL ライブラリのアンロード」を参照してください。

2. SMP PRJ を定義および初期化します。
サンプルメンバー I30CSI を使用します。

「ELS グローバル SMP プロジェクト (PRJ) の定義および初期設定」を参照してください。

3. ELS および JES ターゲット、配布ライブラリデータセット、および必要な DDDEF エントリを割り振ります。
サンプルメンバー I40ZON を使用します。

「ELS 機能の RECEIVE」を参照してください。

4. SYSLIB 連結を更新します。
サンプルメンバー I50LIB を使用します。

「SYSLIB 連結の更新」を参照してください。

5. ELS FMID を検証します。
「ELS FMID の検証」を参照してください。

6. 必要な基本機能と通信機能、およびオプションの SMC JES 機能に対して SMP RECEIVE を実行します。サンプルメンバー I60RCV を使用します。
「ELS 機能の RECEIVE」を参照してください。

7. 必要な基本機能と通信機能、およびオプションの SMC JES 機能に対して SMP APPLY を実行します。
サンプルメンバー I70APP を使用します。

「ELS 機能の APPLY」を参照してください。

8. 必要な基本機能と通信機能、およびオプションの SMC JES 機能に対して SMP ACCEPT を実行します。
サンプルメンバー I80ACC を使用します。

「ELS 機能の ACCEPT」を参照してください。

9. ELS 基本機能に対して SMP RECEIVE 保守を実行します。
サンプルメンバー MAINTRCF を使用します。

「SMP RECEIVE 保守」を参照してください。

10. ELS 基本機能に対して SMP APPLY 保守を実行します。
サンプルメンバー MAINTAPF を使用します。

「SMP APPLY 保守」を参照してください。

11. オプションで、基本機能に対して SMP ACCEPT 保守を実行します。
サンプルメンバー MAINTACF を使用します。

「SMP ACCEPT 保守」を参照してください。

12. ELS インストール後タスクに進みます。詳細は、第4章 ELS インストール後のタスクの実施を参照してください。

SMP JCL ライブラリのアンロード

ELS のインストールを開始するには、ELS インストールテープ、ZIP ファイル、または CD-ROM から SMP JCL ライブラリをアンロードします。このライブラリには、インストール環境を準備し、ELS 機能および関連保守をインストールする際に使用する JCL サンプルメンバーが含まれています。

次のサンプルメンバーがあります。

- I10JCL
ELS インストールテープから SMP JCL ライブラリをアンロードします。

- I30CSI
ELS グローバル SMP PRJ を定義および初期化します。

- I40ZON
ELS (オプションで JES) ターゲットおよび配布データセットを割り振り、SMP PRJ に適切な DDDEF エントリを定義します。

- I50LIB
必要な DDDEF エントリを追加し、SYSLIB 連結を変更します。

- I60RCV
ELS インストールテープからの SMP RECEIVE ELS および追加機能。

- I70APP
SMP APPLY ELS および追加機能。

- I80ACC
SMP ACCEPT ELS および追加機能。

- MAINTACF
特定の FMID 向けのマスモードでの SMP ACCEPT 保守。

- MAINTAPF
特定の FMID 向けのマスモードでの SMP APPLY 保守。

- MAINTRCF
特定の FMID 向けの SMP RECEIVE 保守。

ELS インストールテープからの SMP JCL ライブラリのアンロード

ELS インストールテープのファイル 2 から SMP JCL ライブラリをアンロードするには、次のサンプルの JCL を使用して、次の手順を実行します。

例2-1 ELS インストールテープから SMP JCL ライブラリをアンロードする JCL

//jobname JOB your jobcard parameters
//*
//UNLOAD EXEC PGM=IEBCOPY
//INDD DD DSN=SEA@720.F1,DISP=SHR,
//  UNIT=tape-unit,VOL=SER=SEA720,LABEL=(2,SL)
//OUTDD DD DSN=your.smp.jcllib,DISP=(NEW,CATLG),
//  UNIT=SYSALLDA,
//  SPACE=(TRK,(5,1,4)),
//  DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
C I=INDD,O=OUTDD
E M=SEA@710
E M=SMZ@710

このドキュメントの JCL の例および ELS インストールテープに収められているサンプル JCL では、フィールドが小文字で表記されている場合があります。使用しているインストール要件に応じて、これらのフィールドを更新してください。

ELS インストールテープから SMP JCL ライブラリをアンロードするには:

1. JOB カードを変更します。jobname および your jobcard paramaters の値を指定してください。

2. 必要に応じてテープユニット (UNIT=tape-unit) を変更します。

3. 必要に応じて DSN=your.smp.jcllib を変更します。

4. インストールテープをライブラリにコピーした場合は、VOL=SER=SEA720 をライブラリのボリュームシリアル番号に変更します。

5. ジョブを送信します。各手順で完了コード「0」が表示された場合は、手順が正常に完了したことを示しています。

ELS インストール ZIP ファイルからの SMP JCL ライブラリのアンロード

ELS インストール ZIP ファイルから SMP JCL ライブラリをアンロードするには、次のサンプルの JCL を使用して、次の手順を実行します。

1. ZIP ファイルを PC にコピーしてファイル内容を抽出します。詳細は、ELS インストール ZIP ファイルの内容を参照してください。

2. 例2-2 の JCL を使用して、ELS をインストールしようとする MSP システム上にデータセットを割り振ります。

- JOB カードを変更します。jobname および your jobcard paramaters の値を指定してください。

- ジョブを送信します。各手順で完了コード「0」が表示された場合は、手順が正常に完了したことを示しています。

例2-2 データセットを割り振る JCL

//jobname JOB your jobcard parameters
//*
//SMPMCS  EXEC PGM=KDJBR14
//DD1     DD DSN=els_720.SMPMCS,
//           UNIT=SYSDA,DISP=(,CATLG,DELETE),
//           VOL=SER=volser,SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),
//           DCB=(DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=23680)
//*
//DD2     DD DSN=els_720.SEA@720.F1.UNLOAD,
//           UNIT=SYSDA,DISP=(,CATLG,DELETE),
//           VOL=SER=volser,SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),
//           DCB=(DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//*
//DD3     DD DSN=els_720.SEA@720.F2.UNLOAD,
//           UNIT=SYSDA,DISP=(,CATLG,DELETE),
//           VOL=SER=volser,SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),
//           DCB=(DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//*
//DD4     DD DSN=els_720.SEA@720.F3.UNLOAD,
//           UNIT=SYSDA,DISP=(,CATLG,DELETE),
//           VOL=SER=volser,SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),
//           DCB=(DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//*
//DD5     DD DSN=els_720.SEA@720.F4.UNLOAD,
//           UNIT=SYSDA,DISP=(,CATLG,DELETE),
//           VOL=SER=volser,SPACE=(CYL,(5,1),RLSE),
//           DCB=(DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//*
//DD6     DD DSN=els_720.SEA@720.F5.UNLOAD,
//           UNIT=SYSDA,DISP=(,CATLG,DELETE),
//           VOL=SER=volser,SPACE=(CYL,(10,10),RLSE),
//           DCB=(DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//*

3. FTP バイナリモードを使用して、上記のステップで割り振られる対応するメインフレームデータセットに、PC からファイルをアップロードします。次の表に、これらのデータセットを示します。

表2-1 PC ファイルと対応するメインフレームデータセット

PC ファイル名

メインフレームファイル名

SMPMCS

els_720.SMPMCS

SEA@720.F1

els_720.SEA@720.F1.UNLOAD

SEA@720.F2

els_720.SEA@720.F2.UNLOAD

SEA@720.F3

els_720.SEA@720.F3.UNLOAD

SEA@720.F4

els_720.SEA@720.F4.UNLOAD

SEA@720.F5

els_720.SEA@720.F5.UNLOAD

4. 例2-3 の JCL を使用して、アップロードされた PS データセットを PO に復元します。

- JOB カードを変更します。jobname および your jobcard paramaters の値を指定してください。

- ジョブを送信します。各手順で完了コード「0」が表示された場合は、手順が正常に完了したことを示しています。

例2-3 アップロードされたデータセットを PO に復元する JCL

//jobname JOB your jobcard parameters
//*
//F1       EXEC PGM=JSGMOVE
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1   DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//FROM     DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//TO       DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//SYSIN    DD *
COPY PDS=els_720.SEA@720.F1.UNLOAD,                                           X
FROM=SYSDA=volser,TO=SYSDA=volser,                               X
RENAME=els_720.SEA@720.F1,CATLG
/*
//*
//F2       EXEC PGM=JSGMOVE
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1   DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//FROM     DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//TO       DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//SYSIN    DD *
COPY PDS=els_720.SEA@720.F2.UNLOAD,                                           X
FROM=SYSDA=volser,TO=SYSDA=volser,                               X
RENAME=els_720.SEA@720.F2,CATLG
/*
//*
//F3       EXEC PGM=JSGMOVE
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1   DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//FROM     DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//TO       DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//SYSIN    DD *
COPY PDS=els_720.SEA@720.F3.UNLOAD,                                           X
FROM=SYSDA=volser,TO=SYSDA=volser,                               X
RENAME=els_720.SEA@720.F3,CATLG
/*
//*
//F4       EXEC PGM=JSGMOVE
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1   DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//FROM     DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//TO       DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//SYSIN    DD *
COPY PDS=els_720.SEA@720.F4.UNLOAD,                                           X
FROM=SYSDA=volser,TO=SYSDA=volser,                               X
RENAME=els_720.SEA@720.F4,CATLG
/*
//*
//F5       EXEC PGM=JSGMOVE
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1   DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//FROM     DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//TO       DD DISP=SHR,UNIT=SYSDA,VOL=SER=volser
//SYSIN    DD *
COPY PDS=els_720.SEA@720.F5.UNLOAD,                                           X
FROM=SYSDA=volser,TO=SYSDA=volser,                               X
RENAME=els_720.SEA@720.F5,CATLG
/*
//*

5. 例2-4 の JCL を使用して、インストール JCL をアンロードします。

- JOB カードを変更します。jobname および your jobcard paramaters の値を指定してください。

- ジョブを送信します。各手順で完了コード「0」が表示された場合は、手順が正常に完了したことを示しています。

例2-4 インストール JCL をアンロードする JCL

//jobname JOB your jobcard parameters
//S01     EXEC PGM=JSECOPY,REGION=1024K
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
//IN       DD  DISP=SHR,DSN=els_720.SEA@720.F1
//OUT      DD  DISP=(,CATLG,DELETE),DSN=ELSMSP.EDEL720.JCLIN,
//             UNIT=SYSALLDA,VOL=SER=volser,SPACE=(CYL,(2,1,10)),
//             DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120)
//SYSIN    DD  *
COPY INDD=((IN,R)),OUTDD=OUT
/*
//*

SMP PRJ 環境の準備

このセクションでは、ELS 基本機能および SMC JES サポート機能のインストールのための SMP PRJ 環境の設定方法について説明します。サービスをインストールする場合は、第3章 ELS 保守のインストールを参照してください。

ELS 製品は、SMP を使用してインストールされます。SMP インストール処理には、正しい SMP ターゲットおよび配布ゾーンに機能をインストールする RECEIVE、APPLY、および ACCEPT ジョブが含まれます。

SMP の考慮事項

次の SMP の考慮事項に注意してください。

- ELS は SMP を使用してインストールする必要があります。このガイドのすべてのインストール指示は、SMP に基づいています。

- ELS をインストールするには SMP V10L10 以上が必要です。

- すべての ELS 7.2 製品コンポーネントを新しいターゲットおよび配布 SMP PRJ にインストールします。

- 同じグローバル SMP PRJ にほかのベンダーの製品を ELS としてインストールしないでください。

- すべての ELS ベース製品に SMP ACCEPT を実行します。

- TMS (テープ管理システム) インタフェースルーチン用のロードモジュール (SLUDRCA1、SLUDRRMM、SLUDRSMC、SLUDRTLM、および SLUDRZAR) は、ELS のインストール中に生成される SEALINK ライブラリに含まれています。これらのモジュールは HSC と SMC で共有されます。

注意:
旧リリースの ELS 製品コンポーネントを含む既存のグローバル SMP PRJ に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールすると、SMP PRJ から旧リリースのすべての SYSMODS が削除されます。ELS 7.2 製品コンポーネントのインストールの前に、既存のグローバル SMP PRJ をバックアップすることをお勧めしています。

ELS グローバル SMP プロジェクト (PRJ) の定義および初期設定

サンプルメンバー I30CSI (SMP JCL ライブラリ内) を使用して、ELS グローバル SMP プロジェクト (PRJ) を定義し、初期設定します。

このジョブによって次のアクションが実行されます。

- 必要な SMP データセットを定義します。

- プロジェクト (PRJ) データセットを定義します。これにはこのリリースのための SMP グローバル、ターゲット、および配布ゾーンが含まれます。

- SMP PRJ を初期設定します。

- SMP PRJ に対してゾーン、オプション、ユーティリティー、および DDDEF エントリを追加します。

I30CSI ジョブを実行するには:

1. メンバー I30CSI の編集モードに切り替えます。

2. I30CSI ジョブを送信します。

注記:
I30CSI サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要な編集を行い、ジョブを送信します。

ターゲットおよび配布ライブラリデータセットの割り振りと、必須の DDDEF エントリ

サンプルメンバー I40ZON (SMP JCL ライブラリ内) を使用して、ターゲットおよび配布データセットを割り振り、SMP PRJ 内で適切な DDDEF エントリを定義します。表2-2 ELS ターゲットライブラリデータセットおよび表2-3 ELS 配布ライブラリデータセットに、ELS ソフトウェアのためのターゲットおよび配布ライブラリデータセットの一覧を表示します。

I40ZON ジョブを実行するには:

1. メンバー I40ZON の編集モードに切り替えます。

2. I40ZON ジョブを送信します。

注記:

- I40ZON サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要な編集を行い、ジョブを送信します。

- 旧リリースの製品コンポーネントを含む既存のグローバル SMP PRJ 内に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールする場合、SMPPRJ 文が既存のグローバル PRJ を指し、SMPLOG および SMPLOGA 文がグローバルログを指し、SMPPTS 文がグローバル SMPPTS を指している必要があります。

- PDSE (Partitioned Data Set Extended) の代わりに PDS を使用する場合は、SEAMAC と ASEAMAC のディレクトリブロックを 50 に増やします。

ターゲットおよび配布ライブラリデータセット

次の表に、I40ZON ジョブによって割り振られるターゲットおよび配布ライブラリデータセットの一覧を示します。

注記:

- hlq は、データセットの高位修飾子です。インストール用に定義されている命名規則に基づいて、高位修飾子を選択します。

- 表の中のディレクトリブロックおよびブロックの欄に記載の数値は、製品に必要な最小値です。

- 各 DDDEF エントリに必要となる DDname は、データセット名の最後の修飾子と一致する必要があります。たとえば、データセット hlq.SEALINK の場合、対応する DDname は SEALINK です。

- 一時的な RELFILE データセット用に割り振る容量を指定する SMP DSSPACE パラメータは、少なくとも (300,150,270) に設定する必要があります。

次の表に、I40ZON ジョブによって割り振られるターゲットライブラリデータセットの一覧を示します。

表2-2 ELS ターゲットライブラリデータセット

データセット名

製品

DSORG

RECFM

LRECL

BLKSIZE

ブロック数 (プライマリ/セカンダリ)

ディレクトリブロック数

hlq.SEALINK

ELS

PO

U

N/A

32760

500/50

99

hlq.SEAMAC

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

50

hlq.SEASAMP

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

5

次の表に、I40ZON ジョブによって割り振られる配布ライブラリデータセットの一覧を示します。

表2-3 ELS 配布ライブラリデータセット

データセット名

製品

DSORG

RECFM

LRECL

BLKSIZE

ブロック数 (プライマリ/セカンダリ)

ディレクトリブロック数

hlq.ASEALINK

ELS

PO

U

N/A

32760

500/50

999

hlq.ASEAMAC

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

50

hlq.ASEASAMP

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

5

SYSLIB 連結の更新

ELS では、異なるバージョンの MSP/ESA JES、および複数のテープ管理システムがサポートされています。たとえば TLMS と CA-1 です。

サンプルメンバー I50LIB (SMP JCL ライブラリ内) を使用して必要な DDDEF エントリを SMP PRJ に追加し、SYSLIB 連結を変更して適切なマクロライブラリを追加します。

I50LIB ジョブを実行するには:

1. メンバー I50LIB の編集モードに切り替えます。

2. I50LIB ジョブを送信します。
このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:

- I50LIB サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要な編集を行い、ジョブを送信します。

- 旧リリースが含まれている既存のグローバル SMP PRJ に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールする場合は、SMPPRJ 文が既存のグローバル PRJ を指していなければなりません。

ELS FMID の検証

ELS は標準 SMP フォーマットに収められており、SEA@720 FMID によって識別される複数の SYStem MODification (SYSMOD) 機能として提供されます。

SEA@720 FMID には、HSC、SMC、VTCS および CDRT ロードモジュール、配布マクロ、およびサンプルが含まれます。

ELS 機能の RECEIVE

ターゲットおよび配布ゾーンへのインストールを予定する機能を RECEIVE するには、SMP RECEIVE コマンドの発行が必要です。

注記:

- 旧リリースの ELS 製品コンポーネントを含む既存のグローバル SMP PRJ に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールすると、SMP PRJ から旧リリースのすべての SYSMODS が削除されます。

- ELS 7.2 製品コンポーネントのインストールの前に、既存のグローバル SMP PRJ をバックアップすることをお勧めしています。

- SMPPRJ 文が既存のグローバル PRJ を指していなければなりません。

SMP JCL ライブラリ内の I60RCV サンプルメンバーを使用して、インストールしたい機能に SMP RECEIVE を実行します。ELS SMP FMID のリストについては、ELS FMID の検証を参照してください。

I60RCV ジョブを実行するには:

1. メンバー I60RCV の編集モードに切り替えます。

2. I60RCV ジョブを送信します。
このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:
I60RCV サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要な編集を行い、ジョブを送信します。

注意:
旧リリースが含まれている既存のグローバル SMP PRJ に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールする場合は、SMPPRJ 文が既存のグローバル PRJ を指していなければなりません。

ELS 機能の APPLY

SMP JCL ライブラリ内の I70APP サンプルメンバーを使用して、適切なターゲットゾーンに ELS 機能をインストールします。

I70APP ジョブを実行するには:

1. メンバー I70APP の編集モードに切り替えます。

2. I70APP ジョブを送信します。

このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:

- I70APP サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要な編集を行い、ジョブを送信します。

- 実際に APPLY 処理を行う前に、必要に応じて APPLY CHECK オプションを使用して SMP 処理に関する問題の有無を調べることもできます。基本機能を正常にインストールするには、あらかじめ検知された SMP に関する問題をすべて解決しておく必要があります。

注意:
旧リリースが含まれている既存のグローバル SMP PRJ に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールする場合は、SMPPRJ 文が既存のグローバル PRJ を指していなければなりません。

ELS 機能の ACCEPT

SMP JCL ライブラリ内の I80ACC サンプルメンバーを使用して、適切なターゲットゾーンに ELS 機能を ACCEPT します。

I80ACC ジョブを実行するには:

1. メンバー I80ACC の編集モードに切り替えます。

2. I80ACC ジョブを送信します。

このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:

- I80ACC サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要な編集を行い、ジョブを送信します。

- 実際に ACCEPT 処理を行う前に、必要に応じて ACCEPT CHECK オプションを使用して SMP 処理に関する問題の有無を調べることもできます。基本機能を正常にインストールするには、あらかじめ検知された SMP に関する問題をすべて解決しておく必要があります。

注意:
旧リリースが含まれている既存のグローバル SMP PRJ に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールする場合は、SMPPRJ 文が既存のグローバル PRJ を指していなければなりません。

3 ELS 保守のインストール

この章では、ELS 保守のインストール方法について説明します。ここでは、次のトピックについて説明します。

- 「保守インストールデータセット」

- 「ELS 累積サービスの内容」

- 「ELS 保守の SMP JCL サンプルのアンロード」

- 「累積保守のアンロード」

- 「SMP RECEIVE 保守」

- 「SMP APPLY 保守」

- 「SMP ACCEPT 保守」

- 「HELD ELS PTF の分離」

ELS 7.2 用および ELS 7.2 と共存している Oracle StorageTek ソフトウェアのすべてのリリース用の最新の累積保守 (PTF および HOLDDATA) を入手してインストールする必要があります。My Oracle Support (MOS) サイトから累積保守をダウンロードします。

http://www.myoraclesupport.com

HOLDDATA および PTF 更新についてこのサイトに頻繁にアクセスし、定期的に累積保守更新をインストールしてください。PTF は、毎月 MOS にリリースされます。

保守のインストールを行う前に、利用可能な最新の保守の情報について、Oracle Global Customer Services に問い合わせてください。Oracle へのお問い合わせについては、はじめにを参照してください。

注記:

- PTF および HOLDDATA は ELS リリース時に存在しない可能性がありますが、しばらくすると、毎月 MOS にリリースされます。

- ELS 製品および保守のインストールに際しては MSP/EX Linkage Editor を使用してください。使用しない場合、リンク作業エラーの原因になります。

保守インストールデータセット

SMP を使用して ELS 保守をインストールします。したがって、ELS ベース製品のインストールに使用される SMP ターゲットおよび配布ライブラリが必要になります。これらのライブラリの詳細については、ターゲットおよび配布ライブラリデータセットの割り振りと、必須の DDDEF エントリを参照してください。

ELS 累積サービスの内容

ELS 累積保守は ZIP ファイルで配布されます。次の表では、ZIP ファイルに含まれるファイルについて説明します。

表3-1 ELS 7.2 累積サービスの内容 (コードディレクトリ)

ファイル番号

データセット名

説明

1

els72.cvr

PTF カバーレターと JCL サンプル

2

els72.hdd

SMP HOLDDATA

3

els72.ptf

サービス PTF

4

els72.smm

サマリーデータ

ELS 保守の SMP JCL サンプルのアンロード

ELS 保守のインストールに使用する JCL メンバーのサンプルは、ELS インストール処理時に ELS インストールテープからアンロードされています。詳細については、SMP JCL ライブラリのアンロードを参照してください。

これらの JCL サンプルはマスモードでも、個々の SYSMOD での保守でも使用できます。

累積保守のアンロード

カバーレター、HOLDDATA、PTF、および SUMMARY データをアンロードするために、次の手順を実行してください。

1. 次の例に示すように、次の FTP 受け取り側データセットを事前に割り振っておきます。「hlq」を高位識別子に変更します。「vr」を 72 に変更します。

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.HDD - HOLDDATA
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(30,30))

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.PTF - PTFs
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(13000,300))

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.CVR - Cover Letters
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(30,30))

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.SMM - Summary
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(30,30))

2. DOS ウィンドウを開き、cd (ディレクトリ変更) コマンドを使用して、ダウンロードした累積保守ファイルが含まれるディレクトリに移動します。

3. 次のコマンドを入力します。

FTP msphost
(Supply your user and password credentials.)

binary

mput els72.cvr
mput els72.hdd
mput els72.ptf
mput els72.smm

quit

mput コマンドをこの順序で実行すると、次のファイルがコピーされます。

- els72.cvr

- els72.hdd

- els72.ptf

- els72.smm

コピー先は、MSP システムの次のデータセットとなります。

- hlq.ELS72.CVR

- hlq.ELS72.HDD

- hlq.ELS72.PTF

- hlq.ELS72.SMM

ここで、hlq は高位修飾子です。

SMP RECEIVE 保守

サンプルメンバー MAINTRCF には、FMID ごとに SMP RECEIVE 保守を実行するためのサンプル JCL が収められています。

このサンプルメンバーを次のように変更します。

- hlq.ELS72.PTF データセットを指すように、SMPPTFIN DD 文を変更します。

- hlq.ELS72.HDD データセットを指すように SMPHOLD DD 文を変更します。

保守を実行するには、サンプルメンバーのプロローグに表示されている指示に従い、ジョブをサブミットします。

このジョブで実行するすべてのステップの場合、リターンコードはゼロ (0) であることが必要です。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

SMP APPLY 保守

サンプルメンバー MAINTAPF には、FMID ごとに SMP APPLY 保守を実行するために使用されるサンプル JCL が収められています。

必要な修正、および実際の SMP APPLY の前に行う SMP APPLY CHECK の実行手順については、サンプルメンバーのプロローグに表示されている指示に従ってください。ジョブを送信し、保守を適用します。

注記:
SMC JES FMID が APPLY に含まれる場合、サンプル JCL の APPLY コマンドに ASSEM オプションを指定する必要があります。

SMP ACCEPT 保守

注記:
保守の SMP ACCEPT の実行は、オプションです。

サンプルメンバー MAINTACF には、FMID ごとに SMP ACCEPT 保守を実行するためのサンプル JCL が収められています。

必要な修正、および実際の SMP ACCEPT の前に行う SMP ACCEPT CHECK の実行手順については、サンプルメンバーのプロローグに表示されている指示に従ってください。ジョブを送信し、保守を適用します。

HELD ELS PTF の分離

HOLDSYSTEM 例外データのために適用できなかった PTF を特定するために、前のセクションの APPLY の実行による出力結果を確認します。その PTF のカバーレターを確認し、使用している環境にその PTF を適用できるかを判別します。一般的に、HOLDSYSTEM で使用する ELS SYSMODS には、次の 2 つの種類があります。

- テープ管理システムのスクラッチ変換モジュール (SLUDRCA1、SLUDRRMM、SLUDRSMC、SLUDRTLM、および SLUDRZAR) を更新する SYSMODS。

- ELS SMP 環境の制御範囲を超えた依存関係を持つ SYSMODS。たとえば、ELS PTF の中には、特殊な MSP PTF の適用が必要なものもあります。適用しないと、自動処理パッケージを変更しなければなりません。

HOLDSYSTEM 例外データのために適用されなかった SYSMODS の確認結果に基づき、次の 4 つの PTF のリストを作成します。

- リスト 1
使用しているサイトにインストールされていないテープ管理システムのテープ管理システム PTF が含まれます。

- リスト 2
使用しているサイトにテープ管理システムがインストールされており、ソースの修正が必要な場合の、テープ管理システム PTF が含まれます。

- リスト 3
使用しているサイトが PTF カバーレターで定義された条件を満たさないために適用されない非テープ管理システム PTF が含まれます。

- リスト 4
HOLDSYSTEM 例外データのために保留となっている、そのほかのすべての PTF が含まれます。これらは、使用しているインストールに適用できない、保留となっている PTF です。含まれるものは、テープ管理システムが使用しているサイトでインストールされるテープ管理システム PTF であり、ソースコードを修正する必要はありません。

適用可能な ELS HOLDSYSTEM SYSMODS の APPLY

次の例に示すサンプル JCL を使用して、適用可能な HOLDSYSTEM SYSMODS に対して SMP APPLY を実行します。

例3-1 HOLDSYSTEM SYSMODS に対して SMP APPLY を実行する JCL

//jobname  JOB .....
//S1       EXEC smp-proc
//SMPCNTL  DD  *
SET BDY(target-zone) .
APPLY PTFS
EXCLUDE(ptf1,ptf2,........ptfn)
GROUPEXTEND
FORFMID(
/* FMID-id  */
)
BYPASS(HOLDSYSTEM)
ASSEM
.
/*

注記:

- PTFs listed in the EXCLUDE 文にリストされる PTF は、List 1、List 2、および List 3 内のすべての PTF で構成されるべきです。「HELD ELS PTF の分離」を参照してください。

- FMID のリストについては、ELS FMID の検証を参照してください。

4 ELS インストール後のタスクの実施

この章では、ELS インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- ELS ロードライブラリの許可

- SMC インストール後のタスクの実施

- HSC インストール後のタスクの実施

続行する前に、インストールタスクを完了したことを確認してください。詳細は、ELS ソフトウェアのインストールを参照してください。

VTCS には、インストール後のタスクはありません。必要な VTCS 構成タスクについては、ELS のドキュメント『HSC および VTCS の構成』を参照してください。

ELS ロードライブラリの許可

SMC、HSC、および VTCS は、MSP で許可プログラムとして実行する必要があります。したがって、次の手順を実行して、ELS ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の KAAAPFzz メンバーに ELS ロードライブラリを追加します。

2. ELS ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

KAAAPFzz メンバーへの ELS ロードライブラリの追加

ELS ロードライブラリを許可するには、KAAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SEALINK volser,

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

KAAAPFzz メンバーに複数のエントリがある場合は、各エントリ (最後のエントリを除く) の末尾にコンマを付けて続きがあることを示します。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:
ELS ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

ELS ロードライブラリの許可

IPL の実行時にライブラリが許可されるよう、KAAAPFzz メンバーにエントリを追加する必要があります。

また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MSP システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合は、次のコマンドを発行します。

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SEALINK,SMS

ライブラリが SMS 管理対象でない場合は、次のコマンドを発行します。

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SEALINK,volser

高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

SMC インストール後のタスクの実施

このセクションでは、必要な SMC インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- 「SMC の MSP サブシステムとしての定義」

- 「MSP プログラム属性テーブルへの SMC の追加」

- 「SMC データスペースに関する考慮事項」

SMC の MSP サブシステムとしての定義

SMC は動的に定義される MSP サブシステムとして実行されます。マスター MSP サブシステムのもとで実行することも、プライマリジョブ入力サブシステムのもとでセカンダリサブシステムとして実行することもできます。

多くの場合、SMC はインストール時に動的に定義されるため、MSP サブシステム名テーブルに追加する必要はありません。

ただし、次の条件に該当する場合、必要に応じて MSP サブシステム名テーブル (SYS1.PARMLIB メンバー SUBSYSzz) に SMC を追加する必要があります。

- 同じホストで SMC および Unicenter CA-MIA 製品を実行する場合、EDL 処理が必ず正しい順番で行われるようにするために、Unicenter CA-MIA および SMC の両方をサブシステム名テーブルに追加してください。「Unicenter CA-MIA との相互作用およびサブシステム名テーブル」を参照してください。

- 同じホストで SMC、テープ管理システム、および Unicenter CA-MIA 製品を実行する場合、これらの 3 つをサブシステム名テーブルに追加してください。「SMC、TMS、Unicenter CA-MIA 間の相互作用およびサブシステム名テーブル」を参照してください。

- マスター MSP サブシステム (プライマリジョブ入力サブシステムではなく) のもとで SMC を実行するには、SMC をサブシステム名テーブルに追加してください。「MSTR およびサブシステム名テーブルのもとでの SMC の実行」を参照してください。
また、SMC START 手順を含む PROCLIB は、マスターアドレス空間の PROCLIB 連結に存在しなければなりません。この連結は、DD IEFPDSI の下の SYS1.PARMLIB(MSTJCLzz) で定義されます。

テープ管理システムとの相互作用およびサブシステム名テーブル

テープ管理システム (TMS) を実行する場合、必ず SMC の前に MSP マウントメッセージが処理されるようにする必要があります。(TMS) エントリが SMC エントリの前に来るように、テープ管理システムおよび SMC をサブシステム名テーブルに追加します。次の例では、CA-1 リリース 5.1 以降および SMC のエントリを示しています。

SUBSYS SUBNAME(JES) PRIMARY(YES) START(NO)
SUBSYS SUBNAME(TMS)
SUBSYS SUBNAME(SMC0) INITRTN (SMCBPREI)

テープ管理システムを同じホストにインストールする場合、テープ管理システムおよび SMC の両方をサブシステム名テーブルに追加することをお勧めしています。

次は、両方が動的サブシステムである場合のテープ管理システムと SMC のサブシステム名定義シナリオです。

- シナリオ 1
このシナリオでは、SMC と TMS の両方がサブシステム名テーブルで定義されます。このシナリオはサポートされており、推奨されます。テーブル中、TMS は SMC の前になければなりません。

- シナリオ 2
このシナリオでは、SMC がサブシステム名テーブルに定義されていますが、TMS は定義されていません。このシナリオはサポートされていません。TMS は SMC の前に MSP マウントメッセージの処理を実行できません。

- シナリオ 3
このシナリオでは、TMS がサブシステム名テーブルに定義されていますが、SMC は定義されていません。このシナリオはサポートされていますが、推奨されません。SMC は必ず TMS のあとに起動しなければなりません。

注記:
「SMC に関するサブシステム名テーブルの変更」を参照してください。

Unicenter CA-MIA との相互作用およびサブシステム名テーブル

同じホストで Unicenter CA-MIA 製品を実行する場合、Computer Associates では、Unicenter CA-MIA の定義の前に、SMC を定義し、Unicenter CA-MIA および SMC の両方をサブシステム名テーブルに追加することをお勧めしています。

次の例では、SMC および Unicenter CA-MIA のエントリを示しています。

SUBSYS SUBNAME(JES) PRIMARY(YES) START(NO)
SUBSYS SUBNAME(SMC0) INITRTN(SMCBPREI)
SUBSYS SUBNAME(MIA)

Unicenter CA-MIA の互換性を実現するには、SMC での ALLOCDEF MIACOMPAT(ON) オプションの指定も必要です。ALLOCDEF コマンドについては、『ELS コマンド、制御文、およびユーティリティーリファレンス』を参照してください。

注記:
「SMC に関するサブシステム名テーブルの変更」を参照してください。

SMC、TMS、Unicenter CA-MIA 間の相互作用およびサブシステム名テーブル

同じホストで SMC、テープ管理システム (TMS)、および Unicenter CA-MIA 製品すべてを実行する場合、これらの 3 つの製品すべてを、次の例に示した順番でサブシステム名テーブルに追加してください。

SUBSYS SUBNAME(JES) PRIMARY(YES) START(NO)
SUBSYS SUBNAME(TMS)
SUBSYS SUBNAME(SMC0) INITRTN(SMCBPREI)
SUBSYS SUBNAME(MIA)

Unicenter CA-MIA の互換性を実現するには、SMC での ALLOCDEF MIACOMPAT(ON) オプションの指定も必要です。ALLOCDEF コマンドについては、『ELS コマンド、制御文、およびユーティリティーリファレンス』を参照してください。

注記:
「SMC に関するサブシステム名テーブルの変更」を参照してください。

MSTR およびサブシステム名テーブルのもとでの SMC の実行

プライマリジョブ入力サブシステムではなく、MSTR サブシステムのもとで SMC を実行するには、次のエントリをサブシステム名テーブルに追加して、SMC サブシステム名を識別する必要があります。

SUBSYS SUBNAME(SMC0)

使用しているプライマリジョブ入力サブシステムが JES である場合、SMC を MSTR のもとで実行することはできず、JES のもとで実行する必要があります。

SMC サブシステムが MSTR のもとで実行される場合、SMC START 手順で PARM パラメータの MSTR オプションも含める必要があります。SMC START 手順の作成については、ELS のドキュメント『SMC の構成と管理』を参照してください。

MSTR のもとで実行できるように SMC をサブシステム名テーブルに追加するもう 1 つの方法は、MVS Start コマンドの SUB=MSTR パラメータを使用して SMC サブシステムを起動する方法です。SMC START 手順の実行については、ESL のドキュメント『SMC の構成と管理』を参照してください。

SMC に関するサブシステム名テーブルの変更

SMC に関するサブシステム名テーブルを変更する場合は、次のガイドラインに従ってください。

- SUBNAME(name) パラメータは SMC START 手順名と一致する 1 - 4 文字の名前を指定します。SUBNAME(name) パラメータを使用して定義した SMC サブシステム名が SMC START 手順の名前に合っていない場合は、START 手順の PARM パラメータに SYSS オプションを追加する必要があります。SMC START 手順の作成については、ELS のドキュメント『SMC の構成と管理』を参照してください。

- 定位置指定形式ではなく、SUBSYS コマンドのキーワード形式を使用する必要があります。サブシステム名の定義についての詳細は、富士通 MSP/EX のドキュメントを参照してください。

- サブシステム名を動的に定義していない場合、SMC サブシステム名のエントリを有効にするには、MSP ホストシステムの IPL を実行する必要があります。

- Unicenter CA-MIA サブシステム名をサブシステム名テーブルに追加した場合は、次のいずれかの状態でなくてはなりません。

- このサブシステムを使用するスターテッドタスクは、マスターアドレス空間の PROCLIB 連結に存在することが必要です。この連結は、DD IEFPDSI の下の SYS1.PARMLIB(MSTJCLzz) で定義されます。

- Unicenter CA-MIA の Start コマンドでは SUB=JES パラメータが指定される必要があります。
たとえば、S CAMIA,SUB=JES と指定します。

MSP プログラム属性テーブルへの SMC の追加

MSP プログラム属性テーブル (PPT) を修正して、SMC サブシステムに関するエントリを追加する必要があります。

SYS1.PARMLIB のメンバー PPTPRMzz に次のエントリを追加します。

PPT PGMNAME(SMCBINT),PRIV,SYST,KEY(3)

注記:

- SMC の実行には、(1-7 の) ローキーを使用します。このセクションの例では、キー 3 を使用しています。キー 8-15 を使用すると、予測できない結果が生じます。

- PPTPRMzz メンバーの修正後、IPL または動的な変更を実行しなければなりません。

SMC データスペースに関する考慮事項

SMC は、SCOPE=COMMON のデータスペースを使用して相互アドレス空間通信を実行します。

HSC インストール後のタスクの実施

このセクションでは、必要な HSC インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- 「HSC の MSP サブシステムとしての定義」

- 「HSC ユーザー出口ライブラリの許可」

- 「MSP LINKLIST ライブラリへの SLSBPREI モジュールのコピーまたは移動」

- 「MSP プログラム属性テーブルへの HSC の追加」

- 「HSC および VTCS の SMF パラメータの追加」

- 「TMS インタフェース (SLUDR*) ルーチンの再アセンブル」

HSC の MSP サブシステムとしての定義

HSC はマスター MSP サブシステムのもとで実行することも、プライマリジョブ入力サブシステムのもとでセカンダリサブシステムとして実行することもできます。

- HSC をマスター MSP サブシステムのもとで実行する場合、サブシステム名を特定するために、サブシステム名テーブル (SYS1.PARMLIB のメンバー SUBSYSzz) に 1 行追加する必要があります。これは、HSC スターテッドタスク手順の手順名に対応する、1-4 文字の名前です。

- HSC をセカンダリ MSP サブシステムとして実行する場合は、サブシステム名テーブル (SYS1.PARMLIB のメンバー SUBSYSzz) に 1 行追加して、次を特定する必要があります。

- サブシステム名。これは、HSC START 手順名に対応する 1-4 文字の名前です。

- HSC サブシステム初期設定ルーチン名。これは SLSBPREI でなければなりません。

HSC サブシステム名を SLS0 とすると、HSC をマスター MSP サブシステムのもとであるいはセカンダリ MSP サブシステムとして実行する場合、HSC をサブシステム名テーブルに正しく追加するには、次の行を追加します。

SUBSYS SUBNAME(SLS0) /* keyword format */

注記:

- サブシステム名テーブルで指定した HSC サブシステム名が HSC START タスク手順の名前に合っていない場合は、START 手順の PARM パラメータに SYSS オプションを追加する必要があります。HSC 起動手順の作成については、ELS のドキュメント『HSC および VTCS の構成』を参照してください。

- MSP メッセージ処理の実行中は、HSC にはテープ管理システムとの相互作用はありません。このため、HSC サブシステムおよびテープ管理サブシステムの定義の順番は意味がありません。ただし指定された場合は、SMC サブシステムの定義はテープ管理システムのエントリのあとでなくてはなりません。

- サブシステム名の定義についての詳細は、富士通 MSP/EX のドキュメントを参照してください。

HSC ユーザー出口ライブラリの許可

HSC ユーザー出口ライブラリは、HSC ロードライブラリと同じライブラリでも、異なるライブラリでも許容されます。HSC ユーザー出口ライブラリが別のライブラリの場合は、次の手順を実行して、ユーザー出口ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の KAAAPFzz メンバーに HSC ユーザー出口ロードライブラリを追加します。

2. HSC ユーザー出口ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

IEAAPFzz メンバーへの HSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

HSC ユーザー出口ロードライブラリを許可するには、KAAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SEALINK    volser
your.HSC_USEREXIT.LOAD    volser

これらのエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

KAAAPFzz メンバーに複数のエントリがある場合は、各エントリ (最後のエントリを除く) の末尾にコンマを付けて続きがあることを示します。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:
HSC ユーザー出口ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

HSC ユーザー出口ロードライブラリの許可

IPL の実行時にライブラリが許可されるよう、KAAAPFzz メンバーにエントリを追加する必要があります。また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MSP システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.HSC_USEREXIT.LOAD,SMS

ライブラリが SMS 管理対象ではない場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.HSC_USEREXIT.LOAD,volser

どちらのコマンドでも、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

MSP LINKLIST ライブラリへの SLSBPREI モジュールのコピーまたは移動

HSC をセカンダリ MVS サブシステムとして実行する場合、SEALINK ライブラリに常駐する HSC サブシステムの事前初期設定ルーチンモジュール (SLSBPREI) は、MSP LINKLIST ライブラリにも入っていなければなりません。SLSBPREI モジュールを SEALINK ライブラリから LINKLIST ライブラリにコピーまたは移動できます。

SLSBPREI 事前初期設定ルーチンモジュールは、HSC の各リリース間で、機能の互換性があります。ただし、それ以上の互換性については、SLSBPREI 事前初期設定モジュールの最新のリリースを使用してください。

MSP プログラム属性テーブルへの HSC の追加

MSP プログラム属性テーブル (PPT) を修正して、HSC サブシステムに関するエントリを追加する必要があります。

SYS1.PARMLIB のメンバー PPTPRMzz に次のエントリを追加します。

PPT PGMNAME(SLSBINIT),PRIV,SYST,KEY(3)

注記:
HSC の実行には、(1-7 の) ローキーを使用します。このセクションの例では、キー 3 を使用しています。キー 8-15 を使用すると、SOC1 や SOC4 の異常終了などの予測不可能な結果が生じます。

HSC および VTCS の SMF パラメータの追加

HSC は、HSC および VTCS イベントの SMF レコードサブタイプを生成できます。これらのレコードのサブタイプを生成するには、SYS1.PARMLIB のメンバー SMFPRMzz 内のシステム管理機能 (SMF) パラメータに 2 行を追加し、次の項目を指定する必要があります。

- HSC サブシステム名

- HSC 記録間隔、INTERVAL(hhmmss) として指定。
値が小さいほどデータの記録頻度は多くなります。

ライブラリパフォーマンスへの影響を避けるため、指定時間は最低 15 分 (001500) とするよう強くお勧めしています。VSM をサポートしない HSC システムについては、1 時間間隔 (010000) の指定をお勧めしています。

- HSC SMF レコードタイプ

- 記録対象の HSC/VTCS SMF レコードサブタイプ。
HSC および VTCS が生成できるサブタイプの詳細は、『ELS プログラミングリファレンス』を参照してください。

HSC サブシステム名が SLS0 の場合、HSC および VTCS レコードサブタイプを追加する行の例を次に示します。

SUBSYS(SLS0,INTERVAL(001500),TYPE(255))SUBPARM(SLS0(SUBTYPE,(1-8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31)))

注記:
SMF オプションで SUBTYPE パラメータを指定しない場合、HSC は 1 から 6 のサブタイプを生成します。カートリッジの移動および表示レコードを生成するには、SUBPARM パラメータをコーディングし、サブタイプ 7 と 8 を組み込む必要があります。

TMS インタフェース (SLUDR*) ルーチンの再アセンブル

使用しているテープ管理システムと関連リリースレベルによっては、HSC SLUCONDB ユーティリティーおよび SMC SMCUDBX ユーティリティーによって呼び出される TMS (テープ管理システム) インタフェース (SLUDR*) ルーチンを再アセンブルしなければならない場合があります。これらのルーチンにローカルで修正を加えている場合も、再アセンブルが必要です。これらのルーチンは、ELS のインストール中に生成された SEALINK ライブラリに含まれています。

注記:

- TMS インタフェースルーチンのソースは ELS 7.0 で変更されました。SLUDR* に一致する名前を持つモジュールにローカル変更を加えた場合は、ELS 7.0/7.1/7.2 ソースをローカル変更で変更して再アセンブルする必要があります。古いバージョンの SLUDR* モジュールは、SLUCONDB の ELS 7.0/7.1/7.2 バージョンに対応していません。

- SLUCONDB および SMCUDBX ユーティリティー、および TMS インタフェースルーチンの詳細については、ELS コマンド、制御文、およびユーティリティーリファレンス』を参照してください。

- スクラッチ変換 (SLUCONDB) ユーティリティーの詳しい再アセンブル要件については、ELS のドキュメント『HSC および VTCS の管理』を参照してください。

A ELS サンプル、モジュール、およびマクロ

この付録では、ELS パッケージに含まれているサンプル、ソースコードモジュール、ロードモジュール、およびマクロのリストを示します。次のトピックがあります。

注記:
ELS インストールに使用する JCL サンプルについては、SMP JCL ライブラリのアンロードを参照してください。

ELS のサンプル、ソースコードモジュール、およびマクロ

このセクションでは、ELS インストール CD-ROM に含まれている ELS のサンプル、ソースコードモジュール、およびマクロについて説明します。

ELS のサンプル

次の表では、ELS のサンプルメンバーについて説明します。

表A-1 ELS のサンプル

メンバー名

説明

GTFEXTR

単一ジョブの SMC トレースの抽出のサンプル

GTFLMU

LMU 要求をトレースする MSP 2.X PARMLIB メンバーのサンプル

GTFPARMS

SMC トレースの GTF パラメータのサンプル

GTFPROC

GTF 起動 JCL のサンプル

KAAAPFZZ

SMC APF リストエントリのサンプル

SUBSYSzz

SMC サブシステム名テーブルエントリのサンプル

INSTUXIT

SMP 管理対象ユーザー出口をインストールする SMP のサンプル

LIBGNJCL

LIBGEN ソースファイルのアセンブルおよびリンクを行う JCL のサンプル

MSGMPFUX

MPF ユーザー出口のサンプル

POLCVT01

POLCVT メンバーのサンプル

POLCVT02

POLCVT REXX データセットプログラムのサンプル

PROGZZ

ELS APF リストエントリのサンプル

PPTPRMzz

ELS の MSP プログラム属性テーブル (PPT) エントリのサンプル

SENDEL

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

SENDISA

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

ELS のソースコードモジュール

次の表では、ELS のソースコードモジュールメンバーについて説明します。

表A-2 ELS のソースコードモジュール

メンバー名

説明

SENENA

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

SENEXIT

SEN ユーザー出口のサンプル

SENRQST

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

SLSSYS00

HSC 起動パラメータファイルのサンプル

SLSUX03

スクラッチサブプールのユーザー出口のデフォルト

SLSUX05

プログラマチックインタフェース (PGMI) ユーザー出口のデフォルト

SLSUX06

データベース挿入/削除ユーザー出口のデフォルト

SLSUX14

ボリュームアクセスユーザー出口のデフォルト

SLSUX15

コマンド許可ユーザー出口のデフォルト

SLUCONDB

スクラッチ変換ユーティリティーのソースコード

SMCCMDS

SMCCMDS DD 文のコマンドファイルのサンプル

SMCPARMS

SMCPARMS DD 文のパラメータファイルのサンプル

SMCPROC

起動 JCL のサンプル

SMFPRMXX

HSC SMF レコードサブタイプの PARMLIB 定義のサンプル

UX06SAM1

テープ管理システムとのインタフェースを行う HSC ユーザー出口 06 のサンプル

ELS のマクロ

次の表では、ELS のマクロについて説明します。

表A-3 ELS のマクロ

メンバー名

説明

ACSRQ

ACS 要求のためのパラメータリストのフォーマット

NCSCOMM

NCSCOMM パラメータリスト

NCSUUII

NCS UUI 呼び出しサービス

NUUIIA

NCS UUI インタフェース域

SLSUX01P

HSC 形式ユーザー出口 01 のパラメータリスト

SLSUX02P

HSC 形式ユーザー出口 02 のパラメータリスト

SLSUX04P

HSC 形式ユーザー出口 04 のパラメータリスト (JES のみ)

SLSUX08P

HSC 形式ユーザー出口 08 のパラメータリスト

SLSUX09P

HSC 形式ユーザー出口 09 のパラメータリスト

SLSUX10P

HSC 形式ユーザー出口 10 のパラメータリスト

SLSUX11P

HSC 形式ユーザー出口 11 のパラメータリスト (JES のみ)

SLSUX12P

HSC 形式ユーザー出口 12 のパラメータリスト (JES のみ)

SLSUX13P

HSC 形式ユーザー出口 13 のパラメータリスト (JES のみ)

SLIACS

LIBGEN SLIACS マクロ

SLIALIST

LIBGEN SLIALIST マクロ

SLICOV

定数と変数の大域構成

SLIDLIST

LIBGEN SLIDLIST マクロ

SLIDRIVS

LIBGEN SLIDRIVS マクロ

SLIENDGN

LIBGEN SLIENDGN マクロ

SLIERMSG

LIBGEN エラーメッセージマクロ

SLILBACS

LIBGEN ACS 領域

SLILBALS

LIBGEN ACLIST 領域

SLILBDLS

LIBGEN DRIVELST 領域

SLILBDRV

LIBGEN DRIVES 領域

SLILBEND

LIBGEN ENDGEN 領域

SLILBLIB

LIBGEN LIBRARY 領域

SLILBLSM

LIBGEN LSM 領域

SLILBREC

LIBGEN RECOVERY 領域

SLILBSTA

LIBGEN STATION 領域

SLILCV

インストール LCT 定数 / 変数

SLILIBRY

LIBGEN LIBRARY マクロ

SLILSM

LIBGEN LSM マクロ

SLIPTPCK

LIBGEN SLIPTPCK マクロ

SLIRCVRY

LIBGEN RECOVERY マクロ

SLISTATN

LIBGEN STATION マクロ

SLSDILLT

LIBGEN LOCATION タイプ

SLSDVAR

配布ボリューム属性レコード長

SMCEHOOK

SMC Type 1 修正マクロ (JES のみ)

SMCEMFLD

JES マクロフィールド解決ブロック (SMCERSLV で使用) (JES のみ)

SLSSBLOG

INIT/TERM LOGREC レコード

SLSSBLOS

LSM 動作統計データ域

SLSSCAPJ

CAP SMF EJECT レコード

SLSSCAPN

CAP SMF ENTER レコード

SLSSDJLR

LOGREC マップのジャーナルを作成するデータベース

SLSSFHDR

SMF レコードヘッダー

SLSSHLG1

ホスト通信 LOGREC フォーマット 1

SLSSLHDR

LOGREC レコードヘッダーマップ

SLSSLLG1

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 1

SLSSLLG2

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 2

SLSSLLG3

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 3

SLSSLLG4

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 4

SLSSLLG5

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 5

SLSSLLG6

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 6

SLSSLSB

LMU ATHS 統計バッファー

SLSSMF07

HSC フォーマット 7 SMF レコード

SLSSMF08

HSC フォーマット 8 SMF レコード

SLSSMF09

HSC フォーマット 9 SMF レコード

SLSSMF10

HSC フォーマット 10 SMF レコード

SLSSMF11

HSC フォーマット 11 SMF レコード

SLSSMF12

HSC フォーマット 12 SMF レコード

SLSSMF13

HSC フォーマット 13 SMF レコード

SLSSMF14

HSC フォーマット 14 SMF レコード

SLSSMF15

HSC フォーマット 15 SMF レコード

SLSSMF16

HSC フォーマット 16 SMF レコード

SLSSMF17

HSC フォーマット 17 SMF レコード

SLSSMF18

HSC フォーマット 18 SMF レコード

SLSSMF19

HSC フォーマット 19 SMF レコード

SLSSMF20

HSC フォーマット 20 SMF レコード

SLSSMF21

HSC フォーマット 21 SMF レコード

SLSSMF22

HSC フォーマット 22 SMF レコード

SLSSMF23

HSC フォーマット 23 SMF レコード

SLSSMF24

HSC フォーマット 24 SMF レコード

SLSSMF25

HSC フォーマット 25 SMF レコード

SLSSMF26

HSC フォーマット 26 SMF レコード

SLSSMF27

HSC フォーマット 27 SMF レコード

SLSSMF28

HSC フォーマット 28 SMF レコード

SLSSMF29

HSC フォーマット 29 SMF レコード

SLSSMF30

HSC フォーマット 30 SMF レコード

SLSSMLSM

LSM SMF レコードサブタイプマップの修正

SLSSPSWI

プライマリ/シャドウスイッチ LOGREC レコード

SLSSRL00

回復 ERDS レコード 0

SLSSRL01

回復 ERDS レコード 1

SLSSVLG1

VOL/CELL 強制選択解除レコード

SLSSVSTA

VARY ステーション SMF レコードサブタイプマップ

SLSUREQ

バッチ API 要求プロセッサ

SLSSUREQM

バッチ API インタフェースマッピングマクロ

SLSUX03P

HSC ユーザー出口 03 パラメータリスト

SLSUX05P

HSC ユーザー出口 05 パラメータリスト

SLSUX06P

HSC ユーザー出口 06 パラメータリスト

SLSUX14P

HSC ユーザー出口 14 パラメータリスト

SLSUX15P

HSC ユーザー出口 15 パラメータリスト

SLSXB2X

8 ビット形式から 16 ビット形式への変換

SLSSWMSG

HSC によって発行された WTO タイプのメッセージに書き込まれた logrec レコードのマップ

SLSXREQ

ACS 要求の発行

SLSXREQM

ACS ユーザーインタフェースマッピングマクロ

SLSXSEN

HSC 重要イベント通知 (SEN) 要求

SLSXSENM

重要イベント通知 (SEN) 要求 PARM リストマップ

SLUDRINF

TMS DB Read パラメータリスト

SLUVADAT

フラットファイル ACS/LSM 情報 DSECT

SLUVCDAT

フラットファイル静的構成データ DSECT

SLUVDDAT

QCDS ドライブ情報 DSECT

SLUVHDAT

フラットファイルホスト情報 DSECT

SLUVIDAT

フラットファイル CDS 情報 DSECT

SLUVMDAT

フラットファイル MVC データ DSECT

SLUVPDAT

QCDS CAP 情報 DSECT

SLUVSDAT

フラットファイル ACS ステーションアドレス DSECT

SLUVTDAT

フラットファイル VTV データ DSECT

SLUVVDAT

フラットファイルボリュームデータ DSECT

SLX

HSC 外部インタフェース応答

SWSPGMIA

VTCS PGMI インタフェース域 (VTCS のみ)

用語集

注記:
(I) 記号が付いている用語集エントリは『IBM Dictionary of Computing』によるものです。

4410

Oracle StorageTek 標準ライブラリストレージモジュール (LSM)。

4480

Oracle StorageTek 製 18 トラック 1/2 インチカートリッジトランスポート。

4490

Oracle StorageTek 製 ESCON サポート付き 36 トラックロングテープカートリッジトランスポート。「Silverton」とも呼ばれます。

9310

Oracle StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM) で、標準 4410 LSM の高性能バージョン。「PowderHorn」とも呼ばれます。

9360

Oracle StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)。「WolfCreek」とも呼ばれます。

9740

Oracle StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)。「TimberWolf」とも呼ばれます。

アクセス方式

データをプロセッサストレージデバイスと入出力デバイス間で移動する技法。

ACS

Automated Cartridge System。カートリッジストレージと取得ライブラリサブシステムから成る完全な自動処理システムで、パススルーポートに接続される 1 つまたは複数のライブラリストレージモジュール (LSM) で構成されます。

APF

許可プログラム機能。使用するプログラムを識別および許可するために使用するインストールセキュリティー機能。

許可プログラム機能 (APF)

「APF」を参照してください。

自動カートリッジシステム (ACS)

「ACS」を参照してください。

CDRT

並行障害回復テスト。テープストレージ環境における障害回復テストを効率化する、Oracle StorageTek ソフトウェア。

並行障害回復テスト (CDRT)

「CDRT」を参照してください。

FMID

機能修正変更識別子。ソフトウェアインストールで使用される機能システム修正変更 (SYSMOD) を表すために使用されます。

機能修正変更識別子 (FMID)

「FMID」を参照してください。

ホストソフトウェアコンポーネント (HSC)

「HSC」を参照してください。

HSC

ホストソフトウェアコンポーネント。ACS の機能を制御するライブラリ制御システムプロセッサ上で動作する、Oracle StorageTek ソフトウェア。

JCL

オペレーティングシステムに対してジョブの処理要求を記述するために開発された問題解決型の言語。

JES

システムへのジョブの受信、内部フォーマットへの変換、実行対象のジョブの選択、出力処理、システムからのパージを行う MSP サブシステム。複数のプロセッサが装備されている場合、各 JES プロセッサは自身のジョブ入力を個々に制御/スケジューリング/出力処理します。

ジョブ制御言語 (JCL)

「JCL」を参照してください。

ライブラリストレージモジュール (LSM)

「LSM」を参照してください。

LSM

ライブラリストレージモジュール。カートリッジ格納スペースを備えたライブラリストレージ構造で、ストレージセルと付属トランスポートの間でカートリッジを移動するビジョンシステム付きの自立型ロボットアームが備わっています。

オぺレーティングシステム

システム全体でプログラムの実行を制御しているソフトウェア。

プログラム一時修正 (PTF)

「PTF」を参照してください。

PTF

プログラム一時修正。1 つまたは一連の不具合を修正するためのソフトウェアリリース。

SD-3

Oracle StorageTek 製ヘリカルカートリッジトランスポート。「RedWood」とも呼ばれます。

SL3000

Oracle StorageTek SL3000 モジュラーライブラリは、メディアの混在、論理および物理パーティション分割機能、高度な管理、および高可用性を提供します。メインフレームおよびオープンシステムを含む混在環境をサポートし、カートリッジスロットは 200 から 6,000 までとスケーラブルです。

SL8500

Oracle StorageTek SL8500 モジュラーライブラリは、メディアの混在、論理および物理パーティション分割機能、高度な管理、高容量、および高可用性を提供します。メインフレームおよびオープンシステムを含む混在環境をサポートし、カートリッジスロットは標準の 1,450 から複雑な構成の 100,880 までとスケーラブルです。

SMC

ストレージ管理コンポーネント。MSP/EX オペレーティングシステムと Oracle StorageTek の実際のテープハードウェアおよび仮想テープハードウェアとの Oracle StorageTek ソフトウェアインタフェース。SMC は ELS ソリューションのために割り振り処理、メッセージ処理、および SMS 処理を実行します。

SMP

システム修正変更プログラム。

SMS

システム管理ストレージ。

ストレージ管理コンポーネント (SMC)

「SMC」を参照してください。

Sysplex

お客様の作業負荷を処理するため、特定のマルチシステムハードウェアコンポーネントとソフトウェアサービスを介して相互通信し、協働する一連の MSP/EX システム。(I)

T9840A

9840A カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9840B

T9840B カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9840C

T9840C カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9840D

T9840D カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9940A

60G バイト T9940A カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の容量中心カートリッジトランスポート。

T9940B

200G バイト T9940B カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の容量中心カートリッジトランスポート。

T10000A

120G バイトまたは 500G バイトの T10000A カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の T10000 A 大容量カートリッジトランスポート。

T10000B

240G バイトまたは 1T バイトの T10000B カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の T10000 B 大容量カートリッジトランスポート

T10000C

Oracle の StorageTek T10000 C 高速/大容量テープドライブで、最大 252M バイト/秒および 5T バイトをネイティブで実現し、データボリュームが増大し続けるデータセンターオペレーションに最適です。

T10000D

Oracle の StorageTek T10000D 高速/大容量テープドライブで、最大 252M バイト/秒および 8.5T バイトのネイティブ容量を実現し、データ保存要件が増大し続けるデータセンターオペレーションに最適です。

テープ管理カタログ (TMC)

「TMC」を参照してください。

TCP

伝送制御プロトコル。全二重ストリームサービスを提供するネットワーク間の標準プロトコル。

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol。

TMC

テープ管理カタログ。テープライブラリのインベントリを記録するために CA-1 テープ管理システムによって使用されるデータセット。

トランスポート

テープのスレッド化や配置、テープからの読み取り、テープへの書き込みに使用する電気機械デバイス。

伝送制御プロトコル (TCP)

「TCP」を参照してください。

仮想ストレージ

プログラムでの必要に応じて、メインストレージ要求がセグメント (またはページ) 別に割り振られることにより、無制限または仮想上のストレージが存在するように見せるオペレーティングシステムの機能。

仮想ストレージマネージャー (VSM)

「VSM」を参照してください。

仮想テープ制御システム (VTCS)

「VTCS」を参照してください。

仮想テープストレージサブシステム (VTSS)

「VTSS」を参照してください。

仮想通信アクセス法 (VTAM)

「VTAM」を参照してください。

VMF

ボリュームマスターファイル。テープライブラリのインベントリを記録するために CA-TLMS テープ管理システムによって使用されるデータセット。

VOLSER

ボリュームシリアル番号。物理ボリュームの ID。

ボリューム

1 つの単位として、マウントまたはマウント解除されるテープカートリッジ (データキャリア)。

ボリュームマスターファイル (VMF)

「VMF」を参照してください。

ボリュームシリアル番号 (VOLSER)

「VOLSER」を参照してください。

VSM

仮想ストレージマネージャー。メディアやトランスポートの用途を向上させるため、VTSS バッファー内のボリュームやトランスポートを仮想化する Oracle StorageTek ストレージソリューション。ハードウェアには、DASD バッファーである VTSS と RTD があります。ソフトウェアには、VTCS、HSC ベースのホストソフトウェア、および VTSS マイクロコードが含まれます

VTAM

仮想通信アクセス法。IBM ホストに常駐する、通信のための共通インタフェースとして機能する通信ソフトウェア。

VTCS

仮想テープ制御システム。VTSS、VTV、RTD、MVC に関する情報や動作を制御するプライマリホストコード。

VTSS

仮想テープストレージサブシステム。仮想ボリューム (VTV) と仮想ドライブ (VTD) を含む DASD バッファー。VTSS は、トランスポートのエミュレーションを可能にするマイクロコードを備えた STK RAID 6 ハードウェアデバイスです。RAID デバイスは、「テープ」データのディスクからの読み取りとディスクへの書き込み、そのデータの RTD からの読み取りと RTD への書き込みを実行できます。

索引
D  E  F  H  J  M  P  S  V  イ  グ  サ  シ  ソ  タ  チ  テ  ハ  プ  マ  ロ  仮  環  許  互  考  修  内  保

E

ELS

FMID, 2.4

SMP 環境, 2.3

インストール ZIP ファイルの内容, 1.1.2

インストールテープの内容, 1.1.1

サンプル, A.1.1

ソースコードモジュール, A.1.2

ソフトウェア要件, 1.2

ターゲットおよび配布ライブラリデータセット, 2.3.3

ハードウェア要件, 1.3

マクロ, A.1.3

ロードライブラリの許可, 4.1

仮想ストレージの要件, 1.4

F

FMID、ELS, 2.4

H

HELD PTF の分離, 3.8

HSC

MSP サブシステムとしての定義, 4.3.1

MSP プログラム属性テーブル (PPT) の修正, 4.3.4

SMF パラメータの追加, 4.3.5

HSC ユーザー出口ライブラリ、許可, 4.3.2

J

JCL

SMP JCL ライブラリのアンロード, 2.2.1

保守のインストール, 3.3

M

MSP LINKLIST、SLSBPREI のコピーまたは移動, 4.3.3

P

PPT (プログラム属性テーブル)

HSC のための修正, 4.3.4

SMC のための修正, 4.2.2

S

SLSBPREI モジュール、MSP LINKLIST へのコピーまたは移動, 4.3.3

SLUDR* ルーチン、HSC のための再アセンブル, 4.3.6

SMC

MSP サブシステムとしての定義, 4.2.1

MSP プログラム属性テーブルの修正, 4.2.2

SMF (システム管理機能) パラメータ、追加, 4.3.5 SMP

ACCEPT ELS 機能, 2.7

APPLY ELS 機能, 2.6

JCL ライブラリ、アンロード, 2.2

RECEIVE ELS 機能, 2.5

環境の準備, 2.3

V

VTCS、SMF パラメータの追加, 4.3.5

イ

インストール準備タスク、ELS, 1

グ

グローバル SMP プロジェクト (PRJ), 2.3.2

サ

サブシステム名テーブル

MSTR のもとでの SMC の実行, 4.2.1.4

SMC、TMS、および Unicenter CA-MIA, 4.2.1.3

TMS との相互作用, 4.2.1.1

Unicenter CA-MIA, 4.2.1.2

変更, 4.2.1.5

サンプル、ELS, A.1.1

シ

システム管理機能 (SMF) パラメータ、追加, 4.3.5

ソ

ソースコードモジュール

ELS, A.1.2

ソフトウェア要件、ELS, 1.2

タ

ターゲットライブラリデータセット、割り振り, 2.3.3

チ

チェックリスト、インストール, 2.1

テ

テープ管理システム (TMS)、定義, 4.2.1

ハ

ハードウェア要件、ELS, 1.3

プ

プログラム属性テーブル (PPT)

HSC のための修正, 4.3.4

SMC のための修正, 4.2.2

マ

マクロ、ELS, A.1.3

ロ

ロードライブラリの許可

ELS, 4.1

HSC ユーザー出口ライブラリ, 4.3.2

仮

仮想ストレージの要件、ELS, 1.4

環

環境、SMP, 2.3, 2.3.2

許

許可プログラムリスト (APF)

HSC ユーザー出口ライブラリの追加, 4.3.2

互

互換性、ソフトウェア, 1.2.7

考

考慮事項、インストール準備作業, 1.5

修

修正サービス

HELD PTF の分離, 3.8

SMP ACCEPT, 3.7

SMP APPLY, 3.6

SMP RECEIVE, 3.5

インストールデータセット, 3.1

サンプルのアンロード, 3.3

メディア, 3.2

内

内容

インストール ZIP ファイル, 1.1.2

インストールテープ, 1.1.1

修正サービス, 3.2

保

保守

HELD PTF の分離, 3.8

SMP ACCEPT, 3.7

SMP APPLY, 3.6

SMP RECEIVE, 3.5

インストールデータセット, 3.1

サンプルのアンロード, 3.3

メディア, 3.2

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。