Oracle® DIVAnet

Guía de instalación, configuración y operaciones

Versión 2.0

E74310-01

Marzo de 2016

Guía de instalación, configuración y operaciones de Oracle DIVAnet, Versión 2.0

E74310-01

Copyright © 2016, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Autor Principal:  Lou Bonaventura

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Contenido

Lista de Tablas

Título e Información de Copyright

Prólogo

- Accesibilidad a la documentación

1 Introducción

- Visión general del sistema

- Compatibilidad con la API

- Interfaz de usuario (DIVAnetUI)

- Interfaz de línea de comandos (DIVAnetAdmin)

- Reglas de acceso

- Otros componentes de DIVArchive

2 Planificación de la instalación

- Descripción de la conectividad del sitio

- Servicios de DIVAnet

- Activación de sitios para acceso remoto

- Servicio ManagerAdapter de DIVAnet

- DIVArchive

- Objetos e instancias

- Origen/destinos

- Configuración de origen/destinos de transferencia

- Planes de almacenamiento y medios (medios de almacenamiento)

- Supervisor de carpetas de entrega

- Configuración de acceso de cliente local

- Servicio ClientAdapter de DIVAnet

- Servicio DbSync de DIVAnet

- Sitios de solo visualización

- Base de datos de DIVAnet

- Limpieza de objetos

3 Instalación de DIVAnet

- Antes de la instalación

- Instalación de DIVAnet

- Creación de la base de datos de DIVAnet

- Creación de las tablas

- Creación del esquema de base de datos de DIVAnet

- Supresión del esquema de base de datos de DIVAnet

- Cadena de conexión de Oracle

- Agregación de sitios

- Configuración de archivos de configuración de DIVAnet

- Instalación e inicio de los servicios de DIVAnet

- Visualización de logs

- Comprobación de la configuración

- Sincronización de la base de datos de DIVAnet

4 Configuración de servicios de DIVAnet

- Configuración del servicio ClientAdapter

- Configuración del nombre de sitio de DIVArchive

- Configuración de puertos de la API del cliente

- Configuración de conexiones web del cliente

- Configuración de perfiles de flujo de trabajo

- Perfiles y puertos de la API

- Reintentos y timeouts

- Mensajes válidos

- Asignaciones de sitio a sitio

- Recarga de perfiles de flujo de trabajo

- Modificación del archivo de configuración ClientAdapter

- Parámetros de nivel superior

- Sección API Ports

- Sección de DIVArchive Managers

- Sección de base de datos de DIVAnet

- Sección de perfil de flujo de trabajo

- Asignaciones de transferencia de sitio a sitio (perfil de flujo de trabajo)

- Asignaciones de origen/destino preferidas

- Configuración del servicio ManagerAdapter

- Sincronización de filtrado por categoría

- Configuración de la sustitución del prefijo de categoría

- Modificación del archivo de configuración ManagerAdapter

- Configuración del servicio DbSync

- Modificación del archivo de configuración DbSync

- Sección DivaManager

- Base de datos de DIVAnet

- Configuración de las reglas de acceso

- Métodos de ejecución de reglas de acceso

- Ejemplo de archivo

- Ejemplo de copia

- Reglas de inclusión y exclusión

- Tipos de atributos

- Reglas para solicitudes de DIVAnet (ClientAdapter)

- Operaciones de conexión

- Subtipo (para supresión)

- Reglas para solicitudes de DIVArchive (ManagerAdapter)

- Asociación de reglas

- Juegos de reglas y valores por defecto

- Otro ejemplo

- Parámetros de juego de reglas

- Parámetros de regla de inclusión/exclusión

- Agregación de variables de secuencia de comandos a un archivo de configuración

5 Uso de la interfaz de usuario de DIVAnet

- Requisitos previos

- Inicio de DIVAnetUI

- Conexión a DIVAnet

- Visualización de activos

- Panel de detalles de activos

- Búsqueda de activos

- Cómo cortar y pegar detalles de activos

- Visualización de solicitudes

- Visualización del progreso de las solicitudes (actualizaciones en vivo)

- Visualización de detalles de la solicitud

- Cancelación de solicitudes

- Filtrado de solicitudes

- Cómo cortar y pegar detalles de solicitud

- Cómo copiar un objeto

- Supresión de objetos

- Modificación de un archivo de configuración

6 Administración de DIVAnet

- Uso de la utilidad DIVAnetAdmin

- Colocación en cola y procesamiento de solicitudes

- Colocación en cola de solicitudes de DIVAnet

- Limitaciones de la solicitud de DIVAnet

- Reintentos de solicitudes de DIVAnet

7 Compatibilidad con la API

- Compatibilidad con la versión de la API de DIVAnet

- Operaciones en contenido archivado

- Solicitudes de archivado

- Solicitudes de restauración

- Restauración del flujo de trabajo

- Orígenes y destinos

- Reintentos

- Limitaciones

- Solicitudes de restauración parcial de archivos de Oracle

- Solicitudes de copiado

- Métodos de transferencia de sitio a sitio

- Copias locales

- Seleccionado por DIVAnet (medio any)

- Reintentos

- Supresión de solicitudes

- Supresión de sitio (medio any)

- Última instancia

- Reintentos y cancelaciones

- Otros comandos admitidos

- Solicitudes no admitidas

- Return Codes (Devolver códigos)

8 Solución de problemas

A Archivos de configuración de muestra

- Configuración de muestra de ClientAdapter

- Configuración de muestra de ManagerAdapter

- Configuración de muestra de DbSync

Glosario

Lista de Tablas

- 2-1 Servicios de DIVAnet

- 4-1 Parámetros de nivel superior de ClientAdapter

- 4-2 Parámetros de <API Port>

- 4-3 Parámetros de configuración de <DivaManagers>

- 4-4 Parámetros de <DIVAnetDatabase>

- 4-5 Parámetros de <WorkflowProfile>

- 4-6 Parámetros de perfil de flujo de trabajo de <SitetoSiteTransfer>

- 4-7 Parámetros de ManagerAdapter de nivel superior

- 4-8 Parámetros de <ManagerDatabase>

- 4-9 Parámetros de <ObjectFilter>

- 4-10 Parámetros de nivel superior de DbSync

- 4-11 Parámetros de <DivaManagers> para DbSync

- 4-12 Parámetros de <DIVAnetDatabase>

- 4-13 Parámetros de juego de reglas

- 4-14 Parámetros operativos de regla (de inclusión o exclusión)

- 4-15 Parámetros de solicitud de regla (de inclusión o exclusión)

- 4-16 Parámetros de objeto de regla (de inclusión o exclusión)

- 6-1 Opciones de DIVAnetAdmin

- 7-1 Solicitudes de contenido de DIVArchive admitidas

- 7-2 Métodos de restauración de DIVAnet

- 7-3 Parámetros derivados de copias de DIVAnet

- 7-4 Métodos de copiado de sitio a sitio

- 7-5 Tipos de supresión

- 7-6 Otros comandos de DIVArchive no relacionados con el contenido

- 8-1 Errores comunes de DIVAnet

- 8-2 Errores comunes de DIVAnetUI

Prólogo

En este documento, se describe cómo instalar, configurar y administrar Oracle DIVAnet 2.0.

Nota:
Antes de DIVAnet 2.0, DIVAnet se instalaba, revisaba y publicaba con Oracle DIVArchive. DIVAnet ahora se publica y se revisa independientemente de DIVArchive. DIVAnet 2.0 no es directamente compatible con Legacy DIVAnet 1.0 (en DIVArchive 6.x y 7.x), y se configura de manera diferente. Por lo tanto, no constituye un sustituto inmediato.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

1 Introducción

- Visión general del sistema

- Compatibilidad con la API

- Interfaz de usuario (DIVAnetUI)

- Interfaz de línea de comandos (DIVAnetAdmin)

- Reglas de acceso

- Otros componentes de DIVArchive

Visión general del sistema

Oracle DIVAnet proporciona una vista unificada de activos digitales archivados en varios sistemas Oracle DIVArchive y DIVAcloud distribuidos. Facilita la transferencia de contenido entre los sitios de DIVArchive y desde los servidores y los discos de Source/Destination (Origen/destino). Realiza sus tareas a los efectos de la recuperación ante desastres, la distribución de contenido, el control de acceso, el rendimiento y la disponibilidad de contenido.

Mediante la conexión a varios sitios de DIVArchive, DIVAnet crea un sistema de archivos virtual que abarca ubicaciones geográficas. Puede aprovechar los sitios de recuperación ante desastres para proporcionar disponibilidad adicional de activos cuando se producen interrupciones, y mejorar el rendimiento del archivo y la restauración de algunos activos cuando los sistemas se ejecutan normalmente. Puede usar las instalaciones de DIVA desde otras partes de la organización como sitios de copia de seguridad estratégica, socios de uso compartido de contenido y participantes en flujos de trabajo de medios de negocios globales. DIVAnet facilita la carga del seguimiento del contenido que podría existir en los sitios locales de DIVA, en los sitios de DIVA remotos y en la nube.

Las aplicaciones que usan la API de DIVArchive pueden usarla para conectarse directamente con DIVAnet. Esto permite que las aplicaciones almacenen y accedan a activos digitales en diferentes ubicaciones geográficas. DIVAnet sincroniza la información de activos desde cada sitio de DIVA, de modo que los usuarios siempre tengan un inventario actualizado de la ubicación del contenido. DIVAnet usa esta información para elegir el mejor lugar para varias solicitudes, como restauraciones y copias. DIVAnet también proporciona reglas de acceso para limitar las operaciones que los usuarios pueden realizar.

Compatibilidad con la API

DIVAnet admite aplicaciones escritas mediante la API de DIVA para controlar varios sitios de DIVArchive como si los sitios fueran un sistema de archivo grande. La API de DIVArchive permite que las aplicaciones cliente se conecten a un sistema de archivo y almacenen contenido, copien contenido, supriman contenido o restauren el contenido (consulte el Manual de referencia de la API de Oracle DIVArchive C++ para obtener más información sobre la API de DIVArchive). La API también admite la recuperación de información acerca de objetos archivados. DIVAnet implementa soporte para un subjuego grande de la API de DIVA, usada comúnmente por aplicaciones conocidas, como aplicaciones de gestión de activos de medios (MAM, Media Asset Management).

Para obtener más información, consulte el Capítulo 7.

Interfaz de usuario (DIVAnetUI)

DIVAnetUI es una aplicación que le permite al usuario supervisar las solicitudes de DIVAnet, además de ver, copiar y suprimir activos de DIVAnet (objetos archivados de DIVA) en varios sitios de DIVArchive. Todas las solicitudes del nivel de DIVAnet se pueden supervisar, ya sea que se hayan ejecutado por medio de la API o por medio de la IU propiamente dicha. También puede ver información de los activos de todos los sitios configurados de DIVArchive, si el activo se archivó por medio de DIVAnet o no. DIVAnetUI proporciona maneras flexibles de consultar sobre la información de solicitudes y activos.

DIVAnet 2.0 no admite la interfaz gráfica de usuario de control de DIVArchive (incluso en modo directo): use DIVAnetUI para supervisar DIVAnet y la interfaz gráfica de usuario de control de DIVArchive para supervisar DIVArchive.

Para obtener más información, consulte el Capítulo 5.

Interfaz de línea de comandos (DIVAnetAdmin)

La herramienta de línea de comandos DIVAnetAdmin puede llevar a cabo varias funciones administrativas de DIVAnet, entre otras:

- Supervisión de estado de sincronización de la base de datos.

- Configuración de parámetros y límites específicos del sitio.

- Visualización de conexiones de la API.

- Recarga de los perfiles de flujo de trabajo y las reglas de acceso.

- Cambio del nivel de log de los servicios de DIVAnet.

Para obtener más información, consulte el Capítulo 6".

Reglas de acceso

DIVAnet permite la creación de reglas que rigen cuáles usuarios y cuáles perfiles de flujo de trabajo se permiten para realizar determinadas operaciones. Por ejemplo, puede crear reglas que limitan cuáles Source/Destinations (Origen/destinos) pueden recibir contenido restaurado o limitar cuáles objetos se pueden copiar en los sitios.

Para obtener más información, consulte el Capítulo 4.

Otros componentes de DIVArchive

Algunas tareas de transferencia entre sitios de DIVAnet no son realizadas específicamente por DIVAnet. El servicio de supervisor de carpetas de entrega supervisa el contenido que se escribe en el disco, en una carpeta. A continuación, archiva ese contenido en un sistema DIVArchive una vez que el contenido se ha transferido por completo. El supervisor de carpetas de entrega se puede usar como parte de un flujo de trabajo de copiado entre sitios y también se puede usar con DIVAnet.

Puede configurar Oracle DIVArchive Storage Plan Manager (SPM) para que realice automáticamente una operación cuando el contenido llegue a un sitio de DIVArchive. Una de estas operaciones consiste en restaurar el contenido nuevo en una carpeta de entrega que, en su lugar, puede archivar ese contenido en otro sistema DIVA. Esto permite una clase de replicación del contenido. Consulte la Guía de Oracle DIVArchive Storage Plan Manager (SPM) para obtener más información sobre SPM.

Finalmente, DIVArchive proporciona la capacidad de transferir contenido desde Source/Destinations (Origen/destinos) a sistemas DIVA y viceversa, y de copiar y suprimir contenido archivado.

DIVArchive, SPM, el supervisor de carpetas de entrega y DIVAnet trabajan en conjunto para satisfacer los flujos de trabajo de medios distribuidos.

2 Planificación de la instalación

DIVAnet es una aplicación distribuida que generalmente se configura en varios sitios DIVA. En este capítulo, se describen los conceptos necesarios para determinar cuáles servicio DIVAnet instalar y dónde. Hay tres pasos principales:

1. Debe comprender cuáles sitios se deben conectar para aplicar los flujos de trabajo deseados para un sitio específico. Consulte Descripción de la conectividad del sitio.

2. Debe tener el acceso remoto activado para cada sitio en el sistema (o la dirección local). Consulte Activación de sitios para acceso remoto.

3. Debe configurar el acceso de cliente local en sitios que tienen aplicaciones cliente que se conectarán y usarán los flujos de trabajo DIVAnet. Consulte Configuración de acceso de cliente local.

Descripción de la conectividad del sitio

Los sitios de DIVAnet se definen como exactamente una instalación de DIVArchive (que podría existir en la nube) y uno o más servicios de DIVAnet. A cada sitio se asigna un nombre de sitio único. Cada servicio de DIVAnet pertenece a un sitio determinado, indicado por el parámetro <LocalSitename> en los archivos de configuración de DIVAnet. Puede configurar varios sitios de DIVAnet, cada uno con o sin acceso de cliente local. Los sitios de DIVAnet se pueden comunicar entre sí y replicar la información del otro sitio.

El tipo más básico de conectividad DIVAnet es el uso de DIVAnet como proxy simple de DIVArchive para un único sistema DIVArchive. En esta configuración, se usa el modo directo de DIVAnet. Puede configurar reglas de acceso para permitir o rechazar operaciones en una conexión API de DIVA. Este modo no proporciona una vista federada de varios sitios y no se puede usar (por ejemplo) para realizar copias entre sitios. Para obtener más información sobre cómo configurar el modo directo de DIVAnet, consulte Configuración de puertos de la API del cliente.

Para realmente tener varios sitios DIVA como un único sistema de archivo grande, los sitios de DIVAnet se debe conectar mediante los servicios de DIVAnet. Las secciones restantes de este capítulo describen cómo configurar DIVAnet para lograr una vista federada del contenido archivado.

DIVAnet se puede conectar a sitios remotos para recuperar información de activos, supervisar el estado del sitio remoto y enviar solicitudes al sitio (por ejemplo, una solicitud de restauración), para satisfacer las solicitudes de nivel de DIVAnet. Esta rica interacción permite a DIVAnet funciona como un sistema de archivo grande.

Nota:
Algunos despliegues de DIVAnet no requerirán que cada sitio se conecte a los demás sitios de la red.

En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de un despliegue de DIVAnet típico con tres sitios: Nueva York, Los Ángeles y Dallas. En este ejemplo, las aplicaciones de Nueva York pueden ver y copiar activos desde Los Ángeles y Dallas (y los activos existentes en Nueva York). Además, las aplicaciones de Los Ángeles pueden ver y copiar activos desde Nueva York y Dallas. No hay aplicaciones en ejecución en el sitio de Dallas.

Para aplicar este despliegue, primero configurará un sitio para acceso remoto. Dallas es ideal para demostrar este escenario, ya que no tiene clientes locales que atender. Verá la manera en la que Dallas se conecta con Nueva York. A continuación, verá cómo configurar un sitio para acceso de cliente, mediante el análisis de Nueva York y Los Ángeles, y cómo están conectados.

Servicios de DIVAnet

Un servicio de DIVAnet es un servicio de Windows instalado en un servidor responsable de llevar a cabos tareas informáticas en un despliegue de DIVAnet. Tabla 2-1 muestra un resumen de los servicios de DIVAnet disponibles.

Tabla 2-1 Servicios de DIVAnet

Servicio

Descripción

Adaptador de cliente

El servicio ClientAdapter de DIVAnet acepta solicitudes desde la API de DIVA API y los clientes web, e interactúa con sitios de DIVArchive y con la base de datos de DIVAnet para satisfacer esas solicitudes. Se configura cuando se implementa el acceso de cliente local (aplicación). Esto también se puede usar en un despliegue mínimo de DIVAnet únicamente de proxy (modo directo de DIVAnet, descrito en Configuración de puertos de la API del cliente).

Para obtener más información, consulte Servicio ClientAdapter de DIVAnet.

Adaptador del gestor

El servicio ManagerAdapter funciona como un puente entre DIVAnet y Oracle DIVArchive Manager. Proporciona acceso remoto para un sitio de DIVA. Configurado para todos los sitios de DIVAnet, en especial para aquellos que tienen información de activo sincronizada.

Para obtener más información, consulte Servicio ManagerAdapter de DIVAnet".

Sincronización de base de datos

El servicio DbSync es responsable de sincronizar la información de activos de varios sitios de DIVArchive y de almacenar la información en la base de datos de DIVAnet. Se configura cuando se implementa el acceso de cliente local (aplicación).

Para obtener más información, consulte Servicio DbSync de DIVAnet".

Activación de sitios para acceso remoto

La activación de un sitio de DIVArchive para acceso remoto mediante otros sistemas DIVAnet involucra la configuración de un servicio ManagerAdapter en el sitio y la configuración de DIVArchive para acceso remoto.

En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de dos sitios: Un sitio de Nueva York con una configuración de DIVAnet completa (acceso remoto y acceso de cliente local) y un sitio de Dallas que se configura solamente para acceso remoto. El sitio de Dallas solamente tiene un servicio de DIVAnet en ejecución: el servicio ManagerAdapter. DIVArchive se configuró de modo que pueda interactuar bien con otros sitios.

Servicio ManagerAdapter de DIVAnet

El servicio ManagerAdapter funciona como un puente entre DIVAnet y DIVArchive Manager. Se debe configurar para proporcionar acceso remoto mediante otros sistemas de DIVAnet. Por motivos de seguridad y rendimiento, Oracle recomienda la instalación de ManagerAdapter en el mismo sistema que DIVArchive Manager. De manera similar, a menudo, ClientAdapter y la base de datos de DIVAnet se ejecutan en conjunto en un servidor completamente diferente. ManagerAdapter se configura mediante un archivo de configuración simple. Para obtener más información, consulte el Capítulo 4.

DIVArchive

Gran parte de la configuración necesaria para aplicar flujos de trabajo de DIVAnet se lleva a cabo en cada sitio de DIVArchive. En esta sección, se detallan algunos de los conceptos necesarios para comprender cómo interactúa DIVAnet con DIVA, y la importancia de la configuración de DIVA. Para obtener más información sobre cómo configurar DIVArchive, consulte la Guía de instalación y configuración de Oracle DIVArchive.

Objetos e instancias

En un sistema DIVArchive, los objetos archivados se identifican de manera exclusiva mediante dos parámetros: un nombre de objeto y una categoría de objeto. La Categoría es parte del nombre formal del objeto, una especie de espacio de nombres. Por ejemplo, un objeto con el nombre CLIP01 y la categoría MOVIES es un diferente a un objeto con el nombre CLIP01 y la categoría COMMERCIALS.

DIVAnet usa el nombre de objeto y la categoría para asociar objetos en varios sitios.

Nota:
Si un objeto en un sitio tiene el mismo nombre de objeto y la misma categoría que en otro sitio, DIVAnet considerará que ambos son el mismo objeto.

Cuando se archivan los activos mediante DIVAnet, DIVAnet rechazará (por defecto) nuevos activos que tienen el mismo nombre (y categoría) que los activos que ya se han archivado en otros sitios. Sin embargo, los archivos que se ejecutan directamente en un sistema DIVArchive no tendrán esta comprobación. El archivado mediante DIVAnet puede causar que un objeto en el sitio B tenga contenido diferente del objeto correspondiente en el sitio A. Esto, en su lugar, puede generar la restauración del contenido incorrecto por parte de DIVAnet.

En DIVArchive, cada objeto archivado puede contener varias instancias: una instancia para cada copia física del objeto en la cinta o en el disco. Hay un número de orden de instancia para cada instancia. La numeración comienza con cero y se incrementa de a uno para cada instancia del objeto. De este modo, puede hacer referencia de manera exclusiva a una instancia en un sistema DIVA si proporciona el nombre de objeto, la categoría y el número de orden de instancia.

DIVAnet asigna su propio juego de números de orden de instancia que se deriva del número de orden de instancia de DIVArchive. Hace esto de modo que para cada objeto los números de orden de instancia de DIVAnet sean exclusivos en todos los sitios de DIVAnet.

Origen/destinos

Un Source/Destination (Origen/destino) de DIVAchive contiene información necesaria para comunicarse con un servidor de cliente o un disco externo a DIVArchive. Los clientes transfieren contenido desde y hasta DIVArchive mediante estos servidores y discos. Si un Source/Destination (Origen/destino) de un sitio tiene el mismo nombre que en otro sitio, DIVAnet supondrá que hacen referencia al mismo servidor físico y al mismo disco.

Esta convención es importante para configurar un sistema DIVAnet (consulte Restauración del flujo de trabajo para obtener más información). Si las opciones de Source/Destinations (Origen/destinos) se pueden resolver mediante la API y apuntan al mismo servidor físico, disco y ruta, deberá asignarles el mismo nombre.

Configuración de origen/destinos de transferencia

Para usar DIVAnet para transferir contenido de un sitio a otro, configure al menos una opción de Source/Destination (Origen/destino) para que se pueda acceder desde ambos sitios. Este Source/Destination (Origen/destino) común será usado por DIVAnet para copiar objetos de un sitio a otro. Los ajustes de configuración de Source/Destination (Origen/destino) de ambos sitios deben tener las siguientes características:

- Mismo nombre: en todos los sitios, deberá configurar el mismo nombre para las opciones de Source/Destinations (Origen/destinos) que hacen referencia al mismo servidor físico, disco y directorio.
Las asignaciones de sitio a sitio de DIVAnet pueden manejar opciones de Source/Destinations (Origen/destinos) que apuntan al mismo lugar pero que no necesariamente tienen el mismo nombre. Consulte Asignaciones de sitio a sitio para obtener más información.

- Mismo lugar: las dos entradas de Source/Destination (Origen/destino) deben apuntar a la misma ubicación exacta (ruta) en el disco de un servidor. Los tipos de transferencia (por ejemplo, FTP_STANDARD, DISK) pueden variar de un sitio a otro, e incluso tener rutas raíz diferentes en la configuración. Por ejemplo, un Source/Destination (Origen/destino) denominado NY_SHOWS puede ser del tipo DISK en el sitio de Nueva York, pero del tipo FTP en el sitio de Los Ángeles.

- Sin transcodificación ni cambio de nombre: para las opciones de Source/Destinations (Origen/destinos) usadas en copias entre sitios, no configure Source/Destination para transcodificación en la restauración. Esto generará el archivado de contenido incorrecto en sitios de DIVA.

- Supresión en origen: para cada Source/Destination (Origen/destino) que se usará en los comandos de copiado, configure la opción -allow_delete_on_source en los ajustes de Source/Destination de DIVArchive. Esto permite que se suprima el contenido del sitio después de que se ha transferido a DIVA. Se proporciona esta opción en el campo de opciones del panel de configuración de Source/Destination (Origen/destino) de DIVA.

- AXF y totales de control: puede activar comparaciones de total de control de extremo a extremo en copias entre sitios (operaciones de copiado de un sitio a otro) mediante la activación de AXF Genuine Checksums (Totales de control genuinos de AXF) en DIVArchive. En la utilidad de configuración de DIVArchive, seleccione la opción de Source/Destination (Origen/destino) que usará para copias y, a continuación, seleccione la opción AXF Genuine Checksum (Totales de control genuinos de AXF). Una vez que haya finalizado, podrá configurar la opción -axf en el parámetro <AdditionalOptions> de asignación de sitio a sitio de DIVAnet. Esto permite embeber la información de total de control en el envoltorio de AXF del sitio de origen comprobarla nuevamente en el sitio de destino.

No debe confundirse con el parámetro Site del panel Source/Destination de la utilidad de configuración de DIVArchive. Aquí el nombre del sitio es usado solamente por DIVA, y no corresponde a un sitio de DIVAnet (consulte la Guía de instalación y configuración de Oracle DIVArchive para obtener más información).

Precaución:
La modificación de los nombres de los parámetros de configuración de DIVArchive (como Source/Destinations [Origen/destino], Media Names [Nombres de medios] y Storage Plans [Planes de almacenamiento]), mientras se está conectado a DIVAnet, puede causar errores.

Planes de almacenamiento y medios (medios de almacenamiento)

Cuando DIVAnet copia objetos de un sistema DIVA a otro, es necesario tener cuidado al asignar el archivo de Media Name (Nombre de medios) y Storage Plan Name (Nombre de plan de almacenamiento) de la copia en el sitio de destino. Use una buena política de asignación de nombres para los valores de medios de cada sistema DIVA.

DIVAnet registra los nombres de medios de DIVA cuando sincroniza cada instancia de objeto. Puede configurar DIVAnet para que asigne automáticamente el plan de medios/almacenamiento en una operación de copiado. Consulte Seleccionado por DIVAnet (medio any) para obtener más información. Una de las maneras de configurar esta función consiste en archivar el sitio de destino con el mismo nombre de plan de almacenamiento que el objeto de origen. Para que esto funcione los planes de almacenamiento adecuados se deberán configurar en el DIVA de destino. De manera alternativa, puede usar las asignaciones de medios de DIVA para transformar el nombre del plan de almacenamiento en un medio o en otro plan de almacenamiento, todo en el sitio de destino de DIVA.

Supervisor de carpetas de entrega

El supervisor de carpetas de entrega supervisa las carpetas en busca de contenido nuevo y, a continuación, archiva el contenido nuevo en DIVArchive. Mediante la restauración de una carpeta de entrega determinada, el supervisor de carpetas de entrega puede seleccionar el contenido y archivarlo en un sistema DIVA diferente.

DIVAnet puede implementar flujos de trabajo de copiado sin el supervisor de carpetas de entrega pero, en algunos casos, es necesario o preferible. Para copiar sin el supervisor de carpetas de entrega, se puede usar el método de transferencia RestoreAndArchive de DIVAnet. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que es adecuado usar el supervisor de carpetas de entrega. Algunos buenos candidatos para el uso del supervisor de carpetas de entrega pueden ser sitios autónomos que desean realizar su propia limpieza de contenido transferido de manera no satisfactoria o sistemas donde se usan aceleradores de WAN de terceros. Para usar el supervisor de carpetas de entrega para transferencias, use el método de transferencia de sitio a sitio RestoreAndMonitor de DIVAnet. Consulte Asignaciones de transferencia de sitio a sitio (perfil de flujo de trabajo) para obtener más información.

Configuración de acceso de cliente local

La configuración de acceso de cliente local incluye la configuración de:

- La instancia de DIVArchive local para acceso remoto (consulte Activación de sitios para acceso remoto)

- El servicio ClientAdapter

- Un servicio DbSync

- Un servicio de base de datos DIVAnet

La configuración de todos los servicios DIVAnet permite el procesamiento del flujo de trabajo completo de DIVAnet por parte del sitio.

En la siguiente figura, se configuran ambos sitios, el de Nueva York y el de Los Ángeles para procesamiento de flujo de trabajo completo de DIVAnet. Las aplicaciones de Los Ángeles se conectan directamente con ClientAdapter en LA. De esta manera, pueden recuperar contenido de Nueva York si es necesario. La base de datos de DIVAnet local proporciona una vista global de los activos en los sitios, incluso si se pierde la conectividad de un sitio a otro. Si se otorgan permisos suficientes, los usuarios de DIVAnetUI en Los Ángeles pueden copiar contenido desde Nueva York a Los Ángeles, e incluso suprimir contenido en Nueva York.

Aunque es técnicamente posible configurar la aplicación de cliente 2 para que se conecte de manera remota con la instancia de ClientAdapter de Nueva York, esta configuración a menudo proporciona mayor disponibilidad, seguridad y auditoría. El rendimiento y la escalabilidad a menudo aumentan también, en especial, con enlaces WAN lentos o no confiables.

Servicio ClientAdapter de DIVAnet

Los clientes de la aplicación que desean usar la API de DIVA o la GUI de DIVAnet, se conectan al servicio ClientAdapter de DIVAnet. Este servicio de DIVAnet acepta conexiones web y mediante socket desde las aplicaciones y los procesos que solicita. Se configura una instancia de ClientAdapter en cada sitio que tiene aplicaciones locales para el sitio en el que se instalaron DIVArchive y DIVAnet. ClientAdapter se comunica con los sitios local y remoto mediante el servicio ManagerAdapter. ClientAdapters también se puede conectar directamente con DIVArchive Manager mediante el modo de socket.

El servicio ClientAdapter se configura mediante uno (o dos) archivos de configuración (consulte el Capítulo 4 para obtener más información).

Servicio DbSync de DIVAnet

El servicio DbSync es responsable de sincronizar la información de activos de varios sitios de DIVArchive y de almacenar la información en la base de datos de DIVAnet. DbSync se comunica de manera remota con los servicios ManagerAdapter en varios sitios para sincronizar información de objetos archivados. DbSync generalmente se despliega junto con ClientAdapter. Ambos servicios, DbSync y ClientAdapter, requieren acceso directo a la base de datos de DIVAnet.

El servicio DbSync se configura mediante un archivo de configuración simple (consulte el Capítulo 4 para obtener más información).

Sitios de solo visualización

Puede configurar un sitio para solo visualización, lo que significa que se sincronizará la información del activo desde ese sitio, pero no se enviarán solicitudes (ni otros mensajes) al sitio. El sitio se configura (por ejemplo, el sitio diva4) en el archivo de configuración de DbSync, pero no en la configuración de ClientAdapter. El sitio diva4 tendrá solo visualización de manera efectiva. La información del activo de este sitio podrá recibir consultas de la IU y de llamadas de la API informativas, pero las solicitudes enviadas al sitio (mediante DIVAnet) se rechazarán.

Base de datos de DIVAnet

La configuración del acceso de cliente local de DIVAnet también involucra la configuración de una base de datos de DIVAnet.

Limpieza de objetos

DIVAnet en ocasiones cumplirá con una operación de restauración mediante el copiado temporal de un objeto desde un sitio remoto al sitio local antes de la restauración. De esta manera, las restauraciones futuras del contenido serán mucho más sencillas. DIVAnet no suprime automáticamente la instancia del disco después de la restauración. En su lugar, deja el contenido en caso de que otros deseen restaurarlo.

DIVArchive contiene dos herramientas que pueden limpiar automáticamente el contenido cuando se llena un disco/matriz determinados:

- Oracle DIVArchive Storage Plan Manager (SPM) cuenta con una función que puede limpiar automáticamente instancias de disco para un sitio de DIVA determinado.

- La función de supresión local de DIVArchive puede realizar una tarea similar pero, de manera opcional, puede comprobar que el objeto también existe en otros sitios de DIVA.

Dado que DIVArchive está configurado para crear una instancia de disco nearline por defecto, es posible que la limpieza de objetos también deba producirse en un sitio de DIVA configurado únicamente para acceso remoto de DIVAnet.

3 Instalación de DIVAnet

- Antes de la instalación

- Instalación de DIVAnet

- Creación de la base de datos de DIVAnet

- Configuración de archivos de configuración de DIVAnet

- Instalación e inicio de los servicios de DIVAnet

- Visualización de logs

- Comprobación de la configuración

- Sincronización de la base de datos de DIVAnet

Antes de la instalación

- DIVAnet es una aplicación distribuida, lo que significa que a menudo se instala en varios sistemas. Consulte el Capítulo 2 para comprender en qué sistemas y servidores se debe instalar DIVAnet, y cuáles servicios de DIVAnet determinados se deben instalar.

- Cada sitio de DIVArchive conectado a DIVAnet debe ejecutar DIVArchive 7.3.1 o una versión posterior.

- DIVAnet se puede instalar en plataformas Windows de 64 bits y se puede instalar en el mismo directorio raíz que DIVArchive o en su propio directorio.

- La ejecución del instalador de DIVAnet requiere privilegios de administrador.

- Por defecto, el instalador de DIVAnet maneja la instalación de los archivos de servicio de DIVAnet, DIVAnetUI y una versión de Java Runtime Environment (JRE) compatible con Java 8 de 64 bits. DIVAnet usa la versión de JRE instalada para ejecución. La instalación de la base de datos de DIVAnet requiere Oracle Database 11g versión 2 o posterior, y Oracle SQLPlus (software cliente Oracle 11 o posterior) instalado directamente en el sistema Windows de DIVAnet.

- Si está instalando DIVAnet, asegúrese de que los componentes de DIVAnet no se estén ejecutando.

Instalación de DIVAnet

1. Inicie el ejecutable del instalador de DIVAnet, DIVAnet_V2.0.version.exe.

2. Seleccione los componentes deseados y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

- Seleccione Java si no lo ha instalado anteriormente en el directorio de destino.

- Si solamente desea instalar la interfaz de usuario de DIVAnet, anule la selección de DIVAnet Services (Servicios de DIVAnet).

3. Especifique un directorio de instalación de destino. Este será el directorio raíz de DIVAnet. A continuación, haga clic en Install (Instalar).

Nota:
Puede usar el directorio de instalación de DIVArchive como directorio raíz de DIVAnet. Sin embargo, Oracle recomienda instalar DIVAnet en su propio directorio.

En las siguientes secciones, se describen pasos adicionales que deberá realizar para completar la instalación. Consulte el Capítulo 2 para obtener más información.

Creación de la base de datos de DIVAnet

Para crear la base de datos de DIVAnet, primero debe crear las tablas de DIVAnet y, a continuación, configurar los sitios de DIVArchive.

Creación de las tablas

En este paso, se crean las tablas de base de datos de DIVAnet que existirán en un servidor de Oracle en ejecución. Este paso es necesario solamente para una instalación completa de DIVAnet (consulte el Capítulo 2).

Creación del esquema de base de datos de DIVAnet

Para ejecutar los scripts de creación de SQL, debe contar con SQLPlus (software de cliente Oracle 11) instalado en el sistema en el que instala DIVAnet.

1. Abra una ventana de línea de comandos. Cambie el directorio al directorio raíz de DIVAnet (el directorio donde está instalado DIVAnet).

2. Cambie el directorio a Program\Database\divanet\Install.

3. Ejecute el siguiente comando:

create_divanet_user.bat syspassword username userpassword oracle_tns_name

En el comando anterior, syspassword es la contraseña del sistema Oracle, username es el nombre de usuario/esquema de Oracle que contendrá las tablas de DIVAnet y oracle_tns_name es el nombre de TNS de Oracle para la base de datos de DIVAnet que desea usar para la instalación. Si no hay un nombre de TNS definido para la base de datos, puede consultar la siguiente sección para crear un nombre de TNS en tiempo real.

Supresión del esquema de base de datos de DIVAnet

Para suprimir el esquema de base de datos de DIVAnet, ejecute los siguientes pasos.

Precaución:
Esto suprimirá todos los datos de la base de datos de DIVAnet.

1. Cambie el directorio a Program\Database\divanet\Install.

2. Ejecute el siguiente comando:

delete_divanet_user.bat syspassword username oracle_tns_name

En el comando anterior, syspassword es la contraseña del sistema Oracle, username es el nombre de usuario/esquema de Oracle que contendrá las tablas de DIVAnet y oracle_tns_name es el nombre de TNS de Oracle para la base de datos de DIVAnet que desea usar para la instalación. Si no hay ningún nombre de TNS definido para la base de datos, consulte la siguiente sección para crear una cadena de conexión de Oracle para usar en los scripts de agregación y supresión.

Cadena de conexión de Oracle

Si no tiene un nombre de TNS definido para la base de datos, puede proporcionar una cadena de conexión de Oracle. El formato de esta cadena es el siguiente:

netaddress:port/remote_servicename

Donde:

- netaddress: dirección de red donde se ejecuta la base de datos.

- port: puerto donde se pueden conectar los clientes.

- remote_servicename: Nombre de servicio remoto de Oracle. Esto es diferente del nombre de servicio usado de manera local. El valor por defecto para el paquete de instalación de base de datos de DIVA Oracle es lib5.world. Un ejemplo cadena de conexión completa es 183.34.34.67:1521/lib5.world.

Agregación de sitios

Una vez que se hayan creado las tablas de DIVAnet, deberá configurar los sitios de DIVA en la base de datos de DIVAnet. Ejecute la secuencia de comandos addSites.bat para configurar los sitios en la base de datos de la siguiente manera:

1. Cambie el directorio raíz de DIVAnet y, a continuación, navegue hasta la subcarpeta Program\divanet\bin.

2. Ejecute la secuencia de comandos addSites.bat. Esta secuencia de comandos lo guiará por la agregación de registros de nombres de sitios y la configuración de nombres de sitios, ubicaciones y comentarios. Las conexiones de red a los sitios se configuran en el archivo de configuración de ClientAdapter (consulte el Capítulo 4). Debe crear nombres de sitio que sean fáciles de leer y que reflejen la ubicación física o la función del sitio.

Nota:
Los nombres de sitios que proporciona en este paso se usarán cuando configure los servicios local y remoto de DIVAnet. Asegúrese de que los nombres de sitios sean coherentes y se hayan acordado antes de ejecutar la secuencia de comandos addSites. Si comete un error mientras ejecuta el comando addSites.bat, Oracle recomienda recrear la base de datos o comunicarse con el soporte de Oracle. Una vez que los nombres de sitios estén en la base de datos, la instalación de DIVAnet podrá continuar.

Configuración de archivos de configuración de DIVAnet

Consulte el Capítulo 2 para determinar cuáles servicios de DIVAnet se deberán configurar y, a continuación, consulte el Capítulo 4 para obtener detalles sobre cómo configurar cada servicio.

Debajo del directorio raíz de DIVAnet, en el subdirectorio Program\conf\divanet\templates, hay archivos de configuración de plantilla para cada uno de los servicios de DIVAnet que debe configurar. Cada archivo de plantilla tiene una extensión .ini . Deberá tomar cada archivo y copiarlo en el directorio principal (en este caso, Program\conf\divanet). Cuando copie cada archivo, asegúrese de quitar la extensión .ini.

En la parte superior de cada archivo .ini, hay disponible documentación de los parámetros disponibles. Para cada sitio de DIVAnet, configure un archivo ManagerAdapterConfig.xml. Para una instalación completa de DIVAnet, también debe configurar los archivos ClientAdapterConfig.xml y DBSyncConfig.xml.

Muchos de los parámetros pueden dejarse con el valor por defecto. No deberá cambiar ninguno de los archivos de configuración de la carpeta Program\conf\divanet\wrapper. Podrá, de manera opcional, agregar información al archivo divaEnv.conf (consulte Agregación de variables de secuencia de comandos a un archivo de configuración para obtener más información).

Nota:
Si no está familiarizado con cuáles valores por defecto de los parámetros deberá modificar, comuníquese con el soporte de Oracle.

Instalación e inicio de los servicios de DIVAnet

Consulte el Capítulo 2 para determinar cuáles servicios se deberán instalar y configurar.

Una vez que los archivos de configuración se hayan configurado correctamente, instale e inicie los servicios de DIVAnet. Realice cada paso para todos los servicios que se instalarán en cada sitio de DIVAnet.

1. Cambie al directorio raíz de DIVAnet (donde está instalado DIVAnet).

2. Navegue hasta la carpeta Program\divanet\bin.

3. Ejecute la secuencia de comandos InstallDivanetService.bat, proporcione el archivo de configuración de envoltorio para el servicio que se está instalando. Por ejemplo, para instalar el servicio ManagerAdapter (requerido en todos los sitios donde se está ejecutando un gestor que se conectará a DIVAnet), ejecute el siguiente comando:

InstallDivanetService.bat ../../conf/divanet/wrapper/ManagerAdapterWrapper.conf

- Para el servicio ClientAdapter, use el mismo comando y la misma ruta, pero sustituya ClientAdapterWrapper.conf como nombre de archivo.

- Para el servicio DbSync, use el nombre de archivo DBSyncWrapper.conf.

4. En la ventana Servicios de Windows, verá uno o más de los siguientes servicios de DIVAnet:

- Divanet ManagerAdapter

- Divanet ClientAdapter

- Divanet DbSync

Estos servicios se pueden iniciar en cualquier orden, pero tenga en cuenta que después de que se hayan iniciado el servicio DbSync y los servicios de ManagerAdapter, se iniciará automáticamente el proceso de sincronización de la base de datos. Inicie el servicio ClientAdapter para permitir nuevas conexiones de DIVAnet y el procesamiento de la API.

Visualización de logs

Las aplicaciones de DIVAnet producen dos tipos principales de logs:

- Logs de rastreo: se encuentran en el directorio raíz de DIVAnet, en la subcarpeta Program\log\divanet. Cada uno de los servicios de DIVAnet (ManagerAdapter, DbSync y ClientAdapter) crea su propia subcarpeta dentro de la carpeta Program\log\divanet y genera los archivos log en ese subdirectorio.

- Logs del servicio de envoltorio: examine primero estos logs para asegurarse de que las aplicaciones se estén iniciando correctamente. Estos logs están dentro del directorio raíz de DIVAnet, en la subcarpeta Program\log\divanet. Se nombrarán de manera similar al archivo Wrapper.conf, pero con una extensión de nombre de archivo .log (por ejemplo, ManagerAdapterWrapper.log).

Comprobación de la configuración

Los errores más comunes en la configuración de DIVAnet son errores de especificación de nombres de sitios. Todos los sitios de DIVA de la red de DIVAnet deben usar el mismo juego de nombres de sitios. Los nombres de sitios deben ser coherentes en todos los archivos de configuración y en la base de datos de DIVAnet. El parámetro LocalSitename se debe configurar correctamente en todos los archivos de configuración del servicio.

También deberá comprobar el Source/Destination (Origen/destino) de DIVArchive. Por ejemplo, por defecto, si un sitio diva1 tiene un Source/Destination (Origen/destino) con el mismo nombre que un sitio diva2, DIVAnet considera que apuntan al mismo Source/Destination (Origen/destino) lógico. Si el mismo nombre de Source/Destination (Origen/destino) se configura en dos sitios de DIVArchive diferentes, DIVAnet supondrá que estos Source/Destinations (Origen/destinos) hacen referencia al mismo lugar.

Sincronización de la base de datos de DIVAnet

Cuando se inicia el servicio de DbSync, intenta sincronizar la información de objetos archivados; para ello, consulta al servicio ManagerAdapter. El servicio ManagerAdapter, por su parte, toma información de activos desde el sitio de DIVArchive al que está conectado. Por lo tanto, deberá iniciar el servicio DbSync y los servicios ManagerAdapter únicamente cuando esté listo para iniciar la sincronización.

Nota:
Si detiene el servicio DbSync, la sincronización se iniciará nuevamente desde donde se dejó cuando se reinició el servicio.

La herramienta de línea de comandos DivanetAdmin supervisa el estado de la sincronización de base de datos de a un sitio por vez. Si DIVAnet está realizando una sincronización inicial de un sitio determinado, mostrará el porcentaje completado de la operación de sincronización inicial. Si el sitio está actualizado, DivanetAdmin indicará que el sitio está In Sync (Sincronizándose).

DivanetAdmin también se puede usar para resincronizar un sitio. Esto incluye la supresión de todos los registros de objeto archivados anteriormente sincronizados desde el sitio y la resincronización desde el origen. Esto se usará en ocasiones excepcionales, como por ejemplo, cuando la base de datos de origen de DIVA se haya restaurado de manera inesperada desde una copia de seguridad de base de datos desactualizada.

4 Configuración de servicios de DIVAnet

Antes de configurar los servicios de DIVAnet, consulte el Capítulo 2 para obtener una descripción de los servicios de DIVAnet y sobre cómo interactúan con DIVArchive y entre sí.

- Configuración del servicio ClientAdapter

- Configuración del servicio ManagerAdapter

- Configuración del servicio DbSync

- Configuración de las reglas de acceso

- Agregación de variables de secuencia de comandos a un archivo de configuración

Configuración del servicio ClientAdapter

La configuración del servicio ClientAdapter incluye la configuración de la manera en la que los clientes se conectan con DIVAnet. También incluye la configuración de la manera en la que DIVAnet se conecta con DIVArchive.

Configuración del nombre de sitio de DIVArchive

Los sitios de DIVAnet se definen como un sistema DIVArchive y como uno o más de los servicios de DIVAnet (ManagerAdapter, ClientAdapter, DbSync). A cada sitio se asigna un nombre de sitio único. Los nombres de sitio se deben configurar en la base de datos de DIVAnet (mediante la utilidad addSites.bat) antes de configurar ClientAdapter. Debe crear nombres de sitio que sean fáciles de leer y que reflejen la ubicación física o la función del sitio. Los nombres de sitio se usarán en cada sitio.

Nota:
Los nombres de sitio distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Configuración de puertos de la API del cliente

DIVAnet permite la configuración de puertos de socket que las aplicaciones de la API del cliente usan para conectarse a DIVAnet. ClientAdapter permite la configuración de varios puertos de la API. Cada puerto de la API se configura en uno de dos modos: modo directo o modo MultiDiva. Es posible asignar un perfil de flujo de trabajo a cada puerto.

- Modo directo: en el modo directo, las conexiones entrantes de la API se enrutan directamente a un sistema DIVArchive individual sin procesamiento adicional. El sitio particular al que se enruta DIVAnet se configura en ClientAdapter de a un puerto por vez. Esta funcionalidad permite que los clientes locales se conecten a un sistema DIVArchive remoto como si fuera local. El sitio de DIVA al que se enrutarán los mensajes se debe configurar en la sección <DivaManagers> del archivo de configuración ClientAdapter. Tenga en cuenta también que los sitios se pueden designar como operativos únicamente en modo directo (consulte Configuración del nombre de sitio de DIVArchive para obtener más información).
Las solicitudes en modo directo no se mostrarán en DIVAnetUI y solamente se pueden supervisar en el sitio de DIVA al que se enrutan las solicitudes.

Algunos flujos de trabajo de DIVAnet no requieren una base de datos de DIVAnet, DIVAnet UI o el modo de procesamiento MultiDiva. Para configurar un servicio de ClientAdapter únicamente para el modo directo, asegúrese de que se hayan definido solamente puertos en modo directo y que no se haya definido <WebServicePort>. Esto desactiva de manera eficaz el uso de la IU de DIVAnet. Se puede encontrar una configuración de muestra en el siguiente archivo:

Program\conf\divanet\templates\ClientAdapterConfig.xml.ProxyOnly.ini

- Modo MultiDiva: en el modo MultiDiva, DIVAnet muestra todos los sitios de DIVA como su fueran un sistema de archivos grande. En este modo, las solicitudes entrantes de la API se enrutan directamente a DIVAnet. DIVAnet satisface la solicitud de alto nivel mediante la consulta a otros sistemas DIVArchive según sea necesario. Esta funcionalidad permite (por ejemplo) copiar el contenido de un sitio en otro, realiza restauraciones sin necesidad de conocer cuál sitio determinado tiene el contenido y reintenta en otros sitios si no es posible acceder al contenido del primer sitio. Además, proporciona una vista global del contenido en todos los sitios.
El progreso de una solicitud ejecutada en el modo MultiDiva se puede supervisar en DIVAnetUI. DIVAnet creará sus propios eventos de nivel de solicitud que informarán al usuario acerca de:

- La manera en la que DIVAnet procesará la solicitud

- Las solicitudes realizadas en los sitios de DIVA

- Los errores o las advertencias encontrados

Configuración de conexiones web del cliente

La aplicación DIVAnetUI y la herramienta DivanetAdmin realizan conexiones web a ClientAdapter. Puede configurar el puerto que pone a disposición para estas conexiones en el archivo de configuración ClientAdapter.

Configuración de perfiles de flujo de trabajo

Un perfil de flujo de trabajo es un juego de parámetros que define la manera en la que DIVAnet procesará las solicitudes entrantes. Los perfiles de flujo de trabajo proporcionan una manera de agrupar usuarios y sistemas que usan DIVAnet, de manera lógica, en un modo similar.

DIVAnet permite la creación de uno o más perfiles dentro de ClientAdapter. Estos perfiles pueden contener los parámetros necesarios para un juego de usuarios determinado o para un juego de aplicaciones. Los perfiles de flujo de trabajo se asignan según el lugar en el que se recibió la solicitud (el puerto donde se recibió, consulte la sección siguiente).

En el perfil de flujo de trabajo puede personalizar la información, como la lista de mensajes válidos aceptados, los parámetros de reintento, los métodos de copiado de sitio a sitio y otros atributos.

Perfiles y puertos de la API

En la sección de puertos de la API, se puede asignar un nombre de perfil de flujo de trabajo a cada puerto definido. Las solicitudes recibidas en el puerto de la API se procesan mediante el perfil de flujo de trabajo asignado. Si no se define ningún nombre, se supone el perfil por defecto. Los puertos en el modo MultiDiva pueden tener nombres de perfil de flujo de trabajo que hacen referencia a la sección del cuerpo del perfil de flujo de trabajo, más abajo en la configuración de ClientAdapter.

Si el puerto está en modo directo, el nombre del perfil de flujo de trabajo es únicamente una etiqueta, no hay un cuerpo de perfil de flujo de trabajo para las conexiones de modo directo. Sin embargo, el nombre puede ser útil en las reglas de acceso (consulte la sección siguiente).

En modo MultiDiva y en modo directo, si no asigna un nombre, la conexión usa un perfil de flujo de trabajo con el nombre default. Todas las secciones del cuerpo del perfil de flujo de trabajo se configuran en ClientAdapterConfig.xml. En las siguientes secciones, se muestran los tipos de información que se pueden configurar en cada perfil de flujo de trabajo.

Reintentos y timeouts

Algunos comandos de DIVAnet se pueden reintentar (por ejemplo, las solicitudes de restauración, copia y supresión). Los parámetros para los reintentos, incluida la duración del reintento y el intervalo de reintento se configuran aquí. Muchos comandos tienen sus propios ajustes de configuración de reintentos (por ejemplo, los parámetros de reintento del comando Copy son completamente diferentes de los parámetros de reintento del comando Delete). Los timeouts de mensajes y los límites de conexión también se pueden configurar en el perfil de flujo de trabajo. Los ajustes de configuración de reintentos y timeout son específicos del perfil de flujo de trabajo en el que se definen.

Mensajes válidos

En cada perfil de flujo de trabajo, se configura una lista de mensajes. Esto representa la lista de mensajes válidos de la API que puede aceptar este perfil de flujo de trabajo. Por ejemplo, si el mensaje <Archive> no aparece en la lista, los mensajes de archivo no se podrán enviar a DIVAnet mediante la API (al menos para este perfil de flujo de trabajo).

Asignaciones de sitio a sitio

DIVAnet proporciona una manera flexible de configurar la manera en la que se realizan las transferencias de sitio a sitio. En cada perfil de flujo de trabajo, configura los parámetros de asignación para cada ruta de transferencia (una ruta realiza transferencias del sitio A al sitio B, otra del sitio A al sitio C, etc.). Esta tabla se consulta cuando se reciben los comandos Copy, Restore o Partial File Restore.

Es útil definir las asignaciones de sitio a sitio en el perfil de flujo de trabajo default (Por defecto), ya que otros perfiles de flujo de trabajo pueden cargar sus asignaciones desde el perfil de flujo de trabajo default. Esto puede reducir el número de asignaciones en la configuración.

Parámetros: DIVAnet admite varios tipos de transferencias diferentes. Métodos de transferencia de sitio a sitio describe los diferentes tipos. RestoreAndArchive es el tipo de transferencia por defecto. RestoreAndMonitor requiere el supervisor de carpetas de entrega, u otra aplicación que realice una función similar. Otros parámetros incluyen:

- Source/Destination (Origen/destino): la ubicación de almacenamiento común para transferencia (accesible desde los sitios de origen y destino).

- Default Media (Medio por defecto): el medio de archivo por defecto que se usará cuando se archive en el sitio de destino. Default Media (Medio por defecto) se puede usar si se ha iniciado una copia temporal (por ejemplo, mediante una restauración) o si un usuario inició una copia e indicó que DIVAnet debía seleccionar el medio.

- Options (Opciones): los parámetros que se usarán en las solicitudes de restauración, archivo y transferencia.

- FilePathRoot (Raíz de ruta de archivo): el directorio principal donde se almacenará el contenido.

Directory Location (Ubicación de directorio): DIVAnet construye una ruta de directorio para almacenar los archivos, que se relaciona con la opción de Source/Destination (Origen/destino) elegida. Esta ruta relativa se construye de la siguiente manera:

<FilePathRoot> \ <Media (options)> \ <UniqueDirName> \

La opción FilePathRoot (Raíz de ruta de archivo) se especifica en las asignaciones de sitio a sitio. Los medios se embeberán en la ruta solamente si la opción AppendMediaToPath está configurada como true en las asignaciones (el valor por defecto es false). Finalmente, DIVAnet genera un nombre de directorio único que se incluye como parte de la ruta. Este nombre único está precedido por el nombre del sitio que inició la solicitud.

Recarga de perfiles de flujo de trabajo

Los parámetros especificados en el perfil de flujo de trabajo se pueden cambiar y volver a cargar sin reiniciar ClientAdapter. Se debe evitar el reinicio del servicio ClientAdapter, ya que detendrá todas las solicitudes en ejecución y cerrará todas las conexiones del cliente. La recarga se puede llevar a cabo dentro de la herramienta DivanetAdmin (consulte a continuación para obtener más información sobre DivanetAdmin).

Nota:
Las actualizaciones de recarga actualizan no solamente todos los perfiles de flujo de trabajo, sino también las reglas de acceso.

Modificación del archivo de configuración ClientAdapter

En las siguientes tablas, se describen los parámetros que aparecen en el archivo de configuración ClientAdapter. El archivo está en el formato XML. La columna de valor por defecto indica el valor que tendrá el parámetro si no se especifica el parámetro en el archivo de configuración. La columna también indica si se requiere el parámetro o si es opcional.

Para crear un nuevo archivo de configuración:

1. Navegue hasta el directorio raíz de DIVAnet (donde está instalado DIVAnet).

2. Navegue hasta la carpeta Program\conf\divanet\templates.

3. Copie el archivo ClientAdapterConfig.xml.ini en el directorio principal, pero quite la extensión .ini (..\ClientAdapterConfig.xml).

4. Mediante el uso de las siguientes tablas como referencia, edite los parámetros del archivo ClientAdapterConfig.xml para configurar ClientAdapter.

Consulte el Apéndice A para obtener un archivo de configuración de ClientAdapter de muestra.

Parámetros de nivel superior

Tabla 4-1 Parámetros de nivel superior de ClientAdapter

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<LocalSitename>

El nombre de sitio del sitio local de DIVAnet.

Ninguno (requerido)

<LogDirectory>

La carpeta en la que se generarán los archivos log.

El directorio log\divanet\ClientAdapter

<LogLevel>

El nivel de detalle en el que se lleva a cabo el registro del archivo de rastreo (ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE).

INFO

<SyncTimeoutSecs>

El número de segundos de espera para la sincronización de un objeto.

60

<WorkerThreads>

El número de threads de trabajador en las agrupaciones de threads de DIVAnet. Se usa para el ajuste de configuraciones grandes. Si no está seguro, no configure este valor.

25

<AbortAllOnStartup>

Detenga todas las solicitudes de DIVAnet incompletas cuando se inicie DIVAnet, incluso si la solicitud se completó en el nivel de DIVArchive. Las nuevas solicitudes no se verán afectadas.

false

<MaxClientConnections>

El número total máximo de conexiones de la API permitidas.

200

<GlobalDivanetRequestLimit>

El número máximo de solicitudes de DIVAnet pendientes o en ejecución que se pueden aceptar en el sistema. Cuando se alcance este límite, DIVAnet comenzará a rechazar las solicitudes nuevas.

5000

<InternalPollingRateMillis>

El ratio base con el que se sondean los sitios en busca de información. Cambie este parámetro únicamente si se encuentran redes o sistemas lentos.

4000

<WebServicePort>

El puerto usado para enviar mensajes de gestión a ClientAdapter.

Ninguno (opcional)

<SSLWebServicePort>

Verdadero si SSL se deberá aplicar para solicitudes de servicio web.

true

<WebDefaultWorkflowProfile>

Perfil de flujo de trabajo que se usará para solicitudes web (incluido DivanetUI).

El perfil default (Por defecto)

<AccessRulesFilename>

El nombre de archivo de las reglas de acceso. El nombre de archivo es relativo al directorio donde se encuentra el archivo de configuración del adaptador del cliente.

Ninguno (si no está configurado, no se aplicarán reglas de acceso).

Sección API Ports

Dentro de la etiqueta <ApiPorts>, pueden aparecer varias definiciones de <ApiPort>. En la Tabla 4-2 se muestran los parámetros que pueden aparecer como parte de una definición de <ApiPort>.

Tabla 4-2 Parámetros de <API Port>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<ListenPort>

Este el socket del puerto donde se realizará la escucha.

Ninguno (requerido)

<RoutingMode>

Esto identifica la manera en la que se enrutan las solicitudes (directo o MultiDiva).

- Direct (Directo): se enruta únicamente a un gestor (en este caso, se requiere el parámetro <Sitename>).

- MultiDiva: se enruta mediante los comandos de flujo de trabajo de DIVAnet. Las solicitudes enviadas recibirán una única ID de solicitud mediante DIVAnet.

MultiDiva

<Sitename>

El sitio al que se enrutará mediante el modo directo. Los sitios se definen en la sección <DivaManagers> (que se abarca en la tabla siguiente). Este parámetro solamente se requiere en modo directo. Si se define, debe coincidir con uno de los nombres de sitio definidos en la sección <DivaManagers>.

Ninguno (se requiere en modo directo)

<LocalAddress>

La dirección local que se usa para envíos a este gestor (generalmente la tarjeta de red que se usará). No especifique esta opción si no está seguro.

Ninguno (opcional)

<WorkflowProfile>

El nombre de perfil de flujo de trabajo que se usará para las solicitudes que atraviesan este puerto (consulte la sección de perfil de flujo de trabajo). Si no se proporciona, se usará el perfil de flujo de trabajo default (Por defecto).

default

(el perfil por defecto en el modo MultiDiva).

Sección de DIVArchive Managers

Dentro de la etiqueta <DivaManagers>, pueden aparecer varias definiciones de <DivaManager>. En la Tabla 4-3 se muestran los parámetros que pueden aparecer como parte de una definición de <DivaManager>.

Tabla 4-3 Parámetros de configuración de <DivaManagers>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<Sitename>

El nombre del sitio donde está instalado el gestor. El nombre de sitio que se muestra debe coincidir con lo que se configuró en la base de datos de DIVAnet y lo que está configurado en el archivo ManagerAdapter.xml.

Ninguno (requerido)

<ConnectionType>

Esto identifica la manera en la que se conectará con el gestor (valores válidos: Socket, WebService).

Socket

<Address>

La dirección de red (IP o nombre de Internet) del gestor

localhost

<Port>

El puerto donde los clientes se conectarán con el gestor.

Ninguno (requerido)

<LocalAddress>

La dirección local que se usa para envíos a este gestor (generalmente la tarjeta de red que se usará). No especifique esta opción si no está seguro.

Ninguno (opcional)

<LocalPort>

El puerto local usado. No especifique esta opción si no está seguro.

0

<BaseURL>

La dirección URL del servicio ManagerAdapter si la opción ConnectionType (Tipo de conexión) está configurada en WebService; required (Servicio web, requerido).

Ninguno (opcional)

<TotalThrottleThreshold>

DIVAnet esperará hasta que el número total de solicitudes del gestor caiga por debajo de este límite antes de enviar más solicitudes. Esto se usa cuando ConnectionType (Tipo de conexión) está configurado en Socket. Si el gestor supera el número de solicitudes en ejecución independientemente del origen (por ejemplo, DIVAnet, SPM, conexión de la API local), DIVAnet no enviará más solicitudes hasta que el número de solicitudes en ejecución del gestor caiga por debajo de este valor de umbral.

400

<SubmittedThrottleThreshold>

DIVAnet esperará hasta que el número de solicitudes que DIVAnet tiene en ejecución en un gestor caiga por debajo de este límite antes de enviar más solicitudes. Si el gestor supera el número de solicitudes en ejecución enviadas únicamente a DIVAnet, DIVAnet no enviará más solicitudes hasta que el número de solicitudes en ejecución del gestor enviadas desde DIVAnet esté por debajo de este valor de umbral.

Cero es un valor válido que causa que todos los mensajes se coloquen en cola de manera interna dentro de DIVAnet. El valor -1 indica que no hay ningún límite.

100

Sección de base de datos de DIVAnet

En la Tabla 4-4 se muestran los parámetros que pueden aparecer dentro de la sección <DivanetDatabase>.

Tabla 4-4 Parámetros de <DIVAnetDatabase>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<Address>

La dirección IP de la base de datos.

localhost

<Port>

El puerto que se utiliza para acceder a la base de datos.

1521

<User>

El nombre de usuario del esquema.

Ninguno (requerido)

<Password>

La contraseña del esquema.

Ninguno (requerido)

<DbSiteId>

El SID de Oracle.

lib5

<DbServiceName>

El nombre de Oracle Service. Se puede proporcionar en lugar de <DbSiteId>.

Ninguno (opcional)

Sección de perfil de flujo de trabajo

En la Tabla 4-5 se muestran los parámetros que pueden aparecer dentro de la sección <WorkflowProfile>.

Tabla 4-5 Parámetros de <WorkflowProfile>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<Name>

El nombre del perfil de flujo de trabajo.

default

<AllowDirectRemoteRestores>

Permite transferencias directas (a Source/Destinations [Origen/destinos]) desde instancias remotas de DIVA. Configure este parámetro en false para crear siempre una copia local del contenido antes de la restauración.

true

<MessageTimeoutMillis>

El timeout por defecto para los mensajes enviados a los gestores.

15000

(15 segundos)

<TotalRequestTimeoutHours>

Cantidad de tiempo que se conservarán las solicitudes antes de que se produzca el timeout (en horas).

72

<PreventArchiveIfInDirectory>

Evita solicitudes de archivo nuevas si el objeto existe en un sitio. Si está configurado en true y el objeto existe en un sitio, se rechazarán las solicitudes para archivar ese objeto (incluso si el objeto no está presente en el sitio en el que está archivando).

true

<DeleteRetryIntervalMins>

El intervalo entre los reintentos de supresión del flujo de trabajo

5 minutos

<DeleteRetryLimitMins>

El número total de minutos durante los que continuarán los reintentos de supresión del flujo de trabajo. Los reintentos de supresión se realizarán cada DeleteRetryIntervalMins, para DeleteRetryLimitMins o hasta que la supresión se haya realizado correctamente.

0 minutos (sin reintento)

<IntersiteCopyRetryIntervalMins>

Tiempo que se esperará antes de reintentar una solicitud de copiado. Este parámetro se aplica solamente para las solicitudes de copiado.

5 minutos

<IntersiteCopyRetryLimitMins>

Se continuarán los reintentos de copiado hasta que se alcance el tiempo límite total (o hasta que se realicen correctamente). Este parámetro se aplica solamente para las solicitudes de copiado.

0 minutos (sin reintento)

<RestoreRetryAttempts>

En caso de fallos, el número máximo de reintentos que se deberá intentar (generalmente, reintentos con contenido que existe en otro sitio).

3 veces

<RestoreRetryIntervalMins>

El intervalo entre reintentos cuando DIVAnet realiza un reintento con el mismo sitio.

5 minutos

<SiteDownRequeueWaitMins>

(Avanzado) Tiempo máximo que un sitio está inactivo antes de enrutar las solicitudes en cola a otro sitio.

30

<BackupArchiveSite>

Si el sitio local está inactivo durante un período extendido (configurado en <SiteDownRequeueWaitMins>), el sitio que se usará para archivos en lugar del sitio local. Si se envía el archivo y falla en el sitio local, el archivo no se reintentará en el sitio de copia de seguridad.

Ninguno (sin sitio de copia de seguridad)

<ForceGlobalDeleteToSite>

Convierte una solicitud de supresión global en una supresión de sitio en el sitio especificado.

Ninguno (opcional)

<Messages>

Una o más listas de mensajes, cada una con una lista de mensajes válidos para el perfil de flujo de trabajo.

N/D

<Message>

Uno o más nombres de mensaje válidos:

- AllInfo

- Archive

- Cancel

- CloseObjectsList (heredado)

- Copy

- Delete

- GetArchiveSystemInfo

- GetArrayList

- GetFilesAndFolders

- GetGroupsList

- GetObjectDetailsList

- GetObjectInfo

- GetObjectsList (heredado)

- GetRequestInfo

- GetSourceDestinationList

- InitObjectsList (heredado)

- PartialRestore

- Restore

Se debe especificar al menos una etiqueta de <Message>.

<AllInfo> permite que se envíen todos los mensajes de solicitud de información.

Ninguno

(se requiere uno)

<UseDefaultMappings>

Verdadero si el perfil de flujo de trabajo deberá incluir todas las asignaciones definidas en el perfil de flujo de trabajo default (Por defecto).

False

Asignaciones de transferencia de sitio a sitio (perfil de flujo de trabajo)

La etiqueta <Mappings> contiene varias asignaciones de transferencia de sitio a sitio. Una asignación de sitio a sitio define la manera en la que se copiará un objeto de un sitio a otro. Cada asignación contiene los parámetros <FromSitename> y <ToSitename>. Cada asignación define la manera en que se realizarán las copias de <FromSitename> a <ToSitename>.

Cada asignación contiene un parámetro <Type> que indica el método usado para realizar las transferencias (consulte Restauración del flujo de trabajo para obtener más información). Los otros parámetros son parámetros por defecto que se usan en el proceso de ejecución de una copia entre sitios.

DIVAnet usará <FromSrcDest> como área de almacenamiento temporal y, de manera opcional, realizará transferencias al DIVA de destino mediante <ToSrcDest>. Cuando almacena el contenido, DIVAnet proporciona un nombre de carpeta único que se agrega a <FilePathRoot>. Después de almacenar el contenido en <FromSrcDest>, DIVAnet (según el parámetro <Type>):

- Archivará el contenido en el sitio de destino.

- Esperará a que se haya archivado correctamente el contenido en el sitio de destino.

- Finalizará sin otras acciones.

Nota:
Para evitar la especificación de las mismas asignaciones varias veces en la configuración, puede configurar el parámetro de perfil de flujo de trabajo <UseDefaultMappings>. El perfil de flujo de trabajo usará las asignaciones del perfil de flujo de trabajo default (Por defecto).

Tabla 4-6 Parámetros de perfil de flujo de trabajo de <SitetoSiteTransfer>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<FromSitename>

Nombre de sitio de origen desde donde se copian los objetos. El valor introducido debe coincidir con uno de los nombres de sitio definidos en la sección <DivaManagers>.

Ninguno (requerido)

<ToSitename>

Nombre de sitio de destino al que se copian los objetos. El valor introducido debe coincidir con uno de los nombres de sitio definidos en la sección <DivaManagers>.

Ninguno (requerido)

<Type>

El tipo de transferencia:

- Restore (Restauración): realiza la restauración y la marca como transferida.

- RestoreAndArchive (Restaurar y archivar): restaura y, a continuación, archiva en la instancia de DIVArchive de destino.

- RestoreAndMonitor (Restaurar y supervisar): restaura y, a continuación, supervisa el destino (útil para carpetas de entrega del supervisor de carpetas de entrega).

RestoreAndArchive

<FromSrcDest>

El Source/Destination (Origen/destino) que se usará en el paso de restauración de la copia.

Nota: Oracle recomienda no usar el valor por defecto.

MISSING_MAPPING_TO + <FromSitename>

<ToSrcDest>

El Source/Destination (Origen/destino) que se usará en el paso de archivo de la copia.

MISSING_MAPPING_TO + <ToSitename>

<TempDefaultMedia>

El medio de destino que se asignará cuando se marca una copia temporal o transitoria del objeto (que se realiza en algunas operaciones de restauración).

El valor también se usa (según la configuración) cuando la API o los usuarios de IU desean que DIVAnet decida cuáles medios se usarán (la palabra clave any se usa como medio).

Si se usa RestoreAndMonitor con esta variable, decida si la opción <AppendMediaToPath> será necesaria.

Ninguno (se requiere para RestoreAndArchive)

<FilePathRoot>

Un segmento de ruta relativo a la raíz de Source/Destination (Origen/destino). Se coloca como prefijo para el nombre de carpeta único generado por DIVAnet.

Remote

<AdditionalOptions>

Las opciones de DIVA que se usarán en las operaciones de restauración/archivo.

-axf -rm -delete_fpr

-allow_delete_on_source

<AssignDefaultMediaOption>

La estrategia que se usará cuando los usuarios de la API o la IU decidan permitir que DIVAnet elija cuáles medios se usarán para copias. Esto se invoca cuando se usa la palabra clave any como medio.

StoragePlan (Plan de almacenamiento): usa el nombre del plan de almacenamiento del objeto de origen como medio por defecto.

StoragePlanAndSitename (Plan de almacenamiento y nombre de sitio): antepone el nombre del sitio de origen al plan de almacenamiento (separado por un guión bajo).

TempMedia (Medio temporal): usa el valor <TempDefaultMedia> como medio.

TempMedia

<AppendMediaToPath>

Es verdadero si el medio de destino se debe agregar, como subdirectorio, después de <FilePathRoot> (y antes del nombre de carpeta único). Deberá finalizar con lo siguiente:

<FilePathRoot> \ ToMedia \ UniqueFolderName

Esta opción es útil si se usa el tipo RestoreAndMonitor con el supervisor de carpetas de entrega, ya que este último puede analizar el nombre del medio transmitido de esta manera.

false

<Weighting>

Califica esta ruta de transferencia en comparación con otras rutas de transferencia, según el rendimiento, la preferencia. Se usa para elegir sitios para copia y restauración. Rango válido de 0 a 40. Tenga cuidado cuando use valores superiores a 20, ya que comenzará a sustituir otros factores, como disco versus cinta, estado de sitio, etc. El uso incorrecto de esta opción puede causar problemas de rendimiento en las operaciones de restauración y puede contribuir a la congestión de la red WAN.

El valor por defecto es 10, si es local aumenta 10.

Asignaciones de origen/destino preferidas

Cuando DIVAnet calcula cuál sitio usará para las operaciones de restauración, DIVAnet generalmente prefiere el sitio local, siempre que se pueda tener acceso al ajuste de Source/Destination (Origen/destino) desde el sitio local. Sin embargo, hay algunos casos en los que posiblemente se preferirá otro sitio.

La etiqueta <Mappings>puede contener una etiqueta <SrcDest>. Dentro de la etiqueta <SrcDest>, la etiqueta <Name> define un nombre de Source/Destination (Origen/destino). La etiqueta <PreferredSitename> indica el sitio preferido que se usará cuando se solicite Source/Destination (Origen/destino) en una operación de restauración. Pueden estar presentes varias secciones de <SrcDest>.

Configuración del servicio ManagerAdapter

El archivo de configuración ManagerAdapterConfig.xml contiene la configuración del servicio ManagerAdapter. Use los siguientes pasos junto con la descripción de cada parámetro en la configuración de ManagerAdapter (todas las tablas siguientes tienen esta información) para configurar el servicio ManagerAdapter.

Sincronización de filtrado por categoría

DIVAnet puede colocar un filtro en la información del objeto enviada por el servicio DIVAnet DbSync. Este filtro permite que un sitio seleccione un subjuego de registros de objeto que se sincronizarán con los sistemas DIVAnet descendentes. El filtrado se configura en el servicio ManagerAdapter y es ejecutado por este.

Nota:
Object Filters (Filtros de objeto) y Category Prefix Substitution (Sustitución de prefijo de categoría) son funciones avanzadas que requieren una prueba cuidadosa para implementación en flujos de trabajo de producción. No agregue ni cambie filtros de objeto de manera indiscriminada.

Por ejemplo, el sistema DIVAnet en Nueva York está configurado para usar y almacenar activos desde un sitio en los Ángeles. El administrador del sitio en Los Ángeles desea asegurarse de que los usuarios en Nueva York solamente verán los objetos que coincidan con una de tres categorías, AVID, POST1 y POST2. La implementación del siguiente filtro mediante el archivo de configuración ManagerAdapter del sitio de Los Ángeles logra esto:

<LocalSitename>LosAngeles</LocalSitename>
<ObjFilter>
<RequestingSitename>NewYork</RequestingSitename>
<Category>AVID</Category>
<Category>POST1</Category>
<Category>POST2</Category>
</ObjFilter>

Con este filtro, los objetos que coinciden con las categorías especificadas se sincronización con la base de datos de DIVAnet en Nueva York. Los objetos con otras categorías no se sincronizarán. Desde la perspectiva de un usuario del sitio de Nueva York, los únicos registros de objeto que existen en Los Ángeles son los objetos que coinciden con el filtro de categoría configurado. Es posible que aparezcan varias etiquetas <ObjFilter> en ManagerAdapter, cada una con un juego de categorías específico de un sitio solicitante.

Nota:
Los filtros de objeto de categoría no evitan automáticamente que ManagerAdapter acceda a las solicitudes de objetos que no coinciden con el filtro. Las reglas de acceso de ManagerAdapter evitan operaciones en objetos que no tienen determinadas categorías.

Para evitar operaciones en objetos que no coinciden con el filtro, cree la siguiente regla de acceso en el archivo de reglas de acceso de ManagerAdapter:

<Include>
<SourceSitename>NewYork</SourceSitename>
<Operation>*</Operation>
<ReqObjectCategory>AVID</ReqObjectCategory>
<ReqObjectCategory>POST1</ReqObjectCategory>
<ReqObjectCategory>POST2</ReqObjectCategory>
</Include>

Esta regla solamente permitirá solicitudes desde Nueva York para objetos que coinciden con una de tres categorías, AVID, POST1 y POST2. El resto de las categorías se denegarán si no se especifican otras reglas de inclusión. Si define reglas de acceso en ManagerAdapter, asegúrese de que ClientAdapter esté configurado para comunicarse con el sitio en el modo WebService (Servicio web).

Configuración de la sustitución del prefijo de categoría

Hay un problema potencial cuando se usa la sincronización de filtrado por categoría. Continuado con el ejemplo, si Nueva York crea un objeto con una categoría que no está presente en el filtro y copia este objeto en Los Ángeles, es posible que se produzca un conflicto de nombres. Es posible que ya exista un objeto con ese nombre en Los Ángeles porque el sistema DIVAnet de Nueva York no conoce esos objetos. Una solución es proporcionar reglas de acceso en Nueva York que limiten las categorías potenciales que se pueden archivar.

Es posible lograr una solución más flexible mediante la sustitución del prefijo de categoría. Esta función no solamente filtra las entradas que se sincronizan, sino que también agrega un prefijo de categoría a cada solicitud entrante. Esto proporciona una función similar al espacio de nombres para los objetos archivados en el sitio.

En algunos flujos de trabajo de DIVAnet un único sitio deberá aceptar objetos copiados de varios sitios. Esto puede dificultar el establecimiento de un juego de categorías únicas para todos los objetos del sistema. Use una sustitución de prefijo de categoría para solucionar esta situación. El siguiente filtro de objeto de ManagerAdapter garantizará que solamente los objetos en Los Ángeles con categorías que comienzan con NY001 se sincronizarán con la base de datos de DIVAnet de Nueva York.

<LocalSitename>LosAngeles</LocalSitename>
<ObjFilter>
<RequestingSitename>NewYork</RequestingSitename>
<CategoryPrefix>NY001.</CategoryPrefix>
</ObjFilter>

Después de aplicar el filtro, pero antes de que el objeto alcance el destino (Nueva York), se elimina el prefijo, los caracteres restantes funcionan como la categoría en la base de datos de DIVAnet en Nueva York. Por ejemplo, si la categoría de un objeto en Los Ángeles es NY001.POST1, la categoría resultante que se envía a Nueva York será POST1. De manera similar, cada vez que el servicio ClientAdapter de DIVAnet en Nueva York envía comandos a Los Ángeles, el prefijo se agrega nuevamente.

Esto permite que Los Ángeles almacene copias de todos los objetos desde Nueva York sin conflictos de nombres. Esta técnica permite que Los Ángeles funcione como sitio de recuperación ante desastres para varios sitios. Nueva York no necesita cambiar su política de nombres. Nueva York hace referencia a objetos de la misma manera que siempre lo ha hecho; por lo tanto, no se necesita un cambio de nombre en Nueva York. Solamente se permite un prefijo de categoría para cada sitio solicitante.

Para que esto funcione, el servicio ClientAdapter de DIVAnet debe estar configurado para conectarse al sitio remoto en el modo WebService (Servicio web). Dado que se cambia el nombre de los objetos cuando se copian en el sitio con una sustitución de prefijo activada, los objetos que se copiaron en el sitio anteriormente no tendrán el prefijo, lo que puede causar un problema. Una solución consiste en proporcionar una lista de categorías adicionales que no se traducen. Otra solución consiste en que los especialistas de instalación de Oracle DIVA cambien el nombre de un subjuego de objetos en el sitio filtrado (es decir, que agreguen el prefijo de categoría a la categoría de cada objeto afectado en la base de datos de DIVA). Si usa una sustitución de prefijo de categoría, es posible que deba desactivar la comprobación de categoría en la configuración de DIVArchive Actor (comuníquese con el soporte de Oracle para obtener instrucciones).

Nota:
Si cambia un filtro de objeto, casi siempre será necesario para que el sistema DIVAnet descendente realice una resincronización del sitio. Puede lograr esto mediante el uso de la herramienta DIVAnetAdmin (consulte el Capítulo 6).

Los dos tipos de filtrado de categoría se pueden combinar. El segundo filtro siguiente (para Dallas) realiza una sustitución de prefijo de categoría (mediante DAL01) en todas las categorías, excepto en las categorías POST2 o POST3. Solamente los registros de objeto que tienen el prefijo de categoría o que tienen la categoría POST2 o POST3 se sincronizarán con Dallas.

<LocalSitename>LosAngeles</LocalSitename>
<ObjFilter>
<RequestingSitename>NewYork</RequestingSitename>
<CategoryPrefix>NY001.</CategoryPrefix>
</ObjFilter>

<ObjFilter>
<RequestingSitename>Dallas</RequestingSitename>
<CategoryPrefix>DAL01.</CategoryPrefix>
<Category>POST2</Category>
<Category>POST3</Category>
<ObjFilter>

Si usa este enfoque híbrido, asegúrese de que los nombres de objeto con categorías que aparecen en la lista (por ejemplo, POST2) no se agreguen nuevamente con el prefijo (por ejemplo, NY001.POST2). Esta política se puede aplicar mediante las reglas de acceso.

Modificación del archivo de configuración ManagerAdapter

En las siguientes tablas, se describen los parámetros que aparecen en el archivo de configuración ManagerAdapter. El archivo está en el formato XML. La columna de valor por defecto indica el valor que tendrá el parámetro si no se especifica el parámetro en el archivo de configuración. La columna también indica si se requiere el parámetro o si es opcional.

Para crear un nuevo archivo de configuración:

1. Navegue hasta el directorio raíz de DIVAnet (donde está instalado DIVAnet).

2. Navegue hasta la carpeta Program\conf\divanet\templates, copie el archivo ManagerAdapterConfig.xml.ini en el directorio principal, pero quite la extensión .ini (..\ManagerAdapterConfig.xml).

3. Mediante el uso de las siguientes tablas como referencia, edite los parámetros del archivo ManagerAdapterConfig.xml para configurar ManagerAdapter.

Aparecerá un archivo de configuración de ManagerAdapter de muestra en el Apéndice A.

Tabla 4-7 Parámetros de ManagerAdapter de nivel superior

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<LocalSitename>

El nombre del sitio local. El nombre del sitio que se muestra debe coincidir con lo que se configuró en las bases de datos de DIVAnet (local y remota) y debe coincidir con lo que se configuró en los archivos ClientAdapterConfig.xml y DBSyncConfig.xml. Esta configuración permite que ClientAdapter y DbSync se comuniquen con ManagerAdapter.

Ninguno (requerido)

<ManagerAddress>

La dirección de red (IP o nombre de Internet) de DIVArchive Manager.

localhost

<ManagerPort>

El puerto donde los clientes se conectarán con DIVArchive Manager.

Ninguno (requerido)

<WebServicePort>

El puerto usado para recibir mensajes web.

Ninguno (opcional)

<SSLWebServicePort>

Verdadero si SSL se deberá aplicar para conexiones de servicio web entrantes.

true

<AccessRulesFilename>

El nombre de archivo de las reglas de acceso. El nombre de archivo es relativo al directorio donde se encuentra el archivo de configuración de ManagerAdapter.

Ninguno (si no está configurado, no se aplicarán reglas de acceso).

<WorkerThreads>

El número de threads de trabajador en las agrupaciones de threads de DIVAnet. Se usa para el ajuste de configuraciones grandes. Si no está seguro, no configure este valor.

50

<LogDirectory>

La carpeta en la que se generarán los archivos log.

La carpeta log\divanet\ManagerAdapter.

<LogLevel>

El nivel de detalle en el que se lleva a cabo el registro del archivo de rastreo (ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE).

INFO

Tabla 4-8 Parámetros de <ManagerDatabase>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<Address>

La dirección IP de la base de datos de DIVArchive Manager.

localhost

<Port>

El puerto que se utiliza para acceder a la base de datos.

1521

<User>

El nombre de usuario del esquema.

Ninguno (requerido)

<Password>

La contraseña del esquema.

Ninguno (requerido)

<DbSiteId>

El SID de Oracle.

lib5

<DbServiceName>

El nombre de Oracle Service. Se puede proporcionar en lugar de <DbSiteId>.

Ninguno (opcional)

Se puede definir un <ObjFilter> para cada nombre de sitio solicitante en ManagerAdapter. La siguiente tabla muestra los parámetros válidos para el filtro de objeto:

Tabla 4-9 Parámetros de <ObjectFilter>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<RequestingSitename>

El nombre del sitio que solicita los objetos

Ninguno (requerido)

<Category>

Los objetos con la categoría proporcionada se sincronizarán con el nombre de sitio solicitante. Pueden aparecer varias categorías.

Ninguno (opcional si aparece <CategoryPrefix>)

<CategoryPrefix>

El prefijo precederá todas las solicitudes recibidas mediante ManagerAdapter. Los objetos con el prefijo de categoría se sincronizarán con el nombre de sitio solicitante.

Ninguno (opcional si aparece <Category>)

Configuración del servicio DbSync

El archivo de configuración DBSyncConfig.xml contiene la configuración del servicio DbSync. Use los siguientes pasos junto con la descripción de cada parámetro para configurar el servicio DbSync.

Asegúrese de que el servicio DbSync se esté ejecutando cuando use ClientAdapter. Si el servicio DbSync no se está ejecutando, es posible que fallen algunas solicitudes que normalmente serían correctas. Por ejemplo, las restauraciones de DIVAnet de objetos recientemente archivados pueden fallar, incluso aunque las solicitudes de archivo de DIVAnet nuevas sean correctas.

Modificación del archivo de configuración DbSync

En las siguientes tablas, se describen los parámetros que aparecen en el archivo de configuración DbSync. El archivo está en el formato XML. La columna de valor por defecto indica el valor que tendrá el parámetro si no se especifica el parámetro en el archivo de configuración. La columna también indica si se requiere el parámetro o si es opcional.

Para crear un nuevo archivo de configuración:

1. Navegue hasta el directorio raíz de DIVAnet (donde está instalado DIVAnet).

2. Navegue hasta la carpeta Program\conf\divanet\templates, copie el archivo DBSyncConfig.xml.ini en el directorio principal, pero quite la extensión .ini (..\DBSyncConfig.xml).

3. Mediante el uso de las siguientes tablas de descripción de parámetros como referencia, edite los parámetros del archivo DBSyncConfig.xml para configurar DbSync.

Aparecerá un archivo de configuración de DbSync de muestra en el Apéndice A.

Tabla 4-10 Parámetros de nivel superior de DbSync

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<LocalSitename>

El nombre de sitio del sitio de DIVAnet local (donde se está ejecutando DbSync). El nombre de sitio que se muestra debe coincidir con lo que se configuró en la base de datos de DIVAnet y lo que está configurado en ClientAdapterConfig.xml y ManagerAdapter.xml. Esta configuración permite que DbSync se comunique con ManagerAdapter.

Ninguno (requerido)

<LogDirectory>

La carpeta en la que se generarán los archivos log.

La carpeta log\divanet\Dbsync.

<LogLevel>

El nivel de detalle en el que se lleva a cabo el registro del archivo de rastreo (ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE).

INFO

<InternalPollingRateMillis>

El ratio base con el que se sondean los sitios en busca de información. Cambie este parámetro únicamente si se encuentran redes o sistemas lentos.

2000

<WebServicePort>

El puerto usado para enviar mensajes de gestión a DbSync.

Ninguno (opcional)

<SSLWebServicePort>

Verdadero si SSL se deberá aplicar para conexiones de servicio web entrantes.

true

Sección DivaManager

Dentro de la etiqueta <DivaManagers>, pueden aparecer varias definiciones de <DivaManager>. En la Tabla 4-11 se muestran los parámetros que pueden aparecer como parte de una sección de <DivaManager>.

Tabla 4-11 Parámetros de <DivaManagers> para DbSync

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<BaseUrl>

Dirección URL del servicio en la plataforma de DIVA Manager para uso con sincronización. Por defecto, esto corresponde a la dirección de red del ManagerAdapter remoto, calificada por el WebServicePort usado por ManagerAdapter.

Ninguno (opcional)

<Sitename>

El nombre oficial del sitio desde donde se sincronizará la información del objeto. El nombre de sitio que se muestra debe coincidir con lo que se configuró en la base de datos de DIVAnet y lo que está configurado en ClientAdapterConfig.xml y ManagerAdapter.xml.

Ninguno (requerido)

Base de datos de DIVAnet

Configure los parámetros de base de datos DIVAnet como se muestra en la Tabla 4-12.

Tabla 4-12 Parámetros de <DIVAnetDatabase>

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<Address>

La dirección IP de la base de datos.

localhost

<Port>

El puerto que se utiliza para acceder a la base de datos.

1521

<User>

El nombre de usuario del esquema.

Ninguno (requerido)

<Password>

La contraseña del esquema.

Ninguno (requerido)

<DbSiteId>

El SID de Oracle (identificador del sitio).

lib5

<DbServiceName>

El nombre de Oracle Service. Se puede proporcionar en lugar de <DbSiteId>.

Ninguno (opcional)

Configuración de las reglas de acceso

En DIVAnet, las reglas de acceso se usan para controlar el acceso que tienen las aplicaciones cliente y los usuarios a las operaciones y los recursos de DIVAnet. Las reglas de acceso se pueden ejecutar de tres maneras:

- En las solicitudes de DIVAnet dentro del servicio ClientAdapter (en modo MultiDiva).

- En las solicitudes de DIVArchive dentro del servicio ManagerAdapter.

- En las solicitudes de DIVArchive que entran a ClientAdapter mediante un puerto de modo directo.

Para ejecutar reglas de acceso, deberá definir el parámetro <AccessRulesFilename> en el archivo de configuración ClientAdapter o ManagerAdapter. Debe proporcionar el nombre de archivo sin la ruta: DIVAnet supone que el archivo estará ubicado en el mismo directorio que el archivo de configuración de ClientAdapter.

Métodos de ejecución de reglas de acceso

Los juegos de reglas de acceso definidos en ClientAdapter (modo MultiDiva) aplican control de acceso en las solicitudes de DIVAnet (que se reciben de manera local). Los juegos de reglas de acceso definidos en la configuración de ManagerAdapter aplican control de acceso en las solicitudes de DIVArchive (que se envían para satisfacer una solicitud de DIVAnet). Dos niveles de control de acceso permiten la configuración de reglas de nivel de servicio donde se originan las solicitudes y la aplicación de reglas específicas del sitio que se aplicarán como excepciones a las políticas de nivel de servicio.

Los juegos de reglas de acceso definidos en ClientAdapter (modo directo) aplican control de acceso en las solicitudes de DIVAnet o en las solicitudes de DIVArchive, según si el sistema remoto está en otra instancia de DIVAnet o en un sistema DIVArchive. En este modo, los tipos de operaciones adicionales están disponibles para uso en juegos de reglas. Estas operaciones corresponden a solicitudes específicas de DIVArchive y se detallan a continuación.

Ejemplo de archivo

Pasemos rápidamente a un ejemplo para conocer mejor las reglas. Las siguientes reglas permiten operaciones de archivo para los usuarios que se conectan como admin u operator desde DATA_EXP_PDAT1 o VID_FTP_3 de Source/Destination (Origen/destino) y operaciones archivado en medios de HDFeatures o spm (notará que el orden de los atributos no es importante), nombrados mediante una categoría que contiene la palabra POST.

<Include>
<Operation>Archive</Operation>
<Username>admin</Username>
<Username>operator</Username>
<ReqMedia>spm</ReqMedia>
<ReqObjectCategory>*POST*</ReqObjectCategory>
<ReqSourceDest>DATA_EXP_PDAT1</ReqSourceDest>
<ReqSourceDest>VID_FTP_3</ReqSourceDest>
<ReqMedia>HDFeatures</ReqMedia>
</Include>

Ejemplo de copia

En las siguientes dos reglas, los usuarios invitados del perfil de flujo de trabajo de la GUI no tienen permiso para realizar copias de diva2 a diva3, o viceversa.

<Exclude>
<WorkflowProfile>GUI</WorkflowProfile>
<Username>guest</Username>
<Operation>Copy</Operation>
<SourceSitename>diva2</SourceSitename>
<TargetSitename>diva3</TargetSitename>
</Exclude>
<Exclude>
<Username>guest</Username>
<WorkflowProfile>GUI</WorkflowProfile>
<Operation>Copy</Operation>
<SourceSitename>diva3</SourceSitename>
<TargetSitename>diva2</TargetSitename>
</Exclude>

Usó dos reglas aquí porque no deseaba restringir explícitamente las operaciones de copiado que se producen dentro del mismo sitio. Por ejemplo, es posible que alguien en el sitio diva2 desee copiar un objeto (mediante DIVAnet) a una cinta nueva; en este caso el nombre del sitio de origen y destino es diva2. Si tenía una única regla que contenía todos los atributos de <SourceSitename> y <TargetSitename>, deberá excluir las copias de diva2 a diva2 y de diva3 a diva3.

Aún no ha finalizado. La copia no será correcta a menos que tenga por lo menos una regla de inclusión que coincida.

<Include>
<Operation>Copy</Operation>
<WorkflowProfile>GUI</WorkflowProfile>
<Username>guest</Username>
<Operation>ApiConnect</Operation>
</Include>

En este caso, una regla general de inclusión le otorga lo que desea, la capacidad de copiar en cualquier lugar excepto de diva2 a diva3 y viceversa. De hecho, en realidad no necesitaba una regla de exclusión. Sin embargo, en algunos casos las reglas de exclusión son útiles. Tenga en cuenta que si una regla de exclusión coincide con una operación, se denegará la operación, incluso si una o más reglas de inclusión coinciden.

Reglas de inclusión y exclusión

Para resumir, hay dos tipos de reglas, de inclusión y de exclusión. Se rechaza el acceso de todas las solicitudes, a menos que una regla de inclusión coincida con la operación que se llevará a cabo. Sin embargo, si una regla de exclusión coincide, la operación se rechazará automáticamente, independientemente de las reglas de inclusión que coincidan.

Tipos de atributos

En las solicitudes como Delete (Suprimir), Copy (Copiar), Restore (Restaurar), Partial File Restore (Restauración parcial de archivos), Cancel (Cancelar) y Archive (Archivar), DIVAnet ejecuta un juego completo de reglas de acceso para ver si la operación está permitida. Examina variables como:

- Atributos de originador: el perfil de flujo de trabajo de la conexión, el nombre de usuario que envió el mensaje, la dirección IP del originador.

- Atributos de solicitud: la opción de Source/Destination (Origen/destino), los nombres de sitio de origen/destino, el medio solicitado, los comentarios, etc. Estos se derivan de la solicitud. A muchos de ellos se les agrega el prefijo Req.

- Atributos de objeto: los medios en los que se almacena el objeto, el plan de almacenamiento, el tamaño del objeto, etc. Estos se derivan del objeto que procesa una operación. A muchos de ellos se les agrega el prefijo Obj.

La siguiente regla combina los tres tipos de atributos. Permite a un usuario diva realizar una supresión de sitio en Nueva York solamente si el objeto existe en Los Ángeles.

<Include>
<Username>diva</Username>
<Operation>Delete</Operation>
<SubType>SiteDelete</SubType>
<TargetSitename>NewYork</TargetSitename>
<ObjOnSite>LosAngeles</ObjOnSite>
</Include>

Reglas para solicitudes de DIVAnet (ClientAdapter)

Las solicitudes de DIVAnet se generan cuando se reciben solicitudes en modo MultiDiva. Las reglas de acceso se pueden crear para estas operaciones de DIVAnet. A continuación, se proporcionan los detalles de algunos atributos específicos de las solicitudes de DIVAnet.

Operaciones de conexión

Las operaciones de ApiConnect y WebConnect son operaciones especiales que se deben incluir para establecer una conexión con ClientAdapter.

- ApiConnect: esta operación determina la capacidad de conectarse a ClientAdapter mediante una conexión de socket de cliente de la API. Esto se requiere para las conexiones de la API de DIVA.

- WebConnect: esta operación determina la capacidad de las aplicaciones de conectarse mediante conexiones web (DIVAnetUI y DivanetAdmin). Esto se requiere para las conexiones de DIVAnetUI.

Si estas operaciones coinciden con sus reglas, tenga en cuenta que solamente estarán presentes los atributos de originador en la comparación. Por ejemplo, <TargetSitename> no coincidirá si las reglas de acceso se ejecutan durante la operación de ApiConnect, ya que el atributo simplemente no está presente cuando se conecta un cliente.

Subtipo (para supresión)

La operación de supresión tiene un campo <SubType> que representa un subtipo de operación. Puede incluir el campo <SubType> en las reglas junto con la operación de supresión y, si lo desea, puede proporcionar varios parámetros de <SubType>. Los valores para supresión de <SubType> son:

- GlobalDelete: coincide si la operación de supresión que se lleva a cabo es una supresión global de un objeto en todos los sitios. Esto también coincide con una operación de supresión de sitio que suprime todos los objetos restantes en DIVAnet.

- SiteDelete: coincide si la operación de supresión es una supresión de todas las instancias en un sitio determinado (el nombre del sitio se puede asociar con las reglas que usan el parámetro <TargetSitename>). Además, usa operación tendrá este <SubType> si el solicitante está suprimiendo una única instancia, pero que es la última instancia del objeto en ese sitio.

- InstanceDelete: esta operación de supresión suprime una única instancia en un sitio y hay otras instancias en el sitio.

La especificación de este parámetro en reglas es útil para aplicar el alcance de las operaciones de supresión permitidas.

Reglas para solicitudes de DIVArchive (ManagerAdapter)

DIVAnet también permite la ejecución de reglas de acceso en solicitudes de DIVArchive. Las reglas de acceso definidas en ManagerAdapter especifican cuáles operaciones de DIVArchive (que se envían para satisfacer las solicitudes de DIVAnet) se permiten. Solamente las operaciones válidas para las solicitudes de DIVAnet se pueden especificar en los juegos de reglas. En los juegos de reglas de ManagerAdapter, los atributos WorkflowProfile, TargetSitename y SubType no son válidos.

De manera similar a los juegos de reglas de ClientAdapter, se debe garantizar la operación de WebConnect para que se establezcan conexiones con ManagerAdapter. Esto también se extiende a las operaciones de DbSync. El atributo SourceSitename corresponde al sitio específico que realiza una solicitud. La operación ApiConnect no está disponible en las reglas de acceso de ManagerAdapter.

Asociación de reglas

La asociación de reglas involucra la comparación de los atributos de la regla con los valores actuales de cada solicitud, en un objeto coincidente o en el originador de la solicitud. Se permiten los comodines (use un asterisco (*) para los comodines). Los nombres de etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero la mayoría de los valores sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Se requiere la etiqueta <Operation> en cada regla. Puede proporcionar una etiqueta <Operation> que contenga un asterisco (*) para indicar que la regla se aplica para todas las operaciones. Sin embargo, debe tener cuidado cuando realiza esto porque no todos los atributos son válidos para todas las operaciones.

Diferentes atributos en una regla (una regla de inclusión o exclusión) se unen lógicamente mediante AND en el proceso de asociación. Sin embargo, un único atributo especificado más de una vez en una regla hace que los atributos de unan lógicamente mediante OR en una única expresión.

Cuando se asocia una operación solicitada con una regla de acceso, DIVAnet determina si el atributo de la regla se aplica para la operación que se está realizando. De lo contrario, el atributo no se usará en la comparación.

Juegos de reglas y valores por defecto

Las reglas se pueden agrupar en juegos de reglas. Cada regla de inclusión-exclusión debe estar contenida dentro de las etiquetas <Ruleset>. Todas las operaciones entrantes de DIVAnet se asocian con todos los juegos de reglas. Los juegos de reglas son útiles porque pueden tener atributos que funcionan como valores por defecto para todas las reglas contenidas. En el proceso de asociación, cada atributo de juego de reglas por defecto se agrega a cada regla secundaria, como si el atributo se especificara directamente dentro de la regla. Es común usar el perfil de flujo de trabajo como atributo por defecto para juegos de reglas, ya que el perfil de flujo de trabajo se completa en todas las operaciones de DIVAnet solicitadas.

Los siguientes atributos se pueden marcar como atributos por defecto dentro de un juego de reglas:

- Username

- NetAddress

- WorkflowProfile (en reglas de ClientAdapter)

Otro ejemplo

El siguiente ejemplo permite a los usuarios conectados con <WorkflowProfile> de la GUI ver las solicitudes y los activos, y realizar supresiones de instancias individuales en el sitio diva1. Recuerde que <SubType> de InstanceDelete rechazará las supresiones que podrían eliminar la última instancia de un objeto determinado en un sitio.

La segunda parte del ejemplo prohíbe todas las conexiones, ya sea mediante web o conexiones de API, que se originan desde la subred 172.53. Realizará esto para cualquier operación, independientemente del perfil de flujo de trabajo.

<Ruleset>
<WorkflowProfile>GUI</WorkflowProfile>
<Include>
<Operation>WebConnect</Operation>
<Operation>Delete</Operation>
<SubType>InstanceDelete</SubType>
<TargetSitename>diva1</TargetSitename>
</Include>
</Ruleset>
<Ruleset>
<NetAddress>172.53*</NetAddress>
<Exclude>
<Operation>ApiConnect</Operation>
<Operation>WebConnect</Operation>
</Exclude>
</Ruleset>

Parámetros de juego de reglas

En la Tabla 4-13 se muestran los parámetros que pueden aparecer en la sección <Ruleset>.

Tabla 4-13 Parámetros de juego de reglas

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<WorkflowProfile>

Este atributo, definido en la configuración de ClientAdapter, es el nombre de un grupo de trabajo o juego de aplicaciones que acceden a DIVAnet. Este atributo forma parte de todas las reglas en el juego de reglas.

Ninguno (opcional)

<Username>

El nombre de usuario transmitido en la API o especificado en la solicitud web. Este atributo forma parte de todas las reglas en el juego de reglas.

Ninguno (opcional)

<NetAddress>

La dirección de red (IP o nombre de Internet) de la conexión remota. Esta puede ser la dirección de una puerta de enlace o enrutador, y no la dirección del originador. Este atributo forma parte de todas las reglas en el juego de reglas.

Ninguno (opcional)

<Exclude>

Regla que rechaza el permiso si coincide con la operación de DIVAnet.

Ninguno (opcional)

<Include>

Regla que admite el permiso si coincide con la operación de DIVAnet.

Ninguno (opcional)

Parámetros de regla de inclusión/exclusión

Puede especificar los atributos de regla que aparecen en las solicitudes. Por ejemplo, <ReqMedia> coincidirá con el medio o con el plan de almacenamiento especificado en una (operación de) solicitud.

De manera similar, puede especificar los atributos de regla que coinciden con el objeto archivado que la solicitud está procesando. Por ejemplo, si se especifica un determinado objeto en una operación de supresión, <ObjHasMedia> coincidirá con cualquier medio que se parte del objeto archivado, independientemente del objeto archivo transmitido en la solicitud.

En la Tabla 4-14 se muestran los parámetros que pueden aparecer dentro de la sección de la regla <Include> o <Exclude>.

Tabla 4-14 Parámetros operativos de regla (de inclusión o exclusión)

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<Operation>

El nombre de la operación de DIVAnet que se asociará:

- Archive

- Copy

- Restore

- PartialRestore

- Delete

- Cancel

- ApiConnect

- WebConnect

- ChangeConfig

Hay operaciones adicionales disponibles para las operaciones der DIVArchive en el modo directo:

- CopyToNew

- InsertTape

- EjectTape

- AssociativeCopy

- TranscodeArchived

- TransferFiles

- ServerDelete

- ChangePriority

Ninguno (opcional)

<Username>

El nombre de usuario del usuario de la API conectado o el usuario del servicio.

Ninguno (opcional)

<WorkflowProfile>

Nombre del perfil de ClientAdapter.

Ninguno (opcional)

<NetAddress>

La dirección IP de la aplicación de la API o el usuario.

Ninguno (opcional)

<SourceSitename>

El nombre del sitio de origen de la operación. Algunas operaciones no tienen un nombre de sitio de origen (por ejemplo, Archive tiene Source/Destination como origen). Si se reintenta la solicitud en otro sitio, este valor cambiará y la regla completa se reevaluará. Cuando este atributo aparezca en las reglas de ManagerAdapter, se asociará con el sitio que envió la solicitud.

Ninguno (opcional)

<TargetSitename>

El nombre del sitio de destino de la operación. Algunas operaciones no tienen un nombre de sitio de destino (por ejemplo, Restore tiene Source/Destination como destino). Si se reintenta la solicitud en otro sitio, este valor cambiará y se reevaluará la regla completa.

Ninguno (opcional)

<SubType>

Tipo de operación en modo Multi DIVA (el comando Delete tiene GlobalDelete, SiteDelete e InstanceDelete).

Ninguno (opcional)

Tabla 4-15 Parámetros de solicitud de regla (de inclusión o exclusión)

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<ReqObjectName>

Nombre del objeto que se está procesando.

Ninguno (opcional)

<ReqObjectCategory>

Categoría del objeto (en DIVArchive esto es parte del nombre formal del objeto).

Ninguno (opcional)

<ReqSourceDest>

El Source/Destination (Origen/destino) especificado en la solicitud.

Ninguno (opcional)

<ReqComments>

El campo de comentarios en la solicitud.

Ninguno (opcional)

<ReqMedia>

Los medios que se solicitaron como parte de la operación/solicitud (el nombre del sitio no se debe agregar). Tenga en cuenta que el plan de almacenamiento se puede transmitir al medio solicitado.

Ninguno (opcional)

<ReqOptions>

El campo de opciones en la solicitud.

Ninguno (opcional)

Tabla 4-16 Parámetros de objeto de regla (de inclusión o exclusión)

Parámetro

Descripción

Valor por defecto

<ObjOnSite>

Se asocia si el objeto existe en el sitio especificado.

Ninguno (opcional)

<ObjNotOnSite>

Se asocia si el objeto NO existe en el sitio especificado.

Ninguno (opcional)

<ObjHasMedia>

Se asocia con cualquier medio en cualquier sitio.

Ninguno (opcional)

<ObjHasStoragePlan>

Se asocia con un plan de almacenamiento en cualquier sitio (<ObjStoragePlanSite> se puede restringir a un sitio).

Ninguno (opcional)

<ObjStoragePlanSite>

Restringe el plan de almacenamiento especificado a un sitio específico.

Ninguno (opcional)

<ObjHasSizeGbLessThan>

Se asocia si el tamaño total de objeto en GB fraccionales es menor que el valor especificado.

Ninguno (opcional)

<ObjHasSizeGbGreaterThan>

Se asocia si el tamaño total de objeto en GB fraccionales es mayor que el valor especificado.

Ninguno (opcional)

Agregación de variables de secuencia de comandos a un archivo de configuración

DIVAnet permite la sustitución de variables en archivos de configuración para facilitar la configuración de varios archivos de secuencia de comandos. Si se encuentra el patrón ${variable_name} en un valor XML (las variables no son válidas en nombres de etiquetas), el valor de la variable se sustituye cuando DIVAnet lee la secuencia de comandos. El valor se puede tomar de una variable del entorno o se puede asignar directamente dentro de la secuencia de comandos.

Si el nombre de la variable de la secuencia de comandos se denomina de la misma manera que la variable del entorno, el valor de esa variable se sustituirá en la secuencia de comandos. De manera alternativa, pude definir valores de variables en la parte superior de cada secuencia de comandos mediante la etiqueta <Variable>. La sintaxis es: <Variable name="LocalSitename" value="diva1"/>. Cuando DIVAnet lee una secuencia de comandos de configuración, comprueba si las variables que se usan dentro de la secuencia de comandos se han definido en la parte superior. De lo contrario, busca una variable del entorno con el mismo nombre que la variable.

Para mayor facilidad de uso, el archivo de secuencia de comandos con el nombre divanetEnv.conf se crea dentro del directorio raíz de DIVAnet, en la subcarpeta Program\conf\divanet\wrapper. Las variables se pueden definir de manera central en este archivo ce configuración y estarán disponibles para todos los servicios de DIVAnet. Si los valores se cambian y se reinicia el servicio, se volverán a leer los cambios. Consulte el archivo divanetEnv.conf para obtener variables de muestra.

5 Uso de la interfaz de usuario de DIVAnet

- Requisitos previos

- Inicio de DIVAnetUI

- Conexión a DIVAnet

- Visualización de activos

- Visualización de solicitudes

- Cómo copiar un objeto

- Supresión de objetos

- Modificación de un archivo de configuración

Requisitos previos

Para usar la aplicación DIVAnet:

- Deberé tener ClientAdapter configurado y en ejecución en el lado del servidor.

- Si desea realizar copias entre sitios dentro de DIVAnetUI, asegúrese de que las asignaciones de ClientAdapter de sitio a sitio estén configuradas.

- Para ver la información de activos más actualizad, deberá configurar y ejecutar el servicio DbSync.

Nota:
DIVAnet 2.0 ya no admite la interfaz gráfica de usuario de control de DIVArchive, en su lugar, use DIVAnetUI. DIVAnet 2.0 no reenvía no admiten mensajes de interfaz gráfica de usuario de control en modo MultiDiva o en modo directo.

Inicio de DIVAnetUI

Para iniciar la aplicación DIVAnetUI, haga clic en el enlace de acceso directo proporcionado. Este enlace está dentro del directorio raíz de DIVAnet, en la subcarpeta Program\divanet\bin. Este acceso directo se puede copiar en el Escritorio de Windows o en el menú Inicio de Windows. Consulte el Capítulo 3 para obtener más información sobre cómo instalar DIVAnetUI.

Conexión a DIVAnet

Después de iniciar la aplicación DIVAnet:

1. Haga clic en el separador Requests (Solicitudes) o Assets(Activos) para abrir un símbolo del sistema para la dirección URL del servidor DIVAnet.

2. Introduzca la dirección URL del servidor DIVAnet y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
Por defecto, la dirección URL corresponde al nombre de host de ClientAdapter, seguido por una coma, seguida por el valor de WebServicePort de ClientAdapter. El valor que introduce se conservará en el archivo de propiedades de DIVAnetUI. Por ejemplo:

https://127.0.0.1:9801

Si se produce un error de conexión, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si hace clic en el botón Change URL (Cambiar dirección UR), se le solicitará una nueva dirección URL.

Visualización de activos

Para mostrar una lista de activos, haga clic en el separador Assets (Activos). Los primeros 400 activos se mostrarán en el panel izquierdo. El nombre del activo se mostrará en azul, seguido por la categoría del objeto.

Por defecto, los activos se presentan en orden de nombre de objeto. Seleccione un activo para ver los detalles que se muestran en el panel de la derecha.

Panel de detalles de activos

El panel Asset Details (Detalles de activos) se divide en tres secciones: la sección Global Object Parameters (Parámetros globales de objeto) en la parte superior, Sites Table (Tabla de sitios) en la parte media y la tabla Asset Filenames (Nombres de archivos de activos) en la parte inferior. A continuación, se muestran descripciones de algunos parámetros y secciones del panel Asset Details (Detalles de activos):

- Object Parameters (Parámetros de objetos): los parámetros que se encuentran en la parte superior del panel Details (Detalles) incluyen el tamaño total del objeto, la fecha de archivo y el número de copias (instancias), y los comentarios.

- Last Verified Date (Fecha de última comprobación): representa la fecha más reciente en la que se comprobó el total de control en la cinta, en cualquier sitio. Si no existen instancias de la cinta, entonces devolverá la fecha más reciente en la que se comprobó el objeto en el disco. Si el objeto no se comprobó nunca en un medio archivado, el campo estará en blanco.

- Alerts (Alertas): las alertas de objeto se mostrarán directamente debajo del campo Comments (Comentarios). Por ejemplo, si DIVAnet detecta que dos sitios tienen objetos con el mismo nombre, pero diferente contenido, aparecerá una alerta.

- Active Requests (Solicitudes activas): en el panel Asset Details (Detalles de activos), el texto en verde (por encima de la tabla de sitios) indica las solicitudes de DIVAnet que se están ejecutando en el objeto seleccionado. Es útil ver este campo antes de ejecutar copias o supresiones. Este valor se actualiza únicamente cuando presiona el botón Search (Buscar). (Consulte Búsqueda de activos).

- Sites Table (Tabla de sitios): cada sitio contiene instancias del objeto que se despliegan en la tabla del sitio. Cada sitio puede contener una o más instancias de objeto. Los objetos de cada sitio tienen un plan de almacenamiento y fechas de archivo inicial (que se pueden usar en el panel de búsqueda).
El icono de sitio que se asemeja a una casa indica que el sitio es el sitio local. El icono de sitio violeta indica que los activos del sitio son de solo visualización y que no se pueden ejecutar solicitudes en ellos. El icono de sitio que se asemeja a un globo indica que el sitio no es el sitio local.

- Tabla de nombres de archivo de activos: los nombres de archivo que componen el activo archivado aparecen debajo de la tabla del sitio. Los nombres de sitio se organizan en páginas y se ordenan según el orden en el que se archivaron. ‎Los nombres de archivo para objetos complejos archivados no se pueden mostrar en este panel.

Búsqueda de activos

DIVAnetUI contiene eficaces capacidades de búsqueda de objetos. Haga clic en el botón Search (Buscar) que se encuentra a la izquierda para abrir el panel Asset Search (Búsqueda de activos).

El panel Asset Search (Búsqueda de activos) admite diversas maneras de búsqueda de activos. Algunos parámetros se pueden seleccionar, lo que significa que puede seleccionar un atributo y un valor. Cada uno de los valores introducido coloca una restricción adicional sobre los activos devueltos. Se permiten los comodines en todos los campos de búsqueda, excepto en los campos de fecha y hora.

A continuación, se proporciona una lista de algunos parámetros para búsqueda de activos:

- Archive Date Search (Búsqueda de fecha de archivo): DIVAnet permite al usuario realizar búsquedas según la fecha en la que se archivó un objeto en un sitio de DIVA. Se puede especificar un rango de fecha y hora de inicio y finalización que restringe la búsqueda a los objetos que tienen una fecha de archivo en el rango. Haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha y, a continuación, modifique el valor de tiempo en el campo de hora según la hora deseada. Un objeto puede tener varias fechas de archivo (una para cada sitio) y esta consulta busca cualquiera que exista dentro del rango.

- Object Name / Category (Nombre de objeto/categoría): un nombre de activo está compuesto por dos campos, Object Name (Nombre de objeto) y Object Category (Categoría de objeto). La categoría es la segunda mitad del nombre formal de un objeto.

- Site Search (Búsqueda de sitios): algunos de los términos de búsqueda pueden ser seleccionados por el usuario, incluidos los parámetros de búsqueda de sitios. Puede buscar objetos que están en un sitio, que no están en un sitio o que tienen una copia de cinta en el sitio. Esto resulta útil para determinar, por ejemplo, cuáles objetos se deben copiar en otros sitios.

- Other Search Parameters (Otros parámetros de búsqueda): también puede buscar otros parámetros, como nombre de archivo, tamaño de objeto, comentarios y medios.

- Ordering (Orden): puede ordenar los objetos según los campos Object Name (Nombre de objeto), que es el campo por defecto, Category (Categoría), Archive Date (Fecha de archivo) y Object Size (Tamaño de archivo). Es posible que vea un rendimiento de las consultas mucho más lento cuando use métodos de ordenación opcionales.

Cómo cortar y pegar detalles de activos

Muchos de los valores del panel Asset Details (Detalles de activos) se pueden copiar en el portapapeles; para ello, haga doble clic sobre los valores. En el panel Asset Search (Búsqueda de activos), si hace clic con el botón derecho en un campo de texto, se muestra un menú. Este menú contiene una opción para pegar, que permite pegar elementos del portapapeles en el campo de texto. De manera alternativa, puede usar Ctrl-V para pegar la información.

Visualización de solicitudes

Haga clic en el separador Requests (Solicitudes) para mostrar una tabla de solicitudes de DIVAnet en el panel de la izquierda. Esta tabla se ordena por la fecha en la que se envió cada solicitud. Cada solicitud de la tabla muestra desde dónde se está moviendo el contenido y hacia dónde se está moviendo (si corresponde). Una etiqueta con la marca (SD) significa que el contenido se está moviendo desde o hacia un Source/Destination (Origen/destino). De lo contrario, el contenido de mueve desde o hacia un sitio de DIVAnet.

Visualización del progreso de las solicitudes (actualizaciones en vivo)

Las solicitudes se activan para las actualizaciones en vivo cuando se inicia DIVAnetUI. Si la solicitud que se consulta está actualmente en ejecución, el progreso de la solicitud se actualizará automáticamente en la pantalla. Se pueden aplicar filtros para reducir el número de solicitudes que se actualizan en la pantalla de manera dinámica. Las actualizaciones del progreso en vivo se pueden detener si se proporciona una fecha y hora de finalización en el panel de filtros. Consulte Filtrado de solicitudes.

Visualización de detalles de la solicitud

Puede ver los detalles de la solicitud si hace clic en una solicitud de la tabla. Entre los detalles, se incluye información como la prioridad de la solicitud, la calidad de servicio, los nombres de sitios de origen y destino y los medios (si corresponde). Además, se muestra una lista de los eventos de nivel de solicitud. Estos eventos muestran los pasos que realiza DIVAnet para satisfacer la solicitud y los errores encontrados en el camino.

Cancelación de solicitudes

Si hace clic con el botón derecho de una solicitud de la tabla de solicitudes se mostrará la opción Cancel (Cancelar). Si se cancela una solicitud, se genera otra solicitud (una solicitud de cancelación) que mostrará el estado de ese intento de cancelación.

Filtrado de solicitudes

DIVAnetUI contiene eficaces capacidades de filtrado de solicitudes. Haga clic en el botón Filter (Filtro) que se encuentra a la izquierda para abrir el panel Request Filter (Filtro de solicitud).

El panel Request Filter (Filtro de solicitud) contiene los parámetros que se usan para filtrar la lista de solicitudes. Dos de los parámetros pueden ser seleccionados por el usuario. Cada uno de los valores introducido coloca una restricción adicional sobre los activos devueltos. Se permiten comodines en todos los campos de búsqueda, excepto en los campos de fecha y hora y en el campo Request ID (ID de solicitud).

Nota:
A diferencia del panel Asset Search (Búsqueda de activos), no puede buscar en el mismo atributo más de una vez.

A continuación, se muestran algunos términos que se pueden aplicar a la lista de solicitudes:

- Request ID (ID de solicitud): las solicitudes de DIVAnet se identifican de manera exclusiva mediante una ID de solicitud. DIVAnet permite filtrar la ID de solicitud o el nombre del objeto que se procesa.

- Request Submission Date (Fecha de envío de la solicitud): se puede especificar el rango de fecha y hora de inicio y finalización, que devuelve solamente las solicitudes enviadas con el rango de fechas especificado. Haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha. La hora local actual (computadora) se completa automáticamente en el campo de texto. Puede modificar el valor de hora en el campo de texto con la hora deseada. Si se proporciona y fecha y hora de finalización, no se proporcionarán actualizaciones de estado o progreso en la pantalla. Suprima la fecha y hora de finalización para activar nuevamente las actualizaciones en vivo.

- Request Type (Tipo de solicitud): se pueden crear filtros en el tipo de solicitud. Cada tipo se puede activar o desactivar de forma individual. De esta manera, los filtros pueden garantizar (por ejemplo) que solamente los archivos o las supresiones aparecerán en la lista.

- Request Status (Estado de solicitud): se pueden crear filtros en el estado de solicitud. De esta manera, los filtros pueden garantizar (por ejemplo) que solamente se muestran las solicitudes pendientes o en ejecución.

- Other Search Parameters (Otros parámetros de búsqueda): también puede filtrar otros parámetros, como Media (Medios), Source/Destination (Origen/destino) y Comments (Comentarios).

Cómo cortar y pegar detalles de solicitud

Muchos de los valores del panel Request Details (Detalles de solicitud) se pueden copiar en el portapapeles; para ello, haga doble clic sobre los valores. En el panel Request Filter (Filtro de solicitudes), si hace clic con el botón derecho en un campo de texto, se muestra un menú. Este menú contiene una opción para pegar, que permite pegar elementos del portapapeles en el campo de texto. De manera alternativa, puede usar Ctrl-V para pegar la información.

Cómo copiar un objeto

DIVAnet puede copiar objetos desde un sitio a otro, o puede copiar el objeto en diferentes medios de archivo en el mismo sitio (mediante la creación de una nueva instancia de objeto).

1. Dentro de la Asset Table (Tabla de activos), seleccione los detalles para copiar.

2. Arriba de Asset Table (Tabla de activos), haga clic en el botón Copy (Copiar).
Se mostrará un cuadro de diálogo que muestra los objetos seleccionados.

3. Seleccione una opción para Target Site (Sitio de destino), Media/Storage Plan (Medio/Plan de almacenamiento) y Priority (Prioridad).

- Si el objeto ya existe en el sitio en el que realiza la copia, DIVAnet creará otra instancia con el medio de archivo que selecciona. En este caso, si especifica una opción para Media/Storage Plan (Medio/Plan de almacenamiento), la solicitud de copiado fallará, ya que el objeto de ese sitio ya tiene un plan de almacenamiento.

- Si selecciona Selected By DIVAnet (Seleccionado por DIVAnet) para la opción Media/Storage Plan (Medio/Plan de almacenamiento), DIVAnet elegirá el medio adecuado para la copia. Si el objeto ya existe en el sitio en el que realiza la copia, DIVAnet no creará otra instancia en ese sitio.

4. Haga clic en Submit (Enviar).

5. Haga clic en Monitor Requests (Supervisar solicitudes) o en Close (Cerrar).
Si elige Monitor Requests (Supervisar solicitudes), se mostrará Requests View (Vistas de solicitudes), donde puede supervisar las solicitudes de copiado de DIVAnet para cada objeto seleccionado.

Supresión de objetos

Puede suprimir un objeto desde un sitio determinado o desde todos los sitios.

1. Dentro de la Asset Table (Tabla de activos), seleccione los objetos que desea suprimir.

2. Arriba de Asset Table (Tabla de activos), haga clic en Delete (Suprimir).
Se mostrará un cuadro de diálogo que muestra los objetos seleccionados.

3. Seleccione una opción para Target Site (Sitio de destino) y Priority (Prioridad).
Puede seleccionar un sitio específico o todos los sitios.

4. Haga clic en Submit (Enviar).

5. Haga clic en Monitor Requests (Supervisar solicitudes) o en Close (Cerrar).
Si elige Monitor Requests (Supervisar solicitudes), se mostrará Requests View (Vistas de solicitudes), donde puede supervisar las solicitudes de supresión de DIVAnet para cada objeto seleccionado.

Modificación de un archivo de configuración

La secuencia de comandos de inicio de DIVAnetUI estándar se configura para cargar un archivo de propiedades en el inicio. Puede encontrar este archivo de configuración en el directorio raíz de DIVAnet (Program\conf\divanet\divanetui.properties).

Nota:
DIVAnetUI necesita permisos de escritura en el archivo de propiedades, ya que registra cada cambio directamente en la dirección URL del archivo de propiedades.

Puede configurar la dirección URL por defecto en este archivo. Esta dirección URL debe hacer referencia a la dirección de red de ClientAdapter y <WebServicePort> (configurada en ClientAdapter.xml). Los servidores web locales y los enrutadores pueden cambiar la dirección o el puerto necesario en la dirección URL.

En este archivo, puede configurar los siguientes parámetros:

- Logging Parameters (Registro de parámetros): DIVAnetUI escribe un archivo log y puede cambiar el nivel de registro por defecto si cambia el parámetro logLevel.

- Default Url (Dirección URL por defecto): esto representa la dirección URL que se conecta con DIVAnet (el servicio ClientAdapter). Cada vez que se cambia la dirección URL en la aplicación, se actualiza aquí en el archivo de configuración.

- Max Objects to Query (Máximo de objetos para consultar): el número máximo de objetos para recuperar en la vista Assets View (Vista de activos).

- Max Requests to Query (Máximo de solicitudes para consultar): el número máximo de solicitudes para recuperar en la vista Requests View (Vista de solicitudes).

- Username (Nombre de usuario): el nombre de usuario (por ejemplo, diva) para transmitir a DIVAnet, que se puede usar en las reglas de acceso.

6 Administración de DIVAnet

En este capítulo, se analiza la administración de DIVAnet.

Uso de la utilidad DIVAnetAdmin

DIVAnetAdmin es una herramienta de línea de comandos simple que tiene opciones para administrar DIVAnet. Esta utilidad se puede ejecutar solamente en el servidor donde se ejecutan los servicios ClientAdapter y DbSync.

Para iniciar la utilidad, abra la ventana del comando y, a continuación, navegue desde el directorio raíz de DIVAnet hasta el subdirectorio Program\divanet\bin. Ejecute el siguiente comando para iniciar la utilidad:

DIVAnetAdmin.bat ClientAdapterWebUrl DbSyncWebUrl

Nota:
Si no proporciona los argumentos de la URL, la utilidad supondrá que los servicios ClientAdapter y DbSync se están ejecutando de forma local y solicitará los puertos de los servicios ClientAdapter y DbSync.

La Tabla 6-1 muestra las opciones de DIVAnetAdmin, que se seleccionan mediante un sistema de menú.

Tabla 6-1 Opciones de DIVAnetAdmin

Categoría

Opción

Descripción

Sincronización de base de datos de activos

List Synced Sites (Mostrar sitios de sincronización)

Genera la lista de los sitios en los que se sincroniza la información de los activos. También mostrará el estado de sincronización de cada sitio. Si un sitio está en un estado de sincronización inicial, el porcentaje completado también se mostrará.

Sincronización de base de datos de activos

Resync a Site (Resincronizar un sitio)

Resincroniza todos los registros de objetos desde un sitio particular a la base de datos de DIVAnet.

Precaución: esta opción suprimirá todos los registros de activos de la base de datos de DIVAnet (para el sitio seleccionado) antes de resincronizarlos.

Sincronización de base de datos de activos

Resync an Object (Resincronizar un objeto)

Actualiza los registros de objeto para un objeto específico en un sitio específico. No sincroniza las supresiones.

Conexiones de la API

List API Connection (Mostrar conexiones de API)

Muestra todas las conexiones de la API del cliente DIVAnet, incluidas las de modo directo.

Conexiones de la API

End API Connection (Finalizar conexiones de API)

Proporciona una opción para finalizar una conexión de API particular, identificada por ID.

Recarga de perfiles de flujo de trabajo

Reload Workflow Profiles (Volver a cargar perfiles de flujo de trabajo)

Esta opción causará la recarga de todos los perfiles de flujo de trabajo. También recargará las reglas de acceso definidas.

Si se definen reglas de acceso, esta opción requiere acceso a la operación ChangeConfig.

Parámetros de sitio

Show Site Parameters (Mostrar parámetros de sitio)

Esta opción muestra los parámetros de sitio de DIVA, incluido el número de solicitudes en cola para el sitio, el número de solicitudes (enviadas por DIVAnet) que se ejecutan en cada sitio, la fecha de la última comunicación con el sitio y los parámetros de limitación.

Parámetros de sitio

Set Site Parameters (Definir parámetros de sitio)

Esta opción permite al usuario configurar los parámetros de limitación de DIVA:

- SubmittedThrottleThreshold controla cuántas solicitudes deberá enviar DIVA a un sitio antes de esperar (para que se complete uno de ellos).

- TotalThrottleThreshold es similar, pero está basado en cuántas solicitudes totales se ejecutan en el sitio de DIVA. DIVAnet esperará hasta que las solicitudes totales de DIVA caigan por debajo de este número (antes de enviar la solicitud siguiente).

Si se definen reglas de acceso, esta opción requiere acceso a la operación ChangeConfig.

Estadísticas de tiempo de ejecución

Show Runtime Stats: ClientAdapter (Mostrar estadísticas de tiempo de ejecución: ClientAdapter)

Esta opción muestra estadísticas de tiempo de ejecución útiles para el servicio ClientAdapter.

Estadísticas de tiempo de ejecución

Show Runtime Stats: DbSync (Mostrar estadísticas de tiempo de ejecución: DbSync)

Esta opción muestra estadísticas de tiempo de ejecución útiles para el servicio DbSync.

Nivel de log

Set Log Level: ClientAdapter (Definir nivel de log: ClientAdapter)

Esta opción muestra el nivel de log de los servicios de ClientAdapter y proporciona una opción para cambiar de forma dinámica el nivel de log (los valores válidos son ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE).

Nivel de log

Set Log Level: DbSync (Definir nivel de log: DbSync)

Esta opción muestra el nivel de log de los servicios de DbSync y proporciona una opción para cambiar de forma dinámica el nivel de log (los valores válidos son ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE).

DIVAnet crea los siguientes tipos de archivos log:

- Logs de rastreo: se encuentran en el directorio raíz de DIVAnet, en la subcarpeta Program\log\divanet. Cada uno de los servicios de DIVAnet (ManagerAdapter, DbSync y ClientAdapter) crea su propia subcarpeta dentro de la carpeta Program\log\divanet y genera los archivos log en ese subdirectorio.

- Logs de servicio de envoltorio: estos logs generan mensajes relacionados con el inicio y el apagado del servicio de la ventana. Este es el lugar para buscar si el servicio si no se inicia correctamente. Estos logs están dentro del directorio raíz de DIVAnet, en la subcarpeta Program\log\divanet. Se nombrarán de manera similar al archivo Wrapper.conf, pero con una extensión de nombre de archivo .log (por ejemplo, ManagerAdapterWrapper.log).

- Logs de la GUI: los errores que se producen en DIVAnetUI aparecerán en la computadora cliente, no en el lado del servidor. Los logs aparecen en la subcarpeta Program\log\divanet\gui.

DIVAnet empaquetará los logs anteriores a una hora en archivos zip y conservará dos días de logs para revisión.

Colocación en cola y procesamiento de solicitudes

En estas secciones, se analizan la colocación en cola y el procesamiento de solicitudes.

Colocación en cola de solicitudes de DIVAnet

DIVAnet puede aceptar más solicitudes que las que los sistemas DIVArchive descendentes pueden procesar con las colas de solicitudes. DIVAnet aplica un número máximo de solicitudes que se pueden poner en la cola o ejecutar de manera interna (el valor por defecto es 5000), mediante el parámetro <GlobalDivanetRequestLimit>. DIVAnet comenzará a rechazar solicitudes si se alcanza este límite. El servicio ClientAdapter de DIVAnet mantiene una cola para cada sitio. Puede configurar DIVAnet de modo que alimente solicitudes en los sitios lentamente o que envíe todas las solicitudes a los sitios de una vez (en este caso, probablemente DIVArchive los coloque en cola).

Si se coloca una solicitud en cola en el sistema DIVArchive y se reinicia el sistema DIVA, se finalizarán todas las solicitudes en ejecución. DIVAnet se comporta de manera diferente: DIVAnet almacena cada una de las solicitudes en una base de datos. Si se reinicia el servicio ClientAdapter, DIVAnet lee las solicitudes pendientes y en ejecución y las reinicia. Sin embargo, no todas las solicitudes se reiniciarán de esta manera. Por ejemplo, las solicitudes de supresión nunca se volverán a ejecutar después de que se reinicie el servicio. Si no desea que se recuperen solicitudes en el inicio, el parámetro <AbortAllOnStartup> de ClientAdapter se podrá configurar para finalizar todas las solicitudes de la cola en el inicio.

Limitaciones de la solicitud de DIVAnet

Por defecto, DIVAnet enviará cien solicitudes a un sitio antes de detenerse y esperar a que se complete una de estas solicitudes. El parámetro que controla el límite es <SubmittedThrottleThreshold>, que se puede configurar en ClientAdapter de a un sitio por vez. También se puede cambiar en el momento de ejecución mediante la utilidad DIVAnetAdmin. Además, DIVAnet puede limitar las solicitudes según el número total de solicitudes que se ejecutan en un sitio de DIVArchive (mediante el parámetro <TotalThrottleThreshold>). Puede configurar el parámetro en -1 para indicar que no se debe aplicar ninguna limitación. También puede configurar el valor en 0, lo que indica que no se deben enviar solicitudes en la cola a DIVArchive. Esto puede ser útil en determinadas situaciones.

Si se pone en cola una solicitud de DIVAnet para un sitio determinado durante más de unos pocos segundos, DIVAnetUI mostrará la posición de la solicitud en la cola. Si se pone en cola otra solicitud con una prioridad más alta que la primera, es probable que tenga una posición más alta en la cola. Si una solicitud falla y se reintenta, la solicitud se colocará nuevamente en cola (aunque obtendrá un aumento de prioridad por estar en el sistema durante un tiempo largo).

Reintentos de solicitudes de DIVAnet

Es posible reintentar algunas solicitudes automáticamente dentro de DIVAnet. Es posible reintentar las solicitudes de copiado, restauración, restauración parcial de archivos y supresión. Las solicitudes de restauración y de restauración parcial de archivos se pueden reintentar un número de veces que se puede configurar, y las solicitudes de copiado y supresión se reintentan durante un intervalo de tiempo configurable. Los reintentos se pueden especificar de un perfil de flujo de trabajo por vez y se pueden modificar en el momento de la ejecución sin reiniciar ClientAdapter (consulte Configuración de perfiles de flujo de trabajo para obtener más información).

Si un sitio está inactivo y se las solicitudes para ese sitio se colocan en cola, DIVAnet esperará <SiteDownRequeueWaitMins> minutos para que el sitio esté operativo. Si transcurre este período y se han configurado reintentos, DIVAnet intentará reintentar la solicitud, posiblemente en otro sitio. Si no se configuran los reintentos, la solicitud finalizará.

7 Compatibilidad con la API

En este capítulo, se destaca la compatibilidad de la API de DIVArchive de DIVAnet y se proporciona información sobre cómo proporcionar información específica de DIVAnet mediante la API de DIVArchive. Este capítulo está destinado a uso con la documentación de la API de DIVArchive C++, la API de DIVArchive o la API del servicio web de DIVArchive.

- Compatibilidad con la versión de la API de DIVAnet

- Operaciones en contenido archivado

- Otros comandos admitidos

- Solicitudes no admitidas

- Return Codes (Devolver códigos)

Compatibilidad con la versión de la API de DIVAnet

DIVAnet admite un subjuego del juego de comandos completo de la API de DIVArchive. Algunos comandos de la API de DIVArchive (como EjectTape) se rechazarán en el modo MultiDiva de DIVAnet. DIVAnet 2.0 no admite conexiones de cliente de los clientes de la API de DIVArchive versión 7.3 y versiones posteriores. DIVAnet 2.0 no admitirá las funciones nuevas agregadas a la API después de la versión 7.3.

La invocación de llamadas de la API de DIVA contra un servidor DIVAnet es, en gran parte, lo mismo que la invocación de llamadas contra DIVArchive. Sin embargo, hay algunas diferencias: DIVAnet en ocasiones acepta los parámetros de la API de DIVA de una manera levemente diferente. Además, el contenido de los campos devuelto por DIVAnet puede ser levemente diferente del de DIVArchive, o tener un formato diferente. En esta sección, se destacan esas diferencias.

DIVAnet 2.0 requiere la instalación de sitios conectados de DIVArchive con DIVArchive 7.3.1 o una versión posterior. Luego, se podrá cambiar la versión de los sitios de DIVArchive de manera independiente sin requerir un cambio de versión de DIVAnet.

Operaciones en contenido archivado

En esta sección, se destacan las solicitudes que involucran la transferencia (o la supresión) de contenido archivado, incluidas las solicitudes de archivo, restauración, supresión o copia. Estos comandos se pueden invocar mediante la API de DIVArchive. Algunos también se pueden invocar desde DIVAnetUI. Consulte el Manual de referencia de la API de Oracle DIVArchive C++ para obtener más información sobre qué hace cada comando dentro de la API de DIVArchive.

Nota:
En el modo MultiDiva de DIVAnet, las solicitudes de DIVAnet a menudo requieren pequeñas partes de información que las solicitudes ejecutadas directamente a DIVArchive no requieren.

Las solicitudes de DIVAnet a menudo requieren información adicional debido a la funcionalidad admitida. Por ejemplo, puede usar el comando Copy en DIVAnet para copiar contenido desde un sistema DIVA a otros. DIVAnet necesita saber, como mínimo, cuál es el sitio de destino. Sin embargo, el comando de la API de DIVA CopyToGroup no contiene un parámetro del sitio de destino. En las siguientes secciones, se detalla cómo especificar esta información adicional. Para obtener más información sobre cómo configurar el modo MultiDiva de DIVAnet, consulte Configuración de puertos de la API del cliente.

Tabla 7-1 identifica las solicitudes de contenido de la API de DIVArchive admitidas por DIVAnet. A los clientes que ejecutan estas solicitudes se les proporciona una ID de solicitud, que puede consultar de manera periódica el estado de una solicitud.

Tabla 7-1 Solicitudes de contenido de DIVArchive admitidas

Solicitud

Comportamiento en DIVAnet

Archive

Archivado en el sitio local de DIVArchive o, de manera opcional, en otro sitio elegido.

Para obtener más información, consulte Solicitudes de archivado".

Restore

Restore Instance

Restauración de un objeto archivado en un Source/Destination (Origen/destino) específico. Una instancia específica o un sitio específico se puede usar como contenido de origen para la restauración.

DIVAnet decide si deberá (1) restaurar un objeto desde la instancia local de DIVArchive, (2) restaurar directamente un objeto mediante una instancia remota de DIVArchive o (3) tomar un objeto desde una instancia remota de DIVArchive ay, a continuación, transferirlo al Source/Destination (Origen/destino) elegido.

Una instancia de restauración permite la restauración de una instancia específica en el sitio que se restaurará. Si se produce un fallo, puede configurar DIVAnet para reintentar en otros sitios.

Para obtener más información, consulte Solicitudes de restauración.

Partial Restore

Partial Restore Instance

Restauración parcial de un objeto de manera similar a una restauración completa. Una instancia específica (en un sitio específico) se puede usar como origen para la restauración parcial de archivo.

Si se ejecuta una restauración parcial de archivo en un sistema remoto, se deberá configurar el sitio de DIVA para restauración parcial de manera similar en el sitio local.

Para obtener más información, consulte Solicitudes de restauración parcial de archivos de Oracle.

Copy (CopyToGroup)

Copia de contenido de un sitio de DIVA a otro (una copia entre sitios) o creación de otra instancia de un objeto en un sitio de DIVA (equivalente a la ejecución de CopyToGroup en un único sistema DIVA).

Se puede copiar una instancia específica en un sitio de destino. No se admite el mensaje CopyToNew. Puede configurar DIVAnet para reintento durante un período determinado de tiempo.

Para obtener más información, consulte Solicitudes de copiado.

Delete

DeleteInstance

Supresión de contenido desde todos los sitios o desde un sitio específico, o supresión de una instancia específica en un sitio específico. Si los objetos se bloquean en los sitios que se suprimirán, puede configurar DIVAnet para reintento durante un período determinado.

Para obtener más información, consulte Supresión de solicitudes.

Solicitudes de archivado

Las solicitudes de archivado permiten que el emisor de la llamada archive contenido que existe en un Source/Destination (Origen/destino) determinado (configurado en DIVArchive). La API de DIVA prepara la transferencia desde el Source/Destination (Origen/destino) hacia DIVArchive. Esto difiere de una API en la nube basada en Web donde el contenido se transfiere directamente desde el solicitante mediante HTTPS. Por defecto, DIVAnet realiza archivados en el sitio local.

Las solicitudes de archivado ejecutadas en DIVAnet son similares a las ejecutadas directamente en DIVArchive, pero con algunas adiciones al nombre de sitio de destino, el sitio de DIVArchive donde archivará contenido. Normalmente, DIVAnet realizará archivado en el sitio local. Sin embargo, puede archivar directamente en otro sitio en una de dos maneras:

- Mediante la opción -site [sitename] del campo de opciones. Un ejemplo sería -site diva1.

- Mediante la colocación de un prefijo de nombre de sitio de destino en el parámetro de medio de la solicitud de archivado. Por ejemplo, sitename1_TapeGroup1 indica un sitio de destino denominado sitename1 y un medio TapeGroup1.

DIVAnet no admite reintentos continuos para comandos de archivado, pero admite la opción <BackupArchiveSite>, que proporciona un sitio de archivado alternativo en caso de que el sitio principal esté inactivo.

Solicitudes de restauración

Una solicitud de restauración permite que el cliente restaure contenido que existe en el sistema de archivado. El contenido llega al Source/Destination (Origen/destino) determinado elegido en la solicitud. La API de DIVA prepara una transferencia desde un sitio de DIVArchive directamente a un Source/Destination (Origen/destino) (como FTP o disco CIFS). Esto difiere de una API en la nube basada en Web donde el contenido se transfiere directamente al solicitante mediante HTTPS.

Cuando se restaura contenido mediante DIVAnet, el emisor de la llamada necesita saber cuál sistema DIVA en particular tiene el contenido. Si se producen fallos al recuperar contenido de un sitio de DIVA, se podrá consultar otro sitio de DIVA automáticamente para recuperar el contenido.

DIVAnet admite la restauración a cualquier Source/Destination (Origen/destino) que esté disponible en el sitio local. DIVAnet recuperará contenido de sitios remotos según sea necesario para satisfacer la solicitud y, en última instancia, transferirá el contenido al destino de Source/Destination (Origen/destino).

Las solicitudes de restauración ejecutadas en DIVAnet son similares a las ejecutadas directamente en DIVArchive, pero con algunas pocas adiciones al nombre de sitio de origen, el sitio de DIVArchive donde restaurará el contenido.

- -site: Normalmente, DIVAnet elegirá el sitio desde el que se realizará la restauración. Sin embargo, puede intentar realizar una restauración desde un sitio determinado mediante el suministro de la opción -site [nombre del sitio] en el campo de opciones de la solicitud. De hecho, si el contenido no se encuentra en el sitio elegido, la operación fallará.

- Instance Id (ID de instancia): Si necesita un control completo en el origen, puede proporcionar un número de instancia en la solicitud de restauración. Esto le permitirá seleccionar el sitio de origen y la instancia de DIVA desde la que se realizará la restauración (consulte la sección siguiente). El ID de instancia se puede obtener mediante una llamada a la API de getObjectInfo(), suministrando el nombre del objeto que se copiará.

En ambos casos, los reintentos están desactivados.

Restauración del flujo de trabajo

Para satisfacer una solicitud de restauración, DIVAnet usa los métodos de restauración de la Tabla 7-2. DIVAnet seleccionará de forma dinámica cuál flujo de trabajo de restauración se usará según los parámetros, como el destino de Source/Destination (Origen/destino) y el objeto de origen. Para decidir cuál sitio se usará para restauraciones, DIVAnet realiza una serie de preguntas, entre otras:

- ¿El objeto está disponible en el sistema DIVArchive local?

- ¿El objeto tiene una instancia de disco?

- ¿Es posible acceder al Source/Destination (Origen/destino) desde el sistema DIVArchive remoto?

- ¿Es posible acceder al Source/Destination (Origen/destino) desde el sistema local?

- ¿DIVArchive se ejecuta en los sitios de origen o destino?

- ¿Se prefiere un sitio a otro en el archivo de configuración?

Tabla 7-2 Métodos de restauración de DIVAnet

Método

Descripción

Local

Se usa cuando un objeto existe en el sitio local. El sitio local es el nombre de sitio del sistema DIVArchive al que envía los mensajes. Un sistema DIVArchive local también se considera parte del sitio local.

Direct Remote

DIVAnet puede preparar un sistema DIVA remoto para que lleve a cabo una operación de restauración. Hará esto únicamente si el destino del Source/Destination (Origen/destino) también está configurado en el sistema DIVA remoto. Los nombres de Source/Destination (Origen/destino) deben coincidir y ambos deben hacer referencia al mismo servidor o disco (y a la ruta del disco, si corresponde).

Cuando está disponible, DIVAnet prefiere este método a realizar una restauración mediante una copia entre sitios.

Uso del copiado entre sitios

Si el contenido no es local y si un sistema remoto de DIVA no puede realizar una restauración directamente en el destino del Source/Destination (Origen/destino), DIVAnet puede preparar la entrega del contenido en dos saltos.

Primero, la instancia de DIVA remoto realiza la restauración en un Source/Destination (Origen/destino) compartido entre los sitios remoto y local. A continuación, la instancia local de DIVA archivará el objeto y, finalmente, realizará la restauración en el destino Source/Destination (Origen/destino). De esta manera, las solicitudes futuras de contenido se recuperarán con mayor rapidez.

DIVAnet no entregará contenido mediante este proceso a un Source/Destination (Origen/destino) que solamente exista en el sitio de DIVA.

Siempre se recomienda realizar restauraciones remotas mediante la creación de una copia nearline. Configure <AllowDirectRemoteRestores> en false en el perfil de flujo de trabajo.

Uso de transferencia entre sitios

En algunos casos, si no puede llevar a cabo una restauración remota directa, DIVAnet entregará el contenido en dos saltos (como la restauración cuando se usa el copiado entre sitios) pero no archivará el contenido de manera local. Este caso involucra la restauración parcial de archivos de Oracle.

En primer lugar, DIVAnet indicará a la instancia de DIVA de origen que transfiera contenido al Source/Destination (Origen/destino) accesible mediante los sitios DIVA de origen y destino. A continuación, el sitio local de DIVA transferirá el contenido al destino del Source/Destination (Origen/destino) sin archivarlo.

Orígenes y destinos

DIVAnet permite restaurar un Source/Destination (Origen/destino) que está disponible en el sitio local. DIVAnet puede transferir contenido de un sitio a otros si el sitio de origen y el sitio de destino comparten un nombre de Source/Destination (Origen/destino) en común. DIVAnet supone que, si existe un Source/Destination (Origen/destino) en los sitios de origen y destino, ambas configuraciones apuntan a la misma instancia física de Server\Device\Path (Servidor\dispositivo\ruta). Por defecto, los usuarios debe tener cuidado con los nombres que asignan a las instancias de Source/Destination (Origen/destino) en los sitios.

Si el sistema DIVA remoto no puede realizar directamente una restauración en el destino de Source/Destination (Origen/destino), DIVAnet puede preparar la entrega del contenido en dos saltos (consulte Restauración mediante transferencia entre sitios). DIVAnet preparará esto únicamente si el Source/Destination (Origen/destino) existen en el sitio local y es el sitio preferido para el Source/Destination (Origen/destino) determinado. (Consulte Asignaciones de origen/destino preferidas).

Reintentos

Puede configurar el comando Restore para que reintente la restauración varias veces si la primera restauración falla. Si el contenido que se restaurará existe en varios sitios, DIVAnet reintentará la restauración automáticamente con esos sitios. Puede configurar el número máximo de reintentos. En algunos casos, DIVAnet decidirá reintentar con el mismo sitio antes de pasar a otros sitios. En este caso, DIVAnet examinará el valor <RestoreRetryIntervalMins> para determinar cuánto esperará antes de reintentar con el mismo sitio.

Limitaciones

- DIVAnet 2.0 admite un subjuego de la API de DIVArchive. Consulte este capítulo para obtener una lista de los mensajes admitidos.

- DIVAnet 2.0 tiene compatibilidad limitada con la función de restauración múltiple. DIVAnet no permite restauraciones múltiples para Source/Destinations (Origen/destinos) remotos y no permite la visualización o la supervisión de varias instancias de Source/Destinations (Origen/destinos) mediante la interfaz del usuario. La opción de restauración múltiple se puede usar si el objeto existe de manera local, pero no se puede acceder (por ejemplo, se ha externalizado de manera local).

- DIVAnet 2.0 no admite relaciones de sitios de par a par, incluido el equilibrio de carga.

Solicitudes de restauración parcial de archivos de Oracle

Además de restauraciones completas de contenido, DIVAnet también admite restauraciones parciales de archivos. DIVAnet determina el sitio donde se encuentra el contenido y prepara la restauración de la parte.

Si existe un objeto en un sistema DIVA remoto y no es posible acceder al Source/Destination (Origen/destino) para restauración mediante un sistema DIVA remoto, DIVAnet transfiere el contenido en dos pasos: primero mediante el sistema DIVA remoto para obtener el contenido en el sistema DIVA local (sin transferir el objeto completo) y, a continuación, mediante el sistema DIVA local para restaurar el contenido en el destino de Source/Destination (Origen/destino).

Al igual que con la restauración, puede especificar el número de instancia o el parámetro -site para llevar a cabo una restauración desde un sitio específico o especificar reintentos cuando falla el sitio inicial. Además, al igual que con la restauración, no se admite la restauración en varios destinos dentro de la misma solicitud de restauración.

Solicitudes de copiado

Una solicitud de copiado crea una nueva instancia del contenido archivado desde una instancia existente. DIVAnet permite copiar el contenido de un sitio de DIVA a otro. El comando CopyToGroup de la API de DIVArchive (1) copia un objeto desde un sitio de DIVA a otro o (2) simplemente crea una nueva instancia en un único sitio. Para las copias, DIVAnet necesita derivar algunos parámetros que no están disponibles en la API de DIVA. En la Tabla 7-3 se describen estos parámetros.

Tabla 7-3 Parámetros derivados de copias de DIVAnet

Atributo derivado

Descripción

Nombre del sitio de destino

Indica en qué sitio se deberá copiar el objeto.

El nombre de sitio destino no existe como campo con arquitectura en la API de DIVA. Puede transmitir esto a DIVAnet mediante una de dos maneras:

- Opción -site: Mediante la opción -site [sitename] del campo de opciones. Un ejemplo sería -site sitename1.

- Prefijo de medio de nombre de sitio: Mediante la adición de un prefijo de nombre de sitio de destino al parámetro de medios en una solicitud de copiado (con un guión bajo (_) que separa dos campos). Por ejemplo, sitename1_TapeGroup1 indica un sitio de destino de copiado denominado sitename1 y un medio TapeGroup1.

Si no especifica ningún nombre de sitio, se tomará el sitio local. La palabra clave -site funcionará únicamente con una API versión 7.3 o posterior.

Media

Media (Medios) indica el tipo de medios que se usarán para almacenar el objeto copiado. DIVAnet también permite proporcionar un plan de almacenamiento de DIVA como nombre de medio. El plan de almacenamiento solamente funcionará si la copia es una copia entre sitios.

Puede anteponer el nombre de sitio de destino al medio para indicar también el nombre de sitio de destino.

Si no está seguro sobre cuál medio proporcionar, puede proporcionar la opción any (cualquier medio) para permitir que el sistema elija cuál medio almacenará en el sitio de destino. Por ejemplo, el medio diva1_any copia en el sitio diva1, pero DIVAnet elige el medio. Es posible que el valor por defecto que proporciona DIVAnet no sea adecuado para algunos casos de uso.

Si el objeto ya está en un sitio de destino y se especifica any (cualquiera), el sistema simplemente devolverá una acción correcta.

Source Sitename
(Instance Id)

Normalmente, DIVAnet elegirá el sitio desde el que desea copiar. Sin embargo, si necesita un control completo en el origen, puede proporcionar un número de instancia en la solicitud de copiado. Esto activa de manera implícita la elección del sitio de origen y la instancia de DIVA desde la que se copiará (consulte la sección siguiente). Este ID se puede obtener mediante una llamada a la API de getObjectInfo() en el objeto que se copiará.

Métodos de transferencia de sitio a sitio

En una solicitud de copiado de DIVAnet, si el sitio de origen es igual al sitio de destino, DIVAnet simplemente puede ejecutar una instancia de CopyToGroup al sitio DIVA de destino. Para copias entre sitios, DIVAnet permite la configuración del método usado para realizar estas copias. Para cada par de nombre de sitio de origen y destino (por ejemplo, site1 asite2), Tabla 7-4 muestra una lista de los métodos de transferencia disponibles.

Además del método de copiado, cada emparejamiento de nombre de sitio de origen y destino contiene la información de Source/Destinations (Origen/destinos) usada para el área de almacenamiento común. También es posible configurar el medio de destino por defecto (para RestoreAndArchive), los parámetros de opción (que se transmiten a DIVArchive) y otros parámetros.

Tabla 7-4 Métodos de copiado de sitio a sitio

Tipo

Descripción

RestoreAndArchive

Con esta opción, DIVAnet restaura el contenido del sitio de origen a un Source/Destination (Origen/destino) que es común para los sitios de origen y destino. A continuación, DIVAnet indica al sistema DIVArchive que archive el contenido que ahora se encuentra en el área de almacenamiento común. Esta es una alternativa al uso de carpetas de entrega.

RestoreAndMonitor

Mediante este método, DIVAnet realizará la copia primero mediante la restauración del contenido en un destino específico. DIVAnet luego supervisará el sistema DIVArchive de destino para determinar si el contenido se ha archivado correctamente en el sitio de destino. La solicitud se completará correctamente solamente si el contenido se ha archivado correctamente en el sitio de destino.

Por supuesto que esto confía en otro proceso o programa que tomará el contenido y lo archivará en el sistema DIVA de destino. Esta opción es útil en combinación con software de supervisor de carpetas de entrega de DIVArchive. Cada carpeta del supervisor de carpetas de entrega se configura para archivo mediante un medio preseleccionado. Esto significa que cuando se emplea el supervisor de carpetas de entrega para copias, el parámetro de medios se omite de manera eficaz.

Restore

Mediante este método, DIVAnet realizará la copia mediante la restauración en un destino específico y, a continuación, devolverá un mensaje de operación correcta. Este método no confirma que el contenido se ha archivado correctamente en el sitio de destino y posiblemente causará fallos si se intenta la restauración mediante flujos de trabajo de copiado entre sitios.

El comando Copy de DIVAnet devolverá un mensaje de operación correcta si la instancia del objeto ya existe en el sitio de destino del medio solicitado. En este caso, DIVArchive finalizará la solicitud.

Copias locales

Si se solicita la copia de un objeto en un sitio donde el objeto ya existe, pero no tiene el medio solicitado, DIVAnet creará otra instancia del objeto en el sitio mediante el medio especificado en la solicitud. La excepción a esto es si any se proporciona como medio. En este caso, DIVAnet no creará otra instancia.

Seleccionado por DIVAnet (medio any)

En DIVAnetUI, hay una opción para que DIVAnet asigne el medio de destino en una operación de copiado (use un medio de <Selected By DIVAnet> [Seleccionado por DIVAnet]). Puede lograr esto de la misma manera en una solicitud de la API de DIVA mediante la especificación de un medio any en la solicitud de copiado. DIVAnet usará esta configuración para determinar cuáles medios usar para la copia (consulte Asignaciones de sitio a sitio para obtener más información).

Cuando se transmite any y el objeto ya existe en el sitio de destino, DIVAnet no crea otra instancia del objeto. No se realizan más acciones y la solicitud se lleva a cabo correctamente.

Reintentos

DIVAnet también admite reintentos periódicos en las copias. Si está activado en el perfil de flujo de trabajo, DIVAnet reintentará las operaciones de copiado que fallaron. En el perfil de flujo de trabajo, puede configurar durante cuánto tiempo DIVAnet reintentará la solicitud y el período de espera entre reintentos. Consulte Configuración de perfiles de flujo de trabajo para obtener más información.

Supresión de solicitudes

Una solicitud de supresión de DIVArchive permite que el emisor de la llamada elimine un objeto archivado. Una solicitud de supresión de DIVAnet, por defecto, suprimirá el objeto de todos los sitios de DIVArchive. Una solicitud de DeleteInstance de DIVAnet puede suprimir una o más instancias de un único sitio de DIVA. De modo que, en realidad, DIVAnet puede realizar tres clases de supresiones. En la Tabla 7-5 se describen los tipos de supresiones y parámetros requeridos.

Tabla 7-5 Tipos de supresión

Tipo

Atributos derivados

Descripción

Global Delete

N/D

Suprime todas las instancias del objeto en todos los sitios.

En la API, si no se especifica un medio o una ID de instancia en la solicitud, el objeto especificado se suprimirá de todos los sitios.

Instance Delete

Nombre del sitio de destino

Suprime una única instancia del objeto en un sitio determinado.

En la API, especifique un ID de instancia o un medio para suprimir una instancia de objeto específica de un sitio específico.

Si especifica una ID de instancia, tendrá como destino una instancia específica en un sitio específico. La transmisión de parámetros de medios u opciones no es necesaria.

Si especifica un medio, DIVAnet deberá saber desde cuál sitio desea realizar la supresión. Puede especificar el sitio de una de tres maneras:

- Prefijo de nombre de sitio de medio: Puede agregar un prefijo al nombre de sitio del medio. Por ejemplo, siteA_tapeGroup1 indica a DIVAnet que suprima la instancia en siteA con el medio tapeGroup1. Si no proporciona ningún nombre de sitio, se tomará el sitio local.

- Opción -site: Proporcione -site [sitename] en el campo de opciones y proporcione un medio. Esto se admite con DIVArchive API 7.3 o una versión posterior.

- Medio (sin sitio): se transmiten los medios sin sitio. En ese caso, se supondrá el sitio local.

Supresión de sitio

Nombre del sitio de destino

Suprime todas las instancias de un objeto que reside en un sitio determinado. Esto se puede lograr mediante una de tres maneras:

- Mediante DIVAnetUI: puede suprimir todas las instancias de un sitio determinado mediante la ejecución del comando Delete de DIVAnetUI.

- Nombre de sitio/medio de any: ejecute DeleteInstance mediante la API; para ello, proporcione el nombre de sitio y el medio de any en el campo de medio (por ejemplo, siteA_any).

- Opción -site: especifique un nombre de sitio mediante -site [sitename] en el campo de opciones. Esto se admite con DIVArchive API 7.3 o una versión posterior.

Supresión de sitio (medio any)

Como se menciona en la tabla anterior, si se proporciona un nombre de sitio y un medio any (cualquiera), esto causará que se supriman todas las instancias del objeto del sitio seleccionado. Esto también se puede lograr mediante la transmisión de -site [sitename] en el campo de opciones.

Última instancia

DIVAnet no permitirá que se realice correctamente una supresión de instancia cuando se intenta suprimir la última instancia de un objeto archivado (la última instancia que existe en la base de datos de DIVAnet). En este caso, se deberá ejecutar una supresión global o una supresión de sitio. Tenga en cuenta que una supresión de sitio permitirá la supresión de la última instancia o de las últimas instancias. Puede usar las reglas de acceso para protegerse contra supresiones de instancias o supresiones de sitios que son realmente supresiones globales (consulte Configuración de las reglas de acceso para obtener más información).

Además, si un usuario ejecuta una supresión directamente en DIVArchive, es posible que haya una ventana de tiempo donde DIVAnet no podrá garantizar que se conservará la última instancia.

Reintentos y cancelaciones

Si DIVAnet recibe una supresión y DIVAnet está realizando una copia entre sitios del objeto, se cancelará la solicitud de DIVAnet que generó la copia. La copia puede ser el resultado de un comando Copy o puede ser el resultado de un comando Restore que realiza una copia para concretar la restauración. No se cancelarán otros tipos de solicitudes de DIVAnet.

Si se ejecuta una solicitud de DIVArchive en nombre de una solicitud de DIVAnet, DIVArchive bloquea el objeto y evita que se suprima. Por lo tanto, si se bloquea un objeto antes de que DIVAnet pueda enviar un mensaje de supresión a DIVArchive, la solicitud de supresión fallará.

DIVAnet admite reintentos periódicos en supresiones cuando las supresiones fallan. Si está activado en el perfil de flujo de trabajo, DIVAnet continuará intentando suprimir sitios donde (por ejemplo) las instancias o los objetos para suprimir están bloqueados. Puede configurar la duración de los reintentos dentro DIVAnet.

Otros comandos admitidos

La Tabla 7-6 identifica los comandos de la API de DIVArchive no relacionados con el contenido. Estos comandos obtienen información acerca de objetos o solicitudes y no están asignados a una ID de solicitud.

Tabla 7-6 Otros comandos de DIVArchive no relacionados con el contenido

Solicitud

Descripción

Comportamiento en DIVAnet

Cancel

Cancela una solicitud de DIVAnet.

La opción -site no se aplica para este comando.

GetObjectInfo

Use la base de datos de DIVAnet para obtener información acerca de un objeto archivado.

DIVAnet devuelve todas las instancias del objeto en todos los sitios de DIVAnet. Se proporcionan los campos Object Name (Nombre de objeto) y Object Category (Categoría de objeto). (Puede dejar la categoría en blanco, pero si varios objetos tienen el mismo nombre de objeto, la llamada fallará). DIVAnet usa la base de datos de DIVAnet para devolver información acerca del objeto archivado.

En la respuesta GetObjectInfo(), DIVAnet antepone el nombre del sitio al parámetro de medio de cada instancia de un objeto.

La opción -site no se admite para este comando.

GetRequestInfo

Recupera información acerca de una solicitud de DIVAnet desde la base de datos de DIVAnet.

Nota: El parámetro de información adicional tiene limitaciones. La información adicional es proporcionada por DIVArchive y representa información de la última solicitud de DIVA procesada. La información no refleja otros sitios de la red de DIVAnet.

Cuando DIVAnet recibe una llamada de GetRequestInfo(), proporciona información acerca de las solicitudes de DIVAnet, no de las solicitudes de DIVArchive (aunque las solicitudes de DIVAnet a menudo involucran la invocación de una o más solicitudes de DIVArchive).

La opción -site no se aplica para este comando.

GetFilesAndFolders

Recupera información directamente dese DIVArchive acerca de los archivos y las carpetas que se encuentran dentro de un objeto archivado determinado.

Acepta la opción -site para consultar un sitio específico o ningún sitio para permitir que DIVAnet elija (recomendado).

GetObjectDetailsList

Recupera información de DIVArchive acerca de objetos y eventos de objetos. DIVAnet recupera la información del objeto directamente desde cada sistema DIVArchive de a un sitio por vez, en modo de asignación en rueda, de a un lote por sitio.

Cada lote contiene información acerca de un sitio de DIVA. Si el mismo objeto existe en dos sitios, recibirá el objeto dos veces (una vez para cada sitio), una vez en cada lote.

Nota: No se garantiza el orden de las entradas devueltas. Si un sitio de DIVA está inactivo, GetObjectDetailsList() devolverá un error y se detendrá el procesamiento del comando.

Puede recuperar información desde un sitio si agrega un el nombre de sitio como prefijo al campo de medio, separado por un guión bajo (_). Si no desea consultar un medio, pero aún desea recuperar información de un sitio, puede proporcionar solamente el nombre del sitio en el campo de medio. Este comando no acepta la opción -site.

GetObjectsList

Consulta la base de datos de DIVAnet para obtener una lista de nombres y categorías de objeto (InitObjectList, CloseObjectList).

Hay compatibilidad limitada para este comando dentro de DIVAnet. No se admiten las consultas sobre información de cintas y hay límites sobre el número de consultas simultáneas. La opción -site no se admite.

GetArrayList

Devuelve una lista de nombres de matrices de todos los sitios, incluidos los discos de cada matriz, y devuelve las capacidades del sitio actual.

El parámetro -site, que se transmite en el campo de opciones, puede devolver información sobre un sitio específico.

GetGroupsList

Devuelve una lista de los nombres de grupos de cintas de todos los sitios. Se agrega un prefijo con el nombre de sitio al nombre del grupo.

Nota: Este comando no tiene un campo de opciones. Como resultado, no se admiten las opciones de -site.

GetSourceDestinationList

Devuelve una lista de la información de origen y destino de todos los sitios.

En la lista devuelta, el nombre de sitio del origen o el destino se agregan como prefijo al nombre de origen o destino, separados por un guión bajo (_).

El parámetro -site, que se transmite en el campo de opciones, puede devolver información sobre un sitio específico.

GetArchiveSystemInfo

Recupera el estado de un único sitio de DIVArchive (por defecto, se devuelve el sitio local). No devuelve una vista global de todos los sitios.

El parámetro -site, que se transmite en el campo de opciones, selecciona desde cuál sitio se recuperará información. Por ejemplo, -site diva1 enrutará la solicitud de GetArchiveSytemInfo al gestor designado con el nombre de sitio diva1 y devolverá información del sistema de archivo únicamente para diva1.

Solicitudes no admitidas

Por motivos de compatibilidad de aplicación, estos comandos siempre devolverán un mensaje de operación correcta, aunque DIVAnet no realice ninguna acción para lograrlo.

- Change Priority (Cambiar prioridad)

- Lock Object (Bloquear objeto)

- Unlock Object (Desbloquear objeto)

- Link Objects (Enlazar objetos)

- Require Instance (Requerir instancia)

- Release Instance (Liberar instancia)

Return Codes (Devolver códigos)

DIVAnet códigos de estado que son similares a lo que devuelve DIVArchive. Sin embargo, DIVAnet en ocasiones aceptará solicitudes que DIVArchive rechazará de inmediato, ya que DIVAnet a menudo no tiene la información necesaria para realizar la comprobación hasta más tarde, durante el procesamiento de la solicitud.

Además, DIVAnet devolverá el estado ACCESS_DENIED para diversos comandos. Este estado no es devuelto por DIVArchive. DIVAnet rechazará las solicitudes que no transmitan comprobaciones de reglas de acceso y rechazará los mensajes que no estén configurados en WorkflowProfile. Para fines de compatibilidad, la versión 5.8 de la API y las versiones anteriores devolverán el estado INVALID_PARAMETER en lugar del estado ACCESS_DENIED.

8 Solución de problemas

A continuación, se muestran los errores comunes que se pueden producir en una instalación de DIVAnet. Por ejemplo, aunque los nombres de etiquetas de los archivos de comunicación no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, los valores generalmente son, por ejemplo, nombres de sitios, y pueden causar errores.

- Errores comunes de DIVAnet

- Errores comunes de DIVAnetUI

Tabla 8-1 Errores comunes de DIVAnet

Problema

Posible solución

No se inicia un servicio de DIVAnet

- Cuando instale un servicio, asegúrese de transmitir el nombre del archivo wrapper.conf del adaptador y no el nombre del archivo de configuración del adaptador.

- Asegúrese de colocar el archivo de configuración en el directorio principal de la carpeta de plantillas y quite la extensión .ini.

- Si hay errores relacionados con el archivo de configuración, aparecerán en los logs del envoltorio. Estos logs se colocan en el directorio raíz de DIVAnet, en la carpeta Program\log\divanet y se nombrarán de manera similar al archivo Wrapper.conf, pero con una extensión de nombre de archivo .log.

- Deberá ejecutar la secuencia de comandos addsites.bat antes de intentar iniciar ClientAdapter o DbSync.

- ¿Los nombres de sitios son coherentes entre la base de datos y los archivos de configuración? De lo contrario, es posible que los servicios no se inicien o no funcionen correctamente.

La solicitud de DIVAnet devuelve un acceso denegado

- Asegúrese de que el perfil de flujo de trabajo correcto esté configurado para el puerto al que se está conectando. Asegúrese de que se permita la solicitud en la lista de la sección de mensajes válidos del perfil de flujo de trabajo.

- Si está usando las reglas de acceso, asegúrese de que ApiConnect aparezca en una regla de inclusión. Si está usando DIVAnetUI, asegúrese de que aparezca WebConnect.

Las operaciones de copiado entre sitios fallan con errores relacionados con nombres de origen y destino que contienen MISSING_MAPPING_TO

- Asegúrese de que la solicitud se esté asignando al perfil de flujo de trabajo que espera mediante la comprobación de la configuración.

- Es posible que falte la configuración de la transferencia de sitio a sitio de ClientAdapter del origen o del destino.

No se envían solicitudes correctamente al sitio de DIVA, aunque se pueden ver en DIVAnet

- Asegúrese de que localSitename en los archivos de configuración de ManagerAdapter refleje correctamente el sitio al que se está prestando servicio (y que no se corte y se pegue desde otro lugar). Compruebe que localSitename sea correcto en las configuraciones de ClientAdapter y DbSync. Compruebe que los nombres de sitios usados sean coherentes con los nombres de sitios definidos en la base de datos de DIVAnet.

- Compruebe que la dirección de red y el puerto de DIVA Manager que desea enviar sean correctos en la configuración de ClientAdapter.

En las reglas de acceso, después de definir una regla de <Exclude>, se rechaza la operación en todos los casos

- Recuerde que para que la operación se realice correctamente, debe existir una regla <Include> para la operación en cuestión.

- Preste atención los parámetros por defecto de <Ruleset>, como <WorkflowProfile> y cámbielos según corresponda.

Tabla 8-2 Errores comunes de DIVAnetUI

Problema

Posible solución

No se puede conectar a DIVAnet

- Asegúrese de haber especificado la dirección URL correcta de DIVAnet. Por defecto, esta es la dirección de la computadora en la que se ejecuta ClientAdapter y el puerto definido en el parámetro WebServicePort de la configuración de ClientAdapter.

- Asegúrese de especificar el puerto en la dirección URL (si corresponde) y especifique https si las conexiones seguras están activadas.

La interfaz del usuario ya no actualiza el progreso de las solicitudes existentes o no muestra solicitudes nuevas

- Compruebe la esquina inferior derecha de la GUI de DIVAnet para determinar si se ha producido un error de conexión. Si ese es el caso, haga clic en los botones Requests (Solicitudes) o Assets (Activos) para volver a generar el cuadro de diálogo de conexión.

- Quizás haya proporcionado una hora de finalización en la consulta de la solicitud. Esto indica a DIVAnetUI que no se deberán mostrar las actualizaciones en vivo y que no se actualizará el progreso de las solicitudes actuales. Para activar las solicitudes en vivo, simplemente suprima el filtro de hora de finalización.

- Finalmente, controle el panel Request Filters (Filtros de solicitud) para asegurarse de que no haya filtros de Request Type (Tipo de solicitud) o Request Status (Estado de solicitud) activados. (Haga lo mismo para la hora de inicio y finalización).

Los objetos archivados recientemente no se muestran en la vista de activos

- Compruebe que el servicio DbSync se esté ejecutando. Compruebe la configuración y asegúrese de que las direcciones de red sean correctas. Es posible que necesite asegurarse de que el servicio ManagerAdapter esté configurado y en ejecución en el sitio que está sincronizando.

- Si la configuración es correcta y los problemas continúan, se recomienda iniciar una resincronización del sitio mediante la utilidad de administración de DIVAnet.

Una operación de copia, supresión o cancelación de la interfaz del usuario devuelve un acceso denegado

- Asegúrese de que el perfil de flujo de trabajo correcto esté configurado en WebDefaultWorkflowProfile en ClientAdapter. Asegúrese de que se permita la solicitud en la lista de la sección de mensajes válidos del perfil de flujo de trabajo.

- Si está usando las reglas de acceso, asegúrese de que WebConnect aparezca en una regla de inclusión.

A Archivos de configuración de muestra

- Configuración de muestra de ClientAdapter

- Configuración de muestra de ManagerAdapter

- Configuración de muestra de DbSync

Configuración de muestra de ClientAdapter

<config>
<!-- TOP-LEVEL -->
<LocalSiteName>diva1</LocalSiteName>
<LogLevel>INFO</LogLevel>
<MaxClientConnections>50</MaxClientConnections>
<WebServicePort>9801</WebManagementPort>

<!-- ADAPTER PORTS -->
<AdapterPorts>
<AdapterPort>
<ListenPort>7100</ListenPort>
<RoutingType>Direct</RoutingType>
<Sitename>diva1</Sitename>
</AdapterPort>
<AdapterPort>
<ListenPort>7101</ListenPort>
<RoutingType>MultiDiva</RoutingType>
<WorkflowProfile>default</WorkflowProfile>
</AdapterPort>
</AdapterPorts>

<!-- DIVA MANAGERS -->
<DivaManagers>
<DivaManager>
<Address>127.0.0.1</Address>
<Port>9000</Port>
<Sitename>diva1</Sitename>
</DivaManager>
<DivaManager>
<Address>172.16.3.59</Address>
<Port>9001</Port>
<Sitename>diva2</Sitename>
</DivaManager>
</DivaManagers>

<!-- DIVAnet DATABASE -->
<DivanetDatabase>
<Address>127.0.0.1</Address>
<Port>1521</Port>
<User></User>
<Password></Password>
</DivanetDatabase>

<!-- WORKFLOW PROFILES -->
<WorkflowProfile>
<Name>default</Name>
<MessageTimeoutMillis>16000</MessageTimeoutMillis>
<RestoreRetryAttempts>3</RestoreRetryAttempts>
<Messages>
<Message>Copy</Message>
<Message>Archive</Message>
<Message>Restore</Message>
<Message>Delete</Message>
<Message>Cancel</Message>
<Message>AllInfo</Message>
<Message>PartialRestore</Message>
</Messages>

<!-- SITE TO SITE TRANSFER CONFIG -->
<Mappings>
<SiteToSiteTransfer>
<!-IF transferring…-->
<FromSitename>diva1</FromSitename>
<ToSitename>diva2</ToSitename>
<!-THEN use these…-->
<FromSrcDest>viva</FromSrcDest>
<Type>RestoreAndArchive</Type>
<ToDefaultMedia>disk_001</ToDefaultMedia>
<ToSrcDest>arch</ToSrcDest>
</SiteToSiteTransfer>
<SiteToSiteTransfer>
<!-IF transferring…-->
<FromSitename>diva2</FromSitename>
<ToSitename>diva1</ToSitename>
<!-THEN use these…-->
<FromSrcDest>viva</FromSrcDest>
<Type>RestoreAndArchive</Type>
<ToDefaultMedia>disk_002</ToDefaultMedia>
<ToSrcDest>arch</ToSrcDest>
</SiteToSiteTransfer>
</Mappings>
</WorkflowProfile>
</config>

Configuración de muestra de ManagerAdapter

<config>
<!-- TOP-LEVEL -->
<LocalSiteName>diva1</LocalSiteName>
<ManagerAddress>127.0.0.1</ManagerAddress>
<ManagerPort>9000</ManagerPort>
<LogLevel>INFO</LogLevel>
<WebServicePort>9800</WebServicePort>

<!-- Manager DATABASE -->
<ManagerDatabase>
<Address>127.0.0.1</Address>
<Port>1521</Port>
<User></User>
<Password></Password>
</ManagerDatabase>
</config>

Configuración de muestra de DbSync

<config>
<!-- TOP-LEVEL -->
<LocalSiteName>diva1</LocalSiteName>
<LogLevel>INFO</LogLevel>
<WebServicePort>9802</WebServicePort>

<!-Sites to SYNC -->
<DivaManagers>
<DivaManager>
<Sitename>diva1</Sitename>
<BaseUrl>https://127.0.0.1:9800</BaseURL>
</DivaManager>
<DivaManager>
<Sitename>diva2</Sitename>
<BaseUrl>https://172.16.3.59:9800</BaseURL>
</DivaManager>
</DivaManagers>

<!-- DIVAnet DATABASE -->
<DivanetDatabase>
<Address>127.0.0.1</Address>
<Port>1521</Port>
<User></User>
<Password></Password>
</DivanetDatabase>
</config>

Glosario

Formato de intercambio de archivos (AXF, Archive Exchange Format)

Formato neutro de proveedores, admitido por DIVArchive, para almacenamiento de contenido en varios medios (incluidos cinta y disco). Puede almacenar varios archivos y directorios en un único archivo (contenedor), de manera similar a un archivo ZIP.

Solicitud de contenido

Las operaciones del sistema que administran contenido archivado: archivo, copia, supresión y restauración.

Directorio raíz de DIVAnet

El directorio del sistema de archivos donde está instalado DIVAnet. DIVAnet se puede instalar en su propio directorio (recomendado) o dentro del directorio raíz de DIVArchive.

Objeto de DIVAnet (activo)

Un objeto archivado describe el contenido digital en el sistema de archivo. Un objeto DIVAnet es un juego de objetos de archivo, archivados en uno o más sitios de DIVArchive, que comparten el mismo nombre (nombre de objeto y par de categorías). Cada objeto de un sitio determinado puede tener una o más copias (instancias de objetos).

Sitio de DIVAnet

Un nombre de sitio identifica de manera exclusiva un sitio de DIVAnet, que se define exactamente como una instalación de DIVArchive y uno o más servicios de DIVAnet.

Supervisor de carpetas de entrega

El servicio de supervisor de carpetas de entrega de DIVArchive supervisa el contenido que se escribe en el disco, en una carpeta. A continuación, realiza la operación asignada a esa carpeta (archivo, restauración, copia, etc.) para el contenido (colocado en la carpeta) en un sistema DIVArchive después de que el contenido se ha escrito completamente en la ubicación de la carpeta.

Copia entre sitios

Una operación que copia contenido de un sitio de DIVA a otro, y que archiva contenido en el sitio de destino.

Transferencia entre sitios

Una operación que mueve contenido de un sitio a otro, pero no archiva el contenido en el sitio de destino.

Medios

Nombre que representa un juego de medios de archivo (discos o cintas) en un sistema DIVA. Existe un medio por copia de un activo.

Modo MultiDiva

Cuando un cliente de la API está conectado a DIVAnet en modo MultiDiva, varios sitios de DIVArchive aparecen para el cliente como un sistema de archivo grande.

Asignación de sitio a sitio

Describe la manera en la que DIVAnet copiará los objetos de un sitio a otro.

Origen/destino

Contiene la información necesaria para comunicación con el servidor o el disco conectados. Se transfiere contenido desde y hasta DIVArchive mediante estos servidores y discos. Ejemplos: servidores de video, servidores FTP y matrices de disco.

Storage Plan Manager (SPM)

Puede configurar el servicio de Oracle DIVArchive Storage Plan Manager (SPM) para que realice automáticamente una operación cuando el contenido llegue a un sitio de DIVArchive (como una restauración o copia).

Perfil de flujo de trabajo

Juego de parámetros que define la manera en la que DIVAnet procesará las solicitudes entrantes. Se pueden crear y asignar varios perfiles a puertos de entrada.

Disposiciones legales de Oracle

Disposición de Copyright

Copyright © 1994-2016, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Garantía de restricciones de licencia/Exención de responsabilidad de daños consecuenciales

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Exención de responsabilidad de la garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Disposición de derechos restringidos

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Disposición de aplicaciones peligrosas

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Disposición de marca registrada

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Exención de responsabilidad sobre el contenido, los productos y los servicios de terceros

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Disposición de la documentación en borradores Alfa y Beta

Si este documento se encuentra en estado previo a la publicación:

Esta documentación se encuentra en estado previo a producción y tiene una finalidad exclusivamente demostrativa y preliminar. Puede que no sea específica del hardware en el que se esté utilizando el software. Ni Oracle Corporation ni sus filiales son responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre esta documentación y renuncian explícitamente a ello; además no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del uso de esta documentación.

Disposición privada de la documentación en borradores Alfa y Beta

Si este documento se encuentra en estado privado previo a la publicación:

La información incluida en este documento se proporciona a efectos únicamente informativos y debería tenerla en cuenta tan solo en calidad de miembro del comité asesor del cliente o conforme al acuerdo firmado sobre prueba de versiones beta. No supone compromiso alguno de entrega de ningún material, código o funcionalidad, ni debe constituir base alguna para la adopción de decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y plazo de puesta a disposición de cualesquiera funciones o funcionalidades descritas en este documento quedará a la sola discreción de Oracle.

Este documento, en cualquier formato, software o impreso, contiene información protegida que es propiedad exclusiva de Oracle. Su acceso y uso de este material confidencial está sujeto a los términos y condiciones de su Acuerdo Marco Oracle, Acuerdo de Licencia y Servicios Oracle, Acuerdo Oracle PartnerNetwork, Acuerdo de Distribución Oracle u otro acuerdo de licencia formalizado entre Ud. y Oracle y que usted se obliga a cumplir. Este documento y la información que contiene no podrán ser revelados, copiados, reproducidos ni distribuidos a ninguna persona ajena a Oracle sin el consentimiento previo por escrito de Oracle. Este documento no forma parte de su acuerdo de licencia ni se puede incorporar a ningún acuerdo contractual con Oracle ni sus subsidiarias o filiales.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si tiene problemas de audición.