Oracle Enterprise Manager

Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル

プラグイン・リリース12.1.0.7

B69689-08(原本部品番号:E25160-12)

2015年6月

Oracle Enterprise Manager Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル, プラグイン・リリース12.1.0.7

B69689-08

Copyright (C) 2006, 2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracleおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

このガイドの変更点

このマニュアルの使用方法

- 『Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル』の構成

- メトリック、しきい値およびアラートについて

1 クラスタASMメトリック

- 1.1 ASMカーディナリティ

- 1.1.1 オープンしているインスタンス数

- 1.2 ASMクラスタ・ファイルシステム

- 1.2.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの破損

- 1.2.2 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用率(%)

- 1.2.3 割当て済領域(GB)

- 1.2.4 空き領域(GB)

- 1.2.5 サイズ(GB)

- 1.2.6 使用済スナップショット領域(MB)

- 1.2.7 使用済(GB)

- 1.2.8 使用済(MB)

- 1.2.9 ボリューム名

- 1.3 ASMクラスタ・ファイルシステムの状態

- 1.3.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの可用性(ASM Cluster File System Availability)

- 1.3.2 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用可能時間(ASM Cluster File System Available Time)

- 1.3.3 マウント・ポイント

- 1.3.4 ASMクラスタ・ファイルシステムのマウント状態(ASM Cluster File System Mount State)

- 1.4 ASMディスク

- 1.4.1 ディスク

- 1.4.2 ディスク作成日

- 1.4.3 ディスク・グループ

- 1.4.4 ディスク・パス

- 1.4.5 障害グループ・タイプ

- 1.4.6 障害グループ

- 1.4.7 冗長性

- 1.4.8 サイズ(MB)

- 1.5 ASMディスク・グループ

- 1.5.1 割当て単位(MB)

- 1.5.2 投票ファイルを含む

- 1.5.3 ディスク数

- 1.5.4 ディスク・グループ

- 1.5.5 冗長性

- 1.5.6 サイズ(GB)

- 1.6 ASMディスク・グループの属性

- 1.6.1 属性名

- 1.6.2 ディスク・グループ名

- 1.6.3 値

- 1.7 ASM INITパラメータ

- 1.7.1 デフォルト

- 1.7.2 名前

- 1.7.3 値

- 1.8 ASMボリューム

- 1.8.1 割当て済領域(GB)

- 1.8.2 マウント・ポイント

- 1.8.3 冗長性

- 1.8.4 サイズ(GB)

- 1.8.5 ステータス

- 1.8.6 使用方法

- 1.8.7 ボリューム名

- 1.9 チェッカ障害

- 1.9.1 アラート・ログ名

- 1.9.2 チェッカ障害検出

- 1.9.3 失敗数

- 1.10 クラスタ・ボリューム・パフォーマンス

- 1.10.1 I/Oレスポンス時間

- 1.10.2 1秒当たりのI/O(I/O Per Second)

- 1.10.3 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

- 1.10.4 I/Oスループット

- 1.10.5 読取りエラー

- 1.10.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

- 1.10.7 読取りサイズ(MB)

- 1.10.8 読取りスループット

- 1.10.9 読取り/秒

- 1.10.10 書込みエラー

- 1.10.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

- 1.10.12 書込みサイズ(MB)

- 1.10.13 書込みスループット

- 1.10.14 書込み/秒

- 1.11 データベース・ディスク・グループ使用率

- 1.11.1 合計バイト数

- 1.12 ディスク・グループの不均衡ステータス

- 1.12.1 実際の不均衡(%)

- 1.12.2 実際の空き領域の最小割合(Actual Minimum Percent Free)

- 1.12.3 ディスク数

- 1.12.4 ディスク・グループの不均衡率

- 1.12.5 リバランスしたディスクの最大使用率(%)(Disk Maximum Used (%) with Rebalance)

- 1.12.6 リバランスしないディスクの最小空き領域(%)(Disk Minimum Free (%) without Rebalance)

- 1.12.7 ディスク・サイズの分散率(%)

- 1.12.8 リバランス中

- 1.12.9 再同期中です

- 1.13 ディスク・グループ・ターゲットのコンポーネント

- 1.13.1 ディスク・グループ名

- 1.13.2 ディスク数

- 1.14 ディスク・グループの使用量

- 1.14.1 ディスク・グループ空き領域(MB)(Disk Group Free (MB))

- 1.14.2 ディスク・グループ使用可能空き領域(MB)(Disk Group Usable Free (MB))

- 1.14.3 ディスク・グループの使用可能領域(MB)(Disk Group Usable (MB))

- 1.14.4 ディスク・グループ使用率%

- 1.14.5 冗長性

- 1.14.6 サイズ(MB)

- 1.14.7 安全に使用可能な領域の使用率%(Used % of Safely Usable)

- 1.15 ディスク・パス

- 1.15.1 ディスク名

- 1.15.2 ディスク・パス

- 1.15.3 グループ名

- 1.16 ディスク・ステータス

- 1.16.1 ディスク・モード・ステータス

- 1.17 障害グループの不均衡ステータス

- 1.17.1 ディスク数の不均衡分散率(Disk Count Imbalance Variance)

- 1.17.2 ディスク・サイズの不均衡(%)

- 1.17.3 障害グループ数

- 1.18 障害グループ・ステータス

- 1.18.1 使用可能なディスク

- 1.18.2 アラート・ディスク数(Disk Count for Alerts)

- 1.18.3 ディスク数

- 1.18.4 複数のディスクを持つ障害グループのオンライン・ディスク数

- 1.19 インスタンス・ディスク・パフォーマンス

- 1.19.1 読取りバイト数

- 1.19.2 書込みバイト数

- 1.19.3 過去の読取りエラー

- 1.19.4 読取りエラー

- 1.19.5 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

- 1.19.6 読取り時間(MS)

- 1.19.7 書込みエラー

- 1.19.8 読取り

- 1.19.9 I/Oレスポンス時間(ミリ秒)

- 1.19.10 合計I/O時間(ミリ秒)

- 1.19.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

- 1.19.12 書込み時間(ミリ秒)

- 1.19.13 書込み

- 1.20 インスタンス・ディスク・グループ・データベース・パフォーマンス

- 1.20.1 読取りバイト数

- 1.20.2 書込みバイト数

- 1.20.3 読取り時間(MS)

- 1.20.4 読取り

- 1.20.5 書込み時間(ミリ秒)

- 1.20.6 書込み

- 1.21 インスタンス・ディスク・グループ・パフォーマンス

- 1.21.1 読取りバイト数

- 1.21.2 書込みバイト数

- 1.21.3 読取り時間(MS)

- 1.21.4 読取り

- 1.21.5 書込み時間(ミリ秒)

- 1.21.6 書込み

- 1.22 インスタンス・ボリューム・パフォーマンス

- 1.22.1 1秒当たりのI/O(I/O Per Second)

- 1.22.2 I/Oレスポンス時間

- 1.22.3 I/Oスループット

- 1.22.4 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

- 1.22.5 読取りエラー

- 1.22.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

- 1.22.7 読取りサイズ(MB)

- 1.22.8 読取りスループット

- 1.22.9 読取り/秒

- 1.22.10 書込みエラー

- 1.22.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

- 1.22.12 書込みサイズ(MB)

- 1.22.13 書込みスループット

- 1.22.14 書込み/秒

- 1.23 オフライン・ディスク数

- 1.23.1 オフライン・ディスク数

- 1.24 レスポンス

- 1.24.1 ステータス

2 自動ストレージ管理

- 2.1 アラート・ログ

- 2.1.1 アラート・ログ・エラー・スタック(Alert Log Error Stack)

- 2.1.2 アラート・ログ・エラー・スタックのトレース・ファイル名(Alert Log Error Stack Trace File Name)

- 2.1.3 アラート・ログ名

- 2.1.4 アーカイブ・ハング・エラー・スタック(Archive Hung Error Stack)

- 2.1.5 データ・ブロック破損エラー・スタック(Data Block Corruption Error Stack)

- 2.1.6 メディア障害のエラー・スタック(Media Failure Error Stack)

- 2.1.7 セッション終了エラー・スタック(Session Terminated Error Stack)

- 2.2 アラート・ログ・エラー・ステータス(Alert Log Error Status)

- 2.2.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー・ステータス(Archiver Hung Alert Log Error Status)

- 2.2.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー・ステータス(Data Block Corruption Alert Log Error Status)

- 2.2.3 一般的なアラート・ログ・エラー・ステータス(Generic Alert Log Error Status)

- 2.2.4 メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータス(Media Failure Alert Log Error Status)

- 2.2.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー・ステータス(Session Terminated Alert Log Error Status)

- 2.3 ASMアラート・ログ

- 2.3.1 アラート・ログ・エラー・スタック(Alert Log Error Stack)

- 2.3.2 アラート・ログ・エラー・スタックのトレース・ファイル名(Alert Log Error Stack Trace File Name)

- 2.3.3 アラート・ログ名

- 2.3.4 アーカイブ・ハング・エラー・スタック(Archive Hung Error Stack)

- 2.3.5 データ・ブロック破損エラー・スタック(Data Block Corruption Error Stack)

- 2.3.6 メディア障害のエラー・スタック(Media Failure Error Stack)

- 2.3.7 セッション終了エラー・スタック(Session Terminated Error Stack)

- 2.4 ASMクラスタ・ファイルシステム

- 2.4.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの破損

- 2.4.2 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用率(%)

- 2.4.3 割当て済領域(GB)

- 2.4.4 空き領域(GB)

- 2.4.5 サイズ(GB)

- 2.4.6 使用済スナップショット領域(MB)

- 2.4.7 使用済(GB)

- 2.4.8 使用済(MB)

- 2.4.9 ボリューム名

- 2.5 ASMクラスタ・ファイルシステムの状態

- 2.5.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの可用性(ASM Cluster File System Availability)

- 2.5.2 ASMクラスタ・ファイルシステムのマウント状態(ASM Cluster File System Mount State)

- 2.5.3 マウント・ポイント

- 2.5.4 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用可能時間(ASM Cluster File System Available Time)

- 2.6 ASMボリューム

- 2.6.1 割当て済領域(GB)

- 2.6.2 冗長性

- 2.6.3 サイズ(GB)

- 2.6.4 使用方法

- 2.6.5 ボリューム名

- 2.7 チェッカ障害

- 2.7.1 アラート・ログ名

- 2.7.2 チェッカ障害検出

- 2.7.3 失敗数

- 2.8 クラスタ・ボリューム・パフォーマンス

- 2.8.1 I/Oレスポンス時間

- 2.8.2 1秒当たりのI/O(I/O Per Second)

- 2.8.3 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

- 2.8.4 I/Oスループット

- 2.8.5 読取りエラー

- 2.8.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

- 2.8.7 読取りサイズ(MB)

- 2.8.8 読取りスループット

- 2.8.9 読取り/秒

- 2.8.10 書込みエラー

- 2.8.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

- 2.8.12 書込みサイズ(MB)

- 2.8.13 書込みスループット

- 2.8.14 書込み/秒

- 2.9 データベース・ディスク・グループ使用率

- 2.9.1 合計バイト数

- 2.10 ディスク・グループの不均衡ステータス

- 2.10.1 実際の不均衡(%)

- 2.10.2 実際の空き領域の最小割合(Actual Minimum Percent Free)

- 2.10.3 ディスク数

- 2.10.4 ディスク・グループの不均衡率

- 2.10.5 リバランスしたディスクの最大使用率(%)(Disk Maximum Used (%) with Rebalance)

- 2.10.6 リバランスしないディスクの最小空き領域(%)(Disk Minimum Free (%) without Rebalance)

- 2.10.7 リバランス中

- 2.10.8 再同期中です

- 2.11 ディスク・グループのステータス

- 2.11.1 状態

- 2.11.2 ディスク・グループ名

- 2.12 ディスク・グループの使用量

- 2.12.1 ディスク・グループ名

- 2.12.2 ディスク・グループ空き領域(MB)(Disk Group Free (MB))

- 2.12.3 ディスク・グループの使用可能領域(MB)(Disk Group Usable (MB))

- 2.12.4 ディスク・グループ使用可能空き領域(MB)

- 2.12.5 ディスク・グループ使用率%

- 2.12.6 冗長性

- 2.12.7 サイズ(MB)

- 2.12.8 安全に使用可能な領域の使用率%(Used % of Safely Usable)

- 2.13 ディスク・パス

- 2.13.1 ディスク名

- 2.13.2 ディスク・パス

- 2.13.3 グループ名

- 2.14 ディスク・ステータス

- 2.14.1 ディスク・モード・ステータス

- 2.15 ディスク

- 2.15.1 ディスク

- 2.15.2 ディスク作成日

- 2.15.3 ディスク・グループ

- 2.15.4 ディスク・パス

- 2.15.5 障害グループ名

- 2.15.6 障害グループ・タイプ

- 2.15.7 冗長性

- 2.15.8 サイズ(MB)

- 2.16 障害グループの不均衡ステータス

- 2.16.1 ディスク数の不均衡分散率(Disk Count Imbalance Variance)

- 2.16.2 ディスク・サイズの不均衡(%)

- 2.16.3 障害グループ数

- 2.17 障害グループ・ステータス

- 2.17.1 使用可能なディスク

- 2.17.2 ディスク数

- 2.17.3 複数のディスクを持つ障害グループのオンライン・ディスク数

- 2.18 インシデント

- 2.18.1 アクセス違反

- 2.18.2 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル(Alert Log Error Trace File)

- 2.18.3 アラート・ログ名

- 2.18.4 ASMブロックの破損

- 2.18.5 クラスタ・エラー

- 2.18.6 デッドロック

- 2.18.7 ECID

- 2.18.8 ファイル・アクセス・エラー

- 2.18.9 一般的なインシデント

- 2.18.10 一般的な内部エラー

- 2.18.11 影響

- 2.18.12 インシデントID

- 2.18.13 内部SQLエラー

- 2.18.14 メモリー不足

- 2.18.15 REDOログの破損

- 2.18.16 セッション終了

- 2.19 インスタンス・ディスク・パフォーマンス

- 2.19.1 読取りバイト数

- 2.19.2 書込みバイト数

- 2.19.3 I/Oレスポンス時間(ミリ秒)

- 2.19.4 過去の読取りエラー

- 2.19.5 読取りエラー

- 2.19.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

- 2.19.7 読取り時間(MS)

- 2.19.8 合計I/O時間(ミリ秒)

- 2.19.9 書込みエラー

- 2.19.10 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

- 2.19.11 書込み時間(ミリ秒)

- 2.20 インスタンス・ディスク・グループ・データベース・パフォーマンス

- 2.20.1 読取りバイト数

- 2.20.2 書込みバイト数

- 2.20.3 読取り時間(MS)

- 2.20.4 読取り

- 2.20.5 書込み

- 2.20.6 書込み時間(ミリ秒)

- 2.21 インスタンス・ディスク・グループ・パフォーマンス

- 2.21.1 読取りバイト数

- 2.21.2 書込みバイト数

- 2.21.3 読取り時間(MS)

- 2.21.4 読取り

- 2.21.5 書込み時間(ミリ秒)

- 2.21.6 書込み

- 2.22 インスタンス・ボリューム・パフォーマンス

- 2.22.1 1秒当たりのI/O(I/O Per Second)

- 2.22.2 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

- 2.22.3 I/Oスループット

- 2.22.4 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

- 2.22.5 読取りサイズ(MB)

- 2.22.6 読取りスループット

- 2.22.7 読取り/書込みエラー

- 2.22.8 読取り/秒

- 2.22.9 レスポンス時間(ミリ秒)

- 2.22.10 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

- 2.22.11 書込みサイズ(MB)

- 2.22.12 書込みスループット

- 2.22.13 書込み/秒

- 2.23 オフライン・ディスク数

- 2.23.1 オフライン・ディスク数

- 2.24 操作エラー

- 2.24.1 「操作エラー」メトリックのしきい値の設定

- 2.24.2 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル(Alert Log Error Trace File)

- 2.24.3 アラート・ログ名

- 2.24.4 データ・ブロックの破損

- 2.24.5 一般的な操作エラー

- 2.24.6 メディア障害

- 2.25 レスポンス

- 2.25.1 ステータス

3 Oracle高可用性サービス

- 3.1 CRS Nodeappのステータス

- 3.1.1 Nodeappのステータス

- 3.2 CRS仮想IP再配置ステータス

- 3.2.1 再配置された仮想IP

- 3.3 インシデント

- 3.3.1 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル(Alert Log Error Trace File)

- 3.3.2 アラート・ログ名

- 3.3.3 ECID

- 3.3.4 影響

- 3.3.5 インシデントID

- 3.3.6 一般的なインシデント

- 3.3.7 一般的な内部エラー

- 3.4 操作エラー

- 3.4.1 一般的な操作エラー

- 3.4.2 ユーザー定義のエラー

- 3.4.3 ユーザー定義の警告

- 3.5 Oracle高可用性サービスのアラート・ログ

- 3.5.1 アラート・ログ名

- 3.5.2 CRSリソースのアラート・ログ・エラー

- 3.5.3 OCRアラート・ログ・エラー(OCR Alert Log Error)

- 3.5.4 OLRアラート・ログ・エラー

- 3.5.5 Oracle高可用性サービスのアラート・ログ・エラー

- 3.6 リソースの状態

- 3.6.1 状態の変更

- 3.7 レスポンス

- 3.7.1 ステータス

4 クラスタ

- 4.1 クラスタウェア

- 4.1.1 クラスタ検証の出力

- 4.1.2 クラスタウェアのステータス

- 4.2 クラスタウェアのアラート・ログ

- 4.2.1 クラスタウェア・サービスのアラート・ログ・エラー(Clusterware Service Alert Log Error)

- 4.2.2 ノード構成のアラート・ログ・エラー(Node Configuration Alert Log Error)

- 4.2.3 OCRアラート・ログ・エラー(OCR Alert Log Error)

- 4.2.4 投票ディスクのアラート・ログ・エラー(Voting Disk Alert Log Error)

- 4.3 QoSイベント

- 4.3.1 コンプライアンス状態

- 4.3.2 メモリー不足分析のリスク状態

- 4.3.3 QoSMの状態変更

- 4.4 リソースの状態

- 4.4.1 状態の変更

5 データベース・インスタンス

- 5.1 アラート・ログ

- 5.1.1 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル(Alert Log Error Trace File)

- 5.1.2 アラート・ログ名

- 5.1.3 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー(Archiver Hung Alert Log Error)

- 5.1.4 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー(Data Block Corruption Alert Log Error)

- 5.1.5 一般的なアラート・ログ・エラー(Generic Alert Log Error)

- 5.1.6 メディア障害のアラート・ログ・エラー(Media Failure Alert Log Error)

- 5.1.7 セッション終了のアラート・ログ・エラー(Session Terminated Alert Log Error)

- 5.2 アラート・ログ・エラー・ステータス(Alert Log Error Status)

- 5.2.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー・ステータス(Archiver Hung Alert Log Error Status)

- 5.2.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー・ステータス(Data Block Corruption Alert Log Error Status)

- 5.2.3 一般的なアラート・ログ・エラー・ステータス(Generic Alert Log Error Status)

- 5.2.4 メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータス(Media Failure Alert Log Error Status)

- 5.2.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー・ステータス(Session Terminated Alert Log Error Status)

- 5.3 アーカイブ領域

- 5.3.1 アーカイブ領域使用率(%)

- 5.3.2 アーカイブ領域使用量(KB)(Archive Area Used (KB))

- 5.3.3 空きアーカイブ領域(KB)(Free Archive Area (KB))

- 5.3.4 合計アーカイブ領域(KB)(Total Archive Area (KB))

- 5.4 SQLレスポンス時間の収集

- 5.4.1 SQLレスポンス時間(%)

- 5.5 データ障害

- 5.5.1 アラート・ログ名

- 5.5.2 データ障害検出

- 5.6 Data Guardステータス

- 5.6.1 Data Guardステータス

- 5.7 Data Guard - 9.2データベース

- 5.7.1 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

- 5.7.2 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

- 5.7.3 Data Guardステータス - 9.2データベース

- 5.8 Data Guard - 10.1データベース

- 5.8.1 Data Guardステータス - 10.1データベース

- 5.8.2 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

- 5.8.3 未適用のデータ(MB)(Data Not Applied (MB))

- 5.8.4 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

- 5.8.5 未受信のデータ(MB)(Data Not Received (MB))

- 5.9 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー(Data Guard Fast-Start Failover)

- 5.9.1 ファスト・スタート・フェイルオーバーの発生

- 5.10 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバ

- 5.10.1 オブザーバのステータス

- 5.11 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバ - 10.2データベース

- 5.11.1 オブザーバのステータス - 10.2データベース

- 5.12 Data Guardパフォーマンス

- 5.12.1 適用ラグ(秒)

- 5.12.2 推定フェイルオーバー時間(秒)(Estimated Failover Time (seconds))

- 5.12.3 REDO適用率(KB/秒)(Redo Apply Rate (KB/second))

- 5.12.4 REDO生成率(KB/秒)(Redo Generation Rate (KB/second))

- 5.12.5 トランスポート・ラグ(秒)

- 5.13 Data Guardパフォーマンス - 11.1以前のデータベース

- 5.13.1 推定フェイルオーバー時間(秒) - 11.1以前のデータベース

- 5.13.2 適用ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

- 5.13.3 トランスポート・ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

- 5.13.4 REDO適用率(KB/秒) - 11.1以前のデータベース

- 5.14 データベース・ファイル

- 5.14.1 平均ファイル読取り時間(センチ秒)(Average File Read Time (centi-seconds))

- 5.14.2 平均ファイル書込み時間(センチ秒)(Average File Write Time (centi-seconds))

- 5.15 データベース・ジョブ・ステータス

- 5.15.1 中断したジョブ数

- 5.15.2 失敗したジョブ数

- 5.16 データベース制限

- 5.16.1 現在のログオン数

- 5.16.2 現在のオープン・カーソル数(Current Open Cursors Count)

- 5.16.3 ロック制限使用率(%)

- 5.16.4 プロセス制限使用率(%)

- 5.16.5 セッション制限使用率(%)

- 5.16.6 ユーザー制限使用率(%)

- 5.17 データベース・リプレイ

- 5.17.1 ワークロードの取得ステータス

- 5.17.2 ワークロードのリプレイ・ステータス

- 5.18 データベース・リプレイ・クライアント

- 5.18.1 平均I/O待機時間(ミリ秒)(Average I/O Latency (milliseconds))

- 5.18.2 I/Oを実行するリプレイ・スレッド(%)(Replay Threads (%) Performing I/O)

- 5.18.3 CPUを使用したリプレイ・スレッド(%)(Replay Threads (%) Using CPU)

- 5.19 データベース・サービス

- 5.19.1 サービスCPU時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service CPU Time (per user call) (microseconds))

- 5.19.2 サービス・レスポンス時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service Response Time (per user call) (microseconds))

- 5.20 Database Vault違反未遂 - コマンド・ルール(Database Vault Attempted Violations - Command Rules)

- 5.20.1 Database Vault違反未遂数 - コマンド・ルール

- 5.21 Database Vault違反未遂 - レルム(Database Vault Attempted Violations - Realms)

- 5.21.1 Database Vault違反未遂 - レルム(Database Vault Attempted Violations - Realms)

- 5.22 Database Vault構成の問題 - コマンド・ルール

- 5.22.1 DV(コマンド・ルール) - 構成の問題数

- 5.23 Database Vault構成の問題 - レルム

- 5.23.1 Database Vault構成の問題数 - レルム(Database Vault Configuration Issues Count - Realms)

- 5.24 Database Vaultポリシー変更

- 5.24.1 Database Vaultポリシー変更数(Database Vault Policy Changes Count)

- 5.25 DBアラート・ログ

- 5.25.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー(Archiver Hung Alert Log Error)

- 5.25.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー(Data Block Corruption Alert Log Error)

- 5.25.3 一般的なアラート・ログ・エラー(Generic Alert Log Error)

- 5.25.4 メディア障害のアラート・ログ・エラー(Media Failure Alert Log Error)

- 5.25.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー(Session Terminated Alert Log Error)

- 5.26 DBアラート・ログ・エラー・ステータス

- 5.26.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー・ステータス(Archiver Hung Alert Log Error Status)

- 5.26.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー・ステータス(Data Block Corruption Alert Log Error Status)

- 5.26.3 一般的なアラート・ログ・エラー・ステータス(Generic Alert Log Error Status)

- 5.26.4 メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータス(Media Failure Alert Log Error Status)

- 5.26.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー・ステータス(Session Terminated Alert Log Error Status)

- 5.27 シングル・インスタンスによって管理されているDB(DB Managed by Single Instance)

- 5.27.1 CRSHomeディレクトリ

- 5.27.2 シングル・インスタンスHAによって管理されているDB(DB Managed by Single Instance HA)

- 5.28 遅延トランザクション

- 5.28.1 遅延トランザクション数

- 5.28.2 遅延トランザクション・エラー数(Deferred Transaction Error Count)

- 5.29 ダンプ領域

- 5.29.1 ダンプ領域ディレクトリ

- 5.29.2 ダンプ領域使用率(%)

- 5.29.3 ダンプ領域使用量(KB)(Dump Area Used (KB))

- 5.29.4 空きダンプ領域(KB)(Free Dump Area (KB))

- 5.29.5 合計ダンプ領域(KB)(Total Dump Area (KB))

- 5.30 効率

- 5.30.1 バッファ・キャッシュ・ヒット(%)

- 5.30.2 CPU使用率(/秒)(CPU Usage (per second))

- 5.30.3 CPU使用率/トランザクション(CPU Usage (per transaction))

- 5.30.4 カーソル・キャッシュ・ヒット(%)

- 5.30.5 データ・ディクショナリ・ヒット(%)

- 5.30.6 データベースCPU時間(%)

- 5.30.7 ライブラリ・キャッシュ・ヒット(%)

- 5.30.8 ライブラリ・キャッシュ・ミス(%)

- 5.30.9 低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded (per second))

- 5.30.10 25%以上低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded 75% or more (per second))

- 5.30.11 50%以上低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded 75% or more (per second))

- 5.30.12 75%以上低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded 75% or more (per second))

- 5.30.13 シリアルまで低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded to Serial (per second))

- 5.30.14 シリアルまで低下したパラレル実行/トランザクション(Parallel Execution Downgraded to Serial (per transaction))

- 5.30.15 PGAキャッシュ・ヒット(%)

- 5.30.16 REDOログ割当てヒット(%)(Redo Log Allocation Hit (%))

- 5.30.17 レスポンス時間/トランザクション(Response Time (per transaction))

- 5.30.18 行キャッシュ・ミス率(%)(Row Cache Miss Ratio (%))

- 5.30.19 メモリー内ソート(%)

- 5.31 Exadataモジュール・バージョンの失敗

- 5.31.1 エラー数

- 5.32 失敗したログイン

- 5.32.1 失敗したログイン数

- 5.33 高速リカバリ

- 5.33.1 高速リカバリ領域

- 5.33.2 高速リカバリ領域サイズ

- 5.33.3 フラッシュバック

- 5.33.4 ログ・モード

- 5.33.5 再生不可能な高速リカバリ領域(%)

- 5.33.6 最も古いフラッシュバック時間

- 5.33.7 再生可能な高速リカバリ領域(%)

- 5.33.8 使用可能な高速リカバリ領域(%)

- 5.34 グローバル・キャッシュ統計

- 5.34.1 グローバル・キャッシュ平均変換時間(センチ秒)(Global Cache Average Convert Time (centi-seconds))

- 5.34.2 グローバル・キャッシュ平均CRブロック・リクエスト時間(センチ秒)(Global Cache Average CR Block Request Time (centi-seconds))

- 5.34.3 グローバル・キャッシュ平均現行ブロック・リクエスト時間(センチ秒)(Global Cache Average Current Block Request Time (centi-seconds))

- 5.34.4 グローバル・キャッシュ平均取得時間(センチ秒)(Global Cache Average Get Time (centi-seconds))

- 5.34.5 破損したグローバル・キャッシュ・ブロック(Global Cache Blocks Corrupt)

- 5.34.6 損失したグローバル・キャッシュ・ブロック(Global Cache Blocks Lost)

- 5.35 インシデント

- 5.35.1 「インシデント」メトリックのしきい値の設定

- 5.35.2 アクセス違反

- 5.35.3 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル(Alert Log Error Trace File)

- 5.35.4 アラート・ログ名

- 5.35.5 クラスタ・エラー

- 5.35.6 デッドロック

- 5.35.7 ファイル・アクセス・エラー

- 5.35.8 一般的なインシデント

- 5.35.9 一般的な内部エラー

- 5.35.10 影響

- 5.35.11 インシデントID

- 5.35.12 DBの不整合状態

- 5.35.13 内部SQLエラー

- 5.35.14 Oracleのデータ・ブロックの破損(Oracle Data Block Corruption)

- 5.35.15 メモリー不足

- 5.35.16 REDOログの破損

- 5.35.17 セッション終了

- 5.36 インターコネクト

- 5.36.1 インタフェース・タイプ

- 5.37 インターコネクト・トラフィック

- 5.37.1 転送速度(MB/秒)(Transfer Rate (MB/s))

- 5.38 無効オブジェクト

- 5.38.1 無効オブジェクトの合計数(Total Invalid Object Count)

- 5.39 スキーマ別無効オブジェクト(Invalid Objects by Schema)

- 5.39.1 所有者の無効オブジェクト数(Owner's Invalid Object Count)

- 5.40 バッファ・キューごとのメッセージ

- 5.40.1 バッファ・キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

- 5.40.2 キュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 5.40.3 バッファ・キュー当たりの処理したメッセージ(%)

- 5.40.4 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 5.40.5 オーバーフローしたメッセージ

- 5.40.6 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 5.40.7 バッファ・キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 5.41 サブスクライバ当たりのバッファ・キュー当たりのメッセージ

- 5.41.1 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

- 5.41.2 サブスクライバ当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 5.41.3 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりの処理済メッセージ(%)

- 5.41.4 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 5.41.5 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 5.41.6 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 5.42 永続キューごとのメッセージ

- 5.42.1 キュー当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間

- 5.42.2 永続キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

- 5.42.3 永続キュー当たりの処理したメッセージ(%)

- 5.42.4 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 5.42.5 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 5.42.6 永続キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 5.43 サブスクライバ当たりの永続キュー当たりのメッセージ

- 5.43.1 サブスクライバにおける永続キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

- 5.43.2 サブスクライバ当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間

- 5.43.3 サブスクライバにおける永続キュー当たりの処理済メッセージ(%)

- 5.43.4 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 5.43.5 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 5.43.6 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 5.44 メモリー使用量

- 5.44.1 合計メモリー使用量(MB)

- 5.45 OCMインスツルメンテーション

- 5.45.1 インスツルメンテーションが存在

- 5.45.2 OCMによるインスツルメントが必要(Need to Instrument with OCM)

- 5.45.3 OCM構成済

- 5.46 操作エラー

- 5.46.1 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル(Alert Log Error Trace File)

- 5.46.2 アラート・ログ名

- 5.46.3 アーカイバ・ハング

- 5.46.4 データ・ブロックの破損

- 5.46.5 一般的な操作エラー

- 5.46.6 メディア障害

- 5.46.7 ユーザー定義のエラー

- 5.46.8 ユーザー定義テキスト

- 5.46.9 ユーザー定義の警告

- 5.47 オペレーティング・システム監査レコード

- 5.47.1 ファイル数

- 5.48 リカバリ

- 5.48.1 破損データ・ブロック数(Corrupt Data Block Count)

- 5.48.2 データファイルではメディア・リカバリが必要です(Datafiles Need Media Recovery)

- 5.48.3 欠落したメディア・ファイル数(Missing Media File Count)

- 5.49 レスポンス

- 5.49.1 状態

- 5.49.2 ステータス

- 5.50 SCN増加統計

- 5.50.1 現行のSCN

- 5.50.2 現行のSCNの互換性

- 5.50.3 最大の割合

- 5.50.4 最大SCNの互換性

- 5.50.5 SCNの状態

- 5.50.6 SCN合計増加率(/秒)

- 5.51 SCNインスタンス統計

- 5.51.1 SCN固有の増加率(/秒)

- 5.52 SCN最大統計

- 5.52.1 1秒当たりの最大SCNジャンプ(過去24時間)

- 5.53 セグメント・アドバイザ推奨

- 5.53.1 推奨の数

- 5.54 一時停止セッション

- 5.54.1 データ・オブジェクト制限による一時停止セッション(Session Suspended by Data Object Limitation)

- 5.54.2 割当て制限による一時停止セッション(Session Suspended by Quota Limitation)

- 5.54.3 ロールバック・セグメント制限による一時停止セッション(Session Suspended by Rollback Segment Limitation)

- 5.54.4 表領域制限による一時停止セッション(Session Suspended by Tablespace Limitation)

- 5.55 SGAプールの消費

- 5.55.1 Javaプール空き領域(%)

- 5.55.2 ラージ・プールの空き領域(%)

- 5.55.3 共有プール空き領域(%)

- 5.56 スナップショットが古すぎます

- 5.56.1 ロールバック・セグメント制限のためスナップショットが古すぎます(Snapshot Too Old Due to Rollback Segment Limit)

- 5.56.2 表領域制限のためスナップショットが古すぎます(Snapshot Too Old Due to Tablespace Limit)

- 5.57 バッファ・キュー別の領域使用量

- 5.57.1 キュー・サイズ(MB)

- 5.57.2 Streamsプール・サイズに対する、バッファ・キューの領域使用率(%)

- 5.58 SQLレスポンス時間(SQL Response Time)

- 5.58.1 ベースラインSQLレスポンス時間(Baseline SQL Response Time)

- 5.58.2 現行のSQLレスポンス時間(Current SQL Response Time)

- 5.58.3 SQLレスポンス時間(%)

- 5.59 Streamsによる適用が中断されました(Streams Apply Aborted)

- 5.59.1 Streamsによる適用プロセスが中断されました(Streams Apply Process Aborted)

- 5.59.2 Streams適用プロセスのエラー(Streams Apply Process Error)

- 5.60 Streamsによる適用コーディネータの統計(Streams Apply Coordinator Statistics)

- 5.60.1 割り当てられたトランザクションの合計数(Total Number of Transactions Assigned)

- 5.60.2 トランザクションの適用率(秒当たり)(Rate of Transactions Applied (per Sec))

- 5.60.3 トランザクションの割当て率(秒当たり)(Rate of Transactions Assigned (per Sec))

- 5.60.4 トランザクションの受信率(秒当たり)(Rate of Transactions Received (per Sec))

- 5.60.5 適用されたトランザクションの合計数(Total Number of Transactions Applied)

- 5.60.6 受信されたトランザクションの合計数(Total Number of Transactions Received)

- 5.61 Streamsによる適用のエラー

- 5.61.1 エラー・メッセージ

- 5.61.2 エラー番号

- 5.61.3 ローカル・トランザクションID

- 5.61.4 メッセージ件数

- 5.61.5 ソース・トランザクションID

- 5.62 Streamsによるキューの適用 - バッファ(Streams Apply Queue - Buffered)

- 5.62.1 適用キュー - オーバーフローしたメッセージ(%)(Streams Apply - (%) Spilled Messages)

- 5.63 Streamsによるキューの適用 - 永続(Streams Apply Queue - Persistent)

- 5.63.1 Streamsによる適用 - WAITING状態のメッセージ(%)(Streams Apply - (%) Messages in Waiting State)

- 5.64 Streamsによる適用リーダーの統計

- 5.64.1 メッセージのオーバーフロー率(秒当たり)(Rate at Which Messages Are Getting Spilled (per Sec))

- 5.64.2 デキューされたメッセージの合計数(Total Number of Messages Dequeued)

- 5.64.3 オーバーフローしたメッセージの合計数(Total Number of Spilled Messages)

- 5.65 Streamsによりメッセージの統計が取得されます

- 5.65.1 メッセージ取得率(秒当たり)(Message Capture Rate (per Sec))

- 5.65.2 メッセージ・エンキュー率(秒当たり)(Messages Enqueue Rate (per Sec))

- 5.65.3 取得された合計メッセージ数

- 5.65.4 エンキューされた合計メッセージ数

- 5.66 Streamsによる取得キューの統計

- 5.66.1 取得キュー - メッセージの累積数(Capture Queue - Cumulative Number of Messages)

- 5.66.2 取得キュー - オーバーフローしたメッセージの累積数(Capture Queue - Cumulative Number of Spilled Messages)

- 5.66.3 取得キュー - メッセージの累積数(Capture Queue - Cumulative Number of Messages)

- 5.66.4 取得キュー - オーバーフローしたメッセージ数(Capture Queue - Number of Spilled Messages)

- 5.66.5 Streamsによる取得 - オーバーフローしたメッセージの累積(%)(Streams Capture - (%) Cumulative Spilled Messages)

- 5.66.6 Streamsによる取得 - オーバーフローしたメッセージ(%)(Streams Capture - (%) Spilled Messages)

- 5.67 ストリーム待機時間とスループット(Streams Latency and Throughput)

- 5.67.1 待機時間

- 5.67.2 スループット(/秒)

- 5.67.3 合計メッセージ

- 5.68 Streamsプール使用量

- 5.68.1 Streamsプールが一杯です

- 5.69 Streamsプロセス数

- 5.69.1 エラーのある適用プロセスの数(Number of Apply Processes Having Errors)

- 5.69.2 エラーのある取得プロセスの数(Number of Capture Processes Having Errors)

- 5.69.3 適用プロセスの数(Number of Apply Processes)

- 5.69.4 取得プロセスの数(Number of Capture Processes)

- 5.69.5 伝播ジョブの数(Number of Propagation Jobs)

- 5.69.6 エラーのある伝播の数(Number of Propagations Having Errors)

- 5.69.7 伝播エラーの合計数(Total Number of Propagation Errors)

- 5.70 Streamsプロセスのステータス

- 5.70.1 Streamsプロセス・エラー

- 5.70.2 Streamsプロセスのステータス

- 5.71 Streamsの伝播 - メッセージの状態の統計

- 5.71.1 READYメッセージ数(Number of Ready Messages)

- 5.71.2 待機中のメッセージ数(Number of Waiting Messages)

- 5.71.3 Streamsの伝播 - WAITING状態のメッセージ(%)(Streams Prop - (%) Messages in Waiting State)

- 5.72 Streamsの伝播 - キューの伝播

- 5.72.1 メッセージ伝播率(秒当たり)(Message Propagation Rate (per Sec))

- 5.72.2 キロバイトの伝播率(秒当たり)(Rate of KBytes Propagated (per Sec))

- 5.72.3 伝播されたKBの合計数(Total Number of KBytes Propagated)

- 5.72.4 伝播されたメッセージの合計数(Total Number of Messages Propagated)

- 5.73 Streamsによる伝播が中断されました

- 5.73.1 Streamsによる伝播プロセスが中断されました(Streams Propagation Process Aborted)

- 5.74 一時停止セッション

- 5.74.1 一時停止セッション数

- 5.75 コール当たりのシステム・レスポンス時間(System Response Time Per Call)

- 5.75.1 レスポンス時間(コール当たり)(センチ秒)(Response Time (centi-seconds per call))

- 5.76待機中システム・セッション数

- 5.76.1 待機中セッション数

- 5.77 表領域の割当て

- 5.77.1 表領域の割当て済領域(MB)(Tablespace Allocated Space (MB))

- 5.77.2 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

- 5.78 表領域フル

- 5.78.1 表領域の空き領域(MB)(Tablespace Free Space (MB))

- 5.78.2 表領域使用率(%)

- 5.79 表領域フル(ディクショナリ管理)

- 5.79.1 表領域の空き領域(ディクショナリ管理)(Tablespace Free Space (MB) (Dictionary Managed))

- 5.79.2 表領域使用率(%)(ディクショナリ管理)(Tablespace Space Used (%) (Dictionary Managed))

- 5.80 表領域フル(一時)

- 5.80.1 表領域の空き領域(MB) (一時)

- 5.80.2 表領域使用率(%) (一時)

- 5.81 表領域フル(UNDO)

- 5.81.1 表領域の空き領域(MB) (UNDO)

- 5.81.2 表領域使用率(%) (UNDO)

- 5.82 セグメントに問題のある表領域(Tablespaces With Problem Segments)

- 5.82.1 最大エクステントに近づいているセグメント(Segments Approaching Maximum Extents)

- 5.82.2 最大エクステントに近づいているセグメント数(Segments Approaching Maximum Extents Count)

- 5.82.3 拡張不可能なセグメント(Segments Not Able to Extend)

- 5.82.4 拡張不可能なセグメント数(Segments Not Able to Extend Count)

- 5.83 一時ファイルのステータス

- 5.83.1 ステータス

- 5.84 スループット

- 5.84.1 平均アクティブ・セッション

- 5.84.2 同期単一ブロック読取りの平均待機時間(ミリ秒)(Average Synchronous Single-Block Read Latency (ms))

- 5.84.3 BGチェックポイント/秒(BG Checkpoints (per second))

- 5.84.4 ブランチ・ノード分割/秒(Branch Node Splits (per second))

- 5.84.5 ブランチ・ノード分割/トランザクション(Branch Node Splits (per transaction))

- 5.84.6 読取り一貫性ブロック作成/秒(Consistent Read Blocks Created (per second))

- 5.84.7 読取り一貫性ブロック作成/トランザクション(Consistent Read Blocks Created (per transaction))

- 5.84.8 読取り一貫性変更/秒(Consistent Read Changes (per second))

- 5.84.9 読取り一貫性変更/トランザクション(Consistent Read Changes (per transaction))

- 5.84.10 読取り一貫性取得/秒(Consistent Read Gets (per second))

- 5.84.11 読取り一貫性取得/トランザクション(Consistent Read Gets (per transaction))

- 5.84.12 読取り一貫性UNDOレコード適用/秒(Consistent Read Undo Records Applied (per second))

- 5.84.13 読取り一貫性UNDOレコード適用/トランザクション(Consistent Read Undo Records Applied (per transaction))

- 5.84.14 累積ログオン/秒(Cumulative Logons (per second))

- 5.84.15 累積ログオン/トランザクション(Cumulative Logons (per transaction))

- 5.84.16 データベース・ブロック変更/秒(Database Block Changes (per second))

- 5.84.17 データベース・ブロック変更/トランザクション(Database Block Changes (per transaction))

- 5.84.18 データベース・ブロック取得/秒(Database Block Gets (per second))

- 5.84.19 データベース・ブロック取得/トランザクション(Database Block Gets (per transaction))

- 5.84.20 データベース時間(センチ秒)(Database Time (centiseconds per second))

- 5.84.21 DBWRチェックポイント/秒(DBWR Checkpoints (per second))

- 5.84.22 エンキュー・デッドロック/秒(Enqueue Deadlocks (per second))

- 5.84.23 エンキュー・デッドロック/トランザクション(Enqueue Deadlocks (per transaction))

- 5.84.24 エンキュー・リクエスト/秒(Enqueue Requests (per second))

- 5.84.25 エンキュー・リクエスト/トランザクション(Enqueue Requests (per transaction))

- 5.84.26 エンキュー・タイムアウト/秒(Enqueue Timeout (per second))

- 5.84.27 エンキュー・タイムアウト/トランザクション(Enqueue Timeout (per transaction))

- 5.84.28 エンキュー待機/秒(Enqueue Waits (per second))

- 5.84.29 エンキュー待機/トランザクション(Enqueue Waits (per transaction))

- 5.84.30 実行/秒

- 5.84.31 解析なしの実行(%)(Executes Performed without Parses (%))

- 5.84.32 全索引スキャン/秒(Full Index Scans (per second))

- 5.84.33 全索引スキャン/トランザクション(Full Index Scans (per transaction))

- 5.84.34 ハード解析/秒(Hard Parses (per second))

- 5.84.35 ハード解析/トランザクション(Hard Parses (per transaction))

- 5.84.36 I/O MB(1秒当たり)(I/O Megabytes (per second))

- 5.84.37 I/Oリクエスト(1秒当たり)(I/O Requests (per second))

- 5.84.38 リーフ・ノード分割/秒(Leaf Node Splits (per second))

- 5.84.39 リーフ・ノード分割/トランザクション(Leaf Node Splits (per transaction))

- 5.84.40 ネットワーク・バイト/秒(Network Bytes (per second))

- 5.84.41 トランザクション数/秒(Number of Transactions (per second))

- 5.84.42 オープン・カーソル/秒(Open Cursors (per second))

- 5.84.43 オープン・カーソル/トランザクション(Open Cursors (per transaction))

- 5.84.44 解析失敗数/秒(Parse Failure Count (per second))

- 5.84.45 解析失敗数/トランザクション(Parse Failure Count (per transaction))

- 5.84.46 物理読取り/秒(Physical Reads (per second))

- 5.84.47 物理読取り/トランザクション(Physical Reads (per transaction))

- 5.84.48 直接物理読取り/秒(Physical Reads Direct (per second))

- 5.84.49 直接物理読取り/トランザクション(Physical Reads Direct (per transaction))

- 5.84.50 LOB直接物理読取り/秒(Physical Reads Direct Lobs (per second))

- 5.84.51 LOB直接物理読取り/トランザクション(Physical Reads Direct Lobs (per transaction))

- 5.84.52 物理書込み/秒(Physical Writes (per second))

- 5.84.53 物理書込み/トランザクション(Physical Writes (per transaction))

- 5.84.54 直接物理書込み/秒(Physical Writes Direct (per second))

- 5.84.55 直接物理書込み/トランザクション(Physical Writes Direct (per transaction))

- 5.84.56 LOB直接物理書込み/秒(Physical Writes Direct Lobs (per second))

- 5.84.57 LOB直接物理書込み/トランザクション(Physical Writes Direct Lobs (per transaction))

- 5.84.58 再帰コール/秒(Recursive Calls (per second))

- 5.84.59 再帰コール/トランザクション(Recursive Calls (per transaction))

- 5.84.60 REDO生成/秒(Redo Generated (per second))

- 5.84.61 REDO生成/トランザクション(Redo Generated (per transaction))

- 5.84.62 REDO書込み/秒(Redo Writes (per second))

- 5.84.63 REDO書込み/トランザクション(Redo Writes (per transaction))

- 5.84.64 処理された行/ソート(Rows Processed (per sort))

- 5.84.65 長い表スキャン/秒(Scans on Long Tables (per second))

- 5.84.66 長い表スキャン/トランザクション(Scans on Long Tables (per transaction))

- 5.84.67 セッション論理読取り/秒(Session Logical Reads (per second))

- 5.84.68 セッション論理読取り/トランザクション(Session Logical Reads (per transaction))

- 5.84.69 ソフト解析(%)

- 5.84.70 ディスクへのソート/秒(Sorts to Disk (per second))

- 5.84.71 ディスクへのソート/トランザクション(Sorts to Disk (per transaction))

- 5.84.72 合計索引スキャン/秒(Total Index Scans (per second))

- 5.84.73 合計索引スキャン/トランザクション(Total Index Scans (per transaction))

- 5.84.74 合計解析/秒(Total Parses (per second))

- 5.84.75 合計解析/トランザクション(Total Parses (per transaction))

- 5.84.76 合計表スキャン/秒(Total Table Scans (per second))

- 5.84.77 合計表スキャン/トランザクション(Total Table Scans (per transaction))

- 5.84.78 ユーザー・コール(%)

- 5.84.79 ユーザー・コール/秒(User Calls (per second))

- 5.84.80 ユーザー・コール/トランザクション(User Calls (per transaction))

- 5.84.81 ユーザー・コミット/秒(User Commits (per second))

- 5.84.82 ユーザー・コミット/トランザクション(User Commits (per transaction))

- 5.84.83 ユーザー・ロールバックUNDOレコード適用/秒(User Rollback Undo Records Applied (per second))

- 5.84.84 ユーザー・ロールバックUNDOレコード適用/トランザクション(User Rollback Undo Records Applied (per transaction))

- 5.84.85 ユーザー・ロールバック/秒(User Rollbacks (per second))

- 5.84.86 ユーザー・ロールバック/トランザクション(User Rollbacks (per transaction))

- 5.85 スキーマ別オブジェクトの合計

- 5.85.1 オブジェクトの合計数

- 5.86 スキーマ別合計表

- 5.86.1 合計表の数

- 5.87 ユーザー監査

- 5.87.1 監査ユーザー

- 5.87.2 監査ユーザー - ホスト

- 5.87.3 監査ユーザー・セッション数(Audited User Session Count)

- 5.88 ユーザー・ブロック

- 5.88.1 ブロックしているセッション数

- 5.89 ユーザー・ブロック・チェーン

- 5.89.1 ブロックしているセッション数

- 5.89.2 ブロックしているセッションのDB時間(Blocking Session DB Time)

- 5.90 ユーザー・ロック

- 5.90.1 最大ブロックDB時間(秒)(Maximum Blocked DB Time (seconds))

- 5.90.2 最大ブロック・セッション数(Maximum Blocked Session Count)

- 5.91 ユーザー定義のSQL

- 5.91.1 ユーザー定義数値メトリック

- 5.91.2 ユーザー定義文字列メトリック

- 5.92 待機時間のボトルネック

- 5.92.1 待機中アクティブ・セッション数: I/O(Active Sessions Waiting: I/O)

- 5.92.2 待機中アクティブ・セッション数: その他(Active Sessions Waiting: Other)

- 5.92.3 バッファ・ビジー待機(%)

- 5.92.4 CPUデルタ時間(秒)(CPU Time Delta (sec))

- 5.92.5 db file散布読取り(%)(DB file scattered read (%))

- 5.92.6 db file順次読取り(%)(DB file sequential read (%))

- 5.92.7 db file単一書込み(%)(DB file single write (%))

- 5.92.8 ダイレクト・パス読取り(%)

- 5.92.9 ダイレクト・パス読取り(LOB)(%)(Direct path read (lob) (%))

- 5.92.10 ダイレクト・パス書込み(%)

- 5.92.11 ダイレクト・パス書込み(LOB)(%)(Direct path write (lob) (%))

- 5.92.12 エンキュー - その他(%)

- 5.92.13 エンキュー: DML - 競合(%)

- 5.92.14 エンキュー: HW、セグメント最高水位標 - 競合(%)(Enqueue: HW, Segment High Water Mark - contention (%))

- 5.92.15 エンキュー: ST、領域トランザクション - 競合 (%)(Enqueue: ST, Space Transaction - contention (%))

- 5.92.16 エンキュー: TM、TX、トランザクション - 行ロック競合(%)(Enqueue: TM, TX, Transaction - row lock contention (%))

- 5.92.17 エンキュー: TXモード4、トランザクション - ITLエントリの割当て(%)

- 5.92.18 エンキュー: UL: ユーザー定義 - 競合(%)(Enqueue: UL: User-defined - contention (%))

- 5.92.19 空きバッファ待機(%)

- 5.92.20 ラッチ解放 - その他(%)

- 5.92.21 ラッチ: キャッシュ・バッファ・チェーン(%)(Latch: cache buffer chains (%))

- 5.92.22 ラッチ: ライブラリ・キャッシュ(%)

- 5.92.23 ラッチ: REDOコピー(%)

- 5.92.24 ラッチ: 共有プール(%)

- 5.92.25 ライブラリ・キャッシュ・ロード・ロック(%)(Library cache load lock (%))

- 5.92.26 ライブラリ・キャッシュ・ロック(%)

- 5.92.27 ライブラリ・キャッシュ・ピン(%)

- 5.92.28 ローカル書込み待機(%)

- 5.92.29 ログ・バッファ領域(%)

- 5.92.30 ログ・ファイル切替え(要アーカイブ)(%)(Log file switch (archiving needed) (%))

- 5.92.31 ログ・ファイル切替え(チェックポイント完了)(%)(Log file switch (checkpoint complete) (%))

- 5.92.32 ログ・ファイル切替え完了(%)(Log file switch completion (%))

- 5.92.33 ログ・ファイル同期(%)

- 5.92.34 ログ切替え/アーカイブ(%)

- 5.92.35 パイプ出力(%)

- 5.92.36 行キャッシュ・ロック(%)

- 5.92.37 クライアントへのSQL*Netブレーク/リセット(%)(SQL*Net break/reset to client (%))

- 5.92.38 dblinkへのSQL*NETブレーク/リセット(%)(SQL*Net break/reset to dblink (%))

- 5.92.39 クライアントへのSQL*Netメッセージ(%)(SQL*Net message to client (%))

- 5.92.40 dblinkへのSQL*Netメッセージ(%)(SQL*Net message to dblink (%))

- 5.92.41 クライアントからのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data from client (%))

- 5.92.42 dblinkからのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data from dblink (%))

- 5.92.43 クライアントへのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data to client (%))

- 5.92.44 dblinkへのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data to dblink (%))

- 5.92.45 待機時間(%)

- 5.92.46 書込み完了待機(%)

- 5.93 待機セッション件数(Wait by Session Count)

- 5.93.1 イベント待機セッション数(Session Waiting for Event Count)

- 5.94 待機クラス順の待機(Waits by Wait Class)

- 5.94.1 平均待機中ユーザー数(Average Users Waiting Count)

- 5.94.2 待機に要したデータベース時間(%)(Database Time Spent Waiting (%))

6 クラスタ・データベース

- 6.1 アーカイブ領域

- 6.1.1 アーカイブ領域使用率(%)

- 6.1.2 アーカイブ領域使用量(KB)(Archive Area Used (KB))

- 6.1.3 空きアーカイブ領域(KB)(Free Archive Area (KB))

- 6.1.4 合計アーカイブ領域(KB)(Total Archive Area (KB))

- 6.2 クラスタ管理データベース・サービス

- 6.2.1 CPU時間の負荷(%)(過去5分間)

- 6.3 Data Guard - 10.1データベース

- 6.3.1 Data Guardステータス - 10.1データベース

- 6.3.2 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

- 6.3.3 未適用のデータ(MB)(Data Not Applied (MB))

- 6.3.4 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

- 6.3.5 未受信のデータ(MB)(Data Not Received (MB))

- 6.4 Data Guard - 9.2データベース

- 6.4.1 Data Guardステータス - 9.2データベース

- 6.4.2 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

- 6.4.3 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

- 6.5 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー(Data Guard Fast-Start Failover)

- 6.5.1 ファスト・スタート・フェイルオーバーの発生

- 6.6 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータス

- 6.6.1 オブザーバのステータス

- 6.7 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータス - 10.2データベース

- 6.7.1 オブザーバのステータス - 10.2データベース

- 6.8 Data Guardパフォーマンス

- 6.8.1 適用ラグ(秒)

- 6.8.2 推定フェイルオーバー時間(秒)(Estimated Failover Time (seconds))

- 6.8.3 REDO適用率(KB/秒)(Redo Apply Rate (KB/second))

- 6.8.4 REDO生成率(KB/秒)(Redo Generation Rate (KB/second))

- 6.8.5 トランスポート・ラグ(秒)

- 6.9 Data Guardパフォーマンス - 11.1以前のデータベース

- 6.9.1 適用ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

- 6.9.2 推定フェイルオーバー時間(秒) - 11.1以前のデータベース

- 6.9.3 トランスポート・ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

- 6.9.4 REDO適用率(KB/秒) - 11.1以前のデータベース

- 6.10 Data Guardステータス

- 6.10.1 Data Guardステータス

- 6.11 データベースのカーディナリティ

- 6.11.1 オープンしているインスタンス数

- 6.12 データベース・ジョブ・ステータス

- 6.12.1 中断したジョブ数

- 6.12.2 失敗したジョブ数

- 6.13 データベース待機時間のボトルネック

- 6.13.1 CPUを使用するアクティブ・セッション数(Active Sessions Using CPU)

- 6.13.2 待機中アクティブ・セッション数: I/O(Active Sessions Waiting: I/O)

- 6.13.3 待機中アクティブ・セッション数: その他(Active Sessions Waiting: Other)

- 6.13.4 平均データベースCPU(%)

- 6.13.5 ホストCPU使用率(%)

- 6.13.6 平均のロード

- 6.13.7 最大CPU

- 6.13.8 待機時間(%)

- 6.14 Database Vault違反未遂 - コマンド・ルール(Database Vault Attempted Violations - Command Rules)

- 6.14.1 Database Vault違反未遂数 - コマンド・ルール

- 6.15 Database Vault違反未遂 - レルム(Database Vault Attempted Violations - Realms)

- 6.15.1 Database Vault違反未遂数 - レルム

- 6.16 Database Vault構成の問題 - レルム

- 6.16.1 Database Vault構成の問題数 - レルム(Database Vault Configuration Issues Count - Realms)

- 6.17 Database Vault構成の問題 - コマンド・ルール

- 6.17.1 DV(コマンド・ルール) - 構成の問題数

- 6.18 Database Vaultポリシー変更

- 6.18.1 Database Vaultポリシー変更数(Database Vault Policy Changes Count)

- 6.19 遅延トランザクション

- 6.19.1 遅延トランザクション数

- 6.19.2 遅延トランザクション・エラー数(Deferred Transaction Error Count)

- 6.20 Exadataモジュール・バージョンの失敗

- 6.20.1 エラー数

- 6.21 失敗したログイン

- 6.21.1 失敗したログイン数

- 6.22 高速リカバリ

- 6.22.1 高速リカバリ領域

- 6.22.2 高速リカバリ領域サイズ

- 6.22.3 フラッシュバック

- 6.22.4 ログ・モード

- 6.22.5 再生不可能な高速リカバリ領域(%)

- 6.22.6 最も古いフラッシュバック時間

- 6.22.7 再生可能な高速リカバリ領域(%)

- 6.22.8 使用可能な高速リカバリ領域(%)

- 6.23 無効オブジェクト

- 6.23.1 無効オブジェクトの合計数(Total Invalid Object Count)

- 6.24 スキーマ別無効オブジェクト(Invalid Objects by Schema)

- 6.24.1 所有者の無効オブジェクト数(Owner's Invalid Object Count)

- 6.25 バッファ・キューごとのメッセージ

- 6.25.1 バッファ・キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

- 6.25.2 キュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 6.25.3 バッファ・キュー当たりの処理したメッセージ(%)

- 6.25.4 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 6.25.5 オーバーフローしたメッセージ

- 6.25.6 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 6.25.7 バッファ・キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 6.26 サブスクライバ当たりのバッファ・キュー当たりのメッセージ

- 6.26.1 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

- 6.26.2 サブスクライバ当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 6.26.3 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 6.26.4 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりの処理済メッセージ(%)

- 6.26.5 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 6.26.6 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 6.27 永続キューごとのメッセージ

- 6.27.1 永続キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

- 6.27.2 キュー当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 6.27.3 永続キュー当たりの処理したメッセージ(%)

- 6.27.4 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 6.27.5 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 6.27.6 永続キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 6.28 サブスクライバ当たりの永続キュー当たりのメッセージ

- 6.28.1 サブスクライバにおける永続キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

- 6.28.2 サブスクライバ当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 6.28.3 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 6.28.4 サブスクライバにおける永続キュー当たりの処理済メッセージ(%)

- 6.28.5 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 6.28.6 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 6.29 QoS管理 - パフォーマンス満足度

- 6.29.1 負のPSM継続時間(秒)

- 6.30 リカバリ

- 6.30.1 破損データ・ブロック数(Corrupt Data Block Count)

- 6.30.2 欠落したメディア・ファイル数(Missing Media File Count)

- 6.31 リカバリ領域

- 6.31.1 リカバリ領域空き領域(%)(Recovery Area Free Space (%))

- 6.32 SCN増加統計

- 6.32.1 SCNの状態

- 6.33 SCN最大統計

- 6.33.1 1秒当たりの最大SCNジャンプ(過去24時間)

- 6.34 セグメント・アドバイザ推奨

- 6.34.1 推奨の数

- 6.35 一時停止セッション

- 6.35.1 データ・オブジェクト制限による一時停止セッション(Session Suspended by Data Object Limitation)

- 6.35.2 割当て制限による一時停止セッション(Session Suspended by Quota Limitation)

- 6.35.3 ロールバック・セグメント制限による一時停止セッション(Session Suspended by Rollback Segment Limitation)

- 6.35.4 表領域制限による一時停止セッション(Session Suspended by Tablespace Limitation)

- 6.36 スナップショットが古すぎます

- 6.36.1 ロールバック・セグメント制限のためスナップショットが古すぎます(Snapshot Too Old due to Rollback Segment Limit)

- 6.36.2 表領域制限のためスナップショットが古すぎます(Snapshot Too Old due to Tablespace Limit)

- 6.37 バッファ・キュー別の領域使用量

- 6.37.1 キュー・サイズ(MB)

- 6.37.2 Streamsプール・サイズに対する、バッファ・キューの領域使用率(%)

- 6.38 Streamsによるキューの適用 - バッファ(Streams Apply Queue - Buffered)

- 6.38.1 適用キュー - オーバーフローしたメッセージ(%)

- 6.39 Streamsによるキューの適用 - 永続(Streams Apply Queue - Persistent)

- 6.39.1 Streamsによる適用 - WAITING状態のメッセージ(%)

- 6.40 Streamsによる適用リーダーの統計

- 6.40.1 メッセージのオーバーフロー率(秒当たり)

- 6.41 Streamsによる取得キューの統計

- 6.41.1 Streamsによる取得 - オーバーフローしたメッセージ(%)

- 6.42 ストリーム待機時間とスループット(Streams Latency and Throughput)

- 6.42.1 待機時間

- 6.42.2 スループット(/秒)

- 6.43 Streamsプロセス数

- 6.43.1 適用プロセスのエラー(Apply Processes Having Errors)

- 6.43.2 取得プロセスのエラー(Capture Processes Having Errors)

- 6.43.3 適用プロセスの数(Number of Apply Processes)

- 6.43.4 取得プロセスの数(Number of Capture Processes)

- 6.43.5 伝播ジョブの数(Number of Propagation Jobs)

- 6.43.6 伝播エラー

- 6.44 Streamsの伝播 - メッセージの状態の統計

- 6.44.1 Streamsの伝播 - WAITING状態のメッセージ(%)

- 6.45 一時停止セッション

- 6.45.1 一時停止セッション数

- 6.46 表領域の割当て

- 6.46.1 表領域の割当て済領域(MB)(Tablespace Allocated Space (MB))

- 6.46.2 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

- 6.47 表領域フル

- 6.47.1 表領域の空き領域(MB)(Tablespace Free Space (MB))

- 6.47.2 表領域使用率(%)

- 6.48 表領域フル(ディクショナリ管理)(Tablespaces Full (dictionary managed))

- 6.48.1 表領域の空き領域(ディクショナリ管理)(Tablespace Free Space (MB) (dictionary managed))

- 6.48.2 表領域使用率(%)(ディクショナリ管理)(Tablespace Space Used (%) (dictionary managed))

- 6.49 セグメントに問題のある表領域(Tablespaces With Problem Segments)

- 6.49.1 最大エクステントに近づいているセグメント数(Segments Approaching Maximum Extents Count)

- 6.49.2 拡張不可能なセグメント数(Segments Not Able to Extend Count)

- 6.50 一時ファイルのステータス

- 6.50.1 一時ファイルのID

- 6.51 スキーマ別オブジェクトの合計

- 6.51.1 オブジェクトの合計数

- 6.52 スキーマ別合計表

- 6.52.1 合計表の数

- 6.53 ユーザー・ブロック

- 6.53.1 ブロックしているセッション数

- 6.54 ユーザー・ロック

- 6.54.1 最大ブロックDB時間(秒)(Maximum Blocked DB Time (seconds))

- 6.54.2 最大ブロック・セッション数(Maximum Blocked Session Count)

7 リスナー

- 7.1 一般ステータス

- 7.1.1 別名

- 7.1.2 セキュリティ

- 7.1.3 SIDリスト

- 7.1.4 SNMPステータス

- 7.1.5 開始日

- 7.1.6 TNSアドレス

- 7.1.7 トレース・レベル

- 7.1.8 バージョン

- 7.2 リスナー・ポート

- 7.3 リスナー・サービス

- 7.4 負荷

- 7.4.1 接続が確立されました

- 7.4.2 確立した接続/分

- 7.4.3 接続が拒否されました

- 7.4.4 拒否された接続/分

- 7.5 レスポンス

- 7.5.1 レスポンス時間(ミリ秒)

- 7.5.2 ステータス

- 7.6 TNSエラー

- 7.6.1 TNSMsg

8 Oracle Exadata

- 8.1 Oracle Exadata Storage Server

- 8.1.1 集計Exadata容量

- 8.1.2 集計Exadataセルディスク

- 8.1.3 集計Exadataディスク・グループ容量

- 8.1.4 集計Exadataフラッシュ・ディスクおよびハード・ディスク

- 8.1.5 セル生成されたアラート

- 8.1.6 CellSrvステータス

- 8.1.7 「Exadataセル」のメトリック

- 8.1.8 Exadataセルディスク・メトリック

- 8.1.9 Exadata CellDisk負荷の不均衡

- 8.1.10 Exadataディスク・ステータス・メトリック

- 8.1.11 Exadataフラッシュ・キャッシュ・メトリック

- 8.1.12 Exadataフラッシュ・ログ・メトリック

- 8.1.13 Exadata IORMコンシューマ・グループ・メトリック

- 8.1.14 Exadata IORM DB

- 8.1.15 Exadata IORM PLUGGABLE DATABASEメトリック

- 8.1.16 ExadataスマートIOメトリック

- 8.1.17 ファイルシステム使用率

- 8.1.18 HCAポート構成モニター

- 8.1.19 HCAポート・エラー

- 8.1.20 HCAポートの状態

- 8.1.21 HCAポートの状態(アラートの場合)

- 8.1.22 ホスト相互接続統計

- 8.1.23 レスポンス

- 8.1.24 上位CPU

- 8.2 Oracle Database Exadata Storage Serverシステム

- 8.2.1 Agg_Exadata_System_Celldisk_Metric

- 8.2.2 レスポンス

- 8.3 Oracle Exadata Storage Serverグリッド

- 8.3.1 レスポンス

9 プラガブル・データベース

- 9.1 データベース機能の使用

- 9.1.1 件数

- 9.1.2 現在使用中

- 9.1.3 DBID

- 9.1.4 検出された使用状況

- 9.1.5 機能情報

- 9.1.6 機能名

- 9.1.7 最初の使用日

- 9.1.8 最終サンプル取得日

- 9.1.9 最終サンプル期間

- 9.1.10 最終使用日

- 9.1.11 合計サンプル数

- 9.1.12 バージョン

- 9.2 データファイル

- 9.2.1 自動拡張可

- 9.2.2 データファイル名

- 9.2.3 ファイル・サイズ

- 9.2.4 初期ファイル・サイズ

- 9.2.5 増分値

- 9.2.6 最大ファイル・サイズ

- 9.2.7 ステータス

- 9.2.8 記憶域エンティティ

- 9.2.9 表領域

- 9.3 データベース・ジョブ・ステータス

- 9.3.1 中断したジョブ数

- 9.3.2 失敗したジョブ数

- 9.4 データベース・サービス

- 9.4.1 サービスCPU時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service CPU Time (per user call) (microseconds))

- 9.4.2 サービス・レスポンス時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service Response Time (per user call) (microseconds))

- 9.5 失敗したログイン

- 9.5.1 失敗したログイン数

- 9.6 無効オブジェクト

- 9.6.1 無効オブジェクトの合計数(Total Invalid Object Count)

- 9.7 スキーマ別無効オブジェクト(Invalid Objects by Schema)

- 9.7.1 所有者の無効オブジェクト数(Owner's Invalid Object Count)

- 9.8 バッファ・キューごとのメッセージ

- 9.8.1 バッファ・キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

- 9.8.2 オーバーフローしたメッセージ

- 9.8.3 キュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 9.8.4 バッファ・キュー当たりの処理したメッセージ(%)

- 9.8.5 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 9.8.6 バッファ・キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 9.8.7 処理したメッセージの合計

- 9.8.8 受信したメッセージの合計

- 9.9 サブスクライバ当たりのバッファ・キュー当たりのメッセージ

- 9.9.1 バッファ・キュー/サブスクライバ当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

- 9.9.2 サブスクライバ当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 9.9.3 バッファ・キュー/サブスクライバ当たりの処理済メッセージ(%)

- 9.9.4 バッファ・キュー/サブスクライバ/1分当たりの処理済メッセージ(%)

- 9.9.5 バッファ・キュー/サブスクライバ/1分当たりの処理済メッセージ合計

- 9.9.6 バッファ・キュー/サブスクライバ/1分当たりの受信メッセージ合計

- 9.9.7 処理したメッセージの合計

- 9.9.8 受信したメッセージの合計

- 9.10 永続キューごとのメッセージ

- 9.10.1 永続キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

- 9.10.2 キュー当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 9.10.3 グローバル・データベース名

- 9.10.4 永続キュー当たりの処理したメッセージ(%)

- 9.10.5 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 9.10.6 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

- 9.10.7 永続キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

- 9.10.8 処理したメッセージの合計

- 9.10.9 受信したメッセージの合計

- 9.11 サブスクライバ当たりの永続キュー当たりのメッセージ

- 9.11.1 永続キュー/サブスクライバ当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

- 9.11.2 サブスクライバ当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

- 9.11.3 グローバル・データベース名

- 9.11.4 永続キュー/サブスクライバ当たりの処理済メッセージ(%)

- 9.11.5 永続キュー/サブスクライバ当たりの処理済メッセージ(%)

- 9.11.6 永続キュー/サブスクライバ/1分当たりの処理済メッセージ合計(%)

- 9.11.7 永続キュー/サブスクライバ/1分当たりの受信メッセージ合計

- 9.11.8 処理したメッセージの合計

- 9.11.9 受信したメッセージの合計

- 9.12 レスポンス

- 9.12.1 状態

- 9.12.2 ステータス

- 9.12.3 ORA-エラー

- 9.13 ロールバック・セグメント

- 9.13.1 名前

- 9.13.2 平均アクティブ

- 9.13.3 縮小平均

- 9.13.4 エクステント

- 9.13.5 HWMサイズ

- 9.13.6 初期サイズ

- 9.13.7 最大サイズ

- 9.13.8 最小エクステント

- 9.13.9 次のサイズ

- 9.13.10 最適サイズ

- 9.13.11 増加率

- 9.13.12 サイズ

- 9.13.13 縮小

- 9.13.14 ステータス

- 9.13.15 表領域名

- 9.13.16 ラップ

- 9.14 セグメント・アドバイザ推奨

- 9.14.1 推奨の数

- 9.15 表領域

- 9.15.1 割当てタイプ

- 9.15.2 大きいファイル

- 9.15.3 ブロック・サイズ

- 9.15.4 エクステント管理

- 9.15.5 増分値

- 9.15.6 初期エクステント・サイズ

- 9.15.7 ロギング

- 9.15.8 最大エクステント

- 9.15.9 最小エクステント・サイズ

- 9.15.10 最小エクステント

- 9.15.11 次のエクステント

- 9.15.12 セグメント領域の管理

- 9.15.13 サイズ

- 9.15.14 ステータス

- 9.15.15 表領域名

- 9.15.16 タイプ

- 9.15.17 使用済サイズ(B)

- 9.15.18 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

- 9.16 表領域の割当て

- 9.16.1 表領域の割当て済領域(MB)(Tablespace Allocated Space (MB))

- 9.16.2 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

- 9.17 表領域フル

- 9.17.1 表領域の空き領域(MB)(Tablespace Free Space (MB))

- 9.17.2 表領域使用率(%)

- 9.18 表領域フル(一時)

- 9.18.1 表領域の空き領域(MB) (一時)

- 9.18.2 表領域使用率(%) (一時)

- 9.19 表領域フル(ディクショナリ管理)(Tablespaces Full (dictionary managed))

- 9.19.1 表領域の空き領域(ディクショナリ管理)(Tablespace Free Space (MB) (dictionary managed))

- 9.19.2 表領域使用率(%)(ディクショナリ管理)(Tablespace Space Used (%) (dictionary managed))

- 9.20 セグメントに問題のある表領域(Tablespaces With Problem Segments)

- 9.20.1 最大エクステントに近づいているセグメント数(Segments Approaching Maximum Extents Count)

- 9.20.2 最大エクステントに近づいているセグメント(Segments Approaching Maximum Extents)

- 9.20.3 拡張不可能なセグメント(Segments Not Able to Extend)

- 9.20.4 拡張不可能なセグメント数(Segments Not Able to Extend Count)

- 9.21 一時ファイルのステータス

- 9.21.1 ファイル名

- 9.21.2 ステータス

- 9.21.3 一時ファイルのID

- 9.22 スキーマ別オブジェクトの合計

- 9.22.1 オブジェクトの合計数

- 9.23 スキーマ別合計表

- 9.23.1 合計表の数

10 CISCOスイッチ・メトリック

- 10.1 CPU

- 10.1.1 最近5分間のCPU使用率(%)

- 10.1.2 最近1分間のCPU使用率(%)

- 10.1.3 最近5秒間のCPU使用率(%)

- 10.2 ファン

- 10.2.1 ファンの状態

- 10.3 メモリー

- 10.3.1 メモリー・プール使用率(%)

- 10.4 ネットワーク・インタフェース

- 10.4.1 管理ステータス

- 10.4.2 受信破棄(%)

- 10.4.3 受信エラー(%)

- 10.4.4 受信トラフィック(%)

- 10.4.5 受信トラフィック(Kb/s)

- 10.4.6 インタフェース・ステータス

- 10.4.7 操作ステータス

- 10.4.8 送信破棄(%)

- 10.4.9 送信エラー(%)

- 10.4.10 送信トラフィック(%)

- 10.4.11 送信トラフィック(Kb/s)

- 10.5 電源

- 10.5.1 電源の状態

- 10.5.2 TCP Ping

- 10.6 システム情報

- 10.6.1 連絡先

- 10.6.2 ホスト名

- 10.6.3 場所

- 10.6.4 起動時間(日数)

- 10.7 温度

- 10.7.1 温度、状態

- 10.7.2 温度、値(摂氏)

11 KVMターゲット・メトリック

- 11.1 集計ターゲット・デバイス・ステータス変更済

- 11.1.1 集計ターゲット・デバイス・ステータス

- 11.1.2 集計ターゲット・デバイス・ステータス変更済オブジェクト

- 11.2 工場出荷時のデフォルト設定

- 11.2.1 工場出荷時のデフォルト設定ステータス

- 11.3 ファン障害

- 11.3.1 ファン障害ステータス

- 11.4 pingステータス

- 11.4.1 ステータス

- 11.4.2 TCP Ping

- 11.5 電源

- 11.5.1 電源のステータス

- 11.6 再起動開始

- 11.6.1 再起動開始ステータス

- 11.6.2 ユーザー名

- 11.7 レスポンス

- 11.7.1 ステータス

- 11.7.2 TCP Ping

- 11.8 温度の範囲

- 11.8.1 温度範囲外ステータス

12 統合消灯マネージャ・メトリック

- 12.1 コンポーネント・フォルト

- 12.1.1 フォルト・ステータス

- 12.2 ファン・フォルト

- 12.2.1 フォルト・ステータス

- 12.3 ファン・センサー

- 12.3.1 センサー速度(RPM)

- 12.3.2 センサーの状態

- 12.4 ハード・ディスクのステータス

- 12.4.1 障害のステータス(0 - クリア済、1 - クリティカル)

- 12.5 HCAポートの状態(アラートの場合)

- 12.5.1 ポートが無効化済

- 12.5.2 ポートが'polling'状態

- 12.6 ILOM温度

- 12.6.1 インレット環境の温度

- 12.6.2 アウトレット環境の温度

- 12.6.3 システム環境の温度

- 12.7 メモリー・フォルト

- 12.7.1 フォルト・ステータス

- 12.8 プロセッサ・フォルト

- 12.8.1 フォルト・ステータス

- 12.9 センサー・アラート

- 12.9.1 電流センサーの説明

- 12.9.2 電流センサーのステータス

- 12.9.3 ファン・センサーのステータス

- 12.9.4 ファン・センサーのステータスの説明

- 12.9.5 電源センサーの説明

- 12.9.6 電源センサーのステータス

- 12.9.7 温度センサーの説明

- 12.9.8 温度センサーのステータス

- 12.9.9 電圧センサーの説明

- 12.9.10 電圧センサーのステータス

- 12.10 サービス・プロセッサ情報

- 12.10.1 物理プレゼンスの確認

- 12.10.2 ホスト名

- 12.10.3 デフォルトにリセット

- 12.10.4 システム連絡先

- 12.10.5 システムの説明

- 12.10.6 システム識別子

- 12.10.7 システムの場所

- 12.11 温度センサー

- 12.11.1 センサー読取り(摂氏度)

- 12.11.2 センサーの状態

- 12.12 電圧センサー

- 12.12.1 センサー読取り(ボルト)

- 12.12.2 センサーの状態

13 インフィニバンド・ネットワーク

- 13.1 リンク・タイプ・パフォーマンス

- 13.1.1 平均スループット

- 13.1.2 最高スループット

- 13.1.3 リンク・タイプ

- 13.1.4 最低スループット

- 13.2 ネットワーク・パフォーマンス

- 13.2.1 合計スループット(KBPS)

14 インフィニバンド・スイッチ

- 14.1 集計センサー

- 14.1.1 アラーム・ステータス

- 14.1.2 センサー値

- 14.2 ファンの速度センサー

- 14.2.1 アラーム・ステータス

- 14.2.2 ファンの速度(回転数/分)

- 14.3 ファンの速度センサーのアラート

- 14.3.1 アラーム・ステータス

- 14.3.2 ファンの速度(回転数/分)

- 14.4 FRU削除アラート

- 14.4.1 FRUステータス

- 14.5 レスポンス

- 14.5.1 レスポンス・ステータス

- 14.6 スイッチ・ゲートウェイ・ポートの状態

- 14.6.1 10Gb/sイーサネット・ポート

- 14.6.2 状態

- 14.6.3 受信バイト数

- 14.6.4 受信パケット数

- 14.6.5 受信ジャンボ・パケット数

- 14.6.6 受信ユニキャスト・パケット数

- 14.6.7 受信ブロードキャスト・パケット数

- 14.6.8 受信バッファ数

- 14.6.9 受信CRCエラー数

- 14.6.10 受信ランタイム・エラー数

- 14.6.11 受信合計エラー数

- 14.6.12 送信バイト数

- 14.6.13 送信パケット数

- 14.6.14 送信ジャンボ・パケット数

- 14.6.15 送信ユニキャスト・パケット数

- 14.6.16 送信マルチキャスト・パケット数

- 14.6.17 送信ブロードキャスト・パケット数

- 14.6.18 送信合計エラー数

- 14.7 スイッチ・パフォーマンスのサマリー

- 14.7.1 平均リンク・スループット(KBPS)

- 14.7.2 最高リンク・スループット(KBPS)

- 14.7.3 最低リンク・スループット(KBPS)

- 14.8 スイッチ・ポート構成モニター

- 14.8.1 リンクのもう一方の端のGUID

- 14.8.2 このポートが接続されているエンティティの名前

- 14.8.3 ピアがスイッチ・ポートの場合にはノードGUID、それ以外の場合にはポートGUID

- 14.8.4 ピア・ポートのポート番号

- 14.8.5 この切断されたポートが接続されているエンティティのタイプ

- 14.8.6 このポートが接続されているエンティティのタイプ

- 14.9 スイッチ・ポート・エラー

- 14.9.1 過剰バッファ・オーバーラン

- 14.9.2 リソース制限により削除された受信VL15パケット

- 14.9.3 リンクの整合性エラー

- 14.9.4 リンクのリカバリ

- 14.9.5 制約により送信されなかったパケット

- 14.9.6 制約により破棄された受信パケット

- 14.9.7 EBPデリミタのマーク付き受信パケット

- 14.9.8 パケット受信エラー

- 14.9.9 シンボル・エラー

- 14.9.10 エラー合計

- 14.10 スイッチ・ポートのパフォーマンス

- 14.10.1 リンク・スループット: 送信バイト数/秒(KBPS)と受信バイト数/秒(KBPS)

- 14.10.2 受信バイト数/秒(KBPS)

- 14.10.3 送信バイト数/秒(KBPS)

- 14.10.4 受信パケット数/秒

- 14.10.5 送信パケット数/秒

- 14.11 スイッチ・ポートの状態

- 14.11.1 ケーブル接続性に基づいたポートのアクティブなリンク幅

- 14.11.2 リンクは低下していますか。

- 14.11.3 リンクの状態

- 14.11.4 物理リンクの状態

- 14.11.5 アクティブ・リンク速度(Gbps)

- 14.12 スイッチ・ポートの状態(アラートの場合)

- 14.12.1 ケーブルが存在しますが、ポートが無効になっていることを示します

- 14.12.2 ケーブルが存在しますが、ポートがピア・ポートをポーリングしていることを示します

- 14.13 スイッチの状態のサマリー

- 14.13.1 アクティブ・ポート数

- 14.13.2 降格ポート数

- 14.13.3 エラーのあるポート数

- 14.14 スイッチの温度

- 14.14.1 スイッチ背面の温度

- 14.14.2 スイッチ前面の温度

- 14.14.3 スイッチのI4チップの温度

- 14.14.4 スイッチのサービス・プロセッサの温度

- 14.15 温度センサー

- 14.15.1 アラーム・ステータス

- 14.15.2 温度(°C)

- 14.16 電圧センサー

- 14.16.1 アラーム・ステータス

- 14.16.2 電圧(mV)

はじめに

このマニュアルは、Oracle Enterprise Managerで提供されるOracle Databaseおよびデータベース関連のターゲットのメトリックをまとめたものです。

対象読者

このマニュアルは、Oracle Databaseおよびデータベース関連のターゲットのメトリックに関心のあるOracle Enterprise Managerユーザーを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティへの取組みの詳細は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたはhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs (聴覚障害者向け)を参照してください。

関連ドキュメント

Enterprise Managerの詳細は、Oracle Enterprise Manager 12cのドキュメント・セットの次のマニュアルを参照してください。

- 『Oracle Enterprise Manager Cloud Control基本インストレーション・ガイド』

- 『Oracle Enterprise Manager Cloud Controlアドバンスト・インストレーションおよび構成ガイド』

- 『Oracle Enterprise Manager概要』

- 『Oracle Enterprise Manager Cloud Controlクイック・スタート・ガイド』

- 『Oracle Enterprise Manager管理』

- 『Oracle Enterprise Managerフレームワーク、ホストおよびサービス・メトリック・リファレンス・マニュアル』

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

このガイドの変更点

ソフトウェアの増分リリースまたはパッチ・セットのリリースに関するマニュアルの更新に加え、不具合の修正や、ユーザー、製品マネージャ、サポート・チームおよびその他の主なステークホルダーからの付加価値のあるフィードバックを反映するために、オラクル社では定期的にマニュアルの改訂を行っています。マニュアルが改訂されるたびにリビジョン番号を1ずつ上げて公開されます。

この章では、このマニュアルの最新の改訂版(B69689-08)に追加された変更内容を示します。

最後の改訂の後、次の変更が行われています。

- 削除: クラスタウェアに問題のあるノード・メトリックを第4章「クラスタ」から削除。

このマニュアルの使用方法

『Oracle Enterprise Manager Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル』(以後、『Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル』と表記)では、Enterprise Managerで監視するOracle Databaseおよびデータベース関連のターゲットのメトリックすべてを示します。このマニュアルは、オンラインで利用可能なOracle Databaseおよびデータベース関連のターゲットのメトリックについてのヘルプすべてを1つにまとめたもので、Database Controlコンソールを起動および実行する必要がありません。

この章の内容は次のとおりです。

- 『Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル』の構成

- メトリック、しきい値およびアラートについて

『Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル』の構成

このマニュアルは、メトリックの対象となるOracle Databaseターゲットおよびデータベース関連ターゲットについての章で構成されています。

各章のメトリックは、カテゴリごとにアルファベット順で並んでいます。

メトリックの情報

利用可能な場合、各メトリックには次の情報が含まれます。

- 説明
メトリック名に続く説明です。これにより、メトリックが定義され、可能な場合はメトリックに関する追加情報が提供されます。

- メトリック・サマリー表
利用可能な場合、この表は、メトリックのターゲットのリリース番号、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキストのリストを示します。

- データ・ソース
メトリックの計算方法。メトリックによっては、データ・ソース情報は示されません。

- ユーザーの処理
アラートの原因となっている問題の解決方法を提案します。

メトリック・サマリー表の例

この項では、『Oracle Database Plug-inメトリック・リファレンス・マニュアル』で使用されるメトリック・サマリー表の例を示します。

デフォルトのしきい値がメトリックに対して定義されていない場合、ターゲットのリリースおよびデフォルトの収集頻度のみが示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

次の表は、サーバー評価頻度と収集頻度が同じメトリックを示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

10分ごと

10000000

12500000

サーバーから送信されたバイト数は%value%です

メトリック・サマリー表の列の定義

前述のように、メトリック・サマリー表は、全メトリック情報の一部です。次の表では、メトリック・サマリー表の列について説明します。

列のヘッダー

列の定義

ターゲットのリリース

ターゲットのバージョン(例: 10gおよび11gR1)。

評価および収集頻度

しきい値を超えたかどうかを判断するためにメトリックが収集および評価される割合。評価頻度と収集頻度は同じです。

収集頻度

管理エージェントがデータを収集する割合。メトリックのデフォルトの収集頻度は、そのターゲット・タイプに対するEnterprise Managerのデフォルトの収集ファイルからのものです。

デフォルトの警告のしきい値

警告アラートが発生するかどうかを示す値。警告しきい値の評価により、メトリックに対して定義された、指定した連続発生数に対してTRUEの結果が返された場合、アラートは警告の重大度レベルで発生します。

デフォルトのクリティカルのしきい値

クリティカル・アラートが発生するかどうかを示す値。クリティカルのしきい値の評価により、メトリックに対して定義された、指定した連続発生数に対してTRUEの結果が返された場合、アラートはクリティカルの重大度レベルで発生します。

アラート・テキスト

アラートが生成された理由を示すメッセージ。パーセント記号(%)で囲んだ文字は、変数を表します。たとえば、「%keyValue%に対するディスク使用率は%value%%です」は「d0に対するディスク使用率は80%です」のようになります。

略称および頭字語

このマニュアルでは、ページ数を減らすため、次の略称および頭字語が使用されます。

略称/頭字語

名前

エージェント

Oracle Management Agent

リスナー

Oracleリスナー

メトリック、しきい値およびアラートについて

メトリックとは、ターゲットの動作の判別に使用する測定単位です。Enterprise Managerでは、メトリックと関連のしきい値を使用して、ターゲットについての問題を管理者に通知するアラートを送信します。

しきい値は、監視する値が比較される境界の値です。たとえば、「ディスク使用率(%)」メトリックに関連する各ディスク・デバイスに対して、異なる警告およびクリティカルのしきい値を定義できます。Oracleによって事前に定義されているしきい値もあります。

しきい値に達すると、Enterprise Managerはアラートを生成します。アラートとは、特定の条件が発生したことを示すインジケータで、次のいずれかの条件を満たすと発生します。

- しきい値に達した場合。

- アラートが消去された場合。

- 監視されているサービスの可用性が変わった場合。たとえば、アプリケーション・サーバーの可用性が稼働から停止になった場合です。

- 特定の条件が発生した場合。たとえば、エラー・メッセージがデータベース・アラート・ログ・ファイルに書き込まれるとアラートが発生します。

アラートは、監視対象の条件を事前定義された一定の間隔で別のプロセスからチェックすることによって、ポーリングベースのメカニズムで検出されます。

関連項目:
メトリック、しきい値およびアラートの詳細は、『Oracle Enterprise Manager概要』およびEnterprise Managerオンライン・ヘルプを参照してください。

メトリックのアクセス

Cloud Controlコンソールからメトリックにアクセスするには、「すべてのメトリック」ページを使用します。

1. Cloud Controlコンソールで、ターゲットを選択します。

2. ターゲットのホームページから、ターゲット・タイプ名を選択して、「モニタリング」、「すべてのメトリック」の順に選択します。

メトリックの編集

Enterprise Managerには、最初からクリティカルのメトリックに対するデフォルトのしきい値が含まれています。警告およびクリティカルのしきい値に達すると、Enterprise Managerはアラートを生成し、発生間近の問題について適時に対応できるよう知らせます。

編成の監視に対するニーズに適応するよう、Enterprise Managerで提供されたしきい値を編集し、新しいしきい値を定義することができます。

しきい値を定義する場合:

- 許容された値を選択して不要なアラートを回避し、さらに適時に問題を通知します。

- メトリックの傾向に基づいてメトリックのしきい値を調整します。モニタリング・システムで実行できる重要なアクションの1つは、一定の時間メトリックの傾向を追跡することです。そのため、重要なメトリックおよびしきい値に設定する必要があるレベルの質の高い判断を下すことができます。

- 適宜発生回数を設定します。たとえば、1回または2回のみイベントが発生する場合、通知を受ける必要がない可能性があります。到達してから通知するメトリックの発生回数を設定できます。

メトリックしきい値を変更するには、次の手順を実行します。

1. Cloud Controlコンソールから、ターゲット名を右クリックして、「モニタリング」、「すべてのメトリック」の順に選択します。

2. 「すべてのメトリック」ページから、変更するメトリックを選択します。

3. 「しきい値の変更」をクリックします。

4. 「しきい値の変更」ウィンドウで、次のような設定の値を設定できます。

- 警告のしきい値

- クリティカルのしきい値

- アラート前の発生

注意:
変更を行うターゲットに対しては、少なくともOPERATOR権限を持っている必要があります。OPERATOR権限がない場合、「メトリックしきい値」表の内容は読取り専用になります。

5. 「しきい値の保存」をクリックして、新しいメトリック設定を管理リポジトリにアップロードします。

複数のしきい値の指定

複数のしきい値の指定機能により、異なるしきい値を持つことができるデータの様々なサブセットを定義できます。複数のしきい値を指定すると、アラートのトリガーに使用するデータをさらに詳細に指定できます。これは、Enterprise Managerを使用する上での代表的な利点の1つです。複数のしきい値を指定する鍵は、比較がメトリックしきい値と全体的に関連する方法を決定することです。特定のデバイス、マウント・ポイントなどの詳細な上下のしきい値を定義すると、どのような利点がありますか。たとえば、平均ディスクI/Oサービス時間メトリックの場合、すべてのディスク(sd0とsd1)に適用する警告とクリティカルのしきい値を定義することも、特定のディスク(sd0)に異なる警告とクリティカルのしきい値を定義することもできます。これにより、現在sd0に定義されているしきい値のみを上下に調整できます。

1 クラスタASMメトリック

この章では、クラスタ自動ストレージ管理(ASM)のメトリックに関する情報を提供します。

1.1 ASMカーディナリティ

このメトリック・カテゴリは、クラスタASMの一部であるASMインスタンスの数を収集します。デフォルトの収集時間は5分ごとです。

1.1.1 オープンしているインスタンス数

このメトリックは、ASMオープン・インスタンス数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

データのソースは、gv$instanceビューのステータス列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.2 ASMクラスタ・ファイルシステム

「ASMクラスタ・ファイルシステム」メトリック・カテゴリのメトリックは、すべてのASMクラスタ・ファイル・システムで使用される領域を表示します。これらのメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システム領域使用量に関する情報の収集と、アプリケーションにおけるASMクラスタ・ファイル・システム領域使用量の傾向を示すために使用されます。これらのメトリックは、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムとディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの両方に関して情報を収集します。この情報は、領域使用量の「割当て済領域(GB)」、「サイズ(GB)」、「空き領域(GB)」、「使用(GB)」および「使用中(%)」の各メトリックの特定に使用されます。また、これらのメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムが破損しているかどうかについての情報も収集します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、「空き領域(GB)」、「使用(GB)」および「使用中(%)」の各メトリックには0(ゼロ)が返されます。

これらのメトリックは、クラスタ内のノードに固有ではないASMクラスタ・ファイル・システムに関する情報のみ収集します。クラスタ内のすべてのノード間で同じ「領域使用量」情報を収集します。ASMクラスタ・ファイル・システムの「状態」および「可用性」などの情報は、クラスタ内のノード間で異なってもかまわず、「ASMクラスタ・ファイルシステムの状態」メトリックによって収集されます。

これらのメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムが85%使用されている場合は警告アラートを、97%使用されている場合はクリティカル・アラートを生成します。また、ASMクラスタ・ファイル・システムに破損したセクションがある場合はクリティカル・アラートを生成します。

これらのメトリックは15分間隔で収集され、ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集され、それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

1.2.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの破損

このメトリックは、マウント済のASMクラスタ・ファイルシステムのセクションが破損しているかどうかを表します。このメトリックの値がTRUEの場合、破損セクションが存在するため、ASMクラスタ・ファイルシステムに修復ありのチェックを実行し、問題を修正する必要があります。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイルシステムの場合、このメトリックの値はNULLになります。

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムが指定ホストでディスマウントされている場合は警告アラートを生成します。また、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムがホストで使用できない場合はクリティカル・アラートを生成します。

このメトリックは、15分間隔で収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

このメトリックは、V$ASM_FILESYSTEM、V$ASM_VOLUME、V$ASM_OFSVOLUMESの各ビューを問い合せるSQL問合せを使用して収集されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

TRUE

ボリューム・デバイス%ofs_volume_device%を使用しているASMクラスタ・ファイルシステムに、破損したセクションがあります。ファイルシステム上で確認操作と修復操作を実行し、問題を解決してください。

複数のしきい値

このメトリック列では、ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムのV$ASM_FILESYSTEMビューのCORRUPT列から収集されます。ディスマウントされたファイル・システムの場合、このメトリックにはNULL値が返されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムで「チェック(修復あり)」を実行し、破損したセクションを修復します。

1.2.2 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用率(%)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムの使用率を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12cR1

30分ごと

定義なし

TRUE

ボリューム・デバイス%ofs_volume_device%を使用しているASMクラスタ・ファイルシステムに、破損したセクションがあります。ファイルシステム上で確認操作と修復操作を実行し、問題を解決してください。

複数のしきい値

このメトリック列では、ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

1.2.3 割当て済領域(GB)

このメトリックは、このASMクラスタ・ファイル・システムのディスク・グループから割り当てられた領域をGBで表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILEビューのSPACE列から収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.2.4 空き領域(GB)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイルシステムの未使用領域のサイズ(GB)を表します。これは、ASMクラスタ・ファイルシステムで使用可能な空き領域を表します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILESYSTEMビューのTOTAL_FREE列から収集されます。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、0(ゼロ)値が返されます。

ユーザーの処理

使用可能な空き領域が十分にない場合は、ASMクラスタ・ファイル・システムのサイズ変更を検討します。

1.2.5 サイズ(GB)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムのサイズをGBで表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、マウントされたファイル・システムの場合はV$ASM_FILESYSTEMビューのTOTAL_SIZE列から、ディスマウントされたファイル・システムの場合はV$ASM_VOLUMEビューのSIZE_MB列から収集されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムをサイズ変更して領域を追加することを検討します。

1.2.6 使用済スナップショット領域(MB)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムで使用されているスナップショット領域の割合を表示します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

1.2.7 使用済(GB)

このメトリックは、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムで使用されている領域をGBで表示します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックでは、V$ASM_FILESYSTEMビューの列TOTAL_SIZEとTOTAL_FREEから計算されます。このメトリックは、次の式を使用して計算されます。

TOTAL_SIZE - TOTAL_FREE

ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムをサイズ変更して領域を追加することを検討します。

1.2.8 使用済(MB)

このメトリックは、マウント済のASMクラスタ・ファイルシステムが使用している領域(MB)を示します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックでは、V$ASM_FILESYSTEMビューの列TOTAL_SIZEとTOTAL_FREEから計算されます。このメトリックは、次の式を使用して計算されます。

TOTAL_SIZE - TOTAL_FREE

ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムをサイズ変更して領域を追加することを検討します。

1.2.9 ボリューム名

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムの作成に使用されたボリューム・デバイスのボリューム名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_VOLUMEビューのVOLUME_NAME列から収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.3 ASMクラスタ・ファイルシステムの状態

「ASMクラスタ・ファイルシステムの状態」メトリック・カテゴリのメトリックは、指定ホストでのASMクラスタ・ファイル・システムの状態(MOUNTEDまたはDISMOUNTED)を表示します。クラスタ環境では、ASMクラスタ・ファイル・システムは特定のホストにしかマウントできません。ASMクラスタ・ファイル・システムが指定ホストでマウントされている場合、メトリックは、システムが使用可能であるかどうかと、使用可能になったときの時間も報告します。この情報は、「マウント・ポイント」、「マウント・ステータス」、「可用性」および「使用可能時間」の各メトリックの特定に使用されます。

これらのメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムが指定ホストでディスマウントされている場合は警告アラートを生成します。また、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムがホストで使用できない場合はクリティカル・アラートを生成します。

これらのメトリックは、V$ASM_FILESYSTEM、V$ASM_VOLUME、V$ASM_OFSVOLUMESの各ビューを問い合せるSQL問合せを使用して収集されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集され、それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.3.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの可用性

このメトリックは、クラスタ内の特定のホストでマウント済のASMクラスタ・ファイルシステムが使用可能な状態かどうかを表します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイルシステムの場合、このメトリックはNULL値を返します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

15分ごと

定義なし

該当なし

ホスト%ofs_host%のASMクラスタ・ファイルシステム%ofs_mount_point%は利用できません

複数のしきい値

このメトリックでは、ボリューム・デバイス・オブジェクトとホスト・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がボリューム・デバイス・オブジェクトとホスト・オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ボリューム・デバイス・オブジェクトとホスト・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILESYSTEMビューのSTATE列から収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.3.2 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用可能時間

このメトリックは、クラスタ内の特定のホストでマウント済のASMクラスタ・ファイルシステムが使用可能になった時間を表します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイルシステムの場合、このメトリックはNULL値を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

アラート・テキスト

11gR2、12c

15分ごと

ホスト%ofs_host%のボリューム・デバイス%volume_device%はディスマウントされています

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILESYSTEMビューのAVAILABLE_TIME列から収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.3.3 マウント・ポイント

このメトリックは、クラスタ内の特定のホストでのASMクラスタ・ファイルシステムのマウント・ポイントを表します。同じASMクラスタ・ファイルシステムが、クラスタ内の別のマウント・ポイントにマウントされている場合もあります。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイルシステムの場合、OFSがホストにマウントされていないと、NULLが戻されます。ホストにマウントされてからディスマウントされている場合には、最後のマウント・ポイントが戻されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

マウントされたファイル・システムの場合、このメトリックは、V$ASM_FILESYSTEMビューのFS_NAME列から収集されます。ディスマウントされたファイル・システムの場合、このメトリックは、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATH列から収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.3.4 ASMクラスタ・ファイルシステムのマウント状態

このメトリックは、指定ホストでのASMクラスタ・ファイル・システムの状態(マウント済またはディスマウント済)を示します。クラスタ環境では、ASMクラスタ・ファイル・システムは特定のホストにしかマウントできません。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

15分ごと

ディスマウント

定義なし

ホスト%ofs_host%のボリューム・デバイス%volume_device%はディスマウントされています

複数のしきい値

警告またはクリティカルのしきい値がボリューム・デバイス・オブジェクトとホスト・オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ボリューム・デバイス・オブジェクトとホスト・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

volume_deviceの使用方法がACFS、volume_deviceがV$ASM_ACFSVOLUMESビューに存在し、マウント・パスがV$ASM_FILESYSTEMビューに存在する場合、ASMクラスタ・ファイル・システムはマウントされています。

volume_deviceの使用方法がACFS、volume_deviceがV$ASM_ACFSVOLUMESビューに存在せず、マウント・パスがV$ASM_FILESYSTEMビューに存在しない場合、ASMクラスタ・ファイル・システムはディスマウントされています。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイルシステムをクラスタ内の特定のホストにマウントします。

1.4 ASMディスク

この構成メトリック・カテゴリのメトリックは、ディスク・グループ名などのASMディスク構成データを収集します。デフォルトの収集時間は24時間で、ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.4.1 ディスク

このメトリックは、ASMディスクのディスク名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g 11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのNAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.4.2 ディスク作成日

このメトリックは、ASMディスクの作成日を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのCREATE_DATE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.4.3 ディスク・グループ

このメトリックは、ASMディスクのディスク・グループ名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.4.4 ディスク・パス

このメトリックは、ASMディスクのディスク・パスを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのPATH列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.4.5 障害グループ・タイプ

このメトリックは、障害グループ・タイプREGULARまたはQUORUMを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのFAILUREGROUP列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.4.6 障害グループ

このメトリックは、ASMディスクの障害グループ名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのSPACE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.4.7 冗長性

このメトリックは、ASMディスクの冗長性のレベルを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのREDUNANCY列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.4.8 サイズ(MB)

このメトリックは、ASMディスクのディスク・サイズをMB単位で表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのTOTAL_MB列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.5 ASMディスク・グループ

この構成メトリック・カテゴリのメトリックは、メンバー・ディスク数、冗長性、ASMおよびデータベースの互換性などのASMディスク・グループ構成データを収集します。デフォルトの収集時間は24時間で、ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.5.1 割当て単位(MB)

このメトリックは、ASMディスク・グループの割当て単位サイズをMB単位で表示します

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのALLOCATION_UNIT_SIZE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.5.2 投票ファイルを含む

このメトリックは、投票ファイルが存在するかどうかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのVOTING_FILES列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.5.3 ディスク数

このメトリックは、ASMディスク・グループのディスク数を表示します

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのCOUNT_OF_DISK列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.5.4 ディスク・グループ

このメトリックは、ASMディスク・グループのディスク・グループ名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのNAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.5.5 冗長性

このメトリックは、ASMディスク・グループの冗長性のレベルを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのTYPE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.5.6 サイズ(GB)

このメトリックは、ASMディスク・グループ・サイズをGB単位で表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのTOTAL_MB列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.6 ASMディスク・グループの属性

この構成メトリック・カテゴリのメトリックは、ファイル・アクセス制御、セル・スキャン機能などのASMディスク・グループ属性データを収集します。デフォルトの収集時間は24時間で、ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集され、それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.6.1 属性名

このメトリックは、ASMディスク・グループの属性名を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_ATTRIBUTEビューのNAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.6.2 ディスク・グループ名

このメトリックは、ASMディスク・グループ名を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのNAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.6.3 値

このメトリックは、ASMディスク・グループ値を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_ATTRIBUTEビューのVALUE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.7 ASM INITパラメータ

この構成メトリック・カテゴリのメトリックは、ASMインスタンスの初期化パラメータを収集します。デフォルトの収集時間は24時間で、ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.7.1 デフォルト

このメトリックは、ASMインスタンスのデフォルト値を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$PARAMETERビューのISDEFAULT列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.7.2 名前

このメトリックは、ASMインスタンスの名前を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$PARAMETERビューのNAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.7.3 値

このメトリックは、ASMインスタンスの値を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$PARAMETERビューのVALUE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.8 ASMボリューム

「ASMボリューム」メトリック・カテゴリのメトリックは、ディスク・グループで作成されたボリュームに関する情報を示します。ASMボリューム・ファイルは、ASMクラスタ・ファイル・システムまたはサードパーティ・ファイル・システムに記憶域を提供するために、ディスク・グループで作成されたファイルです。この情報は、ASMボリュームの「ボリューム名」、「使用状況」、「マウント・ポイント」、「サイズ(GB)」、「割当て済領域(GB)」および「冗長性」の各メトリックの特定に使用されます。

これらのメトリックは、V$ASM_VOLUMEビューおよびGV$ASM_DISKGROUPビューを使用して収集されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.8.1 割当て済領域(GB)

このメトリックは、クラスタ内の特定のホストでのASMクラスタ・ファイルシステムに割り当てられた領域(MB)を表します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATH列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.8.2 マウント・ポイント

このメトリックは、クラスタ内の特定のホストでのASMクラスタ・ファイルシステムのマウント・ポイントを表します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATH列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.8.3 冗長性

このメトリックは、ASMボリューム・ファイルの冗長性を返します。ASMボリューム・ファイルでは、ASMボリューム・ファイルが作成されるASMディスク・グループに使用できる冗長性(外部、標準=双方向ミラー、高=3方向ミラー)はなんでも使用できます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのREDUNDANCY列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.8.4 サイズ(GB)

このメトリックは、ASMボリュームのサイズをGBで返します。ボリューム・サイズは常に、ボリューム割当て単位の倍数で作成されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのSIZE_MB列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.8.5 ステータス

このメトリックは、ASMボリュームのステータス(有効または無効)を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのSTATE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.8.6 使用方法

このメトリックは、ASMボリュームの使用対象を示す文字列(ACFS、EXT3、NULL)を返します。NULL値は、ボリュームの使用方法が不明であることを意味します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックは、ASMボリュームの使用対象を示す文字列(ACFS、EXT3、NULL)を返します。NULL値は、ボリュームの使用方法が不明であることを意味します。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.8.7 ボリューム名

このメトリックは、ASMボリュームの名前を返します。これは、ディスク・グループでASMボリュームを作成するときに入力した名前です。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのVOLUME_NAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.9 チェッカ障害

「ASMボリューム」メトリック・カテゴリのメトリックは、アラート・ログ・チェッカの障害に関する情報を示します。

1.9.1 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログの名前を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

1.9.2 チェッカ障害検出

このメトリックは、アラート・ログの障害が検出されたかどうかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

1.9.3 失敗数

このメトリックは、アラート・ログで検出された障害の数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

1.10 クラスタ・ボリューム・パフォーマンス

「クラスタ・ボリューム・パフォーマンス」メトリック・カテゴリのメトリックは、ASMインスタンスに存在するクラスタ・ボリュームのパフォーマンスを示します。

1.10.1 I/Oレスポンス時間

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの合計読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.2 1秒当たりのI/O(I/O Per Second)

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの1秒当たりのI/Oを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.3 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

このメトリックは、クラスタ・ボリュームのI/Oサイズ(MB)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.4 I/Oスループット

このメトリックは、クラスタ・ボリュームのI/Oスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.5 読取りエラー

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの合計読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

このメトリックは、ボリューム・クラスタの合計読取りレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.7 読取りサイズ(MB)

このメトリックは、ボリューム・クラスタの合計読取りサイズを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.8 読取りスループット

このメトリックは、ボリューム・クラスタの合計読取りスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.9 読取り/秒

このメトリックは、ボリューム・クラスタの1秒当たりの読取りを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.10 書込みエラー

このメトリックは、ボリューム・クラスタの失敗した書込みの合計数の詳細を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ボリューム・クラスタに対する書込みリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.10.12 書込みサイズ(MB)

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの書込みの合計サイズ(MB)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.13 書込みスループット

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの合計書込みスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.10.14 書込み/秒

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの1秒当たりの書込みの合計サイズを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.11 データベース・ディスク・グループ使用率

データ・ソース

1.11.1 合計バイト数

このメトリックは、データベースによって使用されているディスク・グループ領域の合計バイト数を表示します。このメトリックを使用すると、様々なデータベース・インスタンスによって使用されている、ディスク・グループ内の領域がわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

ディスク・グループ%dg_name%の使用可能な合計領域が、%value% にまで減っています。

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILEビューを使用してファイルによって使用されている領域を取得し、10gリリース1ではV$ASM_ALIASおよびV$ASM_DISKGROUPビューと、10gリリース2ではV$ASM_ALIASおよびV$ASM_DISKGROUP_STATビューと結合してデータベース・インスタンスによって使用されているディスク・グループ領域を取得して計算します。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.12 ディスク・グループの不均衡ステータス

「ディスク・グループの不均衡ステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、ディスク・グループが不均衡かどうかを調べます。標準動作では、ASMがディスク・グループを自動的にリバランスします。これらのメトリックは、手動リバランスが必要な状態、または進行中のリバランスの指数レベルを引き上げて必要なリソースを割り当て、より速く完了することが必要な状態を検出します。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.12.1 実際の不均衡(%)

「実際の不均衡(%)」は、ディスク・グループ内で最も空きのないディスクと最も空きのあるディスクに割り当てられた領域の差を測定します。ASMはすべてのディスクがそれぞれサイズの割合で等しく一杯になるようにするため、比較はフル率で行われます。不均衡は、使用可能な領域ではなく、割り当てられた領域に対するものです。2から3パーセントの不均衡は妥当です。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、次の式を使用して計算されます。

100 * (max((total_mb - free_mb) / total_mb) - min((total_mb - free_mb)
/ total_mb)) / max((total_mb - free_mb) / total_mb)
where total_mb and free_mb are columns in V$ASM_DISK_STAT

ユーザーの処理

2から3パーセントを超える不均衡は、ディスク・グループの手動リバランスを開始する必要性を表す可能性があります。

1.12.2 実際の空き領域の最小割合

「実際の空き領域の最小割合」メトリックは、最も空きのないディスクの空きディスク領域の量をディスク・サイズの割合として表示します。不均衡がゼロの場合、このメトリックは合計空き領域を示します。すべての割当てはすべてのディスク間で均等に行われるため、最小空き領域によって使用できる領域量は制限されます。

あるディスクの空き容量が1%しかない場合、他のディスクが半分しか使用されていない場合でも、実際に割当て可能な領域は、ディスク・グループの領域の1%のみです。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、100 * (min(FREE_MB / TOTAL_MB))で計算され、FREE_MBおよびTOTAL_MBは$ASM_DISK_STATビューの列です。

ユーザーの処理

「実際の空き領域の最小割合」が低い数値である場合は、ディスク・グループ内のすべてのディスク間でファイル・エクステントおよび領域使用を均等に分散させるために、構成の変更が必要となる可能性があります。

1.12.3 ディスク数

「ディスク数」メトリックは、ディスク・グループ内のディスクの数で、ファイルをどの程度広範囲に分散できるかを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

ディスク数は、ディスク・グループ(V$ASM_DISKGROUP_STAT)内のすべてのディスク(V$ASM_DISK_STAT)に対してcount(*)を使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.12.4 ディスク・グループの不均衡率

「ディスク・グループの不均衡率」メトリックは、ディスク・グループにリバランスが必要かどうかを判別するために使用されます。一時的な不均衡(進行中のリバランスが原因)は無視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

10

定義なし

ディスク間の領域使用の不均衡が大きいため、ディスク・グループ%diskGroup%にリバランスが必要です。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

リバランス操作中でない場合、「リバランスしないディスク・グループの不均衡(%)(Disk Group Imbalance (%) without Rebalance)」メトリックの値は「実際の不均衡(%)(Actual Imbalance (%))」と同じ値です。それ以外の場合、値は0(ゼロ)です。

ユーザーの処理

「リバランスしないディスク・グループの不均衡(%)」メトリックの値が10%以上である場合は、警告アラートが生成されます。この場合、ディスク間の領域使用の不均衡が大きいため、リバランスが必要です。リバランス操作を手動で開始する必要があります。

1.12.5 リバランスしたディスクの最大使用率(%)(Disk Maximum Used (%) with Rebalance)

「リバランスしたディスクの最大使用率(%)」メトリックは、進行中のリバランスで指数を引き上げて適時に完了し、領域制約のために他のエラーが発生しないようにする必要があるかどうかを判別するために使用されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

定義なし

95

少なくとも1つのディスクの領域が極端に少なくなっているため、ディスク・グループ%diskGroup%のリバランス指数を大きくしてください。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

リバランス中であり、指数値が0(ゼロ)より大きい場合、「リバランスしたディスクの最大使用率(%)」メトリックの値は(100 - Actual Minimum Percent Free)として計算されます。それ以外の場合、値は0(ゼロ)です。

ユーザーの処理

「リバランスしたディスクの最大使用率(%)」メトリックの値が95%以上である場合は、クリティカル・アラートが生成されます。この場合、少なくとも1つのディスクの領域が極端に少なくなっているため、ディスク・グループのリバランス指数を大きくする必要があります。リバランス指数を大きくします(最大指数レベルは11)。

1.12.6 リバランスしないディスクの最小空き領域(%)(Disk Minimum Free (%) without Rebalance)

「リバランスしないディスクの最小空き領域(%)」メトリックは、ディスク・グループにリバランスが必要かどうかを判別するために使用されます。一時的な不均衡(進行中のリバランスが原因)は無視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

20

10

少なくとも1つのディスクの領域が少なくなっているため、ディスク・グループ%diskGroup%にリバランスが必要です。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

リバランス操作中でない場合、「リバランスしないディスクの最小空き領域(%)」メトリックの値は「実際の空き領域の最小割合」メトリックと同じ値です。それ以外の場合、値は100です。

ユーザーの処理

「リバランスしないディスクの最小空き領域(%)」が20%以下である場合は、警告アラートが生成されます。この場合、少なくとも1つのディスクの領域が少なくなっているため、リバランスが必要です。リバランス操作を手動で開始する必要があります。

1.12.7 ディスク・サイズの分散率(%)

「ディスク・サイズの分散率(%)」メトリックは、ディスク・グループ内の最大ディスクと最小ディスク間のサイズにおける差を割合で示します。ベスト・プラクティスに従ってすべてのディスクが同じサイズである場合、この値はゼロです。

サイズにおけるわずかな差は許容されます。差が大きいと、ディスクによっては他のディスクよりI/Oがずっと増える可能性があります。標準冗長性または高い冗長性のディスク・グループでは、サイズ分散率が大きいと不均衡率を小さい値に減らすことができなくなります。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

Disk Size Variance (%) is calculated as 100 *
(max(total_mb) - min(total_mb)) / max(total_mb),
where total_mb is a column in V$ASM_DISK_STAT

ユーザーの処理

サイズ分散率が大きい場合は、ディスク・グループ内のすべてのディスク間でファイル・エクステントおよび領域使用を均等に分散させるために、構成の変更が必要となる可能性があります。

1.12.8 リバランス中

「リバランス中」メトリックは、リバランス操作中の場合は「はい」を、それ以外の場合は「いいえ」を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「リバランス中」メトリックの値は、V$ASM_OPERATIONのoperation列から取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.12.9 再同期中です

「再同期中です」メトリックは、再同期操作中の場合は「はい」を、それ以外の場合は「いいえ」を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

1.13 ディスク・グループ・ターゲットのコンポーネント

この構成メトリック・カテゴリは、ASMディスク・グループのターゲット・コンポーネントに関する情報を収集します。

1.13.1 ディスク・グループ名

このメトリックは、ディスク・グループ・ターゲット・コンポーネント名を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューのFREE_MB列から、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループ内の既存のファイルを削除することを検討します。

1.13.2 ディスク数

「ディスク数」メトリックは、ディスク・グループ内のディスクの数で、ファイルをどの程度広範囲に分散できるかを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

ディスク数は、ディスク・グループ(V$ASM_DISKGROUP_STAT)内のすべてのディスク(V$ASM_DISK_STAT)に対してcount(*)を使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.14 ディスク・グループの使用量

「ディスク・グループの使用量」メトリック・カテゴリのメトリックは、すべてのマウント状態のディスク・グループによって使用されている領域を示します。これらのメトリックは、ディスク使用量に関する情報の収集と、アプリケーションにおけるディスク・グループ領域使用量の傾向を示すために使用されます。この情報を使用して、10gリリース2ではディスク・グループの「空きMB」、「合計MB」、「安全に使用可能なMBの合計」、「タイプ」、「安全に使用可能なファイルのMB」、「使用率%」および「安全に使用可能な領域の使用率%」の各メトリックを、10gリリース1では「空きMB」、「合計MB」、「タイプ」および「使用率%」を特定します。

これらのメトリックは、ディスク・グループが75%使用されている場合は警告アラートを、90%使用されている場合はクリティカル・アラートを生成します。値は冗長性によって異なるため、「ディスク・グループの使用量」のアラートのしきい値を75%および90%に固定する必要はありません。10gリリース2では、これらのメトリックは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列を使用して使用可能なミラー化された空き領域を示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアできる空き領域の量を表示します。

Enterprise Managerは、次の場合にアラートを発行します。

- USABLE_FILE_MBが0(ゼロ)以下の場合はクリティカル・アラート

- USABLE_FILE_MBが0.1 * REQUIRED_MIRROR_FREE_MB未満の場合は警告アラート

このメトリックは、15分ごとに収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューを、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューを問い合せるSQL問合せを使用して収集されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.14.1 ディスク・グループ空き領域(MB)(Disk Group Free (MB))

このメトリックは、ディスク・グループの未使用の許容量をMB単位で示します。これにより、ディスク・グループで使用可能な空き領域がわかります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

ディスク・グループ%dg_name%の合計空き領域が、%value% (MB)にまで減っています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューの、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューのFREE_MB列から収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループ内の既存のファイルを削除することを検討します。

1.14.2 ディスク・グループ使用可能空き領域(MB)(Disk Group Usable Free (MB))

ディスク・グループの使用可能な空き領域は冗長性に依存するため、10gリリース2では、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列を使用して、ミラー化された使用可能な空き領域を示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアできる空き領域の量を表示します。この列は、ディスク・グループの使用可能な空き領域(MB)の特定に使用されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

ディスク・グループ%dg_name%の使用可能空き領域が、%value% (MB)にまで減っています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列から収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループから既存のファイルを削除することを検討します。

1.14.3 ディスク・グループの使用可能領域(MB)(Disk Group Usable (MB))

このメトリックは、ディスク・グループのタイプに基づいて、ディスク・グループの容量を表示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアできる空き領域の量を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

ディスク・グループ%dg_name%の使用可能空き領域が、%value% (MB)にまで減っています。

データ・ソース

このメトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビューを使用して、次のように計算されます。

Total Safely Usable MB = (total_mb - required_mirror_free_mb)/redundancy_factor

この式で、total_mbおよびrequired_mirror_free_mbはビュー列からのものです。また、redundancy factorは、外部冗長性のディスク・グループの場合は1、標準冗長性のディスク・グループの場合は2、高い冗長性のディスク・グループの場合は3です。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループから既存のファイルを削除することを検討します。

1.14.4 ディスク・グループ使用率%

このメトリックは、ディスク・グループで使用されている領域の割合を示します。ディスク・グループが75%使用されている場合は警告アラートを、90%使用されている場合はクリティカル・アラートを生成します。異なる値でアラートが生成されるように、しきい値制限を変更できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

75

90

ディスク・グループ%dg_name%は%value%%使用中です。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューを、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューを使用して、次のように計算されます。

Used % = (total_mb-free_mb)/total_mb)*100

ユーザーの処理

新しいディスクをディスク・グループに追加するとアラートを回避できます。ディスク・グループの一般ページに移動し、「追加」をクリックして、新しいディスクをディスク・グループに追加します。また、ディスク・グループから既存のファイルを削除できます。

1.14.5 冗長性

このメトリックは、ディスク・グループの冗長性のタイプを示します。タイプは「外部」、「中」および「高」のいずれかです。このプロパティにより、ディスク障害後の冗長性のリストアが決定されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューのTYPE列から、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.14.6 サイズ(MB)

このメトリックは、ディスク・グループの合計許容量をMB単位で示します。これにより、ディスク・グループで使用されるサイズまたは領域がわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューの、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューのTOTAL_MB列から収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加することを検討します。

1.14.7 安全に使用可能な領域の使用率%

このメトリックは、ディスク・グループによって使用されている安全に使用可能な領域の割合を表示します。ディスク・グループの使用可能な空き領域は、冗長性によって異なります。10gリリース2では、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列を使用して、使用可能なミラー化された空き領域を示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアする空き領域の量を表示します。この列は、ディスク・グループの「安全に使用可能な領域の使用率%」の特定に使用されます。

このメトリックは、ディスク・グループが安全に使用可能な領域の90%を使用している場合は警告アラートを、100%を使用している場合はクリティカル・アラートを生成します。別の値でアラートを生成するように、しきい値の制限を変更できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12cR1

30分ごと

75

90

安全に使用可能な空き領域(障害グループ障害からのリカバリに十分な領域を確保したまま割当て可能な領域)の%value%%がディスク・グループ%dg_name%に使用されています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから次の式を使用して計算されます。

Used % of Safely Usable = 100 - (usable_file_mb/usable_total_mb)*100

In this formula, usable_total_mb is derived as follows:
total_mb - required_mirror_free_mb)/redundancy_factor

total_mbおよびrequired_mirror_free_mbはビュー列から導出されます。また、redundancy factorは、外部冗長性のディスク・グループの場合は1、標準冗長性のディスク・グループの場合は2、高い冗長性のディスク・グループの場合は3です。

ユーザーの処理

新しいディスクをディスク・グループに追加するとアラートを回避できます。ディスク・グループの一般ページに移動し、「追加」をクリックして、新しいディスクをディスク・グループに追加します。また、ディスク・グループから既存のファイルを削除できます。

1.15 ディスク・パス

「ディスク・パス」メトリック・カテゴリのメトリックは、すべてのディスクのディスク名およびディスク・パスを示します。この情報は、24時間間隔で収集されます。

これらのメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKビューから、10gリリース2ではV$ASM_DISK_STATビューからデータを使用して収集されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.15.1 ディスク名

このメトリックは、ディスク・パスの名前を報告します。

ターゲットのリリース

10gR2、11g、12c

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATおよびV$ASM_DISKビューのNAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.15.2 ディスク・パス

このメトリックは、ディスクの物理パスです。

ターゲットのリリース

10gR2、11g、12c

データ・ソース

10gリリース2より前のデータベースでは、このメトリックはGV$ASM_DISKビューのPATH列を使用します。10gリリース2以上のデータベースでは、このメトリックはGV$ASM_DISK_STATビューのPATH列を使用します。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.15.3 グループ名

このメトリックは、グループの名前を示します。

ターゲットのリリース

10gR2、11g、12c

データ・ソース

10gリリース2より前のデータベースでは、このメトリックはGV$ASM_DISKビューのPATH列を使用します。10gリリース2以上のデータベースでは、このメトリックはGV$ASM_DISK_STATビューのPATH列を使用します。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.16 ディスク・ステータス

「ディスク・ステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、ディスク・モード・ステータス(オフラインおよびオンライン)を示します。ディスクのいずれかがオフラインの場合に、クリティカル警告アラートが生成されます。

このメトリックは、15分ごとに収集されます。必要に応じて、時間制限およびしきい値の制限を変更できます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.16.1 ディスク・モード・ステータス

このメトリックは、ディスク・モード・ステータス(オフラインおよびオンライン)を表示します。ディスクのいずれかがオフラインになった場合に、クリティカル警告アラートが生成されます。

しきい値の制限を変更できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

OFFLINE

ディスク%dg_name%.%disk_name%はオフラインです。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトとディスク名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がディスク・グループ名オブジェクトとディスク名オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトとディスク名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではGV$ASM_DISKビューから、10gリリース2ではGV$ASM_DISK_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ディスクがオンラインになるようにしてください。現在、Enterprise Managerでは、この機能はサポートされていません。

1.17 障害グループの不均衡ステータス

「障害グループの不均衡ステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、障害グループのディスクがどれだけ均等にASMディスク・グループに配置されているかを調べます。ASMは、ディスク・グループのすべてのディスクに対し、ファイル・エクステントの配布と領域使用を均等化しようとします。これはリバランスによって達成されます。各ディスクのサイズが異なる場合や障害グループのサイズが異なる場合は、効果的なリバランスはできません。このような場合は、構成の変更が必要です。

これらのメトリックは、標準冗長性または高冗長性のディスク・グループにのみ適用されます。外部冗長性のディスク・グループの場合、障害グループはこの構成では使用されないため、これらのメトリックはデータを返しません。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.17.1 ディスク数の不均衡分散率

障害グループは、データのミラー・コピーを、標準冗長性では2コピー、高冗長性では3コピーを保存するために使用されます。「ディスク数の不均衡分散率」メトリックにより、ディスク・グループ内で障害グループ・ディスク数が最高のディスクと最低のディスクにおける障害グループ・ディスク数の差が報告されます。

すべての障害グループのサイズが同じ場合であっても、すべてのディスクの障害グループのディスク数が同じになることは、ほとんどありません。ただし、1を超える不均衡は、障害グループが異なるサイズであることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

2

定義なし

ディスク・グループ%diskGroup%にディスク数の異なる障害グループがあるため、領域使用が最適以下になる可能性があります。構成を変更すると、この問題が改善される場合があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

「ディスク数の不均衡分散率」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびV$ASM_DISK_STATビューと、一部の内部ASM固定表を使用して計算されます。

ユーザーの処理

「ディスク数の不均衡分散率」の値が1(デフォルト値)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。ディスク・グループにディスク数が異なる障害グループがあると、領域使用が最適以下になる可能性があります。この問題を改善するには、構成の変更を試行します。

1.17.2 ディスク・サイズの不均衡(%)

「ディスク・サイズの不均衡(%)」は、あるディスクが障害グループ・ディスク内に他のディスクより多くの領域を保持しているかどうかを調べます。領域は、ディスクのサイズとそのアクティブな障害グループ・ディスクのサイズの合計との割合として計算されます。この割合は、すべてのディスクについて比較されます。最高と最低の障害グループ・ディスク領域の差がパーセントとしてレポートされます。10%の不均衡は許容されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

10

定義なし

ディスク・グループ%diskGroup%にディスク・サイズの異なる障害グループがあるため、領域使用が最適以下になる可能性があります。構成を変更すると、この問題が改善される場合があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

「ディスク・サイズの不均衡」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびV$ASM_DISK_STATビューと、一部の内部ASM固定表を使用して計算されます。

ユーザーの処理

「ディスク・サイズの不均衡(%)」が10%(デフォルト)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。ディスク・グループにディスク・サイズの異なる障害グループがあると、領域使用が最適以下になる可能性があります。この問題を改善するには、構成の変更を試行します。

1.17.3 障害グループ数

「障害グループ数」は、ディスク・グループ当たりの障害グループ数をレポートします。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「障害グループ数」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビュー、V$ASM_DISK_STATビューおよび一部の内部ASM固定表を含む計算から取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.18 障害グループ・ステータス

「障害グループ・ステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、障害グループのすべてのメンバー・ディスクがオフラインかどうかを調べます。これは、データのミラー・コピーを保存できないため、データ損失のリスクを冒す好ましくない状態です。

これらのメトリックは、標準冗長性または高冗長性のディスク・グループにのみ適用されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.18.1 使用可能なディスク

「使用可能なディスク」メトリックは、障害グループ内のオンラインのディスク数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「使用可能なディスク(Available Disks)」メトリックの値は、合計ディスク数から障害グループ内のオフラインのディスク数を引いて算出されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.18.2 アラート・ディスク数

「アラート・ディスク数」メトリックは、障害グループ内に複数のディスクがある場合、「使用可能なディスク」メトリックと同じ値です。障害グループに1つしかディスクがない場合、その1つのディスクがオフラインであるかどうかに関係なく、「アラート・ディスク数」の値は1となります。これは、重複するアラートが同じ根本的な原因に対して生成されないようにするためです。disk_statusメトリックは、ディスクがオフラインになると、クリティカル・アラートを生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

定義なし

0

障害グループ%diskGroup%.%failureGroup%はオフラインです。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトと障害グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がディスク・グループ・オブジェクトと障害グループ・オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトと障害グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

「アラート・ディスク数」メトリックの値は、ディスク・グループにディスクが1つしかない場合は1に、それ以外の場合は「使用可能なディスク」メトリックの値に設定されます。

ユーザーの処理

障害グループを構成するすべてのディスクがオフラインになると、クリティカル・アラートが生成されます。このような場合、ディスク・グループが標準冗長性または高冗長性で構成されているにもかかわらず、データはミラー化されていません。障害グループ内の一部のディスクをオンラインに戻すか、ディスク・グループにディスクに追加してその障害グループに割り当てる必要があります。

1.18.3 ディスク数

「ディスク数」メトリックは、障害グループ内のディスク数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「合計ディスク数」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびV$ASM_DISK_STATビューから取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.18.4 複数のディスクを持つ障害グループのオンライン・ディスク数

このメトリックは、複数のディスクを持つ障害グループのオンライン・ディスク数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

1.19 インスタンス・ディスク・パフォーマンス

「インスタンス・ディスク・パフォーマンス」メトリック・カテゴリのメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスに存在するディスクのパフォーマンスを示します。また、ASMインスタンスにマウントされたすべてのディスクについて、ディスク・パフォーマンスのパラメータを報告します。

これらのメトリックは、合計I/Oリクエストおよび合計読取り/書込みリクエスト、合計I/O時間および合計読取り/書込み時間、ディスクに対する読取り/書込みの合計バイト数などの情報収集に使用されます。また、読取り、書込みおよびI/Oスループットに対するディスクのレスポンスも報告します。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.19.1 読取りバイト数

このメトリックは、ディスクからの読取りバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.2 書込みバイト数

このメトリックは、ディスクへの書込みバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.3 過去の読取りエラー

このメトリックは、最近発生したディスクの読取りエラー数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

1.19.4 読取りエラー

このメトリックは、ディスクの合計読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.5 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

このメトリックは、ディスクの合計読取りレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.6 読取り時間(MS)

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスクに対する読取りリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.7 書込みエラー

このメトリックは、ディスクの失敗した書込みの合計数の詳細を表示します。また、ディスクに対する失敗した書込み試行の合計数に関する情報を提供します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12cR1

15分ごと

定義なし

0

ディスク%dg_name%.%disk_name%で%value%読取り/書込みエラーが発生しています。

複数のしきい値

このメトリックでは、インスタンスID、ディスク・グループ名およびディスク名の各オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がインスタンスID、ディスク・グループ名およびディスク名の各オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

インスタンスID、ディスク・グループ名およびディスク名の各オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではGV$ASM_DISKGROUPビューおよびGV$ASM_DISKビューを、10gリリース2ではGV$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびGV$ASM_DISK_STATビューを使用して計算されます。これらのビューから、ディスクに対する失敗した読取り/書込みの合計数を合算すると、読取り/書込みエラーの詳細が算出されます。

ユーザーの処理

読取り/書込みエラーの背後にある問題を調査します。

1.19.8 読取り

このメトリックは、ディスクに対するI/O読取りリクエストの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.9 I/Oレスポンス時間(ミリ秒)

このメトリックは、ディスクのレスポンス時間を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

1.19.10 合計I/O時間(ミリ秒)

このメトリックは、合計I/O時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

1.19.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

このメトリックは、合計書込みレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.12 書込み時間(ミリ秒)

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスクに対する書込みリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.19.13 書込み

このメトリックは、ディスクに対するI/O書込みリクエストの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.20 インスタンス・ディスク・グループ・データベース・パフォーマンス

インスタンス・ディスク・グループ・データベース・パフォーマンス・メトリック・カテゴリのメトリックは、ASMインスタンスに存在するディスク・グループ・データベースのパフォーマンスを報告します。これらのメトリックは、ASMインスタンスのすべてのディスク・グループのディスク・グループ・データベース・パフォーマンス・パラメータを報告します。

1.20.1 読取りバイト数

このメトリックは、ディスク・グループ・データベースからの読取りバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.20.2 書込みバイト数

このメトリックは、データベース・ディスク・グループのディスクへの書込みバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g 12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.20.3 読取り時間(MS)

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスク・グループ・データベースのディスクに対する読取りリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.20.4 読取り

このメトリックは、ディスク・グループ・データベースのディスクのI/O読取りリクエストの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.20.5 書込み時間(ミリ秒)

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスク・グループ・データベースのディスクに対する書込みリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.20.6 書込み

このメトリックは、ディスク・グループ・データベースのディスクに対するI/O書込みリクエストの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.21 インスタンス・ディスク・グループ・パフォーマンス

「インスタンス・ディスク・グループ・パフォーマンス」メトリック・カテゴリのメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスに存在するディスク・グループのパフォーマンスを示します。また、ASMインスタンスのすべてのディスク・グループについて、ディスク・グループ・パフォーマンスのパラメータを報告します。

ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

1.21.1 読取りバイト数

このメトリックは、ディスクからの読取りバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.21.2 書込みバイト数

このメトリックは、ディスク・グループのディスクへの書込みバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g 12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.21.3 読取り時間(MS)

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスク・グループのディスクに対する読取りリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.21.4 読取り

このメトリックは、ディスク・グループのディスクに対するI/O読取りリクエストの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.21.5 書込み時間(ミリ秒)

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ディスク・グループのディスクに対する書込みリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.21.6 書込み

このメトリックは、ディスク・グループのディスクに対するI/O書込みリクエストの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.22 インスタンス・ボリューム・パフォーマンス

「インスタンス・ボリューム・パフォーマンス」メトリック・カテゴリのメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスに存在するインスタンス・ボリュームのパフォーマンスを示します。

1.22.1 1秒当たりのI/O(I/O Per Second)

このメトリックは、インスタンス・ボリュームの1秒当たりのI/Oを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.2 I/Oレスポンス時間

このメトリックは、インスタンス・ボリュームの合計読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.3 I/Oスループット

このメトリックは、インスタンス・ボリュームのI/Oスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.4 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

このメトリックは、インスタンス・ボリュームのI/Oサイズ(MB)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.5 読取りエラー

このメトリックは、インスタンス・ボリュームの合計読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

このメトリックは、ボリューム・インスタンスの合計読取りレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.7 読取りサイズ(MB)

このメトリックは、ボリューム・インスタンスの合計読取りサイズを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.8 読取りスループット

このメトリックは、ボリューム・インスタンスの合計読取りスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.9 読取り/秒

このメトリックは、ボリューム・インスタンスの1秒当たりの読取りを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.10 書込みエラー

このメトリックは、ボリューム・インスタンスの失敗した書込みの合計数の詳細を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ボリューム・インスタンスに対する書込みリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

1.22.12 書込みサイズ(MB)

このメトリックは、インスタンス・ボリュームの書込みの合計サイズ(MB)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.13 書込みスループット

このメトリックは、インスタンス・ボリュームの合計書込みスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.22.14 書込み/秒

このメトリックは、インスタンス・ボリュームの1秒当たりの書込みの合計サイズを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

1.23 オフライン・ディスク数

「オフライン・ディスク数」メトリック・カテゴリのメトリックは、モード・ステータスがオフラインのディスク数を報告します。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

時間制限およびしきい値の制限を変更できます。

1.23.1 オフライン・ディスク数

このメトリックは、モード・ステータスがオフラインのディスク数を示します。オフライン・ディスク数が変わった場合またはディスクのいずれかがオフラインになった場合に、クリティカル・アラートが生成されます。

必要に応じて、時間制限およびしきい値の制限を変更できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

0

%offline_count%ディスクがオフラインです。

データ・ソース

このメトリックは「ディスク・ステータス」メトリックを使用して収集され、10gリリース1ではGV$ASM_DISKGROUPビューおよびGV$ASM_DISKビューから、10gリリース2ではGV$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびGV$ASM_DISK_STATビューからデータが収集されます。

ユーザーの処理

ディスクがオンラインになるようにしてください。現在、Enterprise Managerは、この管理機能をサポートしていないため、手動で実行する必要があります。

1.24 レスポンス

クラスタASMの「レスポンス」メトリック・カテゴリは、リポジトリ側のメトリックです。クラスタASMが稼働中か停止中かを表示します。メンバー・インスタンスのいずれかが稼働中で使用できる場合、クラスタASMは稼働中であるとみなされます。このチェックはメンバー・インスタンスごとに5分間隔で実行されます。インスタンスの接続に成功すると、クラスタASMのステータスが稼働中として更新されます。

1.24.1 ステータス

このメトリックは、クラスタASMインスタンスのステータスを示します。インスタンスが稼働中か停止中かを表示します。このチェックは5分間隔で実行され、成功の接続ステータスを戻すか、または、失敗した場合にはORAエラーを表示します。停止している個々のASMインスタンスにアラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

0

ASMインスタンス%oraerr%への接続に失敗しました。

データ・ソース

インスタンス・プロパティを使用して、ASMインスタンスへの接続を確立できます。ステータスは、接続が成功した場合は「稼働中」、失敗した場合は「停止中」として表示されます。また、メトリック収集でエラーが発生した場合も「停止中」として表示されます。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- ASMインスタンス用に保存された構成プロパティが正しいことを確認します。

- 「停止中」と表示される場合は、ASMインスタンスは停止しています。Enterprise Managerアプリケーションで起動/停止機能を使用して、接続の再確立を試行します。あるいは、アプリケーションを手動で再起動します。

2 自動ストレージ管理

この章では、自動ストレージ管理(ASM)のメトリックに関する情報を提供します。

2.1 アラート・ログ

このカテゴリのメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のASMターゲットでALERTログ・ファイルに対してエラーが生成されたことを示します。ALERTログ・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。

エラー・コードORA-00257、16038、01157、01578、27048のアーカイバ・ハング、データ・ブロック破損およびメディア障害がアラート・ログで見つかった場合など、クリティカル・アラートは様々な種類の障害に対して生成されます。このメトリックは、行番号およびエラーが発生した時刻を表示します。

セッション終了エラー・スタック(ORA-00603)がアラート・ログで見つかった場合は、警告アラートも生成されます。また、ORA-15130(ディスク・グループはディスマウントされています)、ORA-15050(ディスクでエラーが発生しています)およびORA-15051(ファイルでエラーが発生しています)がアラート・ログで見つかった場合は、その他多くのクリティカル・アラートが発生します。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更することもできます。

このメトリックは、15分間隔で収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

2.1.1 アラート・ログ・エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルで見つかった各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログ・ファイル内で、ORA-0*(54|1142|1146)のようなエラー・パターンは無視し、ORA-0*600x、ORA-07445、ORA-04 [0-9][0-9][0-9])[^0-9]エラーが存在する場合に警告アラートを生成します。

別のORA-エラー・セットに対して警告アラートおよびクリティカル・アラートを生成するには、メトリックのしきい値を編集し、ORA-エラーの値を変更します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

ORA-0*(600?|7445|4[0-9][0-9][0-9])[^0-9]

定義なし

%alertLogName%でORA-エラー・スタック(%errCodes%)が記録されました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA-0*(54|1142|1146)のようなパターンを以外のORA-エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.1.2 アラート・ログ・エラー・スタックのトレース・ファイル名

このメトリックは、ORA-エラーが存在するトレース・ファイル名に関する情報を提供します。このエラーが発生したトレース・ファイル名および行の詳細が表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.1.3 アラート・ログ名

このメトリックは、ORA-エラーが存在するアラート・ログ・ファイルに関する情報を提供します。このエラーが発生したファイル名および行が表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.1.4 アーカイブ・ハング・エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでアーカイブ・ハング・エラーが見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのエラーORA-00257およびORA-16038は、アーカイブ・ハングの問題を示します。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、クリティカル・アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更または設定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でアーカイバが停止しました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA-00257およびORA-16038エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.1.5 データ・ブロック破損エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでデータ・ブロック破損エラーが見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのエラーORA-01157、ORA-01578およびORA-27048は、データ・ブロック破損の問題を示します。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、クリティカル・アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更または設定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でデータ・ブロックが破損しました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA- 01157、ORA-01578およびORA-27048エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.1.6 メディア障害のエラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでメディア障害エラーが見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのエラーORA-15130、ORA-15049、ORA-15050およびORA-15051は、メディア障害エラーの問題を示します。これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、クリティカル・アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を設定または変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でメディア障害が検出されました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA- 15130、ORA-15049、ORA-15050およびORA-15051エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.1.7 セッション終了エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでセッション終了の問題が見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのORA-00603エラーは、セッション終了の問題を示します。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、警告アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更または設定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

ORA-

定義なし

時間/行番号: %timeLine%でセッションが終了しました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA- 00603エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.2 アラート・ログ・エラー・ステータス

このカテゴリのメトリックは、アラート・ログ・メトリックに対してアラートが生成された回数を表示します。アラート・ログ・ファイルに存在する様々なエラーの現在のステータスに関する情報を提供します。

このメトリックは、10gリリース2の一部で、ORA-エラーが発生するたびに(ORA-0*(54|1142|1146)以外の)警告アラートを生成します。アーカイバ・ハング・エラー、データ・ブロックの破損エラー、メディア障害エラーおよびセッションの終了エラーを検出する場合も、警告アラートを生成します。

このメトリックは「アラート・ログ」メトリックを使用して収集され、収集間隔は5分です。警告アラートおよびクリティカル・アラートに対するしきい値の制限は、必要に応じて変更できます。

2.2.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、「アラート・ログ」メトリックにアーカイバ・ハング・エラー(ORA-00257およびORA-16038)が生成された回数を示します。これにより、アラート・ログ・ファイルに存在するアーカイバ・ハング・エラーの現在のステータスがわかります。また、この数が0(ゼロ)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を設定または変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、アーカイバ・ハング・エラーが見つかりました。

データ・ソース

このメトリックは、「アーカイブ・ハング・エラー・スタック」メトリックのロールアップに基づいて計算されます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正された後、イベントを手動で消去する必要があります。

2.2.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、「アラート・ログ」メトリックにデータ・ブロック破損エラー(ORA- 01157、ORA-01578およびORA-27048)が生成された回数を示します。これにより、アラート・ログ・ファイルに存在するデータ・ブロック破損エラーの現在のステータスがわかります。また、この数が0(ゼロ)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を設定または変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、データ・ブロック破損エラーが見つかりました。

データ・ソース

このメトリックは、「データ・ブロック破損エラー・スタック」メトリックのロールアップに基づいて計算されます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正された後、イベントを手動で消去する必要があります。

2.2.3 一般的なアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、「アラート・ログ」メトリックに一般的なアラート・エラー(ORA-0*600x、ORA-07445およびORA-04 [0-9][0-9][0-9])[^0-9])が生成された回数を示します。これにより、アラート・ログ・ファイルに存在する一般的なアラート(ORA-)エラーの現在のステータスがわかります。また、この数が0(ゼロ)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。

異なる見出しのデータを収集する場合、メトリックのしきい値を編集してエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を設定または変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

0

定義なし

アラート・ログで%value%の明確なORA-エラーが検出されました。

データ・ソース

このメトリックは、「一般的なアラート・エラー・スタック」メトリックのロールアップに基づいて計算されます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.2.4 メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータス

このメトリックは、「アラート・ログ」メトリックにメディア障害エラー(ORA-15130、ORA-15049、ORA-15050およびORA-15051)が生成された回数を示します。これにより、アラート・ログ・ファイルに存在するメディア障害アラート(ORA-)エラーの現在のステータスがわかります。また、この数が0(ゼロ)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を設定または変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

0

定義なし

アラート・ログでメディア障害エラーが見つかりました。

データ・ソース

このメトリックは、「メディア障害アラート・エラー・スタック」メトリックのロールアップに基づいて計算されます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正された後、イベントを手動で消去する必要があります。

2.2.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、「アラート・ログ」メトリックにセッション終了のアラート・エラー(ORA- 00603)が生成された回数を示します。これにより、アラート・ログ・ファイルに存在するセッション終了のアラート(ORA-)エラーの現在のステータスがわかります。また、この数が0(ゼロ)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を設定または変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、セッション終了が見つかりました。

データ・ソース

このメトリックは、「セッション終了アラート・エラー・スタック」メトリックのロールアップに基づいて計算されます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正された後、イベントを手動で消去する必要があります。

2.3 ASMアラート・ログ

このカテゴリのメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のASMターゲットでALERTログ・ファイルに対してエラーが生成されたことを示します。ALERTログ・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。

エラー・コードORA-00257、16038、01157、01578、27048のアーカイバ・ハング、データ・ブロック破損およびメディア障害がアラート・ログで見つかった場合など、クリティカル・アラートは様々な種類の障害に対して生成されます。このメトリックは、行番号およびエラーが発生した時刻を表示します。

セッション終了エラー・スタック(ORA-00603)がアラート・ログで見つかった場合は、警告アラートも生成されます。また、ORA-15130(ディスク・グループはディスマウントされています)、ORA-15050(ディスクでエラーが発生しています)およびORA-15051(ファイルでエラーが発生しています)がアラート・ログで見つかった場合は、その他多くのクリティカル・アラートが発生します。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更することもできます。

このメトリックは、15分間隔で収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

2.3.1 アラート・ログ・エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルで見つかった各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログ・ファイル内で、ORA-0*(54|1142|1146)のようなエラー・パターンは無視し、ORA-0*600x、ORA-07445、ORA-04 [0-9][0-9][0-9])[^0-9]エラーが存在する場合に警告アラートを生成します。

別のORA-エラー・セットに対して警告アラートおよびクリティカル・アラートを生成するには、メトリックのしきい値を編集し、ORA-エラーの値を変更します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

ORA-0*(600?|7445|4[0-9][0-9][0-9])[^0-9]

定義なし

%alertLogName%でORA-エラー・スタック(%errCodes%)が記録されました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA-0*(54|1142|1146)のようなパターンを以外のORA-エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.3.2 アラート・ログ・エラー・スタックのトレース・ファイル名

このメトリックは、ORA-エラーが存在するトレース・ファイル名に関する情報を提供します。このエラーが発生したトレース・ファイル名および行の詳細が表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.3.3 アラート・ログ名

このメトリックは、ORA-エラーが存在するアラート・ログ・ファイルに関する情報を提供します。このエラーが発生したファイル名および行が表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.3.4 アーカイブ・ハング・エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでアーカイブ・ハング・エラーが見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのエラーORA-00257およびORA-16038は、アーカイブ・ハングの問題を示します。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、クリティカル・アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更または設定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でアーカイバが停止しました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA-00257およびORA-16038エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.3.5 データ・ブロック破損エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでデータ・ブロック破損エラーが見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのエラーORA-01157、ORA-01578およびORA-27048は、データ・ブロック破損の問題を示します。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、クリティカル・アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更または設定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でデータ・ブロックが破損しました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA- 01157、ORA-01578およびORA-27048エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.3.6 メディア障害のエラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでメディア障害エラーが見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのエラーORA-15130、ORA-15049、ORA-15050およびORA-15051は、メディア障害エラーの問題を示します。これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、クリティカル・アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を設定または変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でメディア障害が検出されました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA- 15130、ORA-15049、ORA-15050およびORA-15051エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.3.7 セッション終了エラー・スタック

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでセッション終了の問題が見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのORA-00603エラーは、セッション終了の問題を示します。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、警告アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更または設定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

ORA-

定義なし

時間/行番号: %timeLine%でセッションが終了しました。

複数のしきい値

このメトリック列では、タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのタイムスタンプ/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

タイムスタンプ/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA- 00603エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

2.4 ASMクラスタ・ファイルシステム

「ASMクラスタ・ファイルシステム」メトリック・カテゴリのメトリックは、すべてのASMクラスタ・ファイル・システムで使用される領域を表示します。これらのメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システム領域使用量に関する情報の収集と、アプリケーションにおけるASMクラスタ・ファイル・システム領域使用量の傾向を示すために使用されます。これらのメトリックは、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムとディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの両方に関して情報を収集します。この情報は、領域使用量の「割当て済領域(GB)」、「サイズ(GB)」、「空き領域(GB)」、「使用(GB)」および「使用中(%)」の各メトリックの特定に使用されます。また、これらのメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムが破損しているかどうかについての情報も収集します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、「空き領域(GB)」、「使用(GB)」および「使用中(%)」の各メトリックには0(ゼロ)が返されます。

これらのメトリックは、クラスタ内のノードに固有ではないASMクラスタ・ファイル・システムに関する情報のみ収集します。クラスタ内のすべてのノード間で同じ「領域使用量」情報を収集します。ASMクラスタ・ファイル・システムの「状態」および「可用性」などの情報は、クラスタ内のノード間で異なってもかまわず、「ASMクラスタ・ファイルシステムの状態」メトリックによって収集されます。

これらのメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムが85%使用されている場合は警告アラートを、97%使用されている場合はクリティカル・アラートを生成します。また、ASMクラスタ・ファイル・システムに破損したセクションがある場合はクリティカル・アラートを生成します。

これらのメトリックは15分間隔で収集され、ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集され、それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

2.4.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの破損

このメトリックは、マウント済のASMクラスタ・ファイルシステムのセクションが破損しているかどうかを表します。このメトリックの値がTRUEの場合、破損セクションが存在するため、ASMクラスタ・ファイルシステムに修復ありのチェックを実行し、問題を修正する必要があります。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイルシステムの場合、このメトリックの値はNULLになります。

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムが指定ホストでディスマウントされている場合は警告アラートを生成します。また、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムがホストで使用できない場合はクリティカル・アラートを生成します。

このメトリックは、15分間隔で収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

このメトリックは、V$ASM_FILESYSTEM、V$ASM_VOLUME、V$ASM_OFSVOLUMESの各ビューを問い合せるSQL問合せを使用して収集されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

TRUE

ボリューム・デバイス%ofs_volume_device%を使用しているASMクラスタ・ファイルシステムに、破損したセクションがあります。ファイルシステム上で確認操作と修復操作を実行し、問題を解決してください。

複数のしきい値

このメトリック列では、ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムのV$ASM_FILESYSTEMビューのCORRUPT列から収集されます。ディスマウントされたファイル・システムの場合、このメトリックにはNULL値が返されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムで「チェック(修復あり)」を実行し、破損したセクションを修復します。

2.4.2 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用率(%)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムの使用率を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12cR1

30分ごと

定義なし

TRUE

ボリューム・デバイス%ofs_volume_device%を使用しているASMクラスタ・ファイルシステムに、破損したセクションがあります。ファイルシステム上で確認操作と修復操作を実行し、問題を解決してください。

複数のしきい値

このメトリック列では、ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値がボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトのすべての一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ボリューム・デバイス・オブジェクトとディスク・グループ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

2.4.3 割当て済領域(GB)

このメトリックは、このASMクラスタ・ファイル・システムのディスク・グループから割り当てられた領域をGBで表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILEビューのSPACE列から収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.4.4 空き領域(GB)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイルシステムの未使用領域のサイズ(GB)を表します。これは、ASMクラスタ・ファイルシステムで使用可能な空き領域を表します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILESYSTEMビューのTOTAL_FREE列から収集されます。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、0(ゼロ)値が返されます。

ユーザーの処理

使用可能な空き領域が十分にない場合は、ASMクラスタ・ファイル・システムのサイズ変更を検討します。

2.4.5 サイズ(GB)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムのサイズをGBで表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、マウントされたファイル・システムの場合はV$ASM_FILESYSTEMビューのTOTAL_SIZE列から、ディスマウントされたファイル・システムの場合はV$ASM_VOLUMEビューのSIZE_MB列から収集されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムをサイズ変更して領域を追加することを検討します。

2.4.6 使用済スナップショット領域(MB)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムで使用されているスナップショット領域の割合を表示します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

2.4.7 使用済(GB)

このメトリックは、マウントされたASMクラスタ・ファイル・システムで使用されている領域をGBで表示します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックでは、V$ASM_FILESYSTEMビューの列TOTAL_SIZEとTOTAL_FREEから計算されます。このメトリックは、次の式を使用して計算されます。

TOTAL_SIZE - TOTAL_FREE

ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムをサイズ変更して領域を追加することを検討します。

2.4.8 使用済(MB)

このメトリックは、マウント済のASMクラスタ・ファイルシステムが使用している領域(MB)を示します。ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックでは、V$ASM_FILESYSTEMビューの列TOTAL_SIZEとTOTAL_FREEから計算されます。このメトリックは、次の式を使用して計算されます。

TOTAL_SIZE - TOTAL_FREE

ディスマウントされたASMクラスタ・ファイル・システムの場合、このメトリックには0(ゼロ)値が返されます。

ユーザーの処理

ASMクラスタ・ファイル・システムをサイズ変更して領域を追加することを検討します。

2.4.9 ボリューム名

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムの作成に使用されたボリューム・デバイスのボリューム名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_VOLUMEビューのVOLUME_NAME列から収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.5 ASMクラスタ・ファイルシステムの状態

「ASMクラスタ・ファイルシステムの状態」メトリック・カテゴリのメトリックは、指定ホストでのASMクラスタ・ファイル・システムの状態(MOUNTEDまたはDISMOUNTED)を表示します。

2.5.1 ASMクラスタ・ファイルシステムの可用性(ASM Cluster File System Availability)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムの可用性を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

2.5.2 ASMクラスタ・ファイルシステムのマウント状態(ASM Cluster File System Mount State)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムのマウント状態を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

2.5.3 マウント・ポイント

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムのマウント・ポイントを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

2.5.4 ASMクラスタ・ファイルシステムの使用可能時間(ASM Cluster File System Available Time)

このメトリックは、ASMクラスタ・ファイル・システムを使用できる期間を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

2.6 ASMボリューム

「ASMボリューム」メトリック・カテゴリのメトリックは、ディスク・グループで作成されたボリュームに関する情報を示します。ASMボリューム・ファイルは、ASMクラスタ・ファイル・システムまたはサードパーティ・ファイル・システムに記憶域を提供するために、ディスク・グループで作成されたファイルです。この情報は、ASMボリュームの「ボリューム名(Volume Name)」、「使用方法(Usage)」、「マウント・ポイント(Mount Point)」、「サイズ(GB)(Size (GB))」、「割当て済領域(GB)(Allocated Space (GB))」および「冗長性(Redundancy)」の各メトリックの特定に使用されます。

これらのメトリックは、V$ASM_VOLUMEビューおよびGV$ASM_DISKGROUPビューを使用して収集されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

2.6.1 割当て済領域(GB)

このメトリックは、クラスタ内の特定のホストでのASMクラスタ・ファイルシステムに割り当てられた領域(MB)を表します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのMOUNTPATH列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.6.2 冗長性

このメトリックは、ASMボリューム・ファイルの冗長性を返します。ASMボリューム・ファイルでは、ASMボリューム・ファイルが作成されるASMディスク・グループに使用できる冗長性(外部、標準=双方向ミラー、高=3方向ミラー)はなんでも使用できます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのREDUNDANCY列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.6.3 サイズ(GB)

このメトリックは、ASMボリュームのサイズをGBで返します。ボリューム・サイズは常に、ボリューム割当て単位の倍数で作成されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのSIZE_MB列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.6.4 使用方法

このメトリックは、ASMボリュームの使用対象を示す文字列(ACFS、EXT3、NULL)を返します。NULL値は、ボリュームの使用方法が不明であることを意味します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックは、ASMボリュームの使用対象を示す文字列(ACFS、EXT3、NULL)を返します。NULL値は、ボリュームの使用方法が不明であることを意味します。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.6.5 ボリューム名

このメトリックは、ASMボリュームの名前を返します。これは、ディスク・グループでASMボリュームを作成するときに入力した名前です。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_VOLUMEビューのVOLUME_NAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.7 チェッカ障害

このカテゴリのメトリックは、アラート・ログに報告されたチェッカ障害を通知するために使用されます。検出されたチェッカ障害の数を含みます。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、クリティカル・アラートが生成されます。

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルは、「ASMヘルス・チェッカによって、1件の新しい障害が見つかりました」のようなメッセージがないかスキャンされます。

2.7.1 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログ・ファイルの名前を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルは、「ASMヘルス・チェッカによって、1件の新しい障害が見つかりました」のようなメッセージがないかスキャンされます。

ユーザーの処理

アラート・ログで詳細を確認します。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正された後、イベントを手動で消去する必要があります。

2.7.2 チェッカ障害検出

このメトリックは、アラート・ログに報告されたチェッカ障害を通知するために使用されます。検出されたチェッカ障害の数を含みます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

ヘルス・チェッカによって、%alertLogName%に%numberOfFailures%件の新しい障害が見つかりました。時間/行番号: %timeLine%。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリック列では、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべての時間/行番号オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルは、「ASMヘルス・チェッカによって、1件の新しい障害が見つかりました」のようなメッセージがないかスキャンされます。

ユーザーの処理

アラート・ログで詳細を確認します。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正された後、イベントを手動で消去する必要があります。

2.7.3 失敗数

このメトリックは、アラート・ログで検出された障害の数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

2.8 クラスタ・ボリューム・パフォーマンス

「クラスタ・ボリューム・パフォーマンス」メトリック・カテゴリのメトリックは、ASMインスタンスに存在するクラスタ・ボリュームのパフォーマンスを示します。

2.8.1 I/Oレスポンス時間

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの合計読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.2 1秒当たりのI/O

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの1秒当たりのI/Oを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.3 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

このメトリックは、クラスタ・ボリュームのI/Oサイズ(MB)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.4 I/Oスループット

このメトリックは、クラスタ・ボリュームのI/Oスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.5 読取りエラー

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの合計読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

このメトリックは、ボリューム・クラスタの合計読取りレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.7 読取りサイズ(MB)

このメトリックは、ボリューム・クラスタの合計読取りサイズを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.8 読取りスループット

このメトリックは、ボリューム・クラスタの合計読取りスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.9 読取り/秒

このメトリックは、ボリューム・クラスタの1秒当たりの読取りを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.10 書込みエラー

このメトリックは、ボリューム・クラスタの失敗した書込みの合計数の詳細を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.11 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

このメトリックは、TIMED_STATISTICS初期化パラメータがtrueに設定されている場合の、ボリューム・クラスタに対する書込みリクエストの合計I/O時間(秒単位)を示し、falseに設定されている場合は0(ゼロ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

データ・ソース

このメトリックは、GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_DISK_STATビューのデータを使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.8.12 書込みサイズ(MB)

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの書込みの合計サイズ(MB)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.13 書込みスループット

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの合計書込みスループットを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.8.14 書込み/秒

このメトリックは、クラスタ・ボリュームの1秒当たりの書込みの合計サイズを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

毎時

2.9 データベース・ディスク・グループ使用率

このカテゴリのメトリックは、データベースによって使用されているディスク・グループ領域の詳細を示します。このメトリックを使用すると、別のデータベース・インスタンスによって使用されている、ディスク・グループ内の領域がわかります。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集され、それ以外の場合は自動ストレージ管理ターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

2.9.1 合計バイト数

このメトリックは、データベースによって使用されているディスク・グループ領域の合計バイト数を表示します。このメトリックを使用すると、別のデータベース・インスタンスによって使用されている、ディスク・グループ内の領域がわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_FILEビューを使用してファイルによって使用されている領域を取得し、10gリリース1ではV$ASM_ALIASおよびV$ASM_DISKGROUPビューと、10gリリース2ではV$ASM_ALIASおよびV$ASM_DISKGROUP_STATビューと結合してデータベース・インスタンスによって使用されているディスク・グループ領域を取得して計算します。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.10 ディスク・グループの不均衡ステータス

「ディスク・グループの不均衡ステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、ディスク・グループが不均衡かどうかを調べます。標準動作では、ASMがディスク・グループを自動的にリバランスします。これらのメトリックは、手動リバランスが必要な状態、または進行中のリバランスの指数レベルを引き上げて必要なリソースを割り当て、より速く完了することが必要な状態を検出します。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

2.10.1 実際の不均衡(%)

「実際の不均衡(%)(Actual Imbalance (%))」は、ディスク・グループ内で最も空きのないディスクと最も空きのあるディスクに割り当てられた領域の差を測定します。ASMはすべてのディスクがそれぞれサイズの割合で等しく一杯になるようにするため、比較はフル率で行われます。不均衡は、使用可能な領域ではなく、割り当てられた領域に対するものです。2から3パーセントの不均衡は妥当です。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、次の式を使用して計算されます。

100 * (max((total_mb - free_mb) / total_mb) - min((total_mb - free_mb)
/ total_mb)) / max((total_mb - free_mb) / total_mb)
where total_mb and free_mb are columns in V$ASM_DISK_STAT

ユーザーの処理

2から3パーセントを超える不均衡は、ディスク・グループの手動リバランスを開始する必要性を表す可能性があります。

2.10.2 実際の空き領域の最小割合(Actual Minimum Percent Free)

「実際の空き領域の最小割合」メトリックは、最も空きのないディスクの空きディスク領域の量をディスク・サイズの割合として表示します。不均衡がゼロの場合、このメトリックは合計空き領域を示します。すべての割当てはすべてのディスク間で均等に行われるため、最小空き領域によって使用できる領域量は制限されます。

あるディスクの空き容量が1%しかない場合、他のディスクが半分しか使用されていない場合でも、実際に割当て可能な領域は、ディスク・グループの領域の1%のみです。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、100 * (min(FREE_MB / TOTAL_MB))で計算され、FREE_MBおよびTOTAL_MBは$ASM_DISK_STATビューの列です。

ユーザーの処理

「実際の空き領域の最小割合」が低い数値である場合は、ディスク・グループ内のすべてのディスク間でファイル・エクステントおよび領域使用を均等に分散させるために、構成の変更が必要となる可能性があります。

2.10.3 ディスク数

「ディスク数」メトリックは、ディスク・グループ内のディスクの数で、ファイルをどの程度広範囲に分散できるかを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

ディスク数は、ディスク・グループ(V$ASM_DISKGROUP_STAT)内のすべてのディスク(V$ASM_DISK_STAT)に対してcount(*)を使用して計算されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.10.4 ディスク・グループの不均衡率

「ディスク・グループの不均衡率」メトリックは、ディスク・グループにリバランスが必要かどうかを判別するために使用されます。一時的な不均衡(進行中のリバランスが原因)は無視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

10

定義なし

ディスク間の領域使用の不均衡が大きいため、ディスク・グループ%diskGroup%にリバランスが必要です。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

リバランス操作中でない場合、「リバランスしないディスク・グループの不均衡(%)(Disk Group Imbalance (%) without Rebalance)」メトリックの値は「実際の不均衡(%)(Actual Imbalance (%))」と同じ値です。それ以外の場合、値は0(ゼロ)です。

ユーザーの処理

「リバランスしないディスク・グループの不均衡(%)」メトリックの値が10%以上である場合は、警告アラートが生成されます。この場合、ディスク間の領域使用の不均衡が大きいため、リバランスが必要です。リバランス操作を手動で開始する必要があります。

2.10.5 リバランスしたディスクの最大使用率(%)(Disk Maximum Used (%) with Rebalance)

「リバランスしたディスクの最大使用率(%)」メトリックは、進行中のリバランスで指数を引き上げて適時に完了し、領域制約のために他のエラーが発生しないようにする必要があるかどうかを判別するために使用されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

定義なし

95

少なくとも1つのディスクの領域が極端に少なくなっているため、ディスク・グループ%diskGroup%のリバランス指数を大きくしてください。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

リバランス中であり、指数値が0(ゼロ)より大きい場合、「リバランスしたディスクの最大使用率(%)」メトリックの値は(100 - Actual Minimum Percent Free)として計算されます。それ以外の場合、値は0(ゼロ)です。

ユーザーの処理

「リバランスしたディスクの最大使用率(%)」メトリックの値が95%以上である場合は、クリティカル・アラートが生成されます。この場合、少なくとも1つのディスクの領域が極端に少なくなっているため、ディスク・グループのリバランス指数を大きくする必要があります。リバランス指数を大きくします(最大指数レベルは11)。

2.10.6 リバランスしないディスクの最小空き領域(%)(Disk Minimum Free (%) without Rebalance)

「リバランスしないディスクの最小空き領域(%)」メトリックは、ディスク・グループにリバランスが必要かどうかを判別するために使用されます。一時的な不均衡(進行中のリバランスが原因)は無視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

20

10

少なくとも1つのディスクの領域が少なくなっているため、ディスク・グループ%diskGroup%にリバランスが必要です。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

リバランス操作中でない場合、「リバランスしないディスクの最小空き領域(%)」メトリックの値は「実際の空き領域の最小割合」メトリックと同じ値です。それ以外の場合、値は100です。

ユーザーの処理

「リバランスしないディスクの最小空き領域(%)(Disk Minimum Free (%) without Rebalance)」が20%以下である場合は、警告アラートが生成されます。この場合、少なくとも1つのディスクの領域が少なくなっているため、リバランスが必要です。リバランス操作を手動で開始する必要があります。

2.10.7 リバランス中

「リバランス中」メトリックは、リバランス操作中の場合は「はい」を、それ以外の場合は「いいえ」を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「リバランス中」メトリックの値は、V$ASM_OPERATIONのoperation列から取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.10.8 再同期中です

「再同期中です」メトリックは、再同期操作中の場合は「はい」を、それ以外の場合は「いいえ」を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

2.11 ディスク・グループのステータス

この構成メトリック・カテゴリは、ASMディスク・グループのステータスに関する情報を収集します。

2.11.1 状態

このメトリックは、ASMディスク・グループの状態を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.11.2 ディスク・グループ名

このメトリックは、ディスク・グループ名を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューのFREE_MB列から、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループ内の既存のファイルを削除することを検討します。

2.12 ディスク・グループの使用量

このカテゴリのメトリックは、「MOUNTED」状態のすべてのディスク・グループによって使用される領域を示します。これらのメトリックは、ディスク使用量に関する情報の収集と、アプリケーションにおけるディスク・グループ領域使用量の傾向を示すために使用されます。この情報を使用して、10gリリース2ではディスク・グループの「空きMB」、「合計MB」、「安全に使用可能なMBの合計」、「タイプ」、「安全に使用可能なファイルのMB」、「使用率%」および「安全に使用可能な領域の使用率%」の各メトリックを、10gリリース1では「空きMB」、「合計MB」、「タイプ」および「使用率%」を特定します。

これらのメトリックは、ディスク・グループが75%使用されている場合は警告アラートを、90%使用されている場合はクリティカル・アラートを生成します。値は冗長性によって異なるため、「ディスク・グループの使用量」のアラートのしきい値を75%および90%に固定する必要はありません。10gリリース2では、これらのメトリックは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列を使用して使用可能なミラー化された空き領域を示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアできる空き領域の量を表示します。

Enterprise Managerは、次の場合にアラートを発行します。

- USABLE_FILE_MBが0(ゼロ)以下の場合はクリティカル・アラート

- USABLE_FILE_MBが0.1 * REQUIRED_MIRROR_FREE_MB未満の場合は警告アラート

このメトリックは、15分間隔で収集されます。必要に応じて、しきい値の制限を変更できます。

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューを、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューを問い合せるSQL問合せを使用して収集されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集され、それ以外の場合は自動ストレージ管理ターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

2.12.1 ディスク・グループ名

このメトリックは、ディスク・グループの未使用の許容量をMB単位で示します。これにより、ディスク・グループで使用可能な空き領域がわかります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12cR1

15分ごと

定義なし

定義なし

ディスク・グループ%dg_name%の合計空き領域が、%value% (MB)にまで減っています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューのFREE_MB列から、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループ内の既存のファイルを削除することを検討します。

2.12.2 ディスク・グループ空き領域(MB)(Disk Group Free (MB))

このメトリックは、ディスク・グループの未使用の許容量をMB単位で示します。これにより、ディスク・グループで使用可能な空き領域がわかります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12cR1

15分ごと

定義なし

定義なし

ディスク・グループ%dg_name%の合計空き領域が、%value% (MB)にまで減っています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューのFREE_MB列から、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループ内の既存のファイルを削除することを検討します。

2.12.3 ディスク・グループの使用可能領域(MB)(Disk Group Usable (MB))

このメトリックは、ディスク・グループのタイプに基づいて、ディスク・グループの容量を表示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアできる空き領域の量を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12cR1

15分ごと

定義なし

定義なし

ディスク・グループ%dg_name%の使用可能空き領域が、%value% (MB)にまで減っています。

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューを使用して収集されます。

Total Safely Usable MB = (total_mb - required_mirror_free_mb)/redundancy_factor

total_mbおよびrequired_mirror_free_mbはビュー列からのものです。また、redundancy factorは、外部冗長性のディスク・グループの場合は1、標準冗長性のディスク・グループの場合は2、高い冗長性のディスク・グループの場合は3です。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループから既存のファイルを削除することを検討します。

2.12.4 ディスク・グループ使用可能空き領域(MB)

ディスク・グループの使用可能な空き領域は冗長性に依存するため、10gリリース2では、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列を使用して、ミラー化された使用可能な空き領域を示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアできる空き領域の量を表示します。この列は、ディスク・グループの使用可能な空き領域(MB)の特定に使用されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12cR1

15分ごと

定義なし

定義なし

ディスク・グループ%dg_name%の使用可能空き領域が、%value% (MB)にまで減っています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列から収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加するか、ディスク・グループから既存のファイルを削除することを検討します。

2.12.5 ディスク・グループ使用率%

このメトリックは、ディスク・グループで使用されている領域の割合を示します。ディスク・グループが75%使用されている場合に警告アラートを、90%使用されている場合にクリティカル・アラートを生成します。異なる値でアラートが生成されるように、しきい値制限を変更できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12cR1

15分ごと

75

90

ディスク・グループ%dg_name%は%value%%使用中です。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューから、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

Used % = (total_mb-free_mb)/total_mb)*100

ユーザーの処理

新しいディスクをディスク・グループに追加するとアラートを回避できます。ディスク・グループの「一般」ページに移動し、「追加」をクリックして新しいディスクをディスク・グループに追加します。また、ディスク・グループから既存のファイルを削除できます。

2.12.6 冗長性

このメトリックは、ディスク・グループの冗長性のタイプを示します。タイプは「外部」、「中」および「高」のいずれかです。このプロパティにより、ディスク障害後の冗長性のリストアが決定されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューのTYPE列から、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.12.7 サイズ(MB)

このメトリックは、ディスク・グループの合計許容量をMB単位で示します。これにより、ディスク・グループで使用されるサイズまたは領域がわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース1ではV$ASM_DISKGROUPビューの、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューのTOTAL_MB列から収集されます。

ユーザーの処理

ディスク・グループにディスクを追加することを検討します。

2.12.8 安全に使用可能な領域の使用率%

このメトリックは、ディスク・グループによって使用されている安全に使用可能な領域の割合を表示します。ディスク・グループの使用可能な空き領域は、冗長性によって異なります。10gリリース2では、V$ASM_DISKGROUP_STATビューのUSABLE_FILE_MB列を使用して、使用可能なミラー化された空き領域を示します。この列は、ミラー化を考慮して安全に利用できる上に、ディスク障害後に冗長性をリストアする空き領域の量を表示します。この列は、ディスク・グループの「安全に使用可能な領域の使用率%」の特定に使用されます。

このメトリックは、ディスク・グループが安全に使用可能な領域の90%を使用している場合は警告アラートを、100%を使用している場合はクリティカル・アラートを生成します。別の値でアラートを生成するように、しきい値の制限を変更できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12cR1

15分ごと

75

90

安全に使用可能な空き領域(障害グループ障害からのリカバリに十分な領域を確保したまま割当て可能な領域)の%value%%がディスク・グループ%dg_name%に使用されています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、10gリリース2ではV$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

Used % of Safely Usable = 100 - (usable_file_mb/usable_total_mb)*100

Where usable_total_mb = total_mb - required_mirror_free_mb)/redundancy_factor

total_mbおよびrequired_mirror_free_mbはビュー列から導出されます。また、redundancy factorは、外部冗長性のディスク・グループの場合は1、標準冗長性のディスク・グループの場合は2、高い冗長性のディスク・グループの場合は3です。

ユーザーの処理

新しいディスクをディスク・グループに追加するとアラートを回避できます。ディスク・グループの「一般」ページに移動し、「追加」をクリックして新しいディスクをディスク・グループに追加します。また、ディスク・グループから既存のファイルを削除できます。

2.13 ディスク・パス

この構成メトリック・カテゴリは、ASMディスク・パスを収集します。

2.13.1 ディスク名

このメトリックは、ASMディスクの名前を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

24時間ごと

2.13.2 ディスク・パス

このメトリックは、ASMディスクのパスを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

24時間ごと

2.13.3 グループ名

このメトリックは、ASMディスクのグループ名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

24時間ごと

2.14 ディスク・ステータス

この構成メトリック・カテゴリは、ASMディスクのステータスに関する情報を収集します。

2.14.1 ディスク・モード・ステータス

このメトリックは、ASMディスクのディスク・モード・ステータスを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

2.15 ディスク

このカテゴリのメトリックは、ディスク・グループ名などのASMディスク構成データを収集します。デフォルトの収集時間は24時間で、ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集され、それ以外の場合は自動ストレージ管理ターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

2.15.1 ディスク

このメトリックは、ASMディスクのディスク名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのNAME列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.15.2 ディスク作成日

このメトリックは、ASMディスクのディスク作成日を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのCREATE_DATE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.15.3 ディスク・グループ

このメトリックは、ASMディスクのディスク・グループ名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックは、V$ASM_DISKGROUP_STATビューから収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.15.4 ディスク・パス

このメトリックは、ASMディスクのディスク・パスを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのPATH列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.15.5 障害グループ名

このメトリックは、ASMディスクの障害グループ名を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのSPACE列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.15.6 障害グループ・タイプ

このメトリックは、障害グループ・タイプREGULARまたはQUORUMを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのFAILUREGROUP列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.15.7 冗長性

このメトリックは、ASMディスクの冗長性のレベルを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのREDUNANCY列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.15.8 サイズ(MB)

このメトリックは、ASMディスクのディスク・サイズをMB単位で表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのソースは、V$ASM_DISK_STATビューのTOTAL_MB列です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.16 障害グループの不均衡ステータス

「障害グループの不均衡ステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、障害グループのディスクがどれだけ均等にASMディスク・グループに配置されているかを調べます。ASMは、ディスク・グループのすべてのディスクに対し、ファイル・エクステントの配布と領域使用を均等化しようとします。これはリバランスによって達成されます。各ディスクのサイズが異なる場合や障害グループのサイズが異なる場合は、効果的なリバランスはできません。このような場合は、構成の変更が必要です。

これらのメトリックは、標準冗長性または高冗長性のディスク・グループにのみ適用されます。外部冗長性のディスク・グループの場合、障害グループはこの構成では使用されないため、これらのメトリックはデータを返しません。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

2.16.1 ディスク数の不均衡分散率(Disk Count Imbalance Variance)

障害グループは、データのミラー・コピーを、標準冗長性では2コピー、高冗長性では3コピーを保存するために使用されます。「ディスク数の不均衡分散率」メトリックにより、ディスク・グループ内で障害グループ・ディスク数が最高のディスクと最低のディスクにおける障害グループ・ディスク数の差が報告されます。

すべての障害グループのサイズが同じ場合であっても、すべてのディスクの障害グループのディスク数が同じになることは、ほとんどありません。ただし、1を超える不均衡は、障害グループが異なるサイズであることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

2

定義なし

ディスク・グループ%diskGroup%にディスク数の異なる障害グループがあるため、領域使用が最適以下になる可能性があります。構成を変更すると、この問題が改善される場合があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

「ディスク数の不均衡分散率」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびV$ASM_DISK_STATビューと、一部の内部ASM固定表を使用して計算されます。

ユーザーの処理

「ディスク数の不均衡分散率」の値が1(デフォルト値)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。ディスク・グループにディスク数が異なる障害グループがあると、領域使用が最適以下になる可能性があります。この問題を改善するには、構成の変更を試行します。

2.16.2 ディスク・サイズの不均衡(%)

「ディスク・サイズの不均衡(%)」は、あるディスクが障害グループ・ディスク内に他のディスクより多くの領域を保持しているかどうかを調べます。領域は、ディスクのサイズとそのアクティブな障害グループ・ディスクのサイズの合計との割合として計算されます。この割合は、すべてのディスクについて比較されます。最高と最低の障害グループ・ディスク領域の差がパーセントとしてレポートされます。10%の不均衡は許容されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

15分ごと

10

定義なし

ディスク・グループ%diskGroup%にディスク・サイズの異なる障害グループがあるため、領域使用が最適以下になる可能性があります。構成を変更すると、この問題が改善される場合があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、ディスク・グループ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのディスク・グループ・オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ディスク・グループ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

「ディスク・サイズの不均衡」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびV$ASM_DISK_STATビューと、一部の内部ASM固定表を使用して計算されます。

ユーザーの処理

「ディスク・サイズの不均衡(%)」が10%(デフォルト)より大きい場合は、警告アラートが生成されます。ディスク・グループにディスク・サイズの異なる障害グループがあると、領域使用が最適以下になる可能性があります。この問題を改善するには、構成の変更を試行します。

2.16.3 障害グループ数

「障害グループ数(Failure Group Count)」は、ディスク・グループ当たりの障害グループ数をレポートします。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「障害グループ数」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビュー、V$ASM_DISK_STATビューおよび一部の内部ASM固定表を含む計算から取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.17 障害グループ・ステータス

「障害グループ・ステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、障害グループのすべてのメンバー・ディスクがオフラインかどうかを調べます。これは、データのミラー・コピーを保存できないため、データ損失のリスクを冒す好ましくない状態です。

これらのメトリックは、標準冗長性または高冗長性のディスク・グループにのみ適用されます。ターゲットがクラスタASMの場合はクラスタ・レベルでメトリックが収集されます。それ以外の場合はASMターゲット・タイプ・メトリックの一部としてインスタンス・レベルで収集されます。

2.17.1 使用可能なディスク

「使用可能なディスク」メトリックは、障害グループ内のオンラインのディスク数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「使用可能なディスク(Available Disks)」メトリックの値は、合計ディスク数から障害グループ内のオフラインのディスク数を引いて算出されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.17.2 ディスク数

「ディスク数」メトリックは、障害グループ内のディスク数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

「合計ディスク数」メトリックの値は、V$ASM_DISKGROUP_STATビューおよびV$ASM_DISK_STATビューから取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.17.3 複数のディスクを持つ障害グループのオンライン・ディスク数

このメトリックは、複数のディスクを持つ障害グループのオンライン・ディスク数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12cR1

15分ごと

2.18 インシデント

このカテゴリのメトリックは、一般的な内部エラー、アクセス違反など、ASMアラート・ログ・ファイルに記録されるインシデントを示します。インシデントは、自動診断リポジトリ(ADR)インシデントが作成される問題を参照します。これらのタイプの問題では、調査や診断データ収集が通常は必要になり、また、解決するためにOracleサポートとのやり取りもおそらく必要になります。アラート・ログ・ファイルには、メッセージやエラーの発生順のログが含まれます。

各メトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のASMでASMに関するクリティカル・エラー状態が検出され、アラート・ログ・ファイルに対してインシデントが生成されたことを示します。Enterprise Managerのサポート・ワークベンチには、生成された各インシデントに関する詳細が含まれます。

注意:
「インシデント」メトリックおよび「操作エラー」メトリックの詳細は、My Oracle Supportにログインし、次のOracle Supportノートを検索してください。
12cのデータベース・アラート・ログ監視の説明(ドキュメントID 1538482.1)

https://support.oracle.com/

「インシデント」メトリックのしきい値の設定

次のいずれかのメトリックのしきい値を編集するには、Cloud Control UIから、ターゲット名を右クリックし、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。次に、可能な設定の例をいくつか示します。

- 警告のしきい値: 定義されていません; クリティカルのしきい値: .*
この場合、管理エージェントは、インシデントが発生したときにEnterprise Managerにクリティカル・エラー・アラートを生成します。

- 警告のしきい値: .*; クリティカルのしきい値: 定義されていません
この場合、管理エージェントは、インシデントが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成します。

- 警告のしきい値: 定義されていません; クリティカルのしきい値: 定義されていません
この場合、管理エージェントは、インシデントが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成しません。

2.18.1 アクセス違反

このメトリックは、なんらかのメモリー・アクセス違反のためにASMでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージ(ORA-3113やORA-7445など)に関連しています。また、ASMでSIGSEGVシグナルまたはSIGBUSシグナルが検出されると、このタイプのインシデントが生成されることがあります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でアクセス違反が%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.2 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル

このメトリックは、ログに記録されたインシデントに関連付けられたトレース・ファイル(ある場合)の名前です。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.18.3 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログ・ファイルの名前です。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.18.4 ASMブロックの破損

ASMブロックの破損は、存続期間中に様々な理由(ヘッドのずれ、防塵仕様など)により発生する可能性があります。ディスク・グループがミラー化されている場合、ASMはミラーから破損ブロックを自動的に修復します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でASMデータ・ブロックが破損しました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのソースは、インシデント・メトリックです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerに実装されているcheckコマンドおよびremapコマンドを実行できます。

1. チェック
ディスク・グループ・メタデータの整合性をチェックして結果をアラート・ログに記録し、repair/norepairオプションの指定に応じて修復します。破損の場合、結果は「cache read a corrupted block group=NORM3 fn=1 blk=0 from disk 0」のようになります。

2. 再マップ
有効なASMファイルにマップされている一連の物理ブロックを修復します。

さらに、Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べることができます。

2.18.5 クラスタ・エラー

このメトリックは、クラスタ・データベースのメンバーによってグループから削除されたメンバーのためにASMでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-29740に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でクラスタ・エラーが%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.6 デッドロック

このメトリックは、ライブラリ・オブジェクトをロックしようとした際に検出されたデッドロックのためにASMでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-4020に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でデッドロック・エラーが%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.7 ECID

実行コンテキストID(ECID)は、アプリケーション・サーバーを介して移動する場合のリクエストを追跡します。この情報は、単一のタスクを実行する単一のユーザーに検出された関連する問題の関連付けに使用できるため、診断目的に役立ちます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

ECIDは、データベース・アラート・ログから抽出されます。

ユーザーの処理

診断インシデントは通常ソフトウェア・エラーを示し、Enterprise Managerサポート・ワークベンチを使用してOracleに報告する必要があります。サポート・ワークベンチを使用して問題をパッケージ化する場合、追加の問題をパッケージに関連付けて含めるため、サポート・ワークベンチでECIDを使用します。

2.18.8 ファイル・アクセス・エラー

このメトリックは、その時点でファイルの読取りに失敗したためにASMでインシデントが生成されたことを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でファイル・アクセス・エラーが%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.9 一般的なインシデント

このメトリックは、なんらかのエラーのためにASMでインシデントが生成されたことを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でインシデント(%errCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.10 一般的な内部エラー

このメトリックは、内部ASMエラーのためにASMでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-600またはORA-0060*に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%で内部エラー(%errCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.11 影響

このメトリックは、インシデントの影響を報告します。「一般的な内部エラー」インシデントでは、影響はインシデントがASMにどの程度影響を及ぼすかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.18.12 インシデントID

このメトリックは、インシデントを識別する番号です。Enterprise Managerのサポート・ワークベンチでは、このIDを使用してインシデントを指定します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.18.13 内部SQLエラー

このメトリックは、内部SQLエラーのためにASMでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-604に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%で内部SQLエラーが%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.14 メモリー不足

このメトリックは、メモリーの割当てに失敗したためにASMでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-4030またはORA-4031に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でメモリー不足が%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.15 REDOログの破損

このメトリックは、REDOログのエラーのためにASMでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-353、ORA-355またはORA-356に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でデータ・ブロックが破損しました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.18.16 セッション終了

このメトリックには、アラート・ログ・ファイルでセッション終了の問題が見つかったことを示す各種ORA-エラーに関する情報が含まれます。アラート・ログのORA-00603エラーは、セッション終了の問題を示します。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、警告アラートが生成されます。

メトリックのしきい値を編集して、異なる項目で収集するエラーの値を変更できます。また、警告アラートおよびクリティカル・アラートの値を変更または設定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でセッション終了が%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。アラート・ログ・ファイルでは、ORA- 00603エラーがスキャンされます。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

2.19 インスタンス・ディスク・パフォーマンス

このカテゴリのメトリックは、ASMインスタンス・ディスクのパフォーマンス・データを収集します。

2.19.1 読取りバイト数

このメトリックは、読み取られたバイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.2 書込みバイト数

このメトリックは、書き込まれたバイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.3 I/Oレスポンス時間(ミリ秒)

このメトリックは、I/Oレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.4 過去の読取りエラー

このメトリックは、過去の読取りエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.5 読取りエラー

このメトリックは、読取りエラーの数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.6 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

このメトリックは、読取りレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.7 読取り時間(MS)

このメトリックは、読取り時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.8 合計I/O時間(ミリ秒)

このメトリックは、合計I/O時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.9 書込みエラー

このメトリックは、書込みエラーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.10 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

このメトリックは、書込みレスポンス時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.19.11 書込み時間(ミリ秒)

このメトリックは、書込み時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.20 インスタンス・ディスク・グループ・データベース・パフォーマンス

このカテゴリのメトリックは、ASMインスタンス・ディスク・グループ・データベース・パフォーマンスのデータを収集します。

2.20.1 読取りバイト数

このメトリックは、読み取られたバイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.20.2 書込みバイト数

このメトリックは、書き込まれたバイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.20.3 読取り時間(MS)

このメトリックは、読取り時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.20.4 読取り

このメトリックは、読取りの数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.20.5 書込み

このメトリックは、書込みの数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.20.6 書込み時間(ミリ秒)

このメトリックは、書込み時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.21 インスタンス・ディスク・グループ・パフォーマンス

このカテゴリのメトリックは、ASMインスタンス・ディスク・グループ・パフォーマンスのデータを収集します。

2.21.1 読取りバイト数

このメトリックは、読み取られたバイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.21.2 書込みバイト数

このメトリックは、書き込まれたバイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.21.3 読取り時間(MS)

このメトリックは、読取り時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.21.4 読取り

このメトリックは、読取りの数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.21.5 書込み時間(ミリ秒)

このメトリックは、書込み時間(ミリ秒)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.21.6 書込み

このメトリックは、書込みの数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.22 インスタンス・ボリューム・パフォーマンス

このカテゴリのメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスに存在するボリュームのパフォーマンスを示します。また、ASMインスタンスにマウントされたすべてのディスク・グループで作成されたすべてのボリュームについて、ボリューム・パフォーマンスのパラメータを表示します。

これらのメトリックは、合計I/Oリクエストおよび合計読取り/書込みリクエスト、合計I/O時間および合計読取り/書込み時間、ボリュームに対する読取り/書込みの合計バイト数などの情報収集に使用されます。また、読取り、書込みおよびI/Oスループットに対するボリュームのレスポンスと、読取り/書込みエラーも表示します。

2.22.1 1秒当たりのI/O

このメトリックは、すべてのASMボリュームに対する合計I/Oリクエストにおける、ASMボリュームの1秒当たりのI/Oパフォーマンスの合計を表示します。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの1秒当たりの平均I/Oを計算するには、収集間隔のI/Oレスポンスの合計数を合計I/O時間で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.2 I/Oサイズ(MB)(I/O Size (MB))

このメトリックは、すべてのボリュームに対する、すべてのボリュームのI/Oの合計を表示します。データは、すべてのインスタンスに対して収集されません。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均I/Oサイズを計算するには、収集間隔の読取り/書込みの合計バイト数をI/Oの合計数で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.3 I/Oスループット

このメトリックは、すべてのボリュームに対するI/Oスループットの合計を表示します。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均スループットを計算するには、収集間隔の読取り/書込みの合計バイト数を合計I/O時間で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.4 読取りレスポンス時間(MS)(Read Response Time (MS))

このメトリックは、ボリュームの、ボリュームの読取りレスポンス時間の詳細を表示します。これにより、このボリュームに対する合計読取りリクエストにおけるボリュームのレスポンス時間がわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均読取りレスポンス時間を計算するには、収集間隔の合計読取り時間を読取りレスポンスの合計数で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.5 読取りサイズ(MB)

このメトリックは、クラスタの一部であるすべてのボリュームに対する、すべてのボリュームの読取りの合計を表示します。データは、すべてのインスタンスに対して収集されません。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均読取りサイズを計算するには、収集間隔の読取りの合計バイト数を読取りの合計数で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.6 読取りスループット

このメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスに作成されたボリュームの読取りスループットの詳細を表示します。これにより、ボリュームから読み取られたバイトの合計数が、インスタンス内のこのボリュームに対する合計読取り時間と対比してわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均読取りスループットを計算するには、収集間隔の読取りの合計バイト数を合計読取り時間で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.7 読取り/書込みエラー

このメトリックは、ボリュームの失敗した読取り/書込みの合計数の詳細を表示します。また、ボリュームに対する失敗した読取り/書込み試行の合計数に関する情報を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

GV$ASM_DISKGROUP_STATおよびGV$ASM_VOLUME_STATビューを使用して計算されます。これらのビューから、ボリュームに対する失敗した読取り/書込みの合計数を合算すると、読取り/書込みエラーの詳細が算出されます。

ユーザーの処理

読取り/書込みエラーの背後にある問題を調査します。

2.22.8 読取り/秒

このメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスのディスク・グループ内のボリュームに対する1秒当たりの合計読取りリクエストの詳細を表示します。また、インスタンスに含まれるすべてのボリュームの読取りパフォーマンスを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの1秒当たりの平均読取りを計算するには、収集間隔の読取りレスポンスの合計数を合計読取り時間で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.9 レスポンス時間(ミリ秒)

このメトリックは、ボリュームのI/Oレスポンス時間の詳細を表示します。このボリュームについて、このメトリックは、すべてのボリュームに対する合計I/Oリクエストにおけるレスポンス時間を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均I/Oレスポンス時間を計算するには、収集間隔の合計I/O時間をI/Oレスポンスの合計数で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.10 書込みレスポンス時間(MS)(Write Response Time (MS))

このメトリックは、ボリュームの書込みレスポンス時間の詳細を表示します。これにより、このボリュームに対する合計書込みリクエストにおけるボリュームのレスポンス時間がわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均書込みレスポンス時間を計算するには、収集間隔の合計書込み時間を書込みレスポンスの合計数で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.11 書込みサイズ(MB)

このメトリックは、クラスタの一部であるすべてのボリュームに対する、すべてのボリュームの書込みの合計を表示します。データは、すべてのインスタンスに対して収集されません。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均書込みサイズを計算するには、収集間隔の書込みの合計バイト数を書込みの合計数で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.12 書込みスループット

このメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンス内のディスク・グループに作成されたボリュームの書込みスループットの詳細を表示します。これにより、ボリュームから書き込まれたバイトの合計数が、インスタンス内のこのボリュームに対する合計書込み時間と対比してわかります。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの平均書込みスループットを計算するには、収集間隔の書込みの合計バイト数を合計書込み時間で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.22.13 書込み/秒

このメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンス内のボリュームに対する1秒当たりの合計書込みリクエストの詳細を表示します。また、ボリュームの書込みパフォーマンスを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12cR1

1時間ごと

データ・ソース

ボリューム・パフォーマンス・メトリックを使用して計算され、GV$ASM_DISKGROUP_STAT and GV$ASM_VOLUME_STATビューからのデータが収集されます。

各ボリュームの1秒当たりの平均書込みを計算するには、収集間隔の書込みレスポンスの合計数を合計書込み時間で割ります。データは、クラスタの一部であるすべてのインスタンスについて表示されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.23 オフライン・ディスク数

このカテゴリのメトリックは、ASMオフライン・ディスク数の情報を収集します。

2.23.1 オフライン・ディスク数

このメトリックは、ASMオフライン・ディスク数の情報を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

2.24 操作エラー

このカテゴリのメトリックは、データ・ブロック破損、メディア障害など、ASMアラート・ログ・ファイルに記録される、ASMの動作に影響を及ぼす可能性があるエラーを示します。これらのエラーは、ADRインシデントによってトリガーされることはありませんが、Oracleサポートとやり取りすることなく処理できる日常的な問題です。アラート・ログ・ファイルには、メッセージやエラーの発生順のログが含まれます。

各メトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のASMでASMの標準動作に影響を及ぼす可能性があるクリティカル・エラー状態が検出され、アラート・ログ・ファイルに対してエラー・メッセージが生成されたことを示します。

注意:
「インシデント」メトリックおよび「操作エラー」メトリックの詳細は、My Oracle Supportにログインし、次のOracle Supportノートを検索してください。
12cのデータベース・アラート・ログ監視の説明(ドキュメントID 1538482.1)

https://support.oracle.com/

2.24.1 「操作エラー」メトリックのしきい値の設定

次のいずれかのメトリックのしきい値を編集するには、Cloud Control UIから、ターゲット名を右クリックし、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。次に、可能な設定の例をいくつか示します。

- 警告のしきい値: 定義されていません; クリティカルのしきい値。
この場合、管理エージェントは、エラーが発生したときにEnterprise Managerにクリティカル・エラー・アラートを生成します。

- 警告のしきい値: 定義されていません
この場合、管理エージェントは、エラーが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成します。

- 警告のしきい値: 定義されていません; クリティカルのしきい値: 定義されていません
この場合、管理エージェントは、エラーが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成しません。

2.24.2 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル

このメトリックは、ログに記録されたエラーに関連付けられたトレース・ファイル(ある場合)の名前です。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.24.3 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログ・ファイルの名前です。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

2.24.4 データ・ブロックの破損

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のASMでアラート・ファイルに対して破損ブロックのエラー(ORA-01157またはORA-27048)が生成されたことを示します。アラート・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージがアラート・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でデータ・ブロックが破損しました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。「しきい値の編集」ページへのアクセスの詳細は、「しきい値の編集」を参照してください。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してエラーの詳細を調べます。

2.24.5 一般的な操作エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のASMでアラート・ファイルに対してASMの標準動作に影響を及ぼす可能性があるなんらかのエラーが生成されたことを示します。アラート・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージがアラート・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%で操作エラー(%errCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。「しきい値の編集」ページへのアクセスの詳細は、「しきい値の編集」を参照してください。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してエラーの詳細を調べます。

2.24.6 メディア障害

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のASMでアラート・ファイルに対してメディア障害のエラー(ORA-01242またはORA-01243)が生成されたことを示します。アラート・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージがアラート・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12cR1

5分ごと

定義なし

.脚注 1

時間/行番号: %timeLine%でメディア障害が%alertLogName%で検出されました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。「しきい値の編集」ページへのアクセスの詳細は、「しきい値の編集」を参照してください。

データ・ソース

データ・ソースはアラート・ログ・ファイルです。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してエラーの詳細を調べます。

2.25 レスポンス

このカテゴリのメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスのステータスを示します。インスタンスが稼働中か停止中かを表示します。チェックは5分間隔で実行され、成功の接続ステータスを戻すか、または、失敗した場合にはORAエラーを表示します。ASMインスタンスが停止している場合は、クリティカル・アラートを生成します。

2.25.1 ステータス

このメトリックは、自動ストレージ管理(ASM)インスタンスのステータスを示します。インスタンスが稼働中か停止中かを表示します。このチェックは5分間隔で実行され、成功の接続ステータスを戻すか、または、失敗した場合にはORAエラーを表示します。ASMインスタンスが停止している場合は、クリティカル・アラートを生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

0

ASMインスタンス%oraerr%への接続に失敗しました。

データ・ソース

インスタンス・プロパティを使用して、ASMインスタンスへの接続を確立できます。ステータスは、接続が成功した場合は「稼働中」、失敗した場合は「停止中」として表示されます。また、メトリック収集でエラーが発生した場合も「停止中」として表示されます。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- ASMインスタンス用に保存された構成プロパティが正しいことを確認します。

- 「停止中」と表示される場合は、ASMインスタンスは停止しています。Enterprise Managerアプリケーションで起動/停止機能を使用して、接続の再確立を試行します。あるいは、アプリケーションを手動で再起動します。

3 Oracle高可用性サービス

この章では、Oracle高可用性サービスのメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

3.1 CRS Nodeappのステータス

このカテゴリのメトリックは、Oracle Cluster Ready Services (CRS)ノード・アプリケーション(nodeapps)、仮想インターネット・プロトコル(IP)、Global Services Daemon (GSD)およびOracle Notification System (ONS)のステータスを監視します。

3.1.1 Nodeappのステータス

このメトリックは、nodeapps、IP、GSDおよびONSのステータスを監視します。nodeappのステータスがOFFLINE NOT RESTARTINGの場合、クリティカル・アラートが生成されます。nodeappのステータスがUNKNOWNまたはOFFLINEの場合、警告アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11gR1

5分ごと

UNKNOWN|OFFLINE

OFFLINE NOT RESTARTING

CRSリソース%nodeapps%は%status%です

複数のしきい値

このメトリックでは、nodeappオブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべてのnodeappオブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

nodeappオブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ノード・アプリケーションの起動およびトラブルシューティングの情報に関しては、『Oracle Real Application Clusters管理者および開発者ガイド』を参照してください。

3.2 CRS仮想IP再配置ステータス

このカテゴリのメトリックは、再配置されている仮想IPがあるかどうかに関する情報を提供します。初めに構成されていたホスト(ノード)から仮想IPが再配置されると、クリティカル・アラートが生成されます。

3.2.1 再配置された仮想IP

このメトリックは、仮想IPが最初に構成されたホスト(ノード)から再配置されたかどうかを示します。再配置が発生した場合、この値はTRUEになります。それ以外では、FALSEになります。値がTRUEになると、クリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11gR1

5分ごと

定義なし

TRUE

CRSリソース%vip%は%current_node%に再配置されました

複数のしきい値

このメトリックでは、仮想IP名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が現在すべての仮想IP名オブジェクトに対して設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

仮想IP名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

3.3 インシデント

このメトリック・カテゴリは、インシデント・ターゲットに関する情報を提供します。

3.3.1 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル

アラート・ログ・エラーのトレース・ファイルは、このインシデントを発生させる問題が発生した場合に生成される関連付けられたサーバー・トレース・ファイルの名前です。追加のトレース・ファイルが生成されなかった場合、このフィールドは空です。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル名は、データベース・アラート・ログから抽出されます。

ユーザーの処理

発生した問題の詳細は、アラート・ログ・エラーのトレース・ファイルを確認します。

3.3.2 アラート・ログ名

このメトリックには、現在のXMLアラート・ログ・ファイルの完全指定された(ディレクトリ・パスを含む)名前が含まれます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

最新(現在)のログ・ファイルに対してOMS ADR_HOME/alertディレクトリを検索して、この名前を取得します。

ユーザーの処理

発生した問題の詳細は、アラート・ログ・ファイルを確認します。

3.3.3 ECID

実行コンテキストID(ECID)は、アプリケーション・サーバーを介して移動する場合のリクエストを追跡します。この情報は、単一のタスクを実行する単一のユーザーに検出された関連する問題の関連付けに使用できるため、診断目的に役立ちます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

ECIDは、データベース・アラート・ログから抽出されます。

ユーザーの処理

診断インシデントは通常ソフトウェア・エラーを示し、Enterprise Managerサポート・ワークベンチを使用してOracleに報告する必要があります。サポート・ワークベンチを使用して問題をパッケージ化する場合、追加の問題をパッケージに関連付けて含めるため、サポート・ワークベンチでECIDを使用します。

3.3.4 影響

このメトリックは、発生した問題の影響を報告するオプションのフィールドを示します。空にはできます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

影響は、データベース・アラート・ログから抽出されます。

ユーザーの処理

このフィールドは、情報を表示しています。診断インシデントは通常ソフトウェア・エラーを示し、Enterprise Managerサポート・ワークベンチを使用してOracleに報告する必要があります。

3.3.5 インシデントID

このメトリックは、診断インシデント(問題の1回の発生)を一意に識別する番号である、インシデントIDを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

インシデントIDは、データベース・アラート・ログから抽出されます。

ユーザーの処理

診断インシデントは通常ソフトウェア・エラーを示し、Enterprise Managerサポート・ワークベンチを使用してOracleに報告する必要があります。問題は、同じインシデントの1回以上の発生です。サポート・ワークベンチを使用する場合、インシデントIDを使用して、パッケージ化してOracleに送信する適切な問題を選択できます。コマンドライン・ツールADRCIを使用する場合、Show IncidentコマンドとインシデントIDを使用して、インシデントに関する詳細を取得できます。

3.3.6 一般的なインシデント

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに確認された「一般的なインシデント」タイプのインシデントの数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でインシデント(%adr_problemKey%)が%alertLogName%で検出されました。

データ・ソース

このメトリックのソースは、インシデント・メトリックです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

3.3.7 一般的な内部エラー

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに確認された「一般的な内部エラー」インシデントの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%で内部エラー(%adr_problemKey%)が%alertLogName%で検出されました。

データ・ソース

このメトリックのソースは、インシデント・メトリックです。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

3.4 操作エラー

このメトリック・カテゴリには、データベース・アラート・ログ・ファイルに記録される、データベースの動作に影響を及ぼす可能性があるエラーを示すメトリックが含まれます。アラート・ログ・ファイルには、メッセージやエラーの発生順のログが含まれます。

3.4.1 一般的な操作エラー

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログ・ファイルをスキャンしたときに確認された一般的な操作エラーの数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%で操作エラー(%errorCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

3.4.2 ユーザー定義のエラー

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログ・ファイルをスキャンしたときに確認されたユーザー定義のエラーの数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

時間/行番号: %timeLine%でエラー(%errorCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

3.4.3 ユーザー定義の警告

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログ・ファイルをスキャンしたときに発見されたユーザー定義の警告の数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

時間/行番号: %timeLine%で警告(%errorCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

3.5 Oracle高可用性サービスのアラート・ログ

このカテゴリのメトリックは、Oracle高可用性サービスのアラート・ログに関する情報を提供します。

3.5.1 アラート・ログ名

このメトリックは、CRSアラート・ログの名前およびフルパスを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

3.5.2 CRSリソースのアラート・ログ・エラー

このリソースは、ホスト・レベルでCRSアラート・ログのCRS-1203、CRS-1205およびCRS-1206メッセージを収集し、クリティカル・レベルのCRSリソースのアラート・ログ・エラーのアラートを発行します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

CRS-120(3|5|6)

%resourceErrStack% 詳細は%alertLogName%を参照してください。

11gR2、12c

5分ごと

CRS-(2765|2878)

CRS-120(3|5|6)|CRS-(2768|2769|2771)

%resourceErrStack% 詳細は%alertLogName%を参照してください。

注意:
このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

3.5.3 OCRアラート・ログ・エラー

このメトリックは、ホスト・レベルでCRSアラート・ログのCRS-1009メッセージを収集し、OCRアラート・ログ・エラー・タイプのアラートを発行します。OCRは、Oracle Cluster Registryを意味しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

CRS-100 (1|2|3|4|5|7)

CRS-(1006|1008|1010|1011|1009)

%ocrErrStack% 詳細は%alertLogName%を参照してください。

11gR2、12c

5分ごと

CRS-(1021|1022)

CRS-(1006|1009|1011|1013|1015|1016|1017|1018|1019|1021)

%ocrErrStack% 詳細は%alertLogName%を参照してください。

注意:
このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

3.5.4 OLRアラート・ログ・エラー

このOracle Local Registry (OLR)のアラート・ログ・エラーのメトリックは、特定のCRSのエラー・メッセージを収集し、OLRアラート・ログ・エラー・タイプのアラートを発行します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

5分ごと

CRS-(2106)

-*

%olrErrStack% 詳細は%alertLogName%を参照してください。

3.5.5 Oracle高可用性サービスのアラート・ログ・エラー

このメトリックは、ホスト・レベルでCRSアラート・ログのCRS-1012、CRS-1201、CRS-1202、CRS-1401、CRS-1402、CRS-1602およびCRS-1603メッセージを収集します。

CRS-1201、CRS-1401およびCRS-1012アラート・ログ・メッセージにより、警告アラートが発行されます。

CRS-1202、CRS-1402、CRS-1602およびCRS-1603アラート・ログ・メッセージにより、クリティカル・アラートが発行されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

CRS-(1601|1201|1401|1012)

CRS-(1202|1402|1602|1603|1604)

%clusterwareErrStack% 詳細は%alertLogName%を参照してください。

11gR2、12c

5分ごと

CRS-(2412|8000|8001|8002|8003|8004|8005|8006|8007|8009|80010|8016|8018|8019|8020|1601)

CRS-(2402|2406|2413|2414|1202|1207|1208|1209|1210|1212|1213|1214|1215|1216|1217|1218|1219|1220|1221|1223|1229|1231|1232|1233|1234|1235|1236|1237|1238|1239|1305|1306|1307|1308|1308|1310|1339|1402|1403|2301|2302|2303|2304|2305|2306|2307|2308|2309|2310|2311|2312|2313|2314|2315|2316|2317|2318|2319|2320|2321|2322|2323|2324\2325|2326|2327|2330|2331|2332|2333|2334|2335|2336|2337|2338|2339|2340|2341|2342|5601||10100|10101|10102|10103|1602|1603|1604)

%clusterwareErrStack% 詳細は%alertLogName%を参照してください。

注意:
このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、手動で消去する必要があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

3.6 リソース状態

このメトリック・カテゴリは、状態が変更されたリソースに関する情報を示します。

3.6.1 状態の変更

このメトリックは、リソースがしきい値で定義された状態に変更された場合、アラートを追跡し生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

COMPLETE_INTERMEDIATE|PARTIALLY_UNKNOWN|
PARTIALLY_OFFLINE|
PARTIALLY_INTERMEDIATE

COMPLETE_UNKNOWN|
COMPLETE_OFFLINE|ADD|DOWN

%crs_entity_name%には%resource_status_alert_state%状態の%resource_status_additional_mesg%インスタンスが%resource_status_alert_count%個あります

3.7 レスポンス

このカテゴリのメトリックは、ホストのステータス(稼働中か停止中か)を報告します。

3.7.1 ステータス

このメトリックは、ホストが使用可能かどうかを示します。ホストは、ネットワークが停止していたり、ホスト上の管理エージェントが停止している(これはホスト自体が停止したことが原因である可能性があります)場合など、様々な理由で使用できなくなることがあります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

定義なし

0

このホストでOracle高可用性サービスに問題が発生しました。%CRS_output%

4 クラスタ

この章では、クラスタのメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

4.1 クラスタウェア

このメトリック・カテゴリのメトリックは、このクラスタのクラスタウェア・ステータスの概要、このクラスタ内での問題のあるノード数およびこのクラスタのすべてのノードに対するクラスタ検証ユーティリティ(CLUVFY)の出力を示します。一般に、1つ以上のホスト上でクラスタウェアが稼働中であれば、クラスタウェアは稼働中です。

4.1.1 クラスタ検証の出力

このメトリックは、クラスタのすべてのノードに対するクラスタウェアのCLUVFYの出力を示します。

データ・ソース

次のコマンドはメトリックのデータ・ソースです(ここで、node1、node2はクラスタのノード・リストです)。

cluvfy comp crs -n node1, node2 ...

ユーザーの処理

『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』でクラスタ検証(CLUVFY)ユーティリティを参照してください。

4.1.2 クラスタウェアのステータス

このメトリックは、クラスタの全体的なクラスタウェア・ステータスを示します。1つ以上のホスト上でクラスタウェアが稼働中であれば、クラスタウェアは稼働中です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

5分ごと

2

0

マスター・エージェント・ホスト%CRS_output%のクラスタウェアに問題があります

データ・ソース

次のコマンドはメトリックのデータ・ソースです(ここで、node1, node2...はクラスタのノード・リストです)。

cluvfy comp crs -n node1, node2 ...

ユーザーの処理

『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』でクラスタ検証(CLUVFY)ユーティリティを参照してください。

4.2 クラスタウェアのアラート・ログ

このメトリック・カテゴリのメトリックは、クラスタ・アラート・ログのメトリックの詳細を提供します。

4.2.1 クラスタウェア・サービスのアラート・ログ・エラー

このメトリックは、CRSアラート・ログの特定のエラー・メッセージをクラスタ・レベルで収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

CRS-1601

定義なし

%clusterwareErrStack%
詳細は%alertLogNameを参照してください。

11gR2、12c

5分ごと

CRS-(8011|8013|8014|8015)

定義なし

%clusterwareErrStack%
詳細は%alertLogNameを参照してください。

注意:
このメトリックのデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値は、変更しないでください。

4.2.2 ノード構成のアラート・ログ・エラー

この列は、CRS-1607、1802、1803、1804および1805のメッセージをCRSアラート・ログからクラスタ・レベルで収集し、エラー・コードに基づいてアラートを発行します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

CRS-180 (2|3|4|5)

CRS-1607

%nodeErrStack%
詳細は%alertLogNameを参照してください。

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

CRS-1607

%nodeErrStack%
詳細は%alertLogNameを参照してください。

注意:
このメトリックのデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値は、変更しないでください。

4.2.3 OCRアラート・ログ・エラー

この列は、CRS-1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1010および1011のメッセージをCRSアラート・ログからクラスタ・レベルで収集し、エラー・コードに基づいてアラートを発行します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

CRS-100 (1|2|3|4|5|7)

CRS-(1006|1008|1010|1011)

%ocrErrStack%
詳細は%alertLogNameを参照してください。

注意:
このメトリックのデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値は、変更しないでください。

4.2.4 投票ディスクのアラート・ログ・エラー

この列は、CRS-1607、1802、1803、1804および1805のメッセージをCRSアラート・ログからクラスタ・レベルで収集し、エラー・コードに基づいてアラートを発行します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

CRS-160 (4|5|6)

%votingErrStack%
詳細は%alertLogNameを参照してください。

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

CRS-160 (4|5|6)

%votingErrStack%
詳細は%alertLogNameを参照してください。

注意:
このメトリックのデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値は、変更しないでください。

4.3 QoSイベント

このメトリック・カテゴリのメトリックは、サービスのクオリティ(QoS)イベントに関する情報を提供します。

4.3.1 コンプライアンス状態

Oracle Database QoS Managementで管理されるデータベースの場合、そのデータベースは準拠する必要があります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

-

定義なし

NOT_COMPLIANT

サーバー・プール%wlm_entity_name%に違反があります。詳細はGrid Operations Managerログを参照してください

4.3.2 メモリー不足分析のリスク状態

Oracle Database QoS Managementは、サーバー上のメモリー不足をリアルタイムで検出し、新しいセッションを他のサーバーにリダイレクトして、メモリーが不足しているサーバー上のすべての使用可能メモリーが使用されることを防ぎます。

このメトリックは、データベース・サーバーがメモリー不足になっていることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

-

RED

定義なし

サーバー%wlm_server%のメモリー不足のレベルが高くなったため、このサーバーのインスタンスのサービスはすべて停止されます

4.3.3 QoSMの状態変更

このメトリックは、Oracle Database QoS Managementの状態を変更した理由を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

-

USER_DISABLED

EXCEPTION_DISABLED

QoSMサービスは%wlm_qosm_state%のために無効化されます

4.4 リソース状態

このメトリック・カテゴリのメトリックは、クラスタ・リソース状態(CRS)に関する情報を提供します。

4.4.1 状態の変更

これは、CRSリソース・ステータス変更メトリックです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

24時間ごと

COMPLETE_INTERMEDIATE|PARTIALLY_UNKNOWN|PARTIALLY_OFFLINE|PARTIALLY_INTERMEDIATE

COMPLETE_UNKNOWN|COMPLETE_OFFLINE|ADD|DOWN

%crs_entity_name%には%resource_status_alert_state%状態の%resource_status_additional_mesg%インスタンスが%resource_status_alert_count%個あります

5 データベース・インスタンス

この章では、データベース・インスタンス・メトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

5.1 アラート・ログ

注意:
「アラート・ログ」のメトリックのかわりに、「DBアラート・ログ」のメトリックを使用することをお薦めします。
DBアラート・ログのメトリックの詳細は、第5.25項「DBアラート・ログ」を参照してください。

このカテゴリのメトリックは、データ・ブロック破損、セッション終了などの、データベース・アラート・ログを解析してアラートを作成するために使用されます。「アラート・ログ」のメトリックはエラー・テキストを含むアラートを生成します。また、関連性のある場合は、「メトリックとポリシー設定」で定義したメトリックが返した各エラーのカテゴリに定義された警告またはクリティカルのしきい値に一致するが、アラート・ログのフィルタ式には一致しないアラート・ログで報告された各ORAエラーのトレース・ファイルへのリンクを生成します。

注意:
「アラート・ログ」および「アラート・ログ・エラー・ステータス」メトリックはアラート・ログからORAエラーのみを返します。エラーがORAエラーではない場合は、このメトリックでは認識されません。アラート・ログにORAエラー以外のエラーのアラートが必要な場合、その目的に応じたUDMを作成してください。詳細は、My Oracle Supportノート735137.1を参照してください。

アラート・ログのフィルタ式

アラート・ログのフィルタ式は、(ターゲットを担当するCloud Control管理者の判断で) Cloud Controlで生成されたアラートでエラーが無視されることを防ぐために使用します。この式はPerlの正規表現でアラート・ログ・メトリックが返したすべての行をフィルタするために使用します。

フィルタリングはアラート・ログからのエラーの検索中に実行されるため、「アラート・ログ」のメトリック、または定義上「アラート・ログ・エラー・ステータス」のメトリックでは、エラーは式に一致するとみなされません。アラート・ログのフィルタ式と一致しないエラーのみが「アラート・ログ」のメトリックのしきい値と比較されるか、「アラート・ログ・エラー・ステータス」のメトリックに含まれます。

各ターゲットに対してCloud Control内の複数の場所でアラート・ログのフィルタ式を構成できます。たとえば、アラート・ログのフィルタ式を構成するには、次のいずれかを実行します。

- DBターゲット・ホームページから「診断サマリー」の下にある「アラート・ログ」の横のリンクをクリックし、「関連リンク」の下にある「一般的なアラート・ログ・エラーのモニタリング構成」をクリックします。

- 各メトリックの各カテゴリのしきい値を構成する「メトリックとポリシー設定」ページを使用します。

注意:
アラート・ログのフィルタ式はターゲット・レベルで設定されます。どのページを使用して構成しても、同じ式が構成されます。

5.1.1 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル

このメトリックは、ログに記録されたエラーに関連付けられたトレース・ファイル(ある場合)の名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.pl

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.1.2 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログ・ファイルの名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.pl

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.1.3 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー

このメトリックは、監視中のデータベースのアーカイバが、最後のサンプル時間以降一時停止していることを示します。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、アーカイブ停止(ORA-00257またはORA-16038)のメッセージがALERTファイルに書き込まれると、アラートが表示されます。ALERTファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でアーカイバが停止しました。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.pl

ユーザーの処理

アラート・ログおよびアーカイバ・トレース・ファイルで詳細を確認します。ただし、ほとんどの場合は、アーカイブ先のデバイスでREDOログ・ファイルを格納する領域が不足していることが原因で、このメッセージが生成されます。初期化パラメータARCHIVE_LOG_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に適切に設定されているかどうか確認します。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.1.4 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでALERTファイルに対して破損ブロックのエラーが生成されたことを示します。ALERTファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージ(ORA-01157、ORA-01578およびORA-27048)がALERTファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でデータ・ブロックが破損しました。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.pl

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.1.5 一般的なアラート・ログ・エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでALERTログ・ファイルに対してエラーが生成されたことを示します。ALERTログ・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。Oracle例外(ORA-006xx)メッセージがALERTログ・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。ALERTログ・ファイルにその他のORAメッセージが書き込まれると、警告が表示されます。

- Enterprise Managerリリース10.2.0.4の管理エージェントによって監視されるすべてのサポート対象データベースの場合:
アラート・ログ・フィルタ - 最大1024文字

警告またはクリティカルのしきい値 - 最大256文字

- Enterprise Managerリリース10.2.0.5の管理エージェントによって監視されるすべてのサポート対象データベースの場合:
アラート・ログ・フィルタ - 最大4000文字

警告またはクリティカルのしきい値 - 最大4000文字

アーカイブ停止(ORA-00257)およびデータ・ブロック破損(ORA-01578)のメッセージが別々のメトリックとして送信されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

ORA-0*(600?|7445|4[0-9][0-9][0-9])[^0-9]

定義なし

%alertLogName%でORA-エラー・スタック(%errCodes%)が記録されました。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.pl

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.1.6 メディア障害のアラート・ログ・エラー

このメトリックは、メディア障害のアラート・ログ・エラーを示します。メッセージORA-01242およびORA-01243がALERTファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でメディア障害が検出されました。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.1.7 セッション終了のアラート・ログ・エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、セッションが突然終了したことを示します。ALERTファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。予期しないセッション終了(ORA-00603)のメッセージがALERTファイルに書き込まれると、アラートが表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

ORA-

定義なし

時間/行番号: %timeLine%でセッションが終了しました。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間/行番号オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間/行番号オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間/行番号オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plです(ここで、$ORACLE_HOMEは、Oracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ALERTログおよびセッション・トレース・ファイルに追加情報がないか調べます。注意: 問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.2 アラート・ログ・エラー・ステータス

注意:
「アラート・ログ・エラー・ステータス」のメトリックのかわりに、「DBアラート・ログ・エラー・ステータス」のメトリックを使用することをお薦めします。
DBアラート・ログ・エラー・ステータスのメトリックの詳細は、第5.26項「DBアラート・ログ・エラー・ステータス」を参照してください。

アラート・ログのフィルタ式は考慮されたが、アラート・ログ・エラー・メトリックのしきい値は考慮されなかった場合、このカテゴリのメトリックは、アラート・ログ・エラー・メトリックにより各カテゴリに返されたエラーの数を合計し、この数が各カテゴリに指定した警告またはクリティカルのしきい値を超えた場合、アラートを生成します。このため、「アラート・ログ・エラー」メトリックによりエラーが生成されない可能性がありますが、(「アラート・ログ・エラー」メトリックに指定したしきい値と一致しない場合でも)「アラート・ログ・エラー・ステータス」メトリックがアラートを生成する可能性があります。アラート・ログのフィルタ式の詳細は、「アラート・ログのフィルタ式」を参照してください。

5.2.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見されたアーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、アーカイバ・ハング・エラーが見つかりました。

データ・ソース

このメトリックのソースは、アラート・ログ・メトリックです。

ユーザーの処理

アラート・ログを調べます。

5.2.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見されたデータ・ブロック破損のアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、データ・ブロック破損エラーが見つかりました。

データ・ソース

このメトリックのソースは、アラート・ログ・メトリックです。

ユーザーの処理

アラート・ログを調べます。

5.2.3 一般的なアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見された一般的なアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで%value%の明確なORA-エラーが検出されました。

データ・ソース

このメトリックのソースは、アラート・ログ・メトリックです。

ユーザーの処理

アラート・ログを調べます。

5.2.4 メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータス

このメトリックは、メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータスを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログでメディア障害エラーが見つかりました。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.2.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見されたセッション終了のアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、セッション終了が見つかりました。

データ・ソース

このメトリックのソースは、アラート・ログ・メトリックです。

ユーザーの処理

アラート・ログを調べます。

5.3 アーカイブ領域

このメトリック・カテゴリには、アーカイブ領域の使用状況を示すメトリックが含まれます。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、これらのメトリックにより使用可能なREDOログの保存先がないか調べます。データベースがARCHIVELOGモードで稼働していない場合、これらのメトリックは登録されません。各保存先について、このメトリック・カテゴリは、合計領域、使用済領域および空き領域を返します。

5.3.1 アーカイブ領域使用率(%)

Archive Full (%)メトリックは、アーカイブ領域保存先で使用されている領域の割合を返します。使用済領域がしきい値引数で指定したしきい値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、これらのメトリックにより、使用可能なローカルのREDOログ領域をチェックします。データベースがARCHIVELOGモードで稼働していない場合、これらのメトリックは適用されません。ローカルの各保存先について、このメトリック・カテゴリは、合計領域、使用済領域および空き領域を返します。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

80

定義なし

アーカイブ領域%archDir%の%value%%が使用されています。

複数のしきい値

このメトリックでは、アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告のしきい値またはクリティカルのしきい値が設定されているアーカイブ領域保存先オブジェクトがある場合は、このメトリックの「メトリック詳細」ページでそれらのしきい値を表示できます。

アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

アーカイブ領域に割当て制限が設定されていない場合、割合はUNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

割当て制限が設定されている場合は、次の計算式が使用されます。

archive area used (%) = (total area used / total archive area) * 100

ユーザーの処理

初期化パラメータLOG_ARCHIVE_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

アーカイブ先の指定に使用できる方法が2つあります。これらのアーカイブ先は、Enterprise Managerを使用して設定できます。データベース・ターゲットごとに、データベースの「可用性」タブまでドリルダウンして「リカバリ設定」ページにアクセスできます。

- 最初の方法は、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータ(nは1から10の整数)を使用して、1から10個の異なるアーカイブ先を指定します。数値の接尾辞が付いたそれぞれのパラメータは、たとえばLOG_ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2などのように、個々のアーカイブ先を一意に識別します。

- 2つ目の方法は、最大2つの場所を指定でき、LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを使用して1次アーカイブ先を指定し、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTパラメータを使用してオプションの2次アーカイブ先を指定します。

LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、アーカイブ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.3.2 アーカイブ領域使用量(KB)(Archive Area Used (KB))

このメトリックは、アーカイブ先ディレクトリのあるデバイスでの合計使用済領域(KB単位)を示します。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

アーカイブ領域に割当て制限が設定されていない場合、これはUNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

total area used = quota_used * db_block_size (in KB)

ユーザーの処理

初期化パラメータLOG_ARCHIVE_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

アーカイブ先の指定に使用できる方法が2つあります。これらのアーカイブ先は、Enterprise Managerを使用して設定できます。データベース・ターゲットごとに、データベースの「可用性」タブまでドリルダウンして「リカバリ設定」ページにアクセスできます。

- 最初の方法は、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータ(nは1から10の整数)を使用して、1から10個の異なるアーカイブ先を指定します。数値の接尾辞が付いたそれぞれのパラメータは、たとえばLOG_ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2などのように、個々のアーカイブ先を一意に識別します。

- 2つ目の方法は、最大2つの場所を指定でき、LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを使用して1次アーカイブ先を指定し、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTパラメータを使用してオプションの2次アーカイブ先を指定します。

LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、アーカイブ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.3.3 空きアーカイブ領域(KB)(Free Archive Area (KB))

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、オンラインREDOログのアーカイブが使用可能です。オンラインREDOログがいっぱいになったグループは、デフォルトではLOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータで指定した保存先にアーカイブされます。このアーカイブ先のデバイスがいっぱいになると、ディスク領域が使用可能になるまで、データベース操作が一時停止します。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、このメトリックにより使用可能なREDOログの保存先のデバイスがないか調べます。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働していない場合、このメトリックは登録されません。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

アーカイブ領域%archDir%には、%value%KBの空きがあります。

複数のしきい値

このメトリックでは、アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告のしきい値またはクリティカルのしきい値が設定されているアーカイブ領域保存先オブジェクトがある場合は、このメトリックの「メトリック詳細」ページでそれらのしきい値を表示できます。

アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データベースがNOARCHIVELOGモードである場合は、何も収集されません。

データベースがARCHIVELOGモードである場合は、アーカイブ・ログの保存先の現行リストを取得するために、v$parameterのlog_archive_destinationに対して問合せを行います。結果は、ディスク使用量を直接調べること(df -kl)で得られます。

ユーザーの処理

初期化パラメータLOG_ARCHIVE_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

アーカイブ先の指定に使用できる方法が2つあります。これらのアーカイブ先は、Enterprise Managerを使用して設定できます。データベース・ターゲットごとに、データベースの「可用性」タブまでドリルダウンして「リカバリ設定」ページにアクセスできます。

- 最初の方法は、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータ(nは1から10の整数)を使用して、1から10個の異なるアーカイブ先を指定します。数値の接尾辞が付いたそれぞれのパラメータは、たとえばLOG_ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2などのように、個々のアーカイブ先を一意に識別します。

- 2つ目の方法は、最大2つの場所を指定でき、LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを使用して1次アーカイブ先を指定し、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTパラメータを使用してオプションの2次アーカイブ先を指定します。

LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、アーカイブ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.3.4 合計アーカイブ領域(KB)(Total Archive Area (KB))

このメトリックは、アーカイブ先ディレクトリのあるデバイスでの合計領域(KB単位)を示します。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

アーカイブ領域に割当て制限が設定されていない場合、データはUNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

割当て制限が設定されている場合は、次の計算式が使用されます。

total archive area = quota_size * db_block_size (in KB)

ユーザーの処理

異なるディスクにわたり複数のアーカイブ・ログの保存先を構成することをお薦めします。少なくとも1つのアーカイブ・ログの保存先がいっぱいになった場合には、次のことをお薦めします。

- テープを使用している場合は、アーカイブ・ログをテープにバックアップし、アーカイブ・ログを削除します。

- テープを使用していない場合は、データベースをバックアップし、不要なファイルを削除します。この方法でも、データベース保存ポリシーに基づいて、不要になったアーカイブ・ログは削除されます。

- アーカイブ・ログの保存先quota_sizeが使用されている場合は、quota_sizeを増やします。

5.4 SQLレスポンス時間の収集

このカテゴリのメトリックは、SQLレスポンス時間を示します。

5.4.1 SQLレスポンス時間(%)

このメトリックは、SQLレスポンス時間を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.5 データ障害

Enterprise Managerは、このカテゴリのメトリックを使用して、アラート・ログに報告されたチェッカ障害を通知します。検出されたチェッカ障害の数を含みます。また、これらの問題がアラート・ログで見つかった場合は、デフォルトでクリティカル・アラートが生成されます。

アラート・ログ・ファイルはこのデータを提供します。Perlスクリプト$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plを使用して収集されます。ここで、$ORACLE_HOMEは管理エージェントのホームです。

5.5.1 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログ・ファイルの名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.5.2 データ障害検出

このメトリックは、データベース・ヘルス・チェッカが1つ以上の永続データ障害を検出したことを示します。データ障害の例として、欠落ファイル、破損ファイル、不整合ファイル、破損ブロックなどがあります。アラートには、チェッカ実行によって検出されたデータ障害の数が表示されます。個々のデータ障害の詳細には、Enterprise Managerの「リカバリの実行」ページからアクセスできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.脚注 1

チェッカ実行によって%numberOfFailures%の新規永続データ障害が見つかりました。

脚注 1 このメトリックに対してアラートがトリガーされた場合、後で手動で消去する必要があります。

しきい値の設定

次のいずれかのメトリックのしきい値を編集するには、Cloud Control UIから、ターゲット名を右クリックし、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。次に、可能な設定の例をいくつか示します。

- 警告のしきい値:定義されていません; クリティカルのしきい値:.*
この場合、管理エージェントは、データ障害が発生したときにEnterprise Managerにクリティカル・エラー・アラートを生成します。

- 警告のしきい値:.*; クリティカルのしきい値:定義されていません
この場合、管理エージェントは、データ障害が発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成します。

- 警告のしきい値:定義されていません; クリティカルのしきい値:定義されていません
この場合、管理エージェントは、データ障害が発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成しません。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

個々のデータ障害の詳細には、Enterprise Managerの「リカバリの実行」ページからアクセスできます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.6 Data Guardステータス

このカテゴリのメトリックは、Data Guard構成のデータベースについて、ステータス、未受信のデータ、および未適用のデータを調べます。

5.6.1 Data Guardステータス

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Data Guard構成の各データベースのステータスを調べるには、「Data Guardステータス」メトリックを使用します。

デフォルトでは、クリティカルおよび警告のしきい値がこのメトリック列に設定されています。しきい値に達すると、アラートが生成されます。必要に応じて、しきい値を編集できます。

表5-1 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

5分ごと

警告

エラー

%dg_name%のData Guardステータスは%value%です。

ユーザーの処理

1. 詳細は、プライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースの「プロパティの編集」ページの「一般」を調べてください。

2. 追加情報は、データベース・アラート・ログおよびData Guard Brokerのログを調べます。

5.7 Data Guard - 9.2データベース

このカテゴリのメトリックは、Data Guard構成のデータベースについて、ステータス、未受信のデータ、および未適用のデータを調べます。このメトリックはプライマリ・データベースで実行し、プライマリおよびすべての物理および論理スタンバイ・データベースを含むData Guard構成のすべてのデータベースの状態に対応します。ブローカおよびブローカ以外のData Guard構成の両方に適用できます。

5.7.1 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログの最後のログを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、未適用のログとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、これらのログ・ファイルのREDOデータはスタンバイ・データベースに適用されます。スタンバイ・データベースで受信されたログ・ファイルにギャップがある場合、ギャップ後に受信されたログ・ファイルは適用されません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、ログ適用サービスはログ3まで続けて適用できます。しかし、ログ4が欠落しているため、ログ適用サービスはそれ以上のログ・ファイルを適用できません。

ログ・ファイル6、7および9は、受信されていても適用できず、未適用のデータとみなされません。

スタンバイ・データベースのアーカイブ・ログ・ファイルがすべて連続している場合にスタンバイREDOログ・ファイルが使用されると、リアルタイム適用が実行され、ログ適用サービスがすでにスタンバイREDOログ・ファイルを操作している場合を除き、そのスタンバイREDOログ・ファイルも未適用のデータとみなされます。

スタンバイREDOログ・ファイルがマルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、各インカネーションが別個に計算されてその結果が合計されます。

表5-2 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、受信した最後の%value%のログを適用していません。

5.7.2 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログ・ファイルの最後のログ・ファイルを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、現行のオンラインREDOログ・ファイルも含め、潜在的データ損失のログ・ファイルとみなされ、プライマリ・データベースがこの時点で停止するとリカバリ不能となります。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ10が現行のオンライン・ログ・ファイルであるときに、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、最大の適用済SCNの後の連続するログの最後のログはログ3です。ログ3の後のログ・ファイル(ログ・ファイル4から10)はすべて未受信のデータとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、ログ・ファイル4から10のREDOデータはすべてスタンバイ・データベースでは失われます。

プライマリ・データベースが(RACデータベースで)マルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。プライマリ・データベースに(フラッシュバック操作などにより)複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、インカネーションごとに計算が行われてその結果が合計されます。

表5-3 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、プライマリ・データベースから最後の%value%のログを受信していません。

5.7.3 Data Guardステータス - 9.2データベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Data Guard構成の各データベースのステータスを調べるには、「Data Guardステータス」メトリックを使用します。

デフォルトでは、クリティカルおよび警告のしきい値は、このメトリック列に設定されています。しきい値に達すると、アラートが生成されます。必要に応じて、しきい値を編集できます。

表5-4 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2

5分ごと

警告

エラー

%dg_name%のData Guardステータスは%value%です。

5.8 Data Guard - 10.1データベース

このカテゴリのメトリックは、Data Guard構成のデータベースについて、ステータス、未受信のデータ、および未適用のデータを調べます。このメトリックはプライマリ・データベースで実行し、プライマリおよびすべての物理および論理スタンバイ・データベースを含むData Guard構成のすべてのデータベースの状態に対応します。ブローカおよびブローカ以外のData Guard構成の両方に適用できます。

ブローカ以外の構成の場合は、このメトリックはプライマリ・データベースのREDO転送宛先エラー(v$archive_destのERRORS列を反映)の監視のみに制限されています。

ブローカ構成の場合は、このメトリックはより広範な問題に対応するData Guardブローカのヘルス・チェックに基づいています。

5.8.1 Data Guardステータス - 10.1データベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Data Guard構成の各データベースのステータスを調べるには、「Data Guardステータス」メトリックを使用します。

デフォルトでは、クリティカルおよび警告のしきい値がこのメトリック列に設定されています。しきい値に達すると、アラートが生成されます。必要に応じて、しきい値を編集できます。

表5-5 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

警告

エラー

%dg_name%のData Guardステータスは%value%です。

データ・ソース

データのソースは次のとおりです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

ユーザーの処理

1. 詳細は、プライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースの「プロパティの編集」ページの「一般」を調べてください。

2. 追加情報は、データベース・アラート・ログおよびData Guard Brokerのログを調べます。

5.8.2 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログの最後のログを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、未適用のログとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、これらのログ・ファイルのREDOデータはスタンバイ・データベースに適用されます。スタンバイ・データベースで受信されたログ・ファイルにギャップがある場合、ギャップ後に受信されたログ・ファイルは適用されません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、ログ適用サービスはログ3まで続けて適用できます。しかし、ログ4が欠落しているため、ログ適用サービスはそれ以上のログ・ファイルを適用できません。ログ・ファイル6、7および9は、受信されていても適用できず、未適用のデータとみなされません。

スタンバイ・データベースのアーカイブ・ログ・ファイルがすべて連続している場合にスタンバイREDOログ・ファイルが使用されると、リアルタイム適用が実行され、ログ適用サービスがすでにスタンバイREDOログ・ファイルを操作している場合を除き、そのスタンバイREDOログ・ファイルも未適用のデータとみなされます。

スタンバイREDOログ・ファイルがマルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、各インカネーションが別個に計算されてその結果が合計されます。

表5-6 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、受信した最後の%value%のログを適用していません。

データ・ソース

データのソースは次のとおりです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

5.8.3 未適用のデータ(MB)(Data Not Applied (MB))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースにアーカイブされた連続するログの最後のログを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータのサイズは、未適用のデータとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、これらのログ・ファイルのREDOはスタンバイ・データベースに適用されます。スタンバイ・データベースで受信されたログ・ファイルにギャップがある場合、ギャップ後に受信されたログ・ファイルは適用されません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、ログ適用サービスはログ3まで続けて適用できます。しかし、ログ4が欠落しているため、ログ適用サービスはそれ以上のログ・ファイルを適用できません。ログ・ファイル6、7および9は、受信されていても適用できず、未適用のデータとみなされません。この場合、ログ・ファイル1、2および3の合計サイズが「未適用のデータ」のサイズとなります。

スタンバイ・データベースのアーカイブ・ログ・ファイルがすべて連続している場合にスタンバイREDOログ・ファイルが使用されると、リアルタイム適用が実行され、ログ適用サービスがすでにスタンバイREDOログ・ファイルを操作している場合を除き、そのスタンバイREDOログ・ファイルも未適用のデータとみなされます。アーカイブ・ログ・ファイルのサイズはそのファイル・サイズです。しかし、スタンバイREDOログ・ファイルのサイズはログの実際のREDOのサイズであり、ファイル・サイズではありません。

スタンバイREDOログ・ファイルがマルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、各インカネーションが別個に計算されてその結果が合計されます。

表5-7 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベース%dg_name%は、受信したデータの最後の%value%MBを適用していません。

データ・ソース

データのソースは次のとおりです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

5.8.4 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログ・ファイルの最後のログ・ファイルを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、現行のオンラインREDOログ・ファイルも含め、潜在的データ損失のログ・ファイルとみなされ、プライマリ・データベースがこの時点で停止するとリカバリ不能となります。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ10が現行のオンライン・ログ・ファイルであるときに、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、最大の適用済SCNの後の連続するログの最後のログはログ3です。ログ3の後のログ・ファイル(ログ・ファイル4から10)はすべて未受信のデータとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、ログ・ファイル4から10のREDOデータはすべてスタンバイ・データベースでは失われます。

プライマリ・データベースが(RACデータベースで)マルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。プライマリ・データベースに(フラッシュバック操作などにより)複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、インカネーションごとに計算が行われてその結果が合計されます。

表5-8 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、プライマリ・データベースから最後の%value%のログを受信していません。

データ・ソース

データのソースは次のとおりです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

5.8.5 未受信のデータ(MB)(Data Not Received (MB))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログ・ファイルの最後のログ・ファイルを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータのサイズは、現行のオンラインREDOログ・ファイルも含め、潜在的データ損失のデータとみなされ、プライマリ・データベースがこの時点で停止するとリカバリ不能となります。アーカイブ・ログ・ファイルのサイズはそのファイル・サイズですが、オンラインREDOログ・ファイルのサイズは、オンライン・ログ・ファイルの実際のREDOのサイズであり、オンラインREDOログ・ファイルのファイル・サイズではありません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ10が現行のオンライン・ログ・ファイルであるときに、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、最大の適用済SCNの後の連続するログの最後のログはログ3です。ログ3の後のログ・ファイル(ログ・ファイル4から10)はすべて未受信のデータとみなされ、これらのログ・ファイルのREDOデータの合計サイズが「未受信のデータ」のサイズとなります。

プライマリ・データベースが(RACデータベースで)マルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。プライマリ・データベースに(フラッシュバック操作などにより)複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、インカネーションごとに計算が行われてその結果が合計されます。

表5-9 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベース%dg_name%は、プライマリ・データベースから最後の%value%MBのデータを受信していません。

データ・ソース

データのソースは次のとおりです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

5.9 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー

このカテゴリのメトリックは、データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、これらのメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

5.9.1 ファスト・スタート・フェイルオーバーの発生

このメトリックは、プライマリ・データベースが使用できなくなったときに、ファスト・スタート・フェイルオーバーが発生した時間を示します。

表5-10 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2

5分ごと

定義なし

1

ファスト・スタート・フェイルオーバーが、%dg_fs_time%に発生しました。

5.10 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバ

このカテゴリのメトリックは、ファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバの状態を監視します。

5.10.1 オブザーバのステータス

このメトリックは、ファスト・スタート・フェイルオーバー(FSFO)構成が監視されていない状態である場合、プライマリ・データベースに対して、FSFOが現在使用不可能であることを示すクリティカル・アラートを生成します。

表5-11 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

1分ごと

定義なし

エラー

Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータスは%value%です。

ユーザーの処理

自動オブザーバ再起動機能を使用するようにData Guard構成がCloud Controlで構成されている場合は、新しいオブザーバ・プロセスの再起動後にアラートは消去されます。それ以外の場合は、監視されていない状態の原因を特定し、必要に応じてオブザーバ・プロセスを再起動します。

5.11 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバ - 10.2データベース

このカテゴリのメトリックは、ファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバの状態を監視します。

5.11.1 オブザーバのステータス - 10.2データベース

このメトリックは、ファスト・スタート・フェイルオーバー(FSFO)構成が監視されていない状態である場合、プライマリ・データベースに対して、FSFOが現在使用不可能であることを示すクリティカル・アラートを生成します。

表5-12 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2

5分ごと

定義なし

エラー

Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータスは%value%です。

ユーザーの処理

自動オブザーバ再起動機能を使用するようにData Guard構成がCloud Controlで構成されている場合は、新しいオブザーバ・プロセスの再起動後にアラートは消去されます。それ以外の場合は、監視されていない状態の原因を特定し、必要に応じてオブザーバ・プロセスを再起動します。

5.12 Data Guardパフォーマンス

このカテゴリのメトリックは、Data Guardのパフォーマンスを報告します。

5.12.1 適用ラグ(秒)

このメトリックは、スタンバイがプライマリからどのくらい遅れているかを(秒単位で)示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表5-13 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベースはプライマリ・データベースから約%value%秒遅れています。

データ・ソース

データのソースは、v$dataguard_stats ('apply lag')ビューです。

5.12.2 推定フェイルオーバー時間(秒)(Estimated Failover Time (seconds))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、スタンバイ・データベースへのフェイルオーバーに必要なおおよその秒数を示します。この値には、起動時間と、必要に応じて、スタンバイですべての使用可能なREDOを適用するのに必要な残り時間が計上されます。バウンスが不要な場合は、残りの適用時間のみです。

表5-14 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

推定フェイルオーバー時間は約%value%秒です。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

v$dataguard_stats ('estimated startup time','apply finish time','standby has been open')

5.12.3 REDO適用率(KB/秒)(Redo Apply Rate (KB/second))

このメトリックは、スタンバイでのREDO適用率をKB/秒で示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表5-15 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

REDO適用率は%value%KB/秒です。

5.12.4 REDO生成率(KB/秒)(Redo Generation Rate (KB/second))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表5-16 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

REDO生成率は%value%KB/秒です。

5.12.5 トランスポート・ラグ(秒)

スタンバイ・データベースでまだ使用できないREDOのおおよその秒数。REDOがまだ転送されていないか、またはギャップがある可能性があります。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

v$dataguard_stats('transport lag')

表5-17 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベースはプライマリ・データベースから約%value%秒遅れています。

5.13 Data Guardパフォーマンス - 11.1以前のデータベース

このカテゴリのメトリックは、Data Guardのパフォーマンスを報告します。

5.13.1 推定フェイルオーバー時間(秒) - 11.1以前のデータベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、スタンバイ・データベースへのフェイルオーバーに必要なおおよその秒数を示します。この値には、起動時間と、必要に応じて、スタンバイですべての使用可能なREDOを適用するのに必要な残り時間が計上されます。バウンスが不要な場合は、残りの適用時間のみです。

表5-18 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

推定フェイルオーバー時間は約%value%秒です。

5.13.2 適用ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

このメトリックは、スタンバイがプライマリからどのくらい遅れているかを(秒単位で)示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表5-19 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベースはプライマリ・データベースから約%value%秒遅れています。

5.13.3 トランスポート・ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

スタンバイ・データベースでまだ使用できないREDOのおおよその秒数。REDOがまだ転送されていないか、またはギャップがある可能性があります。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表5-20 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

約%value%秒のREDOがこのスタンバイ・データベースでまだ使用できません。

5.13.4 REDO適用率(KB/秒) - 11.1以前のデータベース

このメトリックは、スタンバイでのREDO適用率をKB/秒で示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表5-21 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

REDO適用率は%value%KB/秒です。

5.14 データベース・ファイル

このカテゴリのメトリックは、データベース・ファイルの平均ファイル読取り時間および平均ファイル書込み時間を示します。

5.14.1 平均ファイル読取り時間(センチ秒)(Average File Read Time (centi-seconds))

このメトリックは、平均ファイル読取り時間を100分の1秒単位で測定して示します。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、ファイル名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのファイル名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ファイル名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.14.2 平均ファイル書込み時間(センチ秒)(Average File Write Time (centi-seconds))

このメトリックは、平均ファイル書込み時間を100分の1秒単位で測定して示します。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、ファイル名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのファイル名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ファイル名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.15 データベース・ジョブ・ステータス

このカテゴリのメトリックは、DBMS_SCHEDULERインタフェースにより登録されたデータベース・ジョブの状態を表します。

5.15.1 中断したジョブ数

Oracleサーバー・ジョブ・キューは、ローカル・ジョブに関する情報(ジョブを実行する時期などの、ジョブのために実行するPL/SQLコールなど)を格納したデータベース表です。データベース・レプリケーションも、Oracleジョブ・キューのメカニズムを使用して管理されます。このメカニズムでは、遅延トランザクションをリモート・マスター・サイトに送信するジョブ、適用済トランザクションを遅延トランザクション・キューからパージするジョブ、またはスナップショット・リフレッシュ・グループをリフレッシュするジョブが使用されます。

ジョブは次の2つの状態で中断する可能性があります。

- ジョブに定義されている指定された数の試行後にジョブを正常に実行できなかった場合。

- ジョブに、DBMS_ JOB.BROKENプロシージャを使用して、明示的に中断のマークが付けられている場合。

このメトリックでは、中断したDBMSジョブがないか調べます。中断したジョブの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、クリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

0

定義なし

%value%ジョブが破損しています。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SUM(broken)
FROM (SELECT DECODE(broken, 'N', 0, 1) broken
FROM dba_jobs
UNION ALL
SELECT DECODE(STATE, 'BROKEN', 1, 0) broken
FROM dba_scheduler_jobs

ユーザーの処理

Cloud Controlコンソールから、スケジューラ・ジョブ履歴ページを確認するか、エラー情報をALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSビューに問い合せます。

ジョブの実行を妨げている問題を修正します。DBMS_SCHEDULER.RUNをコールして、ジョブを強制的に即時に再実行します。

5.15.2 失敗したジョブ数

Oracleサーバー・ジョブ・キューは、ローカル・ジョブに関する情報(ジョブを実行する時期などの、ジョブのために実行するPL/SQLコールなど)を格納したデータベース表です。データベース・レプリケーションも、Oracleジョブ・キューのメカニズムを使用して管理されます。このメカニズムでは、遅延トランザクションをリモート・マスター・サイトに送信するジョブ、適用済トランザクションを遅延トランザクション・キューからパージするジョブ、またはスナップショット・リフレッシュ・グループをリフレッシュするジョブが使用されます。

Oracleでジョブの実行を試行中に、ジョブからエラーが返されると、ジョブは失敗します。Oracleでは、試行の間隔を2倍にしながら、ジョブを実行するために試行を繰り返します。ジョブ定義で指定されている指定された回数の実行後にジョブが失敗した場合、ジョブが自動的に中断とマークされ、実行を試行しなくなります。

このメトリックでは、失敗したDBMSジョブがないか調べます。失敗したジョブの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

0

定義なし

%value%ジョブが破損しています。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT SUM(failed)
FROM (
DECODE(NVL(failures,0), 0, 0, 1) failed
FROM dba_jobs
UNION ALL
SELECT
DECODE(NVL(failure_count,0), 0, 0, 1) failed
FROM dba_scheduler_jobs

ユーザーの処理

Cloud Controlコンソールから、スケジューラ・ジョブ履歴ページを確認するか、エラー情報をALL_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILSビューに問い合せます。ジョブの実行を妨げている問題を修正します。

5.16 データベース制限

このカテゴリのメトリックは、稼働しているOracleサーバーのリソース制限の割合を示します。

5.16.1 現在のログオン数

このメトリックは、現在のログオン数を示します。

注意: しきい値を実数として受け入れる大部分のメトリックとは異なり、このメトリックは整数のみをしきい値として受け入れます。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、現在のログオンから導出されます。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.16.2 現在のオープン・カーソル数

このメトリックは、現在のオープン・カーソル数を示します。

注意: しきい値を実数として受け入れる大部分のメトリックとは異なり、このメトリックは整数のみをしきい値として受け入れます。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、現在のオープン・カーソルから導出されます。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.16.3 ロック制限使用率(%)

DML_LOCKS初期化パラメータは、DMLロックの最大数を指定します。DMLロックの目的は、複数のユーザーが同時にアクセスするデータの整合性を保証することです。DMLロックは、同時に競合するDML操作とDDL操作の相殺的な干渉を防止します。

このメトリックでは、しきい値引数により指定した値(パーセント)に対する、ロック・リソースの使用率を調べます。DML_LOCKS初期化パラメータで設定した制限に対するすべてのアクティブDMLロックの割合が、しきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

DML_LOCKSが0の場合、このテストは登録できません。0の値は、エンキューが使用不可であることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%がロック制限の%value%%に達しました。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT resource_name name,
100*DECODE(initial_allocation, ' UNLIMITED', 0, current_utilization /
initial_allocation) usage
FROM v$resource_limit
WHERE LTRIM(limit_value)
!= '0' AND LTRIM(initial_allocation) != '0' AND resource_name = 'dml_locks'

ユーザーの処理

DML_LOCKSインスタンス・パラメータを10%増やします。

5.16.4 プロセス制限使用率(%)

PROCESSES初期化パラメータは、1つのデータベースに同時に接続できるオペレーティング・システム・ユーザー・プロセスの最大数を指定します。この数には、そのインスタンスで利用されるバックグラウンド・プロセスも含まれます。

このメトリックでは、しきい値引数により指定した値(パーセント)に対するプロセス・リソースの使用率を調べます。PROCESSES初期化パラメータで設定した制限に対するすべての現行プロセスの割合が、しきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%がプロセス制限の%value%%に達しました。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

リリースに応じて、次のいずれかがデータを導出します。

- Oracle 9iリリース2以前

SELECT usage
FROM (select RESOURCE_NAME name, 100*DECODE(initial_allocation,' UNLIMITED',0, current_utilization /
initial_allocation) usage
from v$resource_limit
where LTRIM(limit_value) != '0' and LTRIM(initial_allocation) != '0'
and resource_name in ('dml_locks', 'processes', 'sessions')
union all
select  'user'  name
,100* DECODE(sessions_max,0,0,sessions_current/sessions_max)  usage
from v$license
)
order by name

- Oracle 10g以降
5番目の列はプロセス使用量を示します。プラグイン・インストール・ディレクトリ(plugins/oracle.sysman.db.agent.plugin_version/metadata)にあるinst_perf.xmlpファイルからこの情報を取得できます。

SELECT /*+ ORDERED */
TO_CHAR( FROM_TZ( CAST(m.end_time AS TIMESTAMP),
TO_CHAR(systimestamp, 'tzr') )
AT TIME ZONE sessiontimezone,
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
SUM(CASE WHEN a.internal_metric_name = 'logons'
THEN m.value ELSE 0 END) logons,
SUM(CASE WHEN a.internal_metric_name = 'opencursors'
THEN m.value ELSE 0 END) opencursors,
SUM(CASE WHEN a.internal_metric_name = 'user_limit'
THEN m.value ELSE 0 END) user_limit,
SUM(CASE WHEN a.internal_metric_name = 'process_usage'
THEN m.value ELSE 0 END) process_usage,
SUM(CASE WHEN a.internal_metric_name = 'session_usage'
THEN m.value ELSE 0 END) session_usage
FROM v$alert_types a, v$threshold_types t, v$sysmetric m
WHERE a.internal_metric_category = 'Database_Resource_Usage'
AND a.reason_id = t.alert_reason_id
AND t.metrics_id = m.metric_id
AND m.group_id = 2
AND :1 != 'BASIC'
AND m.end_time <= SYSDATE
GROUP BY m.end_time
ORDER BY m.end_time ASC

ユーザーの処理

現在のPROCESSESインスタンス・パラメータの設定が、オペレーティング・システム依存の最大値を超えていないことを確認します。プロセスの数を、少なくともそのインスタンスにログインすると予想される同時ユーザーの最大数+6になるように増やします。

5.16.5 セッション制限使用率(%)

SESSIONS初期化パラメータは、データベースで許可される同時接続の最大数を指定します。

このメトリックでは、しきい値引数により指定した値(パーセント)に対する、セッション・リソースの使用率を調べます。SESSIONS初期化パラメータで設定した制限に対する、バックグラウンド・プロセスを含むセッション数の割合が、しきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%がセッション制限の%value%%に達しました。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT resource_name name,
100*DECODE(initial_allocation, ' UNLIMITED', 0, current_utilization) != '0'
AND resource_name = 'sessions'

ユーザーの処理

SESSIONSインスタンス・パラメータを増やします。XA環境の場合、SESSIONSが少なくとも2.73×PROCESSESであることを確認します。共有サーバー環境の場合、SESSIONSが少なくとも1.1×接続の最大数であることを確認します。

5.16.6 ユーザー制限使用率(%)

LICENSE_MAX_SESSIONS初期化パラメータは、同時に許可される同時ユーザー・セッションの最大数を指定します。

このメトリックは、ログオン・ユーザー数が、ライセンス制限に達しているかどうかを調べます。LICENSE_MAX_SESSIONS初期化パラメータで設定した制限に対する、同時ユーザー・セッション数の割合が、しきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。LICENSE_MAX_SESSIONSに値が明示的に設定されていない場合、テストはトリガーされません。

注意: このメトリックは、セッション・ライセンスが有効な場合に、最も役立ちます。LICENSE_MAX_SESSIONSおよびLICENSE_MAX_USERSの詳細は、Oracle Databaseリファレンスを参照してください。

注意: しきい値を実数として受け入れる大部分のメトリックとは異なり、このメトリックは整数のみをしきい値として受け入れます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%がユーザー制限の%value%%に達しました。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT 'user' name,
100*DECODE(session_max, 0, 0, sessions_current/session_max) usage
FROM v$license

ユーザーの処理

これは通常、データベースのライセンス制限に達していることを示します。追加のライセンスを取得し、LICENSE_MAX_ SESSIONSの値を増やして新しい値を反映させる必要があります。

5.17 データベース・リプレイ

このカテゴリのメトリックは、データベース・ワークロードの取得およびリプレイの現行のステータス(オン/オフ)を示します。

5.17.1 ワークロードの取得ステータス

このメトリックは、データベース・ワークロードの取得が進行中であるかどうかを表示します。

このメトリックは、Oracle Database 11gリリース2およびOracle Database 12cで使用できます。

データ・ソース

データのソースは、取得開始時にターゲット・データベースによってトリガーされる、サーバーで生成されたアラートです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.17.2 ワークロードのリプレイ・ステータス

このメトリックは、データベース・ワークロードのリプレイが進行中であるかどうかを表示します。

このメトリックは、Oracle Database 11gリリース2およびOracle Database 12cで使用できます。

データ・ソース

データのソースは、リプレイ開始時にターゲット・データベースによってトリガーされる、サーバーで生成されたアラートです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.18 データベース・リプレイ・クライアント

このカテゴリのメトリックは、データベース・ワークロードのリプレイ中のリプレイ・クライアントのリソース使用率を表示します。

5.18.1 平均I/O待機時間(ミリ秒)(Average I/O Latency (milliseconds))

このメトリックは、データベース・リプレイ・クライアントの単一I/Oに対する平均レスポンス時間を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

null

データ・ソース

データのソースは、リプレイ・クライアントで警戒すべき状態が検出されるとターゲット・データベースによってトリガーされる、サーバーで生成されたアラートです。

ユーザーの処理

リプレイ・クライアントの測定ユーティリティを実行し、必要な容量を備えたマシン間で分散されるリプレイ・クライアントの提案数を使用してリプレイを再開します。

5.18.2 I/Oを実行するリプレイ・スレッド(%)(Replay Threads (%) Performing I/O)

このメトリックは、I/O操作を同時に実行するリプレイ・クライアント接続数を示します。

この項の残りの情報は、Enterprise Manager Cloud ControlまたはEnterprise Manager Database Controlのいずれかに表示されるとき、このメトリックに対してのみ有効です(該当する場合)。次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

null

データ・ソース

データのソースは、リプレイ・クライアントで警戒すべき状態が検出されるとターゲット・データベースによってトリガーされる、サーバーで生成されたアラートです。

ユーザーの処理

リプレイ・クライアントの測定ユーティリティを実行し、必要な容量を備えたマシン間で分散されるリプレイ・クライアントの提案数を使用してリプレイを再開します。

5.18.3 CPUを使用したリプレイ・スレッド(%)(Replay Threads (%) Using CPU)

このメトリックは、CPUを同時に使用するリプレイ・クライアント接続数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

null

データ・ソース

データのソースは、リプレイ・クライアントで警戒すべき状態が検出されるとターゲット・データベースによってトリガーされる、サーバーで生成されたアラートです。

ユーザーの処理

リプレイ・クライアントの測定ユーティリティを実行し、必要な容量を備えたマシン間で分散されるリプレイ・クライアントの提案数を使用してリプレイを再開します。

5.19 データベース・サービス

このカテゴリのメトリックには、サービスCPU時間およびサービス・レスポンス時間があります。

5.19.1 サービスCPU時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service CPU Time (per user call) (microseconds))

このメトリックは、特定のデータベース・サービスへのコールの平均CPU時間(マイクロ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、サービス名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのサービス名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

サービス名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.19.2 サービス・レスポンス時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service Response Time (per user call) (microseconds))

このメトリックは、特定のデータベース・サービスへのコールの平均経過時間(マイクロ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、サービス名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのサービス名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

サービス名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.20 Database Vault違反未遂 - コマンド・ルール

このカテゴリのメトリックは、Database Vaultデータベースに対する違反行為を監視します。

5.20.1 Database Vault違反未遂数 - コマンド・ルール

このメトリックは、Database Vaultデータベースに対する違反行為をDatabase Vault Security Analystが監視するよう設定するために使用されます。Database Vault Security Analystは、通知を受けて違反が発生するSQLコマンドと一致する別のしきい値を示すことで異なるタイプの試行に基づいてさらにフィルタ処理できるコマンド・ルールを選択できます。

このメトリックは、初期状態では有効になっていません。メトリックおよびポリシーの設定ページで有効化する必要があります。デフォルトでは、このメトリックは1時間ごとに収集されますが、収集頻度を変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

%VIOLATIONTIMESTAMP%で%ACTION_OBJECT_NAME%の違反がありました

複数のしきい値

このメトリックでは、Database Vaultコマンド・ルール・オブジェクトと違反時間オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Database Vaultコマンド・ルール・オブジェクトと違反時間オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Database Vaultコマンド・ルール・オブジェクトと違反時間オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

違反未遂は、ターゲットのDatabase Vault監査証跡から取得されます。SQLの実行に失敗した試行を示す、コマンド・ルールに関連する監査エントリのみが選択されます。指定されたしきい値は、コマンド・ルール違反が発生するSQLコマンドと一致する必要があります。

ユーザーの処理

違反が検出されたコマンドや、違反をトリガーしたデータベース・ユーザー、違反をトリガーしたアクション、違反の発生時刻など、違反の詳細を確認するには、ターゲットのDatabase Vaultホームページにログインし、違反未遂グラフを使用します。

5.21 Database Vault違反未遂 - レルム

このカテゴリのメトリックは、Database Vaultデータベースに対する違反行為を監視します。

5.21.1 Database Vault違反未遂 - レルム

このメトリックは、Database Vaultデータベースに対する違反行為をDatabase Vault Security Analystが監視するよう設定するために使用されます。Database Vault Security Analystは、通知を受けて違反が発生するSQLコマンドと一致する別のしきい値を示すことで異なるタイプの試行に基づいてさらにフィルタ処理できるレルムを選択できます。

このメトリックは、初期状態では有効になっていません。メトリックおよびポリシーの設定ページで有効化する必要があります。デフォルトでは、このメトリックは1時間ごとに収集されますが、収集頻度を指定することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

%VIOLATIONTIMESTAMP%で%ACTION_OBJECT_NAME%の違反がありました

複数のしきい値

このメトリックでは、Database Vaultレルム・オブジェクトと違反時間オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Database Vaultレルム・オブジェクトと違反時間オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Database Vaultレルム・オブジェクトと違反時間オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

違反未遂は、ターゲットのDatabase Vault監査証跡から取得されます。SQLの実行に失敗した試行を示す、レルムに関連する監査エントリのみが選択されます。指定されたしきい値は、コマンド・ルール違反が発生するSQLコマンドと一致する必要があります。

ユーザーの処理

違反が起こったレルムや、違反をトリガーしたデータベース・ユーザー、違反をトリガーしたアクション、違反の発生時刻など、違反の詳細を確認するには、ターゲットのDatabase Vaultホームページにログインし、違反未遂グラフを使用します。

5.22 Database Vault構成の問題 - コマンド・ルール

このカテゴリのメトリックは、ユーザー・アクションを追跡し、管理者の注意を必要とする構成ミスがコマンド・ルールに存在する場合、アラートを生成します。

5.22.1 DV(コマンド・ルール) - 構成の問題数

データベースを保護するようにDatabase Vaultポリシーを定義および構成した後のユーザー・アクションによって、時間とともにこれらの構成が侵害される場合があります。このメトリックは、ユーザー・アクションを追跡し、管理者の注意を必要とする構成ミスがコマンド・ルールに存在する場合、アラートを生成します。このメトリックは、初期状態で有効です。デフォルトでは、このメトリックは1時間ごとに収集されますが、収集頻度を変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

0

%ACTION_OBJECT_NAME%には構成の問題があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、Database Vaultコマンド・ルール・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのDatabase Vaultコマンド・ルール・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Database Vaultコマンド・ルール・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

構成の問題は、レルムおよびコマンド・ルールの定義をスキャンして取得されます。

ユーザーの処理

コマンド・ルールの構成ミスの原因を把握するには、ターゲットのDatabase Vaultのホームページにナビゲートし、Database Vault Administratorを起動して「Database Vault構成の問題のレポート」を表示します。これらのアラートは、構成の問題が解決すると自動的に消去されます。

5.23 Database Vault構成の問題 - レルム

このカテゴリのメトリックは、ユーザー・アクションを追跡し、管理者の注意を必要とする構成ミスがレルムに存在する場合、アラートを生成します。

5.23.1 Database Vault構成の問題数 - レルム

データベースを保護するようにDatabase Vaultポリシーを定義および構成した後のユーザー・アクションによって、時間とともにこれらの構成が侵害される場合があります。このメトリックは、ユーザー・アクションを追跡し、管理者の注意を必要とする構成ミスがレルムに存在する場合、アラートを生成します。このメトリックは、初期状態で有効です。デフォルトでは、このメトリックは1時間ごとに収集されますが、収集頻度を変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

0

%ACTION_OBJECT_NAME%には構成の問題があります。

複数のしきい値

このメトリックでは、Database Vaultレルム・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのDatabase Vaultレルム・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Database Vaultレルム・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。「しきい値の編集」ページへのアクセスの詳細は、「しきい値の編集」を参照してください。

データ・ソース

構成の問題は、レルムおよびルール・セットの定義をスキャンして取得されます。

ユーザーの処理

レルムの構成ミスの原因を把握するには、ターゲットのDatabase Vaultのホームページにナビゲートし、Database Vault Administratorを起動して「Database Vault構成の問題のレポート」を表示します。これらのアラートは、構成の問題が解決すると自動的に消去されます。

5.24 Database Vaultポリシー変更

このカテゴリのメトリックは、Database Vaultポリシーを追跡します。

5.24.1 Database Vaultポリシー変更数

Database Vaultポリシーの定義後のポリシーへの追加変更は、このメトリックで追跡されます。Database Vaultポリシーに対するすべての変更について、このメトリックはアラートを生成します。このメトリックは、初期状態で有効です。デフォルトでは、このメトリックは1時間ごとに収集されますが、収集頻度を変更することもできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

0

%POLICY_CATEGORY_NAMES%にはポリシー変更があります

複数のしきい値

このメトリックでは、DVポリシー変更カテゴリ・オブジェクトとDVポリシー変更時間オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、DVポリシー変更カテゴリ・オブジェクトとDVポリシー変更時間オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

DVポリシー変更カテゴリ・オブジェクトとDVポリシー変更時間オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。しきい値の編集ページへのアクセス方法の詳細は、「しきい値の編集」を参照してください

データ・ソース

ポリシー変更は、Database Vaultスキーマに関連するデータベース監査証跡のレコードをスキャンして取得されます。

ユーザーの処理

変更されたオブジェクト、ポリシーを変更したデータベース・ユーザー、ユーザー・アクションの内容、このポリシーが変更された時間など、ポリシー変更の詳細を把握するには、ターゲットのDatabase Vaultのホームページにログインしてポリシー変更レポートを表示します。

5.25 DBアラート・ログ

このカテゴリのメトリックは、データ・ブロック破損、セッション終了などの、データベース・アラート・ログを解析してアラートを作成するために使用されます。「DBアラート・ログ」のメトリックはエラー・テキストを含むアラートを生成します。また、関連性のある場合は、「メトリックとポリシー設定」で定義したメトリックが返した各エラーのカテゴリに定義された警告またはクリティカルのしきい値に一致するが、アラート・ログのフィルタ式には一致しないアラート・ログで報告された各ORAエラーのトレース・ファイルへのリンクを生成します。

注意:
同じエラー・コードの1つ以上のORA-エラーまたは1つの収集にエラー・コードの組合せがある場合、1つのエラーのみがアップロードされます。重複は削除されます。単一イベントへの収集間の同じ問題の繰返しイベントの重複排除がこのメトリックに対してのみ実行されます。

アラート・ログのフィルタ式

アラート・ログのフィルタ式は、(ターゲットを担当するCloud Control管理者の判断で) Cloud Controlで生成されたアラートでエラーが無視されることを防ぐために使用します。この式はPerlの正規表現で「アラート・ログ」メトリックが返したすべての行をフィルタするために使用します。

フィルタリングはアラート・ログからのエラーの検索中に実行されるため、「アラート・ログ」のメトリック、または定義上「アラート・ログ・エラー・ステータス」のメトリックでは、エラーは式に一致するとみなされません。アラート・ログのフィルタ式と一致しないエラーのみが「アラート・ログ」のメトリックのしきい値と比較されるか、「アラート・ログ・エラー・ステータス」のメトリックに含まれます。

各ターゲットに対してCloud Control内の複数の場所でアラート・ログのフィルタ式を構成できます。アラート・ログのフィルタ式を構成するには、次のいずれかを実行します。

- DBターゲット・ホームページから「診断サマリー」の下にある「アラート・ログ」の横のリンクをクリックし、「関連リンク」の下にある「一般的なアラート・ログ・エラーのモニタリング構成」をクリックします。

- 各メトリックの各カテゴリのしきい値を構成する「メトリックとポリシー設定」ページを使用します。

5.25.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー

このメトリックは、監視中のデータベースのアーカイバが、最後のサンプル時間以降一時停止していることを示します。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、アーカイブ停止(ORA-00257またはORA-16038)のメッセージがALERTファイルに書き込まれると、アラートが表示されます。ALERTファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でアーカイバが停止しました。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

アラート・ログおよびアーカイバ・トレース・ファイルで詳細を確認します。ただし、ほとんどの場合は、アーカイブ先のデバイスでREDOログ・ファイルを格納する領域が不足していることが原因で、このメッセージが生成されます。初期化パラメータARCHIVE_LOG_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に適切に設定されているかどうか確認します。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.25.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでALERTファイルに対して破損ブロックのエラーが生成されたことを示します。ALERTファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージ(ORA-01157、ORA-01578およびORA-27048)がALERTファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でデータ・ブロックが破損しました。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlog.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

追加情報がないかALERTログを調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.25.3 一般的なアラート・ログ・エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでALERTログ・ファイルに対してエラーが生成されたことを示します。ALERTログ・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。Oracle例外(ORA-006xx)メッセージがALERTログ・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。ALERTログ・ファイルにその他のORAメッセージが書き込まれると、警告が表示されます。

- Enterprise Managerリリース10.2.0.4の管理エージェントによって監視されるすべてのサポート対象データベースの場合:
アラート・ログ・フィルタ - 最大1024文字

警告またはクリティカルのしきい値 - 最大256文字

- Enterprise Managerリリース10.2.0.5の管理エージェントによって監視されるすべてのサポート対象データベースの場合:
アラート・ログ・フィルタ - 最大4000文字

警告またはクリティカルのしきい値 - 最大4000文字

アーカイブ停止(ORA-00257)およびデータ・ブロック破損(ORA-01578)のメッセージが別々のメトリックとして送信されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

ORA-0*(600?|7445|4[0-9][0-9][0-9])[^0-9]

定義なし

%alertLogName%でORA-エラー・スタック(%errCodes%)が記録されました。

5.25.4 メディア障害のアラート・ログ・エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでALERTファイルに対してメディア障害のエラーが生成されたことを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

ORA-

時間/行番号: %timeLine%でメディア障害が検出されました。

5.25.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでALERTファイルに対してセッション終了のメッセージが生成されたことを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

ORA-

定義なし

時間/行番号: %timeLine%でセッションが終了しました。

5.26 DBアラート・ログ・エラー・ステータス

アラート・ログのフィルタ式は考慮されたが、DBアラート・ログ・エラーのメトリックのしきい値は考慮されなかった場合、このカテゴリのメトリックはDBアラート・ログ・エラーのメトリックにより各カテゴリに返されたエラーの数を合計し、この数が各カテゴリに指定した警告またはクリティカルのしきい値を超えた場合、アラートを生成します。このため、DBアラート・ログ・エラー・カテゴリのメトリックによりエラーが生成されない可能性がありますが、(DBアラート・ログ・エラーのメトリックに指定したしきい値と一致しない場合でも)DBアラート・ログ・エラー・ステータスのメトリックがアラートを生成する可能性があります。

5.26.1 アーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見されたアーカイバ・ハングのアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで%value%の明確なORA-エラーが検出されました。

5.26.2 データ・ブロック破損のアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見されたデータ・ブロック破損のアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、データ・ブロック破損エラーが見つかりました。

5.26.3 一般的なアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見された一般的なアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで%value%の明確なORA-エラーが検出されました。

5.26.4 メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータス

このメトリックは、メディア障害のアラート・ログ・エラーのステータスを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログでメディア障害エラーが見つかりました。

5.26.5 セッション終了のアラート・ログ・エラー・ステータス

このメトリックは、Enterprise Managerで最後にアラート・ログをスキャンしたときに発見されたセッション終了のアラート・ログ・エラーの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

0

定義なし

アラート・ログで、セッション終了が見つかりました。

5.27 シングル・インスタンスによって管理されているDB

このカテゴリのメトリックは、単一インスタンス高可用性(HA)のOracle Database登録に関する構成情報を収集します。

5.27.1 CRSHomeディレクトリ

このメトリックは、マシンに単一インスタンスHAがインストールされている場合に、そのOracleホーム・ディレクトリを報告します。

5.27.2 シングル・インスタンスHAによって管理されているDB

このメトリックは、データベースが単一インスタンスHAによって管理されているかどうかを示します。Oracle Databaseが単一インスタンスHAによって管理されていない場合は、単一インスタンスHAがOracle Database登録で使用可能かどうかを示します。

5.28 遅延トランザクション

このカテゴリのメトリックは、この分散データベースの遅延トランザクションに関連するメトリックです。

5.28.1 遅延トランザクション数

Oracleでは、アドバンスト・レプリケーション・システムのマスター・サイト間で、および更新可能なスナップショットからそのマスター表へ、データ・レベルの変更を非同期的に伝播するために、遅延トランザクションを使用します。

このメトリックでは、遅延トランザクションの数を調べます。遅延トランザクションの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

100

定義なし

遅延トランザクション数は%value%です。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT count(*) FROM sys.deftran

ユーザーの処理

アドバンスト・レプリケーション機能では、リモート・サイトに遅延トランザクションを送信すると、分散トランザクションを使用して、遅延トランザクションがローカル・サイトのキューで削除される前に、リモート・サイトで正しくコミットされていることを保証します。トランザクションが指定したリモート・サイトに送信されていない場合、トランザクションの宛先が正しく指定されているかどうか確認します。DBLINKパラメータを使用してDBMS_DEFER_SYS.SCHEDULE_EXECUTIONをコールする際またはDESTINATIONパラメータを使用してDBMS_DEFER_SYS.EXECUTEをコールする際に宛先データベースを指定する場合、完全なデータベース・リンクが指定されていることを確認してください。

誤ったビューの宛先は、誤った遅延トランザクション動作の原因になる可能性があります。DEFCALLESTビューおよびDEFTRANDESTビューは、CATREPC.SQLからの定義で、CATDEFER.SQLからの定義ではないことを確認します。

5.28.2 遅延トランザクション・エラー数

Oracleでは、アドバンスト・レプリケーション・システムのマスター・サイト間で、および更新可能なスナップショットからそのマスター表へ、データ・レベルの変更を非同期的に伝播するために、遅延トランザクションを使用します。トランザクションのリモート・サイトへの伝播が失敗した場合、Oracleではトランザクションをロールバックし、リモートの宛先データベース内のSYS.DEFERRORビューにそのトランザクションを記録します。

このメトリックでは、SYS.DEFERRORビュー内のトランザクション数を調べ、しきい値引数で指定した値を超えると、アラートを生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

0

定義なし

エラーのあった遅延トランザクション数は%value%です。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT count(*) FROM sys.deferror

ユーザーの処理

遅延トランザクションを適用する際のエラーは、表の使用可能領域不足を更新する必要があるなどのデータベースの問題、あるいは未解決の挿入、更新または削除の競合に原因がある可能性があります。SYS.DEFERRORビューには、適用できなかったトランザクションのIDが表示されます。このIDを使用して、キューに入っているそのトランザクション関連のコールを検索します。これらのコールは、SYS.DEFCALLビューに格納されています。DBMS_DEFER_QUERYパッケージ内のプロシージャを使用して、SYS.DEFCALLビューのリストに表示されたプロシージャに対する引数を確認できます。

5.29 ダンプ領域

このカテゴリのメトリックは、ダンプ先デバイスの使用済領域の割合をチェックします。

5.29.1 ダンプ領域ディレクトリ

このメトリックは、メトリック索引のダンプ先で示されるディレクトリを報告します。

各サーバーおよびバックグラウンド・プロセスでは、メッセージやエラーを記録するために、関連のトレース・ファイルへの書込みができます。

バックグランド・プロセスおよびALERTファイルが、BACKGROUND_DUMP_DESTで指定した宛先に書き込まれます。サーバー・プロセスのトレース・ファイルは、USER_DUMP_DESTで指定した宛先に書き込まれます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

30分ごと

データ・ソース

データのソースは、v$parameterビューです。

ユーザーの処理

初期化パラメータBACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

BACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、ダンプ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.29.2 ダンプ領域使用率(%)

このメトリックは、ダンプ領域保存先の使用済領域の割合を返します。

使用済領域がしきい値引数で指定したしきい値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

30分ごと

95

定義なし

%dumpType%ダンプ領域の%value%%が使用されています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ダンプ領域のタイプ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのダンプ領域のタイプ・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ダンプ領域のタイプ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

UNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

- クリティカルのしきい値: クリティカル・アラートのための、空き領域の割合のしきい値。

- 警告のしきい値: 警告アラートのための、空き領域の割合のしきい値。

ユーザーの処理

初期化パラメータBACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

BACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、ダンプ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.29.3 ダンプ領域使用量(KB)(Dump Area Used (KB))

このメトリックは、ダンプ先ディレクトリのあるデバイスでの合計使用済領域(KB単位)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

30分ごと

データ・ソース

データは、UNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

ユーザーの処理

初期化パラメータBACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

BACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、ダンプ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.29.4 空きダンプ領域(KB)(Free Dump Area (KB))

各サーバーおよびバックグラウンド・プロセスでは、メッセージやエラーを記録するために、関連のトレース・ファイルへの書込みができます。バックグランド・プロセスおよびALERTファイルが、BACKGROUND_DUMP_DESTで指定した宛先に書き込まれます。

サーバー・プロセスのトレース・ファイルは、USER_DUMP_DESTで指定した宛先に書き込まれます。

このメトリックでは、これらのダンプ先デバイスに使用可能な空き領域がないか調べます。使用可能な領域がしきい値引数で指定したしきい値より少ない場合、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

定義なし

定義なし

%dumpType%ダンプ領域には、%value%KBの空きがあります。

複数のしきい値

このメトリックでは、ダンプ領域のタイプ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのダンプ領域のタイプ・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ダンプ領域のタイプ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データは、UNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

ユーザーの処理

初期化パラメータBACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

BACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、ダンプ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.29.5 合計ダンプ領域(KB)(Total Dump Area (KB))

このメトリックは、ダンプ先ディレクトリのあるデバイスで使用可能な合計領域(KB単位)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

30分ごと

データ・ソース

データは、UNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

ユーザーの処理

初期化パラメータBACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

BACKGROUND_DUMP_DEST、USER_DUMP_DESTおよびCORE_DUMP_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、ダンプ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

5.30 効率

このメトリック・カテゴリには、従来リソースの効率を示すとみなされてきたメトリックが含まれます。待機インタフェースの解釈は、効率を測定するためのはるかに正確な方法と一般に認められており、これらのヒット率にかわる方法としてお薦めします。

5.30.1 バッファ・キャッシュ・ヒット(%)

このメトリックは、データ・ブロック・バッファ・キャッシュ効率を示し、問合せにより要求されたデータ・ブロックがメモリー内にある回数の割合で測定されます。

バッファ・キャッシュの効率的な使用により、データベースでのI/O負荷を大幅に減らすことができます。バッファ・キャッシュが小さすぎると、頻繁にアクセスされるデータがバッファ・キャッシュからすぐにフラッシュされてしまい、情報がディスクから再フェッチされることになります。ディスク・アクセスはメモリー・アクセスよりもはるかに低速であるため、アプリケーションのパフォーマンスが低下します。さらに、I/Oサブシステムに余分な負荷がかかるため、1つ以上のデバイスでボトルネックが発生する可能性があり、それによりさらにパフォーマンスが低下します。

このテストでは、すでにバッファ・キャッシュにあるバッファ・リクエストの割合を調べます。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キャッシュ・ヒット率は%value%%です。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、((DeltaLogicalGets - (DeltaPhysicalReads - DeltaPhysicalReadsDirect)) / DeltaLogicalGets) * 100の計算式(各変数の意味は次のとおり)で導出されます。

- DeltaLogicalGets: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='session logical reads'の差

- DeltaPhysicalReads: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='physical reads'の差

- DeltaPhysicalReadsDirect: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='physical reads direct'の差(Oracle8i)

ユーザーの処理

低いバッファ・キャッシュ・ヒット率は、問合せに応じるために必要なバッファを取得しに、サーバーが何度もディスクにアクセスする必要があることを意味します。最も多くの物理読取りを実行する問合せは、この統計の数値を低下させます。通常、全表スキャンを実行する問合せでは、大量のバッファが強制的にキャッシュに読み込まれ、後から他の問合せで必要になる可能性のある他のバッファが古いものとして削除されてしまいます。「物理読取り」でソートした「上位セッション」ページでは、最も多くの読取りを実行しているセッションが表示され、さらにドリルダウンすることで、それらに関連する問合せを特定できます。同様に、「物理読取り」でソートした「上位SQL」ページでは、最も多くの物理読取りを実行しているSQL文が表示されます。最も多くのI/Oを実行する文は、チューニングのために観察する必要があります。

2つのページの違いは、「上位セッション」のグラフには、いつでも物理読取りの原因であるセッションが表示されるのに対し、「上位SQL」ビューには、キャッシュにまだ残っているすべてのSQLが表示される点です。「上位SQL」ビューは、キャッシュ内にまだ存在しているすべてのSQLを示します。上位の文は現在実行されていない場合があるため、現在のバッファ・キャッシュ・ヒット率の低下の原因ではない可能性があります。

問合せが適切にチューニングされているように思われる場合は、バッファ・キャッシュのサイズにより、バッファをディスクからフェッチする必要のある頻度も決まります。DB_BLOCK_BUFFERS初期化パラメータは、バッファ・キャッシュで使用可能なデータベース・バッファの数を決定します。このパラメータは、インスタンス上のSGAの合計メモリー要件に関係するプライマリ・パラメータの1つです。DB_BLOCK_BUFFERSパラメータおよびDB_BLOCK_SIZEパラメータでは、バッファ・キャッシュの合計サイズを制御します。DB_BLOCK_SIZEは、データベースが最初に作成される際にのみ指定できるため、通常、バッファ・キャッシュ・サイズはDB_BLOCK_BUFFERSパラメータを使用して制御されます。

バッファ・キャッシュのサイズを増やすために、DB_BLOCK_BUFFERS初期化パラメータを増やすことを検討します。このパラメータを増やすと、Oracleサーバーではメモリーに保存できる情報が増え、現行のキャッシュ・サイズを使用して同等の量の作業を実行するために必要なI/O操作の数が削減されます。

5.30.2 CPU使用率(/秒)(CPU Usage (per second))

このメトリックは、データベース・プロセスによる1秒当たりのCPU使用率を、100分の1秒単位で測定して示します。データベースによって実行されているワークロード・ミックスまたはワークロード・スループットのいずれかが変わることで、メトリックの値が変わる可能性があります。このメトリックには正しい値というものはありませんが、システムの動作における変化を検出するために使用できます。たとえば、データベースCPUの使用量が500から750に増えると、データベースでのCPUの使用が50%増えていることを示します。(正しい値がないとは、任意のデータベースに適用できる単一の値がないという意味です。この値は、システムや、システムで実行されるアプリケーションに特有のものです。)

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。ADDMは、CPUを消費しているデータベース操作の特定に役立ちます。ADDMレポートは、データベースのホームページおよびセントラル・アドバイザを含む多くの場所から入手できます。

5.30.3 CPU使用率/トランザクション(CPU Usage (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの平均CPU使用率を示し、CPU時間の秒数で表されます。システムでのワークロードの変更(新規モジュールの追加など)、またはデータベースでワークロードが実行される方法の変更(SQL文の計画での変更など)のいずれかが原因で、このメトリックの値が変わる場合があります。このメトリックのしきい値は、システムで観察された実際の値に基づいて設定する必要があります。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。ADDMでは、どの操作がCPUリソースを使用しているかの情報が提供されます。

5.30.4 カーソル・キャッシュ・ヒット(%)

このメトリックは、セッション・カーソル・キャッシュ内で満たされたソフト解析の割合を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

session cursor cache hits / (parse count (total) - parse count (hard))

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.5 データ・ディクショナリ・ヒット(%)

このメトリックは、ディクショナリ・キャッシュ効率を表します。これは、メモリー内にすでに存在するディクショナリ・データに対する要求の割合で測定されます。データ・ディクショナリのミスが実際にOracleサーバーのパフォーマンスに影響しているかどうか判断することが重要です。共有プールは、共有SQL要求のライブラリ・キャッシュ、ディクショナリ・キャッシュおよび特定のインスタンス構成に固有のその他のキャッシュ構造を含むSGA内の領域です。

場合によっては、データ・ディクショナリ・キャッシュ上でミスが発生します。インスタンス起動直後には、データ・ディクショナリ・キャッシュにデータはなく、その結果、発行されたSQL文はすべてキャッシュ・ミスとなる可能性があります。キャッシュに読み取られるデータが増えるに従い、キャッシュ・ミスの可能性は低くなります。最終的にデータベースは、最も頻繁に使用されるデータがキャッシュに入っているという安定した状態になります。この時点では、キャッシュ・ミスはほとんど発生しません。キャッシュをチューニングするには、アプリケーションの実行後にのみ、アクティビティを検査します。

このテストでは、共有プールで見つかったリクエストのデータ・ディクショナリに対する割合を調べます。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i、

10分ごと

定義なし

定義なし

データ・ディクショナリ・ヒット率は%value%%です。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、(1 - Misses/Gets) * 100で、各変数の意味は次のとおりです。

- Misses: select sum(getmisses) from v$rowcache

- Gets: select sum(gets) from v$rowcache

ユーザーの処理

取得の割合が90%未満から85%までならば、SHARED_POOL_SIZEを増やして、新規データに場所を空けるために共有プールからディクショナリ・データがフラッシュされる頻度を減らすことを検討します。キャッシュに使用可能なメモリーを増やすには、SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータの値を増やします。

5.30.6 データベースCPU時間(%)

このメトリックは、CPUで費やされるデータベース・コール時間の割合を示します。このメトリックには正しい値というものはありませんが、システムの動作における変化(データベースCPU時間が50%から25%に低下など)を検出するために使用できます。(正しい値がないとは、任意のデータベースに適用できる単一の値がないという意味です。この値は、システムや、システムで実行されるアプリケーションに特有のものです。)

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

「自動データベース診断モニター(ADDM)」を使用して、CPU使用率の変化があるかどうかを調べます。ADDMレポートは、データベースのホームページおよびセントラル・アドバイザを含む多くの場所から入手できます。待機イベントで費やされる時間が増えていないか、レポートで調べます。

5.30.7 ライブラリ・キャッシュ・ヒット(%)

このメトリックは、ライブラリ・キャッシュ効率を示し、完全に解析またはコンパイルされた表現のPL/SQLブロックおよびSQL文がすでにメモリー内に存在している回数の割合により測定されます。

共有プールとは、共有SQLリクエストのライブラリ・キャッシュ、ディクショナリ・キャッシュ、および特定のインスタンス構成に固有のその他のキャッシュ構造体が含まれるSGA内の領域です。

共有プールのメカニズムにより、少なくとも次の3つの点で、システム・リソースの消費を大幅に減らすことができます。SQL文がすでに共有プールにある場合は、解析時間は不要になります。

すべてのアプリケーションが、同じプールの共有SQL文およびディクショナリ・リソースを使用するため、アプリケーション・メモリーのオーバーヘッドが少なくなります。

共有プールのディクショナリ要素はアクセスが不要であるため、I/Oリソースが節約されます。

共有プールが小さすぎる場合、ユーザーはデータベース操作を完了するために、その他のリソースを消費することになります。ライブラリ・キャッシュ・アクセスの場合、オーバーヘッドは主に、SQL文を再解析するために必要な追加のCPUリソースです。

このテストでは、カーソルがすでにキャッシュ内にある解析要求の割合を調べます。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ライブラリ・キャッシュ・ヒット率は%value%%です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、(DeltaPinHits / DeltaPins) * 100の計算式で、各変数の意味は次のとおりです。

- DeltaPinHits: サンプル期間の終了時と開始時のselect sum(pinhits) from v$librarycacheの差

- DeltaPins: サンプル期間の終了時と開始時のselect sum(pins) from v$librarycacheの差

ユーザーの処理

「ハード解析」でソートした「上位セッション」ページには、最も多くのハード解析が発生するセッションのリストが表示されます。ハード解析は、サーバーで問合せを解析し、ライブラリ・キャッシュに問合せの完全一致が見つからない場合に発生します。ハード解析は、SQL文を効率的に共有することにより回避できます。問合せでリテラルのかわりにバインド変数を使用することは、共有を増やすための1つの方法です。

最も多くのハード解析が発生しているセッションが表示されることで、このページでSQLのリライトの最有力候補であるアプリケーションまたはプログラムを特定できます。

また、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化するために変更可能なSQL文を調べ、文の不要な再解析を回避します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータは、共有プールの合計サイズを制御します。SHARED_POOL_SIZEを増やして、新規リクエストに場所を空けるために共有プールからSQLリクエストをフラッシュする頻度を減らすことを検討します。

共有SQL領域に使用可能な追加メモリーを利用するには、セッションごとに許可されるカーソル数を増やすことも必要になる可能性があります。この制限は、初期化パラメータOPEN_CURSORSの値を増やすことで増加できます。

5.30.8 ライブラリ・キャッシュ・ミス(%)

このメトリックは、カーソルがキャッシュにない解析リクエストの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

The source of the data is the following formula:
1 - pinhits / pins

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.9 低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded (per second))

このメトリックは、パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なために、並列度が低下した1秒当たりの回数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

(parallel operations downgraded 1 to 25 percent
+ parallel operations downgraded 25 to 50 percent
+ parallel operations downgraded 50 to 75 percent
+ parallel operations downgraded 75 to 99 percent)
/ time

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.10 25%以上低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded 75% or more (per second))

パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なために、並列度が25%以上低下した1秒当たりの回数。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

(parallel operations downgraded 25 to 50 percent
+ parallel operations downgraded 50 to 75 percent
+ parallel operations downgraded 75 to 99 percent)
/ time

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.11 50%以上低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded 75% or more (per second))

このメトリックは、パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なために並列度が50%以上低下した、1秒当たりの回数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

(parallel operations downgraded 50 to 75 percent
+ parallel operations downgraded 75 to 99 percent)
/ time

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.12 75%以上低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded 75% or more (per second))

このメトリックは、パラレル実行が要求され、パラレル実行サーバーが不十分なために並列度が75%以上低下した、1秒当たりの回数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

(parallel operations downgraded 75 to 99 percent) / time

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.13 シリアルまで低下したパラレル実行/秒(Parallel Execution Downgraded to Serial (per second))

このメトリックは、パラレル実行が要求されたにもかかわらず、パラレル実行サーバーが不十分なために実行がシリアルになった、1秒当たりの回数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

シリアルまで低下したパラレル操作/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.14 シリアルまで低下したパラレル実行/トランザクション(Parallel Execution Downgraded to Serial (per transaction))

このメトリックは、パラレル実行が要求されたにもかかわらず、パラレル実行サーバーが不十分なために実行がシリアルとなった、1トランザクション当たりの回数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

シリアルまで低下したパラレル操作/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.15 PGAキャッシュ・ヒット(%)

このメトリックは、PGAで処理された合計バイト数と、処理されたバイトにその他のパスで読取り/書込みが行われた追加のバイトを加えた合計バイト数との比較を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.16 REDOログ割当てヒット(%)(Redo Log Allocation Hit (%))

REDOログ・エントリには、データベース・ブロック・バッファに加えられた変更の記録が含まれています。ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・エントリをログ・バッファからREDOログ・ファイルに書き込みます。ログ・バッファは、REDOログへのアクセスが多いときでも、ログ・バッファに新規エントリ用の領域があるように、サイズを設定する必要があります。ログ・バッファのサイズが小さい場合、LGWRによりREDOログ・バッファで領域が解放されるまで待機するため、ユーザー・プロセスが遅れます。

ヒット率で測定されるREDOログ・バッファ効率は、LGWRによりREDOログ・バッファで領域が解放されるまでユーザーが待機する必要のなかった回数の割合を記録します。

このメトリックは、しきい値引数により指定した値に対するREDOログ・バッファ・ヒット率(成功の割合)を監視します。発生数が指定した値より少ないと、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i、

10分ごと

定義なし

定義なし

REDOログ割当てヒット率は%value%%%です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

100 * (redo_entries_delta - redo_space_requests_delta)
/redo_entries_delta
where:

- redo_enties_delta: 間隔の最初と最後でのSELECT value FROM v$sysstat WHERE name = 'redo entries'の差

- redo_space_requests_delta: 間隔の最初と最後でのSELECT value FROM v$sysstat WHERE name = 'redo log space requests'の差

ユーザーの処理

LOG_BUFFER初期化パラメータにより、REDOエントリをREDOログ・ファイルにバッファリングするときに使用されるメモリー量が決まります。

REDOログ・バッファのサイズを増やすために、LOG_BUFFER初期化パラメータを増やすことを検討します。REDOログ・エントリには、データベース・ブロック・バッファに加えられた変更の記録が含まれています。ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・エントリをログ・バッファからREDOログに書き込みます。REDOログ・バッファは、REDOログへのアクセスが多いときでも、ログ・バッファに新規エントリ用の領域があるように、サイズを設定する必要があります。

注意: Oracle Management Agentリリース9iでは、このメトリックは廃止されました。待機なしREDO率のメトリックを使用することをお薦めします。このメトリックは、旧リリースの管理エージェントとの下位互換性を保つために保持されています。

5.30.17 レスポンス時間/トランザクション(Response Time (per transaction))

このメトリックは、データベース操作に要する1トランザクション当たりの時間を表します。データベースでユーザー・コールに要した時間(データベース時間)の合計、およびコミットおよびロールバックの実行回数から算出されます。この値が変化した場合、ワークロードが変更されたか、リソース制約またはリソース競合が原因でデータベースにおけるワークロードの処理能力に変化があったことを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。1トランザクション当たりのレスポンス時間の変化は、CPUまたは待機イベントのいずれかで、データベースで費やされた時間の増加として現れ、ADDMでは、ハードウェアおよびソフトウェアの両リソースについて、競合するソースが報告されます。

5.30.18 行キャッシュ・ミス率(%)(Row Cache Miss Ratio (%))

このメトリックは、行キャッシュ・ミス率の割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・メッセージを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.30.19 メモリー内ソート(%)

このメトリックは、ソート効率を示し、ディスクに対してではなく、メモリー内で実行されたソートの回数の割合で測定されます。

最良のパフォーマンスの場合、ディスクに対するソートは効率が悪いため、ほとんどのソートがメモリー内で行われます。ソート領域が小さすぎると、ソート操作中に、余分なソートの実行が必要になります。その結果、CPUおよびI/Oリソースの消費が増えます。

このテストでは、ディスクに対してではなく、メモリー内で実行されたソートの割合を調べます。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ソートの%value%%はメモリー内で実行されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、(DeltaMemorySorts / (DeltaDiskSorts + DeltaMemorySorts)) * 100で、各変数の意味は次のとおりです。

- DeltaMemorySorts: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='sorts (memory)'の差

- DeltaDiskSorts: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='sorts (disk)'の差

ユーザーの処理

最も多くのソートを実行しているセッションを特定することで、さらにそれらのセッションで実行されているSQLを特定できます。データベースのソート領域のサイズが正しく設定されていて、アプリケーションのSQLが不要あるいは過剰なソートを実行している可能性があります。最も多くのソートを実行しているセッションは、「ディスク・ソート」でソートした「上位セッション」ページに表示されます。

「現行のSQL」ページで最も多くのディスク・ソートを実行しているセッションをさらにドリルダウンすると、ディスク・ソートの原因であるSQL文が表示されます。

「ソート」でソートした「上位SQL」ページは、キャッシュ内のSQL文を、それらのソート操作数によるソート順で素早く表示する仕組みになっています。これは、現在のセッションのソートを表示する別の方法です。SQL文を介してソート・アクティビィを表示し、その文のすべての実行の累積統計を含めることができます。

ディスク上で過剰なソートが実行されており、問合せが正しい場合は、SORT_AREA_SIZE初期化パラメータの値を増やして、ソート領域のサイズを拡張することを検討します。ソート領域を広げると、Oracleサーバーではメモリーでソートを維持でき、現行のソート領域サイズを使用して同等の量の作業を実行するために必要なI/O操作の数が削減されます。

5.31 Exadataモジュール・バージョンの失敗

このメトリック・カテゴリは、Exadataモジュール・バージョン・エラーの発生回数に関する情報を示します。

5.31.1 エラー数

このメトリックは、エラーの発生回数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

24時間ごと

0

定義なし

%errorCount%の発生数は%errorCode%です。

5.32 失敗したログイン

このカテゴリのメトリックは、ターゲット・データベースの失敗したログインの数をチェックします。このチェックは収集頻度で指定された間隔で実行され、過去30分間に失敗したログインの数を戻します。このメトリックは、audit_trail初期化パラメータがDBまたはXMLに設定されており、セッションが監査対象であるデータベースに対してのみ機能します。

5.32.1 失敗したログイン数

このメトリックでは、ターゲット・データベースでの失敗したログインの数を調べます。このチェックは収集頻度で指定された間隔で実行され、過去30分間に失敗したログインの数を戻します。このメトリックは、audit_trail初期化パラメータがDBまたはXMLに設定されており、セッションが監査対象であるデータベースに対してのみ機能します。

失敗したログイン数が、しきい値引数で指定した値に達すると、警告またはクリティカルのアラートが生成されます。失敗したログインのかなりの数がシステムで発生するたびに認識することが重要であるため、収集ごとに、このメトリックは過去30分間で失敗したログイン試行の数を決定し、新しいアラートのかわりに現在のアラートをオーバーライドします。これらのアラートは手動で消去できます。次の収集の後に自動的に消去されることはありません。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

150

300

過去%failed_login_interval_min%分に失敗したログイン試行回数は%value%です。

複数のしきい値

このメトリックでは、時間オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの時間オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

時間オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データベースでは、audit_trail設定に基づいてログイン情報を異なるビューに保存します。使用されるデータベース・ビューは次のとおりです。

- DBまたはDB_EXTENDED: DBA_AUDIT_SESSION

- XML(10gリリース2のみ): DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33 高速リカバリ

「高速リカバリ」メトリックは、高速リカバリ領域に関連するメトリックです。

5.33.1 高速リカバリ領域

以前はフラッシュ・リカバリ領域と呼ばれていたこのカテゴリのメトリックは、リカバリ関連のファイル(制御ファイルおよびオンラインREDOログのコピー、アーカイブREDOログ・ファイル、フラッシュバック・ログおよびRMANバックアップ)の格納に使用できる任意のディスクの場所を返します。

高速リカバリ領域内のファイルは、Oracle DatabaseおよびRMANによって自動的に管理されます。高速リカバリ領域の最大サイズは、ディスク割当て制限で指定できます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT value
FROM v$parameter
WHERE name='db_recovery_file_dest';

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33.2 高速リカバリ領域サイズ

このメトリックは、高速リカバリ領域のサイズを返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT value
INTO 1_fast_recovery_size
FROM v$parameter
WHERE name='db_recovery_file_dest_size';

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33.3 フラッシュバック

このメトリックは、フラッシュバック・ロギングが有効かどうか(YES、NOまたはRESTORE POINT ONLY)を返します。RESTORE POINT ONLYオプションの場合、フラッシュバックはONですが、保証付きリストア・ポイントにしかフラッシュバックできません。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT flashback_on
FROM v$database;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33.4 ログ・モード

このメトリックは、データベースのログ・モード(ARCHIVELOGまたはNOARCHIVELOG)を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT log_mode
FROM v$database;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33.5 再生不可能な高速リカバリ領域(%)

このメトリックは、高速リカバリ領域の再生不可能な領域(使用済領域 - 再生可能領域)の割合を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

Non-reclaimable = space used - space reclaimable

Space Used:
SELECT SUM(PERCENT_SPACE_USED
FROM v$fast_recovery_area_usage;

Space Reclaimable:
SELECT SUM(PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE)
FROM v$fast_recovery_area_usage;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33.6 最も古いフラッシュバック時間

このメトリックは、データベースをフラッシュバックできる最も古いPoint-in-Timeを返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT to_char(oldest_flashback_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
FROM v$flashback_database_log;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33.7 再生可能な高速リカバリ領域(%)

このメトリックは、高速リカバリ領域の再生可能な領域の割合を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

Space Reclaimable:
SELECT SUM(PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE)
FROM v$fast_recovery_area_usage;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.33.8 使用可能な高速リカバリ領域(%)

このメトリックは、高速リカバリ領域の使用可能な領域の割合を示します。使用可能な領域は、空き領域と再利用可能領域から構成されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

SELECT (CASE WHEN PERCENT_USED > 100 THEN 0 ELSE (100-PERCENT_USED) END)
PERCENT_FREE
FROM (SELECT (SUM(PERCENT_SPACE_USED)-SUM(PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE))
PERCENT_USED
FROM V$FAST_RECOVERY_AREA_USAGE);

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.34 グローバル・キャッシュ統計

このカテゴリのメトリックは、グローバル・キャッシュ統計に関連するメトリックです。

5.34.1 グローバル・キャッシュ平均変換時間(センチ秒)(Global Cache Average Convert Time (centi-seconds))

このメトリックは、平均変換時間を100分の1秒単位で測定して示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

0.3

0.6

グローバル・キャッシュ変換時間は、%value%センチ秒です。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

グローバル・キャッシュ変換時間×10/グローバル・キャッシュ変換数

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.34.2 グローバル・キャッシュ平均CRブロック・リクエスト時間(センチ秒)(Global Cache Average CR Block Request Time (centi-seconds))

このメトリックは、CRブロック受信の平均時間を100分の1秒単位で測定して示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

0.5

1

グローバル・キャッシュCRブロック・リクエスト時間は、%value%センチ秒です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

1

2

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

グローバル・キャッシュCRブロック受信時間×10/受信済グローバル・キャッシュ現行ブロック

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.34.3 グローバル・キャッシュ平均現行ブロック・リクエスト時間(センチ秒)(Global Cache Average Current Block Request Time (centi-seconds))

このメトリックは、現行ブロックを取得する平均時間を100分の1秒単位で測定して示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

0.5

1

グローバル・キャッシュ現行ブロック・リクエスト時間は、%value%センチ秒です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

1

2

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

グローバル・キャッシュ現行ブロック送信時間×10/処理済グローバル・キャッシュ現行ブロック

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.34.4 グローバル・キャッシュ平均取得時間(センチ秒)(Global Cache Average Get Time (centi-seconds))

このメトリックは、平均取得時間を100分の1秒単位で測定して示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

0.3

0.6

グローバル・キャッシュ取得時間は、%value%センチ秒です。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

グローバル・キャッシュ取得時間×10/グローバル・キャッシュ取得数

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.34.5 破損したグローバル・キャッシュ・ブロック

このメトリックは、ユーザー定義の監視期間の相互接続中に、破損またはチェックサム障害が発生したブロックの数を示します。

注意: しきい値を実数として受け入れる大部分のメトリックとは異なり、このメトリックは整数のみをしきい値として受け入れます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

0

0

グローバル・キャッシュ・ブロック破損の合計は%value%です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

0

0

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、次の計算式です。

破損したグローバル・キャッシュ・ブロック

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.34.6 損失したグローバル・キャッシュ・ブロック

このメトリックは、ユーザー定義の監視期間に損失したグローバル・キャッシュ・ブロックの数を表します。

注意: しきい値を実数として受け入れる大部分のメトリックとは異なり、このメトリックは整数のみをしきい値として受け入れます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9.0.1.x、9.2.0.x

5分ごと

1

3

グローバル・キャッシュ・ブロック損失の合計は%value%です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

1

3

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データのソースは、損失したグローバル・キャッシュ・ブロックです。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.35 インシデント

このメトリック・カテゴリには、一般的な内部エラー、アクセス違反など、データベース・アラート・ログ・ファイルに記録されるインシデントを示すメトリックが含まれます。インシデントは、自動診断リポジトリ(ADR)インシデントが作成される問題を参照します。これらのタイプの問題では、調査や診断データ収集が通常は必要になり、また、解決するためにOracleサポートとのやり取りもおそらく必要になります。アラート・ログ・ファイルには、メッセージやエラーの発生順のログが含まれます。

各メトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでデータベースに関するクリティカル・エラー状態が検出され、アラート・ログ・ファイルに対してインシデントが生成されたことを示します。Enterprise Managerのサポート・ワークベンチには、生成された各インシデントに関する詳細が含まれます。

注意:
「インシデント」メトリックおよび「操作エラー」メトリックの詳細は、My Oracle Supportにログインし、次のOracle Supportノートを検索してください。
12cのデータベース・アラート・ログ監視の説明(ドキュメントID 1538482.1)

https://support.oracle.com/

5.35.1 「インシデント」メトリックのしきい値の設定

次のいずれかのメトリックのしきい値を編集するには、Cloud Control UIから、ターゲット名を右クリックし、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。次に、可能な設定の例をいくつか示します。

- 警告のしきい値:定義されていません; クリティカルのしきい値:.*
この場合、管理エージェントは、インシデントが発生したときにEnterprise Managerにクリティカル・エラー・アラートを生成します。

- 警告のしきい値:.*; クリティカルのしきい値:定義されていません
この場合、管理エージェントは、インシデントが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成します。

- 警告のしきい値:定義されていません; クリティカルのしきい値:定義されていません
この場合、管理エージェントは、インシデントが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成しません。

5.35.2 アクセス違反

このメトリックは、なんらかのメモリー・アクセス違反のためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージ(ORA-3113やORA-7445など)に関連しています。また、データベースでSIGSEGVシグナルまたはSIGBUSシグナルが検出されると、このタイプのインシデントが生成されることがあります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %tmeLine%でアクセス違反が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.3 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル

このメトリックは、ログに記録されたインシデントに関連付けられたトレース・ファイル(ある場合)の名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.35.4 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログ・ファイルの名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.35.5 クラスタ・エラー

このメトリックは、クラスタ・データベースのメンバーによってグループから削除されたメンバーのためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-29740に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でクラスタ・エラーが%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.6 デッドロック

このメトリックは、ライブラリ・オブジェクトをロックしようとした際に検出されたデッドロックのためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-4020に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でデッドロックが$alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.7 ファイル・アクセス・エラー

このメトリックは、その時点でファイルの読取りに失敗したためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でファイル・アクセス・エラーが%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.8 一般的なインシデント

このメトリックは、データベース・エラーが発生したためデータベースがインシデントを生成したことを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でインシデント(%adr_problemKey%)が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.9 一般的な内部エラー

このメトリックは、内部データベース・エラーのためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-600またはORA-0060*に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%で内部エラー(%adr_problemKey%)が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.10 影響

このメトリックは、インシデントの影響を報告します。「一般的な内部エラー」インシデントでは、影響はインシデントがデータベースにどの程度影響を及ぼすかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.35.11 インシデントID

このメトリックは、インシデントを識別する番号を報告します。Enterprise Managerのサポート・ワークベンチでは、このIDを使用してインシデントを指定します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.35.12 DBの不整合状態

このメトリックは、無効な行IDなど、データベースの不整合状態のためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-1410に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でDBの不整合状態が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.13 内部SQLエラー

このメトリックは、内部SQLエラーのためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-604に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%で内部SQLエラーが%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.14 Oracleのデータ・ブロックの破損

このメトリックは、Oracleのデータ・ブロックの破損のためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-1578に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でOracleのデータ・ブロック破損が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.15 メモリー不足

このメトリックは、メモリーの割当てに失敗したためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-4030またはORA-4031に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でメモリー不足が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.16 REDOログの破損

このメトリックは、REDOログのエラーのためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-353、ORA-355またはORA-356に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLome%でREDOログの破損が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.35.17 セッション終了

このメトリックは、予期しないセッション終了のためにデータベースでインシデントが生成されたことを示します。このタイプのインシデントは通常、Oracle例外メッセージORA-603に関連しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でセッション終了が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのインシデントを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してインシデントの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.36 インターコネクト

このカテゴリのメトリックは、ノード間通信でクラスタ・データベース・インスタンスにより使用されるネットワーク・インタフェースに関する情報を収集します。

5.36.1 インタフェース・タイプ

クラスタ・データベース・インスタンスは、ノード間通信にプライベート・インターコネクトを使用する必要があります。このメトリックは、クラスタ・インスタンスで使用されるネットワーク・インタフェースがプライベートかどうかを監視します。ネットワーク・インタフェースがパブリックと認識された場合は、クリティカル・アラートが生成されます。ネットワーク・インタフェース・タイプが不明である場合は、警告アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

12時間ごと

不明

パブリック

インスタンスが、タイプ''%value%''のインタフェース''%if_name%''を使用しています。

複数のしきい値

このメトリックでは、インタフェース名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのインタフェース名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

インタフェース名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データは、次のビューから導出されます。

V$CLUSTER_INTERCONNECTS

V$CONFIGURED_INTERCONNECTS

ユーザーの処理

CRSホームでoifcfgを使用し、OCRでプライベート・インタフェースを正しく構成します。

5.37 インターコネクト・トラフィック

このカテゴリのメトリックは、クラスタ・データベース・インスタンスのノード間データ転送レートを監視します。

5.37.1 転送速度(MB/秒)(Transfer Rate (MB/s))

このメトリックは、クラスタ・データベース・インスタンスのノード間通信トラフィックを収集します。これは、次の計算式を使用して概算されます。

(gc cr blocks received/sec + gc current blocks received/sec + gc cr blocks served/sec + gc current blocks served/sec) * db_block_size
+
( messages sent directly/sec + messages send indirectly/sec + messages received/sec ) * 200 bytes

デフォルトでは、このメトリックのクリティカルおよび警告のしきい値は設定されていません。これらの値は、クラスタのインターコネクトの速度に応じて設定できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

複数のしきい値

このメトリックでは、インスタンス名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのインスタンス名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

インスタンス名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データは、次のビューから導出されます。

V$SYSSTAT

V$DLM_MISC

V$PARAMETER

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.38 無効オブジェクト

このカテゴリのメトリックは、無効オブジェクト関連のメトリックを示します。

5.38.1 無効オブジェクトの合計数

このメトリックは、無効オブジェクトの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%value%オブジェクトは、データベース内で無効です。

データ・ソース

データは、SYS.OBJ$表およびSYS.USER$表から導出されます。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.39 スキーマ別無効オブジェクト

このカテゴリのメトリックは、各スキーマ内の無効オブジェクトの数を示します。

5.39.1 所有者の無効オブジェクト数

このメトリックは、所有者ごとに無効オブジェクト数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%value%オブジェクトは、%owner%スキーマ内で無効です。

複数のしきい値

このメトリックでは、無効オブジェクト所有者オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの無効オブジェクト所有者オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

無効オブジェクト所有者オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データは、SYS.OBJ$表およびSYS.USER$表から導出されます。

ユーザーの処理

「無効オブジェクト所有者」メトリックで識別されたスキーマ内のデータベース・オブジェクトのステータスを表示します。必要に応じてオブジェクトを再コンパイルします。

5.40 バッファ・キューごとのメッセージ

このカテゴリのメトリックは、システム・キューを除くデータベース内の各バッファ・キューの最初(キューの一番上)のメッセージの有効期間と状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

5.40.1 バッファ・キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、バッファ・キュー内の平均メッセージ有効時間(ミリ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

5.40.2 キュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、バッファ・キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%バッファ・キュー内の最初のメッセージの有効時間は%value%秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、キューのすべてのサブスクライバ内の最初のメッセージの有効時間を検出して計算された後、すべての中で最も古いものが取得されます。

計算には次のビューおよび表が使用されます。

1. <SCHEMA>.AQ$<QUEUE_TABLE>

2. v$buffered_queues

ユーザーの処理

メッセージの保存および伝播にバッファ・キューを使用している場合、このメトリックを監視して、キュー内の最初のメッセージの有効時間を取得します。

5.40.3 バッファ・キュー当たりの処理したメッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で処理されたメッセージは%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

これは、バッファ・キューごとの最後の収集間隔で処理した1分当たりのメッセージの合計数および受信した1分当たりのメッセージの合計数の割合として計算されます。

ユーザーの処理

メッセージの保存または伝播にキューを使用している場合、このメトリックを監視して、キューの最後の収集間隔で処理した1分当たりのメッセージの割合(またはスループット)を取得します。

5.40.4 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに最後の間隔に処理された1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に処理されたメッセージ/分は%value%です

5.40.5 オーバーフローしたメッセージ

このメトリックは、バッファ・キューからディスクに収容されたオーバーフロー・メッセージの現在の数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キュー%schema%からディスクにオーバーフローしたメッセージの現在の数。%queue_name%は%value%です

5.40.6 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に処理された合計メッセージ/分は%value%です

5.40.7 バッファ・キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューに受信またはエンキューした1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

5.41 サブスクライバ当たりのバッファ・キュー当たりのメッセージ

このメトリックのカテゴリは、データベースのサブスクライバ当たりのバッファ・キューのメッセージを監視します。

5.41.1 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりのバッファ・キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

5.41.2 サブスクライバ当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、サブスクライバごとのキュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最初のメッセージの経過時間は%value%秒です。

5.41.3 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、バッファ・キューについて、サブスクライバ当たりの処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、処理済のメッセージは%value%パーセントです。

5.41.4 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内でサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最後の間隔で1分間に処理されたメッセージは%value%です。

5.41.5 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_nameキューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に処理された合計メッセージ/分は%value%です

5.41.6 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューしたサブスクライバごとの1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

5.42 永続キューごとのメッセージ

このカテゴリのメトリックは、システム・キューを除くデータベース内の各永続キューの最初(キューの一番上)のメッセージの有効期間と状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

5.42.1 キュー当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、永続キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内の最初のメッセージの有効時間は%value%秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、キューのすべてのサブスクライバ内の最初のメッセージの有効時間を検出して計算された後、すべての中で最も古いものが取得されます。

計算には次のビューまたは表が使用されます。

1. <SCHEMA>.AQ$_<QUEUE_TABLE>_S

2. <SCHEMA>.AQ$_<QUEUE_TABLE>_I

3. <SCHEMA>.AQ$<QUEUE_TABLE>

ユーザーの処理

メッセージの保存および伝播に永続キューを使用している場合、このメトリックを監視して、キュー内の最初のメッセージの有効時間を取得します。

5.42.2 永続キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりの永続キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

5.42.3 永続キュー当たりの処理したメッセージ(%)

このメトリックは、永続キューについて、処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で処理されたメッセージは%value%パーセントです。

5.42.4 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における永続キューごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で、最後の間隔で1分間に処理されたメッセージは%value%です。

5.42.5 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キューごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に処理された合計メッセージ/分は%value%です

5.42.6 永続キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューした1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

5.43 サブスクライバ当たりの永続キュー当たりのメッセージ

このカテゴリのメトリックは、システム・キューを除くデータベース内のキュー・サブスクライバごとの各永続キューで、最初(キューの一番上)のメッセージの有効期間と状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

5.43.1 サブスクライバにおける永続キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりの永続キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

5.43.2 サブスクライバ当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、サブスクライバ当たりの永続キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最初のメッセージの経過時間は%value%秒です。

5.43.3 サブスクライバにおける永続キュー当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、永続キューについて、サブスクライバ当たりの処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、処理済のメッセージは%value%パーセントです。

5.43.4 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に処理されたメッセージ/分は%value%です

5.43.5 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_nameキューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に処理された合計メッセージ/分は%value%です

5.43.6 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューしたサブスクライバごとの1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

5.44 メモリー使用量

このカテゴリのメトリックは、データベース・インスタンスで使用される合計メモリーに関する情報を提供します。

5.44.1 合計メモリー使用量(MB)

このメトリックは、MB単位で使用されるメモリー量合計を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i、10g、11g、12c

15分ごと

定義なし

定義なし

合計メモリー使用量は%value% MBです。

5.45 OCMインスツルメンテーション

このカテゴリのメトリックは、データベースがOracle Configuration Manager (OCM)でインスツルメントされたかどうかを判断します。Oracle Configuration Managerは、構成情報を体系的に収集してOracleリポジトリにアップロードすることで、サポート内容をパーソナライズするために使用します。顧客の構成データが定期的にアップロードされている場合、カスタマ・サポート担当者はこのデータを分析して顧客によりよいサービスを提供できます。たとえば、顧客がサービス・リクエストを記録すると、構成データをそのサービス・リクエストに直接関連付けます。カスタマ・サポートでは、顧客に関連付けられているシステムのリストを表示し、適宜問題を解決します。

5.45.1 インスツルメンテーションが存在

このメトリックは、データベースがOracle Configuration Managerによってインスツルメントされているかどうかを特定します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックは、ORACLE_OCMユーザーが所有するMGMT_DB_LL_METRICSパッケージ本体の有無をテストします。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.45.2 OCMによるインスツルメントが必要

このメトリックは、データベースでOracle Configuration Managerをインスツルメントする必要があることを特定します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

1

定義なし

データベースにOCMインスツルメンテーションをインストールする必要があります。$ORACLE_HOME/ccr/admin/scripts/installCCRSQLスクリプトをcollectconfigパラメータとともに使用してください。

データ・ソース

このメトリックは、$ORACLE_HOME/ccr/bin/ディレクトリのemCCR実行可能ファイルの有無をテストします。emCCR実行可能ファイルが存在する場合、Enterprise Managerは、ORACLE_OCMユーザーが所有するMGMT_DB_LL_METRICSパッケージ本体が管理リポジトリに存在するかどうかを確認します。

emCCR実行可能ファイルが存在するがMGMT_DB_LL_METRICSパッケージ本体が見つからない場合、このメトリックは、データベースをインスツルメントする必要があることを示す1を戻します。

ユーザーの処理

データベースにOracle Configuration Manager(OCM)をインストールします。

5.45.3 OCM構成済

このメトリックは、Oracle Configuration Managerが構成される方法を特定します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックは、$ORACLE_HOME/ccr/binディレクトリのemCCR実行可能ファイルの有無をテストします。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.46 操作エラー

このメトリック・カテゴリには、アーカイバ・ハング、メディア障害など、データベース・アラート・ログ・ファイルに記録される、データベースの動作に影響を及ぼす可能性があるエラーを示すメトリックが含まれます。これらのエラーは、ADRインシデントによってトリガーされることはありませんが、Oracleサポートとやり取りすることなく処理できる日常的な問題です。アラート・ログ・ファイルには、メッセージやエラーの発生順のログが含まれます。

各メトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでデータベースの標準動作に影響を及ぼす可能性があるクリティカル・エラー状態が検出され、アラート・ログ・ファイルに対してエラー・メッセージが生成されたことを示します。Enterprise Managerのサポート・ワークベンチには、エラーに関する詳細が含まれる場合があります。

注意:
「インシデント」メトリックおよび「操作エラー」メトリックの詳細は、My Oracle Supportにログインし、次のOracle Supportノートを検索してください。
12cのデータベース・アラート・ログ監視の説明(ドキュメントID 1538482.1)

https://support.oracle.com/

「操作エラー数」のしきい値の設定

次のいずれかのメトリックのしきい値を編集するには、Cloud Control UIから、ターゲット名を右クリックし、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。次に、可能な設定の例をいくつか示します。

- 警告のしきい値:定義されていません; クリティカルのしきい値:.*
この場合、管理エージェントは、エラーが発生したときにEnterprise Managerにクリティカル・エラー・アラートを生成します。

- 警告のしきい値:.*; クリティカルのしきい値:定義されていません
この場合、管理エージェントは、エラーが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成します。

- 警告のしきい値:定義されていません; クリティカルのしきい値:定義されていません
この場合、管理エージェントは、エラーが発生したときにEnterprise Managerに警告アラートを生成しません。

5.46.1 アラート・ログ・エラーのトレース・ファイル

このメトリックは、ログに記録されたエラーに関連付けられたトレース・ファイル(ある場合)の名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.46.2 アラート・ログ名

このメトリックは、アラート・ログ・ファイルの名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.46.3 アーカイバ・ハング

このメトリックは、監視中のデータベースのアーカイバが、最後のサンプル時間以降一時停止していることを示します。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、アーカイブ停止(ORA-00257またはORA-16038)のメッセージがアラート・ファイルに書き込まれると、アラートが表示されます。アラート・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でアーカイバ・ハングが%alertLogName% で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのエラーを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してエラーの詳細を調べます。ただし、ほとんどの場合は、アーカイブ先のデバイスでREDOログ・ファイルを格納する領域が不足していることが原因で、このメッセージが生成されます。初期化パラメータARCHIVE_LOG_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に適切に設定されているかどうか確認します。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.46.4 データ・ブロックの破損

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでアラート・ファイルに対して破損ブロックのエラー(ORA-01157またはORA-27048)が生成されたことを示します。アラート・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージがアラート・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でデータ・ブロック破損が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのエラーを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「インシデント」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してエラーの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.46.5 一般的な操作エラー

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでアラート・ファイルに対してデータベースの標準動作に影響を及ぼす可能性があるなんらかのエラーが生成されたことを示します。アラート・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージがアラート・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%で操作エラー(%errorCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのエラーを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「操作エラー」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してエラーの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.46.6 メディア障害

このメトリックは、最後のサンプル時間以降に、監視中のデータベースでアラート・ファイルに対してメディア障害のエラー(ORA-01242またはORA-01243)が生成されたことを示します。アラート・ファイルは、メッセージやエラーの発生順のログが含まれる特殊なトレース・ファイルです。データ・ブロック破損メッセージがアラート・ファイルに書き込まれると、アラート・イベントがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

.*

時間/行番号: %timeLine%でメディア障害が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

デフォルトでは、Enterprise Managerはクリティカルとしてこのタイプのエラーを報告します。しきい値の変更の詳細は、「「操作エラー」メトリックのしきい値の設定」を参照してください。

データ・ソース

このデータのソースは、$ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/alertlogAdr.plです(ここで、$ORACLE_HOMEはOracle Management Agentのホームを指します)。

ユーザーの処理

Enterprise Managerのサポート・ワークベンチを使用してエラーの詳細を調べます。

注意:
問題がいつ解決したかを自動的に確認する方法がないため、このイベントは自動的には消去されません。したがって、問題が修正されたら、イベントを手動で消去する必要があります。

5.46.7 ユーザー定義のエラー

このメトリックは、ユーザー定義のエラーを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

時間/行番号: %timeLine%でエラー(%errorCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

5.46.8 ユーザー定義テキスト

このメトリックは、ユーザー定義のテキストを示します。このメトリックを使用して、XMLアラート・ログにあるカスタム・テキストのアラートを生成できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

時間/行番号: %timeLine%で一致テキスト(%errorCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

複数のしきい値

しきい値を使用して、カスタム・テキスト(正規表現)を定義します。ここで入力したカスタム・テキストと一致するテキストを使用したXMLアラート・ログのエントリに対してアラートが生成されます。

5.46.9 ユーザー定義の警告

このメトリックは、ユーザー定義の警告を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

時間/行番号: %timeLine%で警告(%errorCodes%)が%alertLogName%で検出されました。

5.47 オペレーティング・システム監査レコード

このカテゴリのこのメトリックは、ターゲット・データベースのOS監査証跡ファイルを確認します。ユーザー構成場所またはデフォルトの場所のいずれかでaud、binおよび.xmlファイル拡張子を確認します。

5.47.1 ファイル数

このメトリックは、監査ファイルの累積サイズを表示します。監査ファイルの累積サイズが10MBを超える場合、警告としてマークされます。20MBを超える場合、アラートとしてマークされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

6時間ごと

10

20

%FILE_COUNT% .%AUDIT_FILE_TYPE%監査ファイルが収集されました。

5.48 リカバリ

このカテゴリのメトリックは、データベース・リカバリに関連します。

5.48.1 破損データ・ブロック数

このメトリックは、破損データ・ブロックの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i、10g

15分ごと

定義なし

0

破損データ・ブロックの数は%value%です。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT nvl(sum(blocks), 0)
FROM v$database_block_corruption;

ユーザーの処理

データベース・リカバリを実行します。

5.48.2 データファイルではメディア・リカバリが必要です

このメトリックは、リカバリが必要なデータ・ファイルの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i、10g

15分ごと

定義なし

0

メディア・リカバリが必要なデータファイルの数は%value%です。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT count(file#)
INTO 1_datafiles_need_recovery
FROM v$datafile_header
WHERE recover ='YES';

ユーザーの処理

データベース・リカバリを実行します。

5.48.3 欠落したメディア・ファイル数

このメトリックは、欠落したメディア・ファイルの数を返します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i、10g

15分ごと

定義なし

0

欠落したメディア・ファイルの数は%value%です。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT count(file#)
INTO 1_missing_media_files
FROM v$datafile_header
WHERE error is not null AND error is 'OFFLINE NORMAL';

ユーザーの処理

データベース・リカバリを実行します。

5.49 レスポンス

このカテゴリのメトリックは、クライアントに対するOracleサーバーの応答性を示します。

5.49.1 状態

このメトリックは、データベースの状態を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15秒ごと

MOUNTED

DOWN|UNKNOWN.*

データベース・ステータスは%value%です。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。必要なアクションはサイト固有です。

5.49.2 ステータス

このメトリックでは、データベースに新規接続を確立できるかどうか調べます。ユーザーが最大数を超えているか、リスナーが停止している場合、このテストがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15秒ごと

定義なし

0

データベース・インスタンス%oraerr%への接続に失敗しました。

データ・ソース

Perlでは、データベースに接続できた場合は(接続の詳細を監視している管理エージェントを使用して)1を返し、接続できなかった場合は0を返します。

ユーザーの処理

リスナーのステータスを調べ、イベントがトリガーされたノード上でリスナーが稼働していることを確認します。リスナーが稼働している場合は、ユーザー数がセッション制限に達しているかどうかを調べます。注意: 「プローブ」メトリックに対するユーザー資格証明の選択を検討する必要があります。優先ユーザーにRESTRICED SESSION権限がある場合、ユーザーは、たとえLICENSE_MAX_SESSIONS制限に達していても、データベースに接続できます。

5.50 SCN増加統計

このメトリック・カテゴリは、データベース環境内のシステム変更番号(SCN)に関する情報を示し、データベース内のSCNの増加の状態を報告します。

5.50.1 現行のSCN

このメトリックは、現行のSCNの状態の値を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

現在のSCNは%current_scn%です

5.50.2 現行のSCNの互換性

このメトリックは、データベースの現行のSCNの互換性を表示します。

注意: これは内部の顧客専用です。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

60分ごと

5.50.3 最大の割合

このメトリックは、16k/32kなどのSCNの増加を計算する割合を表示します。

注意: このメトリックは内部ユーザーによって使用されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

60分ごと

5.50.4 最大SCNの互換性

このメトリックは、データベースの最大SCNの互換性を表示します。

注意: これは内部の顧客専用です。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

60分ごと

5.50.5 SCNの状態

このメトリックは、データベースが現在のSCN消費率でSCN不足になる前のデータベースのSCNの状態(つまり、ヘッドルームまたは日数)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

1時間ごと

62

10

SCNの状態は%scn_health%です

5.50.6 SCN合計増加率(/秒)

このメトリックは、過去24時間のSCNの合計増加率を示します。

SCNは直線的に増加する順序(つまり、各SCNは1つ前の値より大きいか同じものとなる)で発生します。Oracle Databaseで使用できるSCNの数には非常に大きな上限値があります。上限値があるため、Oracle DatabaseがSCNを使い果たさないようにすることが重要です。このため、SCN増加率を監視することが重要です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

合計SCN増加率/秒(過去24時間)は%scn_total_growth%です

5.51 SCNインスタンス統計

このメトリック・カテゴリは、固有のアクティビティのために増加したSCNの割合に関する情報を示します。

5.51.1 SCN固有の増加率(/秒)

このメトリックは、データベース・リンクではなくデータベース・トランザクションのみでデータベースのSCNが増加する割合を表示します。過去24時間の平均値が秒単位で算出されます。割合は、秒単位でSCNに表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

固有のSCN増加率/秒は%scn_intrinsic_growth_rate%です

5.52 SCN最大統計

このメトリック・カテゴリは、SCNの最大値に関する情報を示します。

5.52.1 1秒当たりの最大SCNジャンプ(過去24時間)

このメトリックは、過去24時間の1秒当たりの最大SCNジャンプを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

1秒当たりの最大SCNジャンプ(過去24時間)は%scn_max_jump%です

5.53 セグメント・アドバイザ推奨

このカテゴリのメトリックは、セグメント・アドバイザ推奨を提供します。Oracleでは、メンテナンス・ウィンドウ内で、自動セグメント・アドバイザ・ジョブを使用して定期的にセグメントの問題を検出します。セグメントに解放可能な未使用領域があるかどうかを判断します。推奨の数は、再生可能領域を含むセグメントの数です。推奨は、自動セグメント・アドバイザ・ジョブと、ユーザーが任意にスケジュールしたセグメント・アドバイザ・ジョブのすべての実行に基づいて取得されます。

5.53.1 推奨の数

Oracleでは、メンテナンス・ウィンドウ内で、自動セグメント・アドバイザ・ジョブを使用して定期的にセグメントの問題を検出します。セグメントに解放可能な未使用領域があるかどうかを判断します。推奨の数は、再生可能領域を含むセグメントの数です。推奨は、自動セグメント・アドバイザ・ジョブと、ユーザーが任意にスケジュールしたセグメント・アドバイザ・ジョブのすべての実行に基づいて取得されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

60分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

これらのセグメントを縮小または再編成して、未使用領域を解放することをお薦めします。

5.54 一時停止セッション

このカテゴリのメトリックは、修正可能なエラーが原因で一時停止している再開可能なセッション数を示します。

5.54.1 データ・オブジェクト制限による一時停止セッション

このメトリックは、データ・オブジェクト制限により一時停止したセッションを示します。

このメトリックは、ターゲットの10gおよび11gについて収集されます。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.54.2 割当て制限による一時停止セッション

このメトリックは、割当て制限により一時停止したセッションを示します。

このメトリックは、ターゲットの10gおよび11gについて収集されます。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.54.3 ロールバック・セグメント制限による一時停止セッション

このメトリックは、ロールバック・セグメント制限により一時停止したセッションを示します。

このメトリックは、ターゲットの10gおよび11gについて収集されます。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.54.4 表領域制限による一時停止セッション

このメトリックは、表領域制限により一時停止したセッションを示します。

このメトリックは、ターゲットの10gおよび11gについて収集されます。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.55 SGAプールの消費

このカテゴリのメトリックは、SGA内で消費されている様々なプールの割合を示します。

5.55.1 Javaプール空き領域(%)

このメトリックは、現在空きのマークが付いているJavaプールの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

15分ごと

定義なし

定義なし

Javaプールの%value%%が空いています。

10g、11g、12c

15分ごと

定義なし

定義なし

Javaプールの%value%%が空いています。

データ・ソース

データは、計算式((Free/Total)*100) (各変数の意味は次のとおり)から導出されます。

- Free: select sum(decode(name,'free memory',bytes)) from v$sgastat where pool = 'java pool'

- Total: select sum(bytes) from v$sgastat where pool = 'java pool'

ユーザーの処理

このプール・サイズが小さすぎる場合、データベースJava Virtual Machine(JVM)に、将来のコールを処理するのに十分なメモリーがなく、データベースで予期しないリクエストの失敗の原因となる可能性があります。

5.55.2 ラージ・プールの空き領域(%)

このメトリックは、現在空きのマークが付いているラージ・プールの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

15分ごと

定義なし

定義なし

Javaプールの%value%%が空いています。

10g、11g、12c

15分ごと

定義なし

定義なし

Javaプールの%value%%が空いています。

データ・ソース

データは、計算式((Free/Total)*100) (各変数の意味は次のとおり)から導出されます。

- Free: select sum(decode(name,'free memory',bytes)) from v$sgastat where pool = 'large pool'

- Total: select sum(bytes) from v$sgastat where pool = 'java pool'

ユーザーの処理

ラージ・プールを拡張するか、使用を少なくすることを検討します。これにより、共有プールの使用可能なメモリーが必要になった場合に、ラージ・メモリー領域がライブラリ・キャッシュおよびディクショナリ・キャッシュと競合する可能性が低下します。

5.55.3 共有プール空き領域(%)

このメトリックは、現在空きのマークが付いている共有プールの割合を示します。

このテストでは、現在空いている共有プールの割合を調べます。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

15分ごと

定義なし

定義なし

共有プールの%value%%が空いています。

10g、11g、12c

15分ごと

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

データ・ソース

データは、計算式((Free/Total)*100) (各変数の意味は次のとおり)から導出されます。

- Free: select sum(decode(name,'free memory',bytes)) from v$sgastat where pool = 'shared pool'

- Total: select sum(bytes) from v$sgastat where pool = 'shared pool'

ユーザーの処理

「共有プール」の「空きメモリー」の割合が50%を超える場合、共有プールに割り当てられたメモリーが多すぎます。この余分なメモリーは、マシン上のその他のアプリケーションでより有効に利用できます。この場合、「共有プール」のサイズを減らす必要があります。これは、shared_pool_size初期化パラメータを変更することで実行できます。

5.56 スナップショットが古すぎます

このカテゴリのメトリックは、ロールバック・セグメント制限または表領域制限のために古くなりすぎたスナップショットを示します。

5.56.1 ロールバック・セグメント制限のためスナップショットが古すぎます

このメトリックは、ロールバック・セグメント制限のために古くなりすぎたスナップショットを示します。

このメトリックは、ターゲットの10gおよび11gについて収集されます。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.56.2 表領域制限のためスナップショットが古すぎます

このメトリックは、表領域制限のために古くなりすぎたスナップショットを示します。

このメトリックは、ターゲットの10gおよび11gについて収集されます。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.57 バッファ・キュー別の領域使用量

このカテゴリのメトリックは、ストリーム・プール・サイズに対するバッファ・キューの領域使用率を監視します。

5.57.1 キュー・サイズ(MB)

このメトリックは、すべてのメッセージおよびメタデータに割り当てられた合計バイト数(MB)であるバッファ・キューのサイズを表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キュー%schema%.%queue_name%のサイズは%value% MBです

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データは、GV$INSTANCEビューのINSTANCE_NAME列から導出されます。

ユーザーの処理

メッセージの保存または伝播にキューを使用している場合、このメトリックを監視して、バッファ・キューが使用できるインスタンスを取得します。

5.57.2 Streamsプール・サイズに対する、バッファ・キューの領域使用率(%)

このメトリックは、バッファ・キュー当たりのストリーム・プール・サイズに対するバッファ・キューの領域使用率を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キュー%schema%.%queue_name%は、ストリーム・プール・サイズの%value%%を消費しました

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データは、GV$BUFFERED_QUEUESビューおよびGV$SGA_DYNAMIC_COMPONENTSビューのQUEUE_SIZE列およびCURRENT_SIZE列から導出されます。

ユーザーの処理

メッセージの保存または伝播にバッファ・キューを使用している場合、このメトリックを監視して、割り当てられたストリーム・プール・サイズに対するバッファ・キューの領域使用率を取得します。

5.58 SQLレスポンス時間(SQL Response Time)

このカテゴリのメトリックは、SQLのレスポンス時間を概算します。

5.58.1 ベースラインSQLレスポンス時間

このメトリックには、ベースラインのレスポンス時間が含まれます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.58.2 現行のSQLレスポンス時間

このメトリックには、最新の収集のレスポンス時間が含まれます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.58.3 SQLレスポンス時間(%)

SQLレスポンス時間は、一連の代理SQL文の1実行当たりの平均経過時間をベースラインと比較して表したものです。パーセントで表されます。

このメトリックは、リリース8.1.7以下では使用できません。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

10分ごと

定義なし

定義なし

SQLレスポンス時間はベースラインの%value%%です。

データ・ソース

データは、PL/SQLパッケージ・プロシージャmgmt_response.get_metric_cursから導出されます。

ユーザーの処理

「SQLレスポンス時間(SQL Response Time)」が100%未満の場合、SQL文の実行時間はベースラインと比較して短くなります。100%を超える「SQLレスポンス時間(SQL Response Time)」は、データベースのパフォーマンスがベースラインと比較してよくないことを示しています。

SQLレスポンス時間は単純な割合ではなく、ベースラインに対する割合です。たとえば、ベースラインに対して100%である場合、SQLレスポンス時間がベースラインと同じであることを意味します。ベースラインに対して200%である場合は、SQLレスポンス時間がベースラインの2倍であることを意味します。ベースラインに対して50%である場合は、SQLレスポンス時間がベースラインの1/2であることを意味します。警告のしきい値に対して200%である場合は、データベースがベースラインの1/2の速度であることを意味します。また、クリティカルのしきい値に対して500%である場合は、データベースがベースラインの1/5の速度であることを意味します。

代理文は、2つのV$SQLスナップショットの取得時に選択されます。計算はすべて、これら2つのスナップショット間のデルタに基づいています。まず、2つのスナップショットの時間間隔に実行されたすべての文についてのelapsed_time/executionの平均値が計算されます。次に、elapsed_time/execution > median elapsed_time/executionを持つすべての文が取得され、最も頻繁に実行された上位25の文が表示されます。

「SQLレスポンス時間(SQL Response Time)」監視の前提条件

複数の表と1つのPL/SQLパッケージが、監視対象のデータベース上にインストールされている必要があります。これは、データベース・ターゲットのページに移動し、データベースの「構成」ボタンを押すと実行できます。データベースがまだ構成されていない場合は、SQLレスポンス時間に未構成というメッセージが表示されます。

ベースラインの構成

ベースラインは、リクエストごとに自動的に構成されます。メトリックの値を取得するため、エージェントにより初めてストアド・プロシージャがコールされると、V$SQLのスナップショットが取得されます。2回目には、もう1つのスナップショットが取得されます。その後、代理文が選択され、表に格納されます。次回、エージェントがそのメトリック値をリクエストすると、相対的なSQL時間が計算されて返されます。

ベースライン構成のため、データベースが構成される時間と、メトリック値が表示される時間の間にずれが生じます。この期間中に、「SQLレスポンス時間(SQL Response Time)」に収集ステータスのメッセージが表示されます。

Enterprise Managerでは、比較される「SQLレスポンス時間(SQL Response Time)」に対して、自動的にベースラインが構成されます。ただし、「SQLレスポンス時間(SQL Response Time)」メトリックを本当の代理にするために、DBAは、データベース上の負荷が標準であるときに、ベースラインを再構成する必要があります。

ベースラインを再構成するには、データベースのホームページで、SQLレスポンス時間値の隣にある参照収集の編集というリンクをクリックします。「SQLレスポンス時間(SQL Response Time)」とベースラインの値の追跡に使用されるSQL文が表示されます。「参照収集のリセット」をクリックします。これにより、文とベースライン値のリストが消去されます。数分以内に、ベースラインが自動的に再構成されます。

ベースラインの取得時に、データベースの負荷が軽かった場合、メトリックは、通常の負荷の場合に、データベースのパフォーマンスが低いことを示す可能性があります。この場合、DBAはベースラインをリセットする必要があります。DBAがベースラインを手動でリセットしなかった場合、メトリック値は典型的な値になりません。

5.59 Streamsによる適用が中断されました

このカテゴリのメトリックは、Streams適用プロセスをチェックします。

注意:
これはサーバーで生成されたアラートです。

5.59.1 Streamsによる適用プロセスが中断されました

このメトリックは、このデータベースで構成されたStreams適用プロセスがいつ中断されたかを検出します。このメトリックはクリティカル・エラーを示します。

データ・ソース

適用プロセスが中断された場合、DBA_APPLYビューのSTATUS列はABORTEDを示します。

ユーザーの処理

dba_applyの正確なエラー・メッセージを取得し、このエラーに対する適切な処理を行ってから、dbms_apply_adm.start_applyを使用して適用プロセスを再開します。

DBA_APPLY_ERRORビューを使用して、失敗したトランザクション内でエラーが発生した特定の変更レコード(MESSAGE_NUMBER)および完全なエラー・メッセージ(ERROR_MESSAGE)を確認します。トランザクションの詳細は、Enterprise Managerまたは「適用エラー」の詳細情報の表示に関するドキュメントに記載されているスクリプトを使用して検出できます。

DBA_APPLYエラー・メッセージがORA-26714の場合は、DISABLE_ON_ERROR適用パラメータを「N」に設定して、その後のユーザー・エラーによる中断を回避することを検討します。

5.59.2 Streams適用プロセスのエラー

このメトリックは、トランザクションの適用時に適用プロセスでエラーが発生したことを示します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

エラー・キューとdba_apply_errorの内容を調べ、エラーの原因を特定します。エラーを解決したら、dbms_apply_adm.execute_errorまたはdbms_apply_adm.execute_all_errorsを使用して再実行します。

5.60 Streamsによる適用コーディネータの統計

このカテゴリのメトリックは、各適用プロセスのコーディネータ・プロセスによって処理されたトランザクションに関する統計を示します。「受信されたトランザクションの合計数」フィールドは、コーディネータ・プロセスによって受信されたトランザクションの合計数を表示します。「割り当てられたトランザクション数」フィールドは、サーバーに適用するためにコーディネータ・プロセスによって割り当てられたトランザクションの合計数を表示します。「適用されたトランザクションの合計数」フィールドは、適用プロセスによって正常に適用されたトランザクションの合計数を表示します。

適用プロセスが再起動されると、適用プロセスの値は0(ゼロ)にリセットされます。

5.60.1 割り当てられたトランザクションの合計数

このメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、サーバーに適用するためにコーディネータ・プロセスによって割り当てられたトランザクションの合計数に関する統計を表示します。ターゲットのリリースが10gR1の場合、このメトリックの収集頻度は10分ごとです。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

データは、適用プロセスに対するこのメトリックを示す、次の問合せのTOTAL_ASSIGNED列から導出されます。

SELECT APPLY_NAME, TOTAL_RECEIVED, TOTAL_ASSIGNED, TOTAL_APPLIED
FROM V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR;

ユーザーの処理

適用プロセスが有効である場合、このメトリックを監視して、サーバーに適用するために適用プロセスがトランザクションを割り当てていることを確認します。

5.60.2 トランザクションの適用率(秒当たり)(Rate of Transactions Applied (per Sec))

このメトリックは、適用プロセスによってトランザクションが適用される(1秒当たりの)割合を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

データは、ターゲット・データベース、gv%streams_apply_coordinator表から導出されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.60.3 トランザクションの割当て率(秒当たり)(Rate of Transactions Assigned (per Sec))

このメトリックは、適用サーバーにトランザクションが割り当てられる(1秒当たりの)割合を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

データは、ターゲット・データベース、gv%streams_apply_coordinator表から導出されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.60.4 トランザクションの受信率(秒当たり)(Rate of Transactions Received (per Sec))

このメトリックは、適用コーディネータがトランザクションを受信する(1秒当たりの)割合を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

データは、ターゲット・データベース、gv%streams_apply_coordinator表から導出されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.60.5 適用されたトランザクションの合計数

このメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、適用プロセスによって適用されたトランザクションの合計数に関する統計を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

次の問合せのTOTAL_APPLIED列が、適用プロセスに対するこのメトリックを示します。

SELECT APPLY_NAME, TOTAL_RECEIVED, TOTAL_ASSIGNED, TOTAL_APPLIED
FROM V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR;

ユーザーの処理

適用プロセスが有効である場合、このメトリックを監視して、適用プロセスがトランザクションを適用していることを確認します。

5.60.6 受信されたトランザクションの合計数

このメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、コーディネータ・プロセスによって受信されたトランザクションの合計数に関する統計を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

次の問合せのTOTAL_RECEIVED列が、適用プロセスに対するこのメトリックを示します。

SELECT APPLY_NAME, TOTAL_RECEIVED, TOTAL_ASSIGNED, TOTAL_APPLIED
FROM V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR;

ユーザーの処理

適用プロセスが有効である場合、このメトリックを監視して、適用プロセスがトランザクションを受信していることを確認します。

5.61 Streamsによる適用のエラー

このカテゴリのメトリックは、Apply ErrorsおよびErrorトランザクションに関する情報を収集します。

5.61.1 エラー・メッセージ

このメトリックは、トランザクションによって発生したエラーのエラー・メッセージを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、dba_apply_error表です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.61.2 エラー番号

このメトリックは、トランザクションによって発生したエラーのエラー・コードを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、dba_apply_error表です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.61.3 ローカル・トランザクションID

このメトリックは、エラー・トランザクションのローカル・トランザクションIDを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、dba_apply_error表です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.61.4 メッセージ件数

このメトリックは、エラー・トランザクション内のイベントの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、dba_apply_error表です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.61.5 ソース・トランザクションID

このメトリックは、エラー・トランザクションのソース・データベースにおける元のトランザクションIDを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、dba_apply_error表です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.62 Streamsによるキューの適用 - バッファ

このカテゴリのメトリックは、バッファ・キュー内の各適用プロセスによってデキューされるメッセージの現在の合計数、および各適用プロセスによってデキューされるメモリーから永続キュー表にオーバーフローしたメッセージの合計数を示します。

5.62.1 適用キュー - オーバーフローしたメッセージ(%)(Streams Apply - (%) Spilled Messages)

通常、このメトリックは、トランザクションがメモリー内に長く残っていることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

適用プロセス[%APPLY_NAME%]のキューでオーバーフローしたメッセージは%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、適用名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの適用名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

適用名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$buffered_queues表、gv$buffered_subscribers表です。

ユーザーの処理

「Streamsプール・サイズ」または「適用並列性」、あるいはその両方を増やして、適用処理を高速化します。

5.63 Streamsによるキューの適用 - 永続

このカテゴリのメトリックは、各適用プロセスについて、READY状態およびWAITING状態の永続キュー内のメッセージ数を示します。

5.63.1 Streamsによる適用 - WAITING状態のメッセージ(%)(Streams Apply - (%) Messages in Waiting State)

このメトリックは、待機状態のメッセージの割合を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

適用プロセス[%APPLY_NAME%]のキューを待機しているメッセージは%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、適用名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、適用名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

適用名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベースおよび適用キューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.64 Streamsによる適用リーダーの統計

適用プロセスのリーダー・サーバーによって、メッセージはキューからデキューされます。リーダー・サーバーは、LCR間の依存性を計算してメッセージをトランザクションにアセンブルします。リーダー・サーバーは、アセンブルされたトランザクションをコーディネータに返し、コーディネータはそれらをアイドル状態の適用サーバーに割り当てます。

このカテゴリのメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、適用プロセスのリーダー・サーバーによってデキューされたメッセージの合計数を示します。

5.64.1 メッセージのオーバーフロー率(秒当たり)(Rate at Which Messages Are Getting Spilled (per Sec))

適用プロセスのリーダー・サーバーによって、メッセージはキューからデキューされます。リーダー・サーバーは、LCR間の依存性を計算してメッセージをトランザクションにアセンブルします。リーダー・サーバーは、アセンブルされたトランザクションをコーディネータに返し、コーディネータはそれらをアイドル状態の適用サーバーに割り当てます。

このメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、適用プロセスのリーダー・サーバーによってメッセージがオーバーフローされる(1秒当たりの)割合を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

適用プロセス[%APPLY_NAME%]でオーバーフローしたメッセージの合計数は%value%です。

複数のしきい値

このメトリックでは、適用名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの適用名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

適用名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$streams_apply_readerビューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.64.2 デキューされたメッセージの合計数

適用プロセスのリーダー・サーバーによって、メッセージはキューからデキューされます。リーダー・サーバーは、LCR間の依存性を計算してメッセージをトランザクションにアセンブルします。リーダー・サーバーは、アセンブルされたトランザクションをコーディネータに返し、コーディネータはそれらをアイドル状態の適用サーバーに割り当てます。

このメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、適用プロセスのリーダー・サーバーによってデキューされたメッセージの合計数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

次の問合せのTOTAL_MESSAGES_DEQUEUED列が、適用プロセスに対するこのメトリックを示します。

SELECT APPLY_NAME, TOTAL_MESSAGES_DEQUEUED FROM V$STREAMS_APPLY_READER;

ユーザーの処理

適用プロセスが有効である場合、このメトリックを監視して、適用プロセスがメッセージをデキューしていることを確認します。

5.64.3 オーバーフローしたメッセージの合計数

適用プロセスのリーダー・サーバーによって、メッセージはキューからデキューされます。リーダー・サーバーは、LCR間の依存性を計算してメッセージをトランザクションにアセンブルします。リーダー・サーバーは、アセンブルされたトランザクションをコーディネータに返し、コーディネータはそれらをアイドル状態の適用サーバーに割り当てます。

このメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、適用プロセスのリーダー・サーバーによってオーバーフローされたメッセージの合計数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$streams_apply_readerビューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.65 Streamsによる取得メッセージの統計

このカテゴリのメトリックは、取得プロセスが最後に起動してから取得されたメッセージ数および各取得プロセスによりエンキューされたメッセージ数を示します。

「取得された合計メッセージ数」フィールドには、詳細ルールの評価のためにLogMinerから取得プロセスに渡された、REDOエントリの合計数が表示されます。取得プロセスではREDOエントリがメッセージに変換され、取得プロセスの事前フィルタ処理でREDOエントリを廃棄できない場合には、メッセージの詳細ルールの評価が行われます。詳細なルール評価の後、取得プロセスのルール・セットを満たしている場合、メッセージはエンキューされます。取得プロセスのルール・セットを満たしていない場合、メッセージは廃棄されます。「エンキューされた合計メッセージ数」フィールドには、エンキューされたメッセージの合計数が表示されます。取得されたメッセージ数は、エンキューされたメッセージ数よりも多くなることがあります。

エンキューされたメッセージの合計数には、データ操作言語(DML)およびデータ定義言語(DDL)の変更をカプセル化した、エンキューされた論理変更レコード(LCR)が含まれます。また、エンキューされたメッセージの合計数には、トランザクション制御文を含むメッセージが含まれます。これらのメッセージには、COMMITやROLLBACKなどのディレクティブが含まれます。したがって、エンキューされたメッセージの合計数は、取得プロセスによりエンキューされた行変更数およびDDL変更数よりも多くなります。

5.65.1 メッセージ取得率(秒当たり)(Message Capture Rate (per Sec))

このメトリックは、取得プロセスが最後に起動されてからの、各取得プロセスによって取得されたメッセージ数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$streams_captureビューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.65.2 メッセージ・エンキュー率(秒当たり)(Messages Enqueue Rate (per Sec))

このメトリックは、取得プロセスが最後に起動されてからの、各取得プロセスによってエンキューされたメッセージ数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.65.3 取得された合計メッセージ数

このメトリックは、詳細なルール評価のために、LogMinerによって取得プロセスに渡されたREDOエントリ数に関する情報を表示します。取得プロセスの事前フィルタ処理で変更を廃棄できない場合、取得プロセスはREDOエントリをメッセージに変換し、そのメッセージに対して詳細なルール評価を実行します。

詳細なルール評価の後、取得プロセスのルール・セットを満たしている場合、メッセージはエンキューされます。取得プロセスのルール・セットを満たしていない場合、メッセージは廃棄されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

次の問合せのTOTAL_MESSAGES_CAPTURED列が、取得プロセスに対するこのメトリックを示します。

SELECT CAPTURE_NAME, TOTAL_MESSAGES_CAPTURED, TOTAL_MESSAGES_ENQUEUED   FROM V$STREAMS_CAPTURE;

ユーザーの処理

取得プロセスが有効である場合、このメトリックを監視して、取得プロセスがREDOエントリをスキャンしていることを確認します。

5.65.4 エンキューされた合計メッセージ数

このメトリックは、取得プロセスによってエンキューされたメッセージ数に関する情報を示します。エンキューされたメッセージ数には、データ操作言語(DML)およびデータ定義言語(DDL)の変更をカプセル化した、論理変更レコード(LCR)が含まれます。また、エンキューされたメッセージ数には、トランザクション制御文を含むメッセージが含まれます。これらのメッセージには、COMMITやROLLBACKなどのディレクティブが含まれます。したがって、エンキューされたメッセージ数は、取得プロセスによりエンキューされた行変更数およびDDL変更数よりも多くなります。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

次の問合せのTOTAL_MESSAGES_ENQUEUED列が、取得プロセスに対するこのメトリックを示します。

SELECT CAPTURE_NAME, TOTAL_MESSAGES_CAPTURED, TOTAL_MESSAGES_ENQUEUED   FROM V$STREAMS_CAPTURE;

ユーザーの処理

取得プロセスが有効である場合、このメトリックを監視して、取得プロセスがメッセージをエンキューしていることを確認します。取得プロセスによって取得される必要があるソース・データベースの変更があることがわかっていて、取得プロセスがそれらの変更を取得していない場合は、取得プロセスで使用されるルールに問題がある可能性があります。

5.66 Streamsによる取得キューの統計

このカテゴリのメトリックは、各取得プロセスによってエンキューされたバッファ・キュー内の現在のメッセージの合計数と、メモリーからキュー・オーバーフロー表にオーバーフローした、各取得プロセスによってエンキューされたメッセージの合計数を示します。

取得プロセス以外のキュー・パブリッシャによってメッセージがバッファ・キューにエンキューされる場合、表示される値にはこれらの他のキュー・パブリッシャからのメッセージが含まれます。

5.66.1 取得キュー - メッセージの累積数

このメトリックは、取得プロセスによってエンキューされたバッファ・キュー内のメッセージの累積数に関する情報を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.66.2 取得キュー - オーバーフローしたメッセージの累積数

このメトリックは、取得プロセスによってエンキューされたバッファ・キュー内のオーバーフローしたメッセージの累積数に関する情報を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.66.3 取得キュー - メッセージの累積数

このメトリックは、取得プロセスによってエンキューされたバッファ・キュー内のメッセージ数に関する情報を表示します。この数には、メモリー内のメッセージとメモリーからオーバーフローしたメッセージの両方が含まれます。

取得プロセス以外のキュー・パブリッシャによってメッセージがバッファ・キューにエンキューされる場合、表示される値にはこれらの他のキュー・パブリッシャからのメッセージが含まれます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

次の問合せのNUM_MSGS列が、取得プロセスに対するこのメトリックを示します。

SELECT CAPTURE_NAME, P.NUM_MSGS NUM_MSGS, Q.SPILL_MSGS SPILL_MSGS
FROM V$BUFFERED_PUBLISHERS P, V$BUFFERED_QUEUES Q, DBA_CAPTURE C
WHERE C.QUEUE_NAME = P.QUEUE_NAME
AND C.QUEUE_OWNER = P.QUEUE_SCHEMA
AND C.QUEUE_NAME = Q.QUEUE_NAME
AND C.QUEUE_OWNER = Q.QUEUE_SCHEMA
AND C.CAPTURE_NAME = P.SENDER_NAME
AND P.SENDER_ADDRESS IS NULL
AND P.SENDER_PROTOCOL = 1;

ユーザーの処理

取得プロセスが有効である場合、このメトリックを監視して、取得プロセスがメッセージをエンキューしていることを確認します。

5.66.4 取得キュー - オーバーフローしたメッセージ数

このメトリックは、メモリーからキュー・オーバーフロー表にオーバーフローした、取得プロセスによってエンキューされたメッセージ数に関する情報を表示します。バッファ・キュー内のメッセージは、一定期間デキューされることなくバッファ・キューにステージングされていた場合、またはメモリー内にすべてのメッセージを保持するための十分な領域がない場合は、メモリーからキュー・オーバーフロー表にオーバーフローします。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

次の問合せのSPILL_MSGS列が、取得プロセスに対するこのメトリックを示します。

SELECT CAPTURE_NAME, P.NUM_MSGS NUM_MSGS, Q.SPILL_MSGS SPILL_MSGS
FROM V$BUFFERED_PUBLISHERS P, V$BUFFERED_QUEUES Q, DBA_CAPTURE C
WHERE C.QUEUE_NAME = P.QUEUE_NAME
AND C.QUEUE_OWNER = P.QUEUE_SCHEMA
AND C.QUEUE_NAME = Q.QUEUE_NAME
AND C.QUEUE_OWNER = Q.QUEUE_SCHEMA
AND C.CAPTURE_NAME = P.SENDER_NAME
AND P.SENDER_ADDRESS IS NULL
AND P.SENDER_PROTOCOL = 1;

ユーザーの処理

最高のパフォーマンスのためには、オーバーフローするメッセージの数をできるかぎり少なく保つ必要があります。次の場合に、オーバーフローしたメッセージ数は高くなることがあります。

- 取得プロセスによって取得されたメッセージを伝播する伝播、または取得プロセスによって取得されたメッセージを適用する適用プロセスに問題がある可能性がある場合。問題があると、メッセージが消費されないために、キュー内のメッセージ数が増加します。このような場合は、該当する伝播および適用プロセスが有効であるかを確認し、これらの伝播および適用プロセスの問題を修正します。

- 取得されたメッセージを保持するには、Streamsプールが小さすぎる可能性がある場合。このような場合は、Streamsプールのサイズを増やします。データベースがOracle Database 10gリリース2(10.2)以上の場合は、自動共有メモリー管理を構成して、Streamsプールのサイズを自動的に管理するようにできます。自動共有メモリー管理を使用するには、SGA_TARGET初期化パラメータを設定します。

5.66.5 Streamsによる取得 - オーバーフローしたメッセージの累積(%)(Streams Capture - (%) Cumulative Spilled Messages)

オーバーフローしたメッセージの累積割合は、メッセージがメモリー内に長く残っていることを示します。また、伝播プロセスまたは適用プロセスでのエンキューされたメッセージの処理に時間がかかっていることを示す場合もあります。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$buffered_queues表です。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.66.6 Streamsによる取得 - オーバーフローしたメッセージ(%)(Streams Capture - (%) Spilled Messages)

キューのオーバーフローは、メッセージがメモリー内に長く残っていることを示します。また、伝播プロセスまたは適用プロセスでのエンキューされたメッセージの処理に時間がかかっていることを示す場合もあります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

取得プロセス%CAPTURE_NAME%のキューでオーバーフローしたメッセージは、%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、取得名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの取得名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。取得名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$buffered_queues表です。

ユーザーの処理

「Streamsプール・サイズ」を増やして、キュー・オーバーフローを回避します。

5.67 ストリーム待機時間とスループット

このカテゴリのメトリックは、データベースの取得、伝播および適用の各コンポーネントについて、待機時間とスループットに関する情報を収集します。待機時間とスループットは、ストリーム・パスの全体のパフォーマンスについての重要な指標です。

5.67.1 待機時間

このメトリックは、待機時間を報告します。待機時間が長い場合、コンポーネントの速度が遅くなっていることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

Streams %streams_process_type%のプロセス%streams_process_name%の待機時間は%value%秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$streams_captureビュー、gv$propagation_senderビューおよびgv$streams_apply_serverビューです。

ユーザーの処理

Streams構成でパフォーマンスが最も低いコンポーネントを特定して修正します。

5.67.2 スループット(/秒)

このメトリックは、データベース内の取得、伝播および適用の各コンポーネントのスループットに関する情報を収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

Streams %streams_process_type%のプロセス%streams_process_name%のスループットは%value%メッセージ/秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.67.3 合計メッセージ

このメトリックは、データベース内の取得、伝播および適用の各コンポーネントのメッセージの合計数に関する情報を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.68 Streamsプール使用量

このカテゴリのメトリックは、Streamsプールのメモリー使用量をチェックします。

5.68.1 Streamsプールが一杯です

このアラートは、Streamsプールのメモリー使用量がSTREAMS_POOL_USED_PCTメトリックで指定した割合を超えると生成されます。このアラートは、データベースで自動メモリー管理または自動共有メモリー管理を使用していない場合にのみ発生します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

現在実行中のワークロードが標準的な場合は、Streamsプールのサイズを大きくすることを検討します。

5.69 Streamsプロセス数

このカテゴリのメトリックは、ローカル・データベースでのストリーム取得プロセス、伝播および適用プロセスの合計数を示します。また、エラーが発生した取得プロセス、伝播および適用プロセスの数も表示します。

5.69.1 エラーのある適用プロセスの数

このメトリックは、ローカル・データベースでのエラーが発生した適用プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_APPLYデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

適用プロセスでエラーが発生した場合は、エラーの原因となる状況を修正します。

5.69.2 エラーのある取得プロセスの数

このメトリックは、ローカル・データベースでのエラーが発生した取得プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_CAPTUREデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

取得プロセスでエラーが発生した場合は、エラーの原因となる状況を修正します。

5.69.3 適用プロセスの数

このメトリックは、ローカル・データベースでの適用プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_APPLYデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

このメトリックを使用して、ローカル・データベースでの適用プロセスの合計数を決定します。

5.69.4 取得プロセスの数

このメトリックは、ローカル・データベースでの取得プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_CAPTUREデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

このメトリックを使用して、ローカル・データベースでの取得プロセスの合計数を決定します。

5.69.5 伝播ジョブの数

このメトリックは、ローカル・データベースでの伝播の数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_PROPAGATIONデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

このメトリックを使用して、ローカル・データベースでの伝播の合計数を決定します。

5.69.6 エラーのある伝播の数

このメトリックは、ローカル・データベースでのエラーが発生した伝播の数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_PROPAGATIONデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

伝播でエラーが発生した場合は、エラーの原因となる状況を修正します。

5.69.7 伝播エラーの合計数

このメトリックは、伝播エラーの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、DBA_Propagationビューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.70 Streamsプロセスのステータス

このカテゴリのメトリックは、データベースの取得、伝播および適用の各プロセスについて、現在のステータスとエラー数を収集します。

5.70.1 Streamsプロセス・エラー

このメトリックは、データベース内の取得、伝播および適用の各コンポーネントのエラー数を収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

0

定義なし

Streamsコンポーネント%streams_process_name%に%value%件のエラーがあります。

複数のしきい値

このメトリックでは、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.70.2 Streamsプロセスのステータス

このメトリックは、データベース内の取得、伝播および適用の各コンポーネントの現行のステータスおよびエラー数を収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

DISABLED

ABORTED

Streamsプロセス%streams_process_name%のステータスは%streams_process_status%です。

複数のしきい値

このメトリックでは、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、DBA_CAPTUREビュー、dba_propagationビュー、dba_applyビューです。

ユーザーの処理

ステータス変更理由を分析し、無効なコンポーネントまたは中断されたコンポーネントを有効にします。

5.71 Streamsの伝播 - メッセージの状態の統計

このカテゴリのメトリックは、各伝播プロセスの「準備完了」および「待機中」状態のメッセージ数を収集します。

5.71.1 READYメッセージ数

このメトリックは、各伝播プロセスの「準備完了」状態のメッセージ数を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、ソース・キューおよび宛先キューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.71.2 待機中のメッセージ数

このメトリックは、各伝播プロセスの「待機中」状態のメッセージ数を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、ソース・キューおよび宛先キューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.71.3 Streamsの伝播 - WAITING状態のメッセージ(%)(Streams Prop - (%) Messages in Waiting State)

このメトリックは、各伝播プロセスの「待機中」状態のメッセージの割合を収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%PROPAGATION_NAME%キューを待機しているメッセージは%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、伝播名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、伝播名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

伝播名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、ソース・キューおよび宛先キューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.72 Streamsの伝播 - キューの伝播

このカテゴリのメトリックは、各伝播プロセスによって伝播されたメッセージ数およびKB数に関する伝播の統計を収集します。

5.72.1 メッセージ伝播率(秒当たり)(Message Propagation Rate (per Sec))

このメトリックは、各伝播プロセスによって伝播されたメッセージの割合に関する伝播の統計を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース - DBA_PROPAGATIONです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.72.2 キロバイトの伝播率(秒当たり)(Rate of KBytes Propagated (per Sec))

このメトリックは、各伝播プロセスによって伝播されたKBの割合に関する伝播の統計を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース - DBA_PROPAGATIONです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.72.3 伝播されたKBの合計数

このメトリックは、各伝播プロセスによって伝播されたKBの合計数に関する伝播の統計を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース - DBA_PROPAGATIONです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.72.4 伝播されたメッセージの合計数

このメトリックは、各伝播プロセスによって伝播されたメッセージの合計数に関する伝播の統計を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10gR2、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース - DBA_PROPAGATIONです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.73 Streamsによる伝播が中断されました

このカテゴリのメトリックは、Streams伝播プロセスをチェックします。

注意:
これはサーバーで生成されたアラートです。

5.73.1 Streamsによる伝播プロセスが中断されました

このメトリックは、このデータベースで構成されたStreams伝播プロセスがいつ中断されたかを検出します。このアラートはクリティカル・エラーを示します。

データ・ソース

該当なし

ユーザーの処理

dba_queue_schedulesの正確なエラー・メッセージを取得し、このエラーに対する適切な処理を行ってから、dbms_propagation_adm.start_propagationを使用して伝播プロセスを再開します。

5.74 一時停止セッション

このメトリック・カテゴリには、修正可能なエラーが原因で一時停止している再開可能なセッション数を示すメトリックが含まれます。

5.74.1 一時停止セッション数

このメトリックは、現在データベースで一時停止中の再開可能なセッションの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i

5分ごと

0

定義なし

%value%セッションが一時停止しています。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次の計算式です。

SELECT count(*)
FROM v$resumable
WHERE status = 'SUSPENDED' and enabled = 'YES'

ユーザーの処理

一時停止の原因となっている修正可能なエラーが何かを調べるために、v$resumableビューを問い合せます。各エラーを修正する方法は、エラーの性質によって異なります。

5.75 コール当たりのシステム・レスポンス時間

このカテゴリのメトリックは、システム・レスポンス時間を示します。

5.75.1 レスポンス時間(コール当たり)(センチ秒)(Response Time (centi-seconds per call))

このメトリックは、データベース内で各コール(ユーザー・コールと再帰コールの両方)にかかる平均時間を示します。この値の変化は、ワークロードが変化したか、リソース制約または競合のいずれかが原因で、データベースのワークロード処理能力が変化したことを示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.76 待機中システム・セッション数

このカテゴリのメトリックは、待機中のセッション数を示します。

5.76.1 待機中セッション数

このメトリックは、サンプル時間での待機中セッションの数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションが待機しています。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次の計算式です。

SELECT count(*)
FROM v$session_wait
WHERE wait_time = 0 and event not in IdleEvents

ユーザーの処理

この数が多い場合、システムは他より多くの待機をしています。Enterprise Managerのリアルタイムおよび履歴パフォーマンス監視機能を使用して、様々なタイプの待機アクティビティを評価します。

5.77 表領域の割当て

このカテゴリのメトリックでは、使用済領域の量および各表領域に割り当てられた領域の量を調べます。使用済領域と割当て済領域の量を比較すると、表領域での未使用領域の量が特定できます。このメトリックの目的は、アラートの生成ではありません。むしろ、レポートの作成を目的としています。DBAは、未使用の割当て済空き領域の履歴ビューを使用し、無駄な領域をなくして表領域のサイズを正しく設定できます。

5.77.1 表領域の割当て済領域(MB)(Tablespace Allocated Space (MB))

表領域の割当て済領域は、そのデータ・ファイルの現行サイズの合計です。この割当て済領域には、データの保存に使用される部分と空き領域の部分があります。セグメントが表領域に追加された場合または既存のセグメントが増えた場合は、割当て済空き領域が使用されます。割当て済空き領域は、表領域内のセグメントにのみ使用できます。一定期間、表領域内のセグメントがこの空き領域を使用していないと、割当て済空き領域は未使用となります。

このメトリックは、各表領域に割り当てられた領域を計算します。アラートの生成には使用しません。むしろ、使用されている割当済領域(MB)メトリックと併用し、各表領域の使用済領域および未使用領域の容量の履歴表示を作成するために使用します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

DBA_TABLESPACES、DBA_UNDO_EXTENTS、DBA_DATA_FILES、DBA_FREE_SPACEおよびDBA_TEMP_FILESデータ・ディクショナリ・ビューを問い合せて、表領域の割当て済領域(MB)を計算します。

ユーザーの処理

サイト固有です。

5.77.2 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

表領域の割当て済領域は、そのデータ・ファイルの現行サイズの合計です。この割当て済領域には、データの保存に使用される部分と空き領域の部分があります。セグメントが表領域に追加された場合または既存のセグメントが増えた場合は、割当て済空き領域が使用されます。割当て済空き領域は、表領域内のセグメントにのみ使用できます。一定期間、表領域内のセグメントがこの空き領域を使用していないと、割当て済空き領域は浪費となります。

このメトリックは、各表領域で使用する領域を計算します。アラートの生成には使用しません。むしろ、「表領域の割当て済領域(MB)」メトリックと併用し、各表領域の使用済領域および未使用領域の容量の履歴表示を作成するために使用します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

表領域の使用済領域(MB)は、表領域の割当て済領域(MB) - 表領域の割当て済空き領域(MB)です。

- 表領域の割当て済領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループしてデータ・ファイルのサイズを合計することによって算出されます。

- 表領域の割当て済空き領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループして各データ・ファイルの空き領域のサイズを合計することによって算出されます。

ユーザーの処理

サイト固有です。

5.78 表領域フル

このカテゴリのメトリックでは、各表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

5.78.1 表領域の空き領域(MB)(Tablespace Free Space (MB))

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

注意:
このメトリックは、ローカル管理永続表領域のみのデータを収集します。「表領域の空き領域」(MB) (一時)メトリックは、一時表領域のデータを収集します。「表領域の空き領域」(MB) (UNDO)メトリックは、UNDO表領域のデータを収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]には[%value%MB]の空きがあります

10gR2、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]の空き領域は[%value% Mバイト]のみです

複数のしきい値

このメトリックでは、表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

独自に定義されたしきい値を持たないすべての表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 「表領域フル」メトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」にアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、MaximumSize - Total Used Spaceの計算式(各変数の意味は次のとおり)で導出されます。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)。

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

5.78.2 表領域使用率(%)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

注意:
このメトリックは、ローカル管理永続表領域のみのデータを収集します。「表領域使用率(%) (一時)」メトリックは、一時表領域のデータを収集します。「表領域使用率(%) (UNDO)」メトリックは、UNDO表領域のデータを収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

30分ごと

85

97

表領域[%name%]は[%value%パーセント]フル

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

30分ごと

85

97

管理エージェントはアラート・メッセージを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。独自に定義されたしきい値を持たないすべての表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、(TotalUsedSpace / MaximumSize) * 100の計算式(各変数の意味は次のとおり)で導出されます。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)。

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループによって決まります。

データ・ソースの詳細は、sysman/admin/scriptsディレクトリ(Oracle 8iおよび9i用)にあるfullTbsp.pl PerlスクリプトまたはDBA_TABLESPACE_USAGE_METRICSディクショナリ・ビュー(Oracle 10g以降用)を参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

5.79 表領域フル(ディクショナリ管理)

このカテゴリのメトリックでは、各表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

5.79.1 表領域の空き領域(ディクショナリ管理)(Tablespace Free Space (MB) (Dictionary Managed))

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]には[%value%MB]の空きがあります

複数のしきい値

このメトリックでは、表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。独自に定義されたしきい値を持たないすべての表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、MaximumSize - Total Used Spaceの計算式(各変数の意味は次のとおり)で導出されます。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

注意:
データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるfullTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

5.79.2 表領域使用率(%)(ディクショナリ管理)(Tablespace Space Used (%) (Dictionary Managed))

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な領域使用率(%)を調べます。使用済領域の割合がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

85

97

表領域[%name%]は[%value%パーセント]フル

複数のしきい値

このメトリックでは、表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。独自のしきい値を定義していないすべての表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、Total Used Space / MaximumSize * 100の計算式(各変数の意味は次のとおり)で導出されます。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)。

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループによって決まります。

注意:
データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるfullTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

5.80 表領域フル(一時)

このカテゴリのメトリックでは、各ローカル管理一時表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

注意:
これらのメトリックは、ローカル管理一時表領域のデータを収集します。「表領域フル(ディクショナリ管理)」メトリックは、ディクショナリ管理一時表領域のデータを収集します。

注意:
一時表領域は、通常安定した方法で増えるのではなく、急激に使用量が増える可能性があります。このため、表領域の空き領域(MB) (一時)および表領域使用率(%) (一時)のしきい値が定義されません。これらのメトリックのしきい値を設定して不要なアラートを回避する場合に注意してください。

5.80.1 表領域の空き領域(MB) (一時)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がない、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各一時表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな一時表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]には[%value%MB]の空きがあります

複数のしきい値

このメトリックでは、ローカル管理一時表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

独自に定義されたしきい値を持たないすべてのローカル管理一時表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICSデータ・ディクショナリ・ビューから取得されます。

空き領域(MB): TABLESPACE_SIZE (表領域の合計サイズ) - USED_SPACE (表領域によって使用される合計領域)

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 追加の一時表領域を作成します。

5.80.2 表領域使用率(%) (一時)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がない、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

[%name%]は[%value% percent]フルです

複数のしきい値

このメトリックでは、ローカル管理一時表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。独自に定義されたしきい値を持たないすべてのローカル管理一時表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICSデータ・ディクショナリ・ビューから取得されます。

使用率: 可能な最大表領域サイズのファンクションとして使用される領域の割合USED_PERCENT

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 追加の一時表領域を作成します。

5.81 表領域フル(UNDO)

このカテゴリのメトリックでは、各UNDO表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

注意:
UNDO表領域は、通常安定した方法で増えるのではなく、急激に使用量が増える可能性があります。このため、表領域の空き領域(MB) (UNDO)および表領域使用率(%) (UNDO)のしきい値が定義されません。これらのメトリックのしきい値を設定して不要なアラートを回避する場合に注意してください。

5.81.1 表領域の空き領域(MB) (UNDO)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がない、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各UNDO表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きなUNDO表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]には[%value%MB]の空きがあります

複数のしきい値

このメトリックでは、UNDO表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

独自に定義されたしきい値を持たないすべてのUNDO表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICSデータ・ディクショナリ・ビューから取得されます。

空き領域(MB): TABLESPACE_SIZE (表領域の合計サイズ) - USED_SPACE (表領域によって使用される合計領域)

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- UNDOアドバイザ(自動UNDO管理)を使用して、サイズ指定のアドバイスを取得してUNDO表領域を管理します。

5.81.2 表領域使用率(%) (UNDO)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]は[%value%パーセント]フル

複数のしきい値

このメトリックでは、UNDO表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。独自に定義されたしきい値を持たないすべてのUNDO表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICSデータ・ディクショナリ・ビューから取得されます。

使用率: 可能な最大表領域サイズのファンクションとして使用される領域の割合USED_PERCENT

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- UNDOアドバイザ(自動UNDO管理)を使用して、サイズ指定のアドバイスを取得してUNDO表領域を管理します。

5.82 セグメントに問題のある表領域

このカテゴリのメトリックでは、次のことを調べます。

- 表領域内のチャンクなしの最大領域。表領域内のどの表、索引、クラスタまたはロールバック・セグメントでも、追加エクステントを1つも割り当てることができないと、アラートが生成されます。

- 表領域で最大エクステント数に近づいているセグメントがあるかどうか。どのセグメントについても、最大エクステント数から既存エクステント数を引いた数が2未満になると、アラートが生成されます。

障害セグメントのある表領域からのみ、結果が返されます。

5.82.1 最大エクステントに近づいているセグメント

このメトリックは、最大エクステントの上限に近づいているセグメントを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、表領域内でMaxExtentに近づいている最初の10セグメントの名前から導出されます。

ユーザーの処理

可能な場合は、セグメントのMAXEXTENTS記憶域パラメータの値を増やします。

不可能な場合は、より大きなエクステント・サイズでセグメントを再構築し、STORAGEパラメータでNEXT=INITIALとPCTINCREASE=0に指定することで、必ず1セグメント内のエクステントが同じサイズになるようにします。

直線的にスキャンされるセグメントには、各マルチブロック読取り時に読み取られたブロック数の倍数であるエクステント・サイズを選択します。これにより、Oracleのマルチブロック読取り機能が効率的に使用されることが保証されます。

5.82.2 最大エクステントに近づいているセグメント数

このメトリックでは、最大エクステント数の上限に近づいているセグメントがないか調べます。セグメント数がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

定義なし

%name%表領域の%value%セグメントは最大エクステントに近づいています。

複数のしきい値

このメトリックでは、表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。独自に定義されたしきい値を持たないすべての表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

このメトリックのデータは、最大エクステント数から既存エクステント数を引いた数が2未満のセグメント数を計算して導出されます。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるproblemTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

可能な場合は、セグメントのMAXEXTENTS記憶域パラメータの値を増やします。

不可能な場合は、より大きなエクステント・サイズでセグメントを再構築し、ローカルで管理されている表領域を使用して、必ず1セグメント内のエクステントが同じサイズになるようにします。ディクショナリ管理表領域の場合は、STORAGEパラメータでNEXT=INITIALとPCTINCREASE=0に指定します。

5.82.3 拡張不可能なセグメント

このメトリックは、追加エクステントを割り当てられないセグメントを識別します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、表領域内で追加エクステントを割り当てられない最初の10セグメントの名前です。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

5.82.4 拡張不可能なセグメント数

このメトリックでは、追加エクステントを割り当てられないセグメントがないか調べます。セグメント数がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

定義なし

%name%表領域の%value%セグメントを拡張できません。

複数のしきい値

このメトリックでは、表領域名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。独自に定義されたしきい値を持たないすべての表領域に使用されるデフォルトの警告およびクリティカルのしきい値も設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの表領域名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

「表領域名」オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、次の手順を実行します。

1. 任意のターゲットのホームページ・メニューで、「監視」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。「メトリックと収集設定」ページが表示されます。

2. 必要なメトリックの鉛筆アイコンをクリックし、「詳細設定の編集」ページにアクセスします。

データ・ソース

表領域の最大のチャンク空き領域を調べた後は、追加エクステントを割り当てられないセグメントの数です。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるproblemTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

5.83 一時ファイルのステータス

このカテゴリのメトリックは、一時ファイルの名前およびステータスを提供します。

5.83.1 ステータス

このメトリックは、一時ファイルのステータスを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i、10g、11g、12c

30分ごと

OFFLINE

定義なし

一時ファイル%NAME%は%STATUS%です。

ユーザーの処理

Cloud Controlコンソールの「データファイル」ページから「オンラインに設定」アクションを選択して、オフラインの一時ファイルをオンラインに設定できます。

「データファイル」ページにアクセスするには、データベース・ターゲットのホームページから、「管理」、「記憶域」、「データファイル」の順に選択します。

5.84 スループット

このカテゴリのメトリックは、リソース使用率(またはスループット)を示します。

5.84.1 平均アクティブ・セッション

このメトリックは、ある時点での平均アクティブ・セッションを表します。実行中または待機中のセッションの数です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.84.2 同期単一ブロック読取りの平均待機時間(ミリ秒)(Average Synchronous Single-Block Read Latency (ms))

同期単一ブロック読取りの平均待機時間(ミリ秒単位)。同期単一ブロック読取りは、ストレージ・サブシステムのパフォーマンスを適度に正確に評価する方法です。長い待機時間は通常、高いI/Oリクエスト負荷が原因です。非常に高いCPU負荷も待機時間が長くなる原因となります。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

定義なし

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

データのソースは、v$sysmetricビューです。

ユーザーの処理

最初に、ディスク障害、ネットワーク障害、HBA障害などのコンポーネント障害で、ストレージ・サブシステムが動作していないことを確認します。問題が見つからない場合は、ストレージ・サブシステムのアップグレードを検討します。

5.84.3 BGチェックポイント/秒(BG Checkpoints (per second))

このメトリックは、1秒当たりのBGチェックポイントを示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.84.4 ブランチ・ノード分割/秒(Branch Node Splits (per second))

追加の値の挿入のために、索引ブランチ・ブロックが分割された1秒当たりの回数。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

ブランチ・ノード分割/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.5 ブランチ・ノード分割/トランザクション(Branch Node Splits (per transaction))

追加の値の挿入のために、索引ブランチ・ブロックが分割された1トランザクション当たりの回数。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

ブランチ・ノード分割/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.6 読取り一貫性ブロック作成/秒(Consistent Read Blocks Created (per second))

このメトリックは、読取り一貫性(CR)ブロック作成のためにクローニングされた1秒当たりの現行ブロックの数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

5分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

作成済CRブロック/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.7 読取り一貫性ブロック作成/トランザクション(Consistent Read Blocks Created (per transaction))

このメトリックは、読取り一貫性(CR)ブロック作成のためにクローニングされた1トランザクション当たりの現行ブロックの数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

作成済CRブロック/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.8 読取り一貫性変更/秒(Consistent Read Changes (per second))

このメトリックは、ブロックで読取り一貫性を実行するために、ユーザー・プロセスでロールバック・エントリを適用した1秒当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

変更一貫性/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.9 読取り一貫性変更/トランザクション(Consistent Read Changes (per transaction))

このメトリックは、ブロックで読取り一貫性を実行するために、ユーザー・プロセスでロールバック・エントリを適用した1トランザクション当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

変更一貫性/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.10 読取り一貫性取得/秒(Consistent Read Gets (per second))

このメトリックは、読取り一貫性が1ブロックに対してリクエストされた1秒当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

整合性取得/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.11 読取り一貫性取得/トランザクション(Consistent Read Gets (per transaction))

このメトリックは、読取り一貫性が1ブロックに対してリクエストされた1トランザクション当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

整合性取得/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.12 読取り一貫性UNDOレコード適用/秒(Consistent Read Undo Records Applied (per second))

このメトリックは、読取り一貫性に1秒当たりに適用されたUNDOレコードの数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

読取り一貫性に対して変換済の現行ブロック/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.13 読取り一貫性UNDOレコード適用/トランザクション(Consistent Read Undo Records Applied (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりに適用された読取り一貫性UNDOレコード数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.14 累積ログオン/秒(Cumulative Logons (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりのログオン数を示します。

このテストでは、サンプル期間中の1秒当たりに発生したログオン数を示します。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

100

定義なし

累積ログオン率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

100

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。「通知前の発生の連続回数」列は、しきい値との比較の結果が連続して何回TRUEとなればアラートが生成されるかを示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

累積ログオン率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

DeltaLogons / Seconds

- DeltaLogons: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='logons cumulative'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

高いログオン率は、アプリケーションのデータベースへのアクセスが効率的でないことを示している可能性があります。データベース・ログオンは、負荷のかかる操作です。アプリケーションでSQLアクセスごとにログオンを実行していると、そのアプリケーションのパフォーマンスが低下するだけでなく、データベース上のその他のアプリケーションのパフォーマンスにも影響を及ぼします。高いログオン率がある場合は、ログオンを実行しているアプリケーションの特定を試み、そのセッションの接続をプール、再利用または共有できるようにアプリケーションを再設計できるかどうか確認します。

5.84.15 累積ログオン/トランザクション(Cumulative Logons (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりのログオン数を示します。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、1トランザクション当たりに発生したログオン数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

累積ログオン率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

累積ログオン率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

DeltaLogons/Transactions

- DeltaLogons: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='logons cumulative'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

高いログオン率は、アプリケーションのデータベースへのアクセスが効率的でないことを示している可能性があります。データベース・ログオンは、負荷のかかる操作です。アプリケーションでSQLアクセスごとにログオンを実行していると、そのアプリケーションのパフォーマンスが低下するだけでなく、データベース上のその他のアプリケーションのパフォーマンスにも影響を及ぼします。高いログオン率がある場合は、ログオンを実行しているアプリケーションの特定を試み、そのセッションの接続をプール、再利用または共有できるようにアプリケーションを再設計できるかどうか確認します。

5.84.16 データベース・ブロック変更/秒(Database Block Changes (per second))

このメトリックは、SGA内のすべてのブロックに対して実行された更新または削除操作の一部である変更の、1秒当たりの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

データベース・ブロックの変更/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.17 データベース・ブロック変更/トランザクション(Database Block Changes (per transaction))

このメトリックは、SGA内のすべてのブロックに対して実行された更新または削除操作の一部である変更の、1トランザクション当たりの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

データベース・ブロックの変更/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.18 データベース・ブロック取得/秒(Database Block Gets (per second))

このメトリックは、現行ブロックがリクエストされた1秒当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

データベース・ブロックの取得/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.19 データベース・ブロック取得/トランザクション(Database Block Gets (per transaction))

このメトリックは、現行ブロックがリクエストされた1トランザクション当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

データベース・ブロックの取得/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.20 データベース時間(センチ秒)(Database Time (centiseconds per second))

このメトリックは、データベース時間を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

定義なし

定義なし

定義なし

定義なし

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

5.84.21 DBWRチェックポイント/秒(DBWR Checkpoints (per second))

このメトリックは、このサンプル期間中に、キャッシュをスキャンし、チェックポイント用にマークの付いたすべてのブロックを書き込むために、DBWnがリクエストされた1秒当たりの回数を示します。

データベース・ライター・プロセス(DBWn)では、バッファの内容をデータファイルに書き込みます。DBWnプロセスには、データベース・バッファ・キャッシュ内の変更された(使用済)バッファをディスクに書き込む役割があります。

データベース・バッファ・キャッシュ内のバッファには、変更されると使用済のマークが付けられます。DBWnプロセスの主な役割は、使用済のバッファをディスクに書き込み、バッファ・キャッシュをきれいに保つことです。ユーザー・プロセスがバッファを使用するに従い、空きバッファの数は減ります。空きバッファの数が低下しすぎると、ディスクから読み取ってキャッシュに入れる必要のあるユーザー・プロセスが空きバッファを見つけられません。DBWnは、ユーザー・プロセスが常に空きバッファを見つけられるように、バッファ・キャッシュを管理します。

Oracleサーバー・プロセスでは、バッファのしきい値のスキャン後に、きれいな再利用可能なバッファを見つけることができない場合、DBWnに書込みを指示します。空きバッファ作成のリクエストを受信すると、DBWnでは使用頻度が最も低い(LRU)バッファをディスクに書き込みます。使用頻度の最も低い使用済バッファをディスクに書き込むことにより、DBWnでは、最近使用されたバッファをメモリーに常駐させておく一方、空きバッファを見つけるパフォーマンスを向上させます。たとえば、頻繁にアクセスされる小さな表や索引の一部であるブロックがキャッシュに残されるため、ディスクから再度読み取る必要がありません。LRUアルゴリズムでは、アクセス頻度の高いブロックをバッファ・キャッシュに保持するため、バッファがディスクに書き込まれるときに、すぐに役立つと思われるデータが含まれる可能性はほとんどありません。

また、DBWnではバッファを定期的に書き込み、クラッシュからのリカバリまたはインスタンス・リカバリを開始する必要のあるREDOログ・ファイル内の位置である、チェックポイントを進めます。

このテストでは、DBWRがチェックポイントを進めるよう要求された回数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

DBWRチェックポイント率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

DBWRチェックポイント率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

DeltaCheckpoints/Seconds

- DeltaCheckpoints: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='DBWR checkpoints'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

チェックポイントからDBWRに対して、変更済のバッファをすべてディスクに書き込むように指示がでます。この書込み操作は、変更済のバッファがDBWRプロセスによって空きのマークが付けられていない点で、空き作成リクエストと異なります。使用済バッファも、この時点でディスクに書き込まれ、解放される可能性があります。

書込みサイズは、db_block_checkpoint_batchパラメータにより指定します。書込みと、その後のチェックポイント完了までの待機に問題がある場合、チェックポイント完了イベントが、「待機時間」でソートした上位待機ページ、またはこの「イベント」ページの「待機中セッション」に表示されます。

データベースでチェックポイントの完了を頻繁に待機する場合は、select name, value, is default from v$parameter where name = db_block_checkpoint_batchでinit.oraパラメータdb_block_checkpoint_batchをチェックして、チェックポイントの間隔を長くすることが必要な場合があります。この値は、パラレル書込みを利用できるよう十分に大きく設定する必要があります。DBWRは、(db_files * db_file_simultaneous_writes)/2で計算された書込みバッチを使用します。write_batchは、次の2つの要素でも制限されます。

- I/O数に対するポート固有の制限(コンパイル時間定数)。

- SGA内のバッファ数の1/4

db_block_checkpoint_batchは、常にdb_block_write_batch以下です。チェックポイント・プロセスの有効化を検討することもできます。

5.84.22 エンキュー・デッドロック/秒(Enqueue Deadlocks (per second))

このメトリックは、2つのバッファの交換時に、プロセスによって潜在的なデッドロックが検出され、再起動可能な内部エラーが発生した1秒当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー・デッドロック/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.23 エンキュー・デッドロック/トランザクション(Enqueue Deadlocks (per transaction))

このメトリックは、2つのバッファの交換時に、プロセスによって潜在的なデッドロックが検出され、再起動可能な内部エラーが発生した1トランザクション当たりの回数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー・デッドロック/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.24 エンキュー・リクエスト/秒(Enqueue Requests (per second))

このメトリックは、1秒当たりに取得された表ロックまたは行ロックの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー・リクエスト/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.25 エンキュー・リクエスト/トランザクション(Enqueue Requests (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりに取得された表ロックまたは行ロックの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー・リクエスト/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.26 エンキュー・タイムアウト/秒(Enqueue Timeout (per second))

このメトリックは、取得および変換の完了前にタイムアウトになった表ロックおよび行ロックの1秒当たりの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー・タイムアウト/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.27 エンキュー・タイムアウト/トランザクション(Enqueue Timeout (per transaction))

このメトリックは、取得および変換の完了前にタイムアウトになった表ロックおよび行ロックの1トランザクション当たりの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー・タイムアウト/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.28 エンキュー待機/秒(Enqueue Waits (per second))

このメトリックは、エンキューの変換または取得中に、エンキュー取得の遅延のために発生した待機の1秒当たりの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー待機/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.29 エンキュー待機/トランザクション(Enqueue Waits (per transaction))

このメトリックは、エンキューの変換または取得中に、取得の遅延のために発生した待機の1トランザクション当たりの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

エンキュー待機/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.30 実行/秒

このメトリックは、サンプリング間隔中のSQLコマンド実行率を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

DeltaExecutions / Seconds

- DeltaExecutions: 「select value from v$sysstat where name='execute count'」の、サンプル期間終了時と開始時の差分

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.84.31 解析なしの実行(%)(Executes Performed without Parses (%))

このメトリックは、対応する解析を必要としない文の実行の割合を示します。完全なシステムでは、すべての文を一度解析すると、解析済の文は解析しなおすことなく何度も実行されます。この割合は、文の全体的な実行率と比較して、アプリケーションで文の解析がどのくらいの頻度で行われているかを判定する指標となります。値が高いほど、よい状態です。

このテストでは、解析が不要な実行の割合を調べます。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

解析なしの実行は%value%%のみです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

解析なしの実行は%value%%のみです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

((DeltaExecuteCount - (DeltaParseCountTotal)) / DeltaExecuteCount) * 100

- DeltaParseCountTotal: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='parse count (total)'の差

- DeltaExecuteCount: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='execute count'の差

ユーザーの処理

解析に対する実行の割合が70%未満の場合は、アプリケーションで必要以上に文を解析している可能性があることを示しています。文の再解析は、たとえソフト解析であっても、以前にコンパイルした文をキャッシュ内で探す処理時間が必要なだけでなく、アプリケーションからデータベースまでのネットワーク・ラウンド・トリップが必要です。ネットワーク・ラウンド・トリップと不要な処理を減らすことにより、アプリケーションのパフォーマンスがよくなります。

「解析」でソートした「上位セッション」ページを使用して、データベース内で解析アクティビティの大部分の原因となっているセッションを特定します。これらのセッションから、アプリケーションを修正して、カーソルをより効率的に使用できるかどうかの確認を開始します。

5.84.32 全索引スキャン/秒(Full Index Scans (per second))

このメトリックは、1秒当たりの高速全索引スキャン数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

5分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

高速全索引スキャン(フル)/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.33 全索引スキャン/トランザクション(Full Index Scans (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの高速全索引スキャン数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

高速全索引スキャン(フル)/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.34 ハード解析/秒(Hard Parses (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりのハード解析数を示します。SQL文を共有プールにロードする必要がある場合、ハード解析が発生します。この場合、Oracleサーバーでは共有プールにメモリーを割り当て、文を解析する必要があります。

特定のSQLカーソルが解析されるたびに、この数は1つずつ増えます。SQLカーソルの解析の原因となるいくつかの操作があります。SQL文の解析では、カーソルの実行計画の生成時にオプティマイザにより評価される基本ステップに文を分解します。

このテストでは、まだキャッシュに存在しなかった文の解析数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ハード解析率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ハード解析率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

DeltaParses / Seconds

- DeltaParses: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='parse count (hard)'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

過度に時間のかかる解析があると思われる場合は、SQL文を評価して、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化し、文の不要な再解析を回避するために、変更可能な文を確認します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

「ハード解析」でソートした「上位セッション」ページには、最も多くのハード解析が発生しているセッションが表示されます。ハード解析は、サーバーで問合せを解析し、ライブラリ・キャッシュに問合せの完全一致が見つからない場合に発生します。ハード解析は、SQL文を効率的に共有することにより回避できます。問合せでリテラルのかわりにバインド変数を使用することは、共有を増やすための1つの方法です。

最も多いハード解析が発生しているセッションが表示されることで、このページではSQLのリライトの最有力候補であるアプリケーションまたはプログラムを特定できます。

また、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化するために変更可能なSQL文を調べ、文の不要な再解析を回避します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータは、共有プールの合計サイズを制御します。SHARED_POOL_SIZEを増やして、新規リクエストに場所を空けるために共有プールからSQLリクエストをフラッシュする頻度を減らすことを検討します。

共有SQL領域に使用可能な追加メモリーを利用するには、セッションごとに許可されるカーソル数を増やすことも必要になる可能性があります。この制限は、初期化パラメータOPEN_CURSORSの値を増やすことで増加できます。

5.84.35 ハード解析/トランザクション(Hard Parses (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりのハード解析数を示します。SQL文を共有プールにロードする必要がある場合、ハード解析が発生します。この場合、Oracleサーバーでは共有プールにメモリーを割り当て、文を解析する必要があります。

特定のSQLカーソルが解析されるたびに、この数は1つずつ増えます。SQLカーソルの解析の原因となるいくつかの操作があります。SQL文の解析では、カーソルの実行計画の生成時にオプティマイザにより評価される基本ステップに文を分解します。この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、このサンプル期間中の1秒当たりのハード解析数をチェックします。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ハード解析率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ハード解析率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

演算子

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

>

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、次の計算式から導出されます。

DeltaParses/Transactions

- DeltaParses: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='parse count (hard)'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

過度に時間のかかる解析があると思われる場合は、SQL文を評価して、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化し、文の不要な再解析を回避するために、変更可能な文を確認します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

「ハード解析」でソートした「上位セッション」ページには、最も多くのハード解析が発生しているセッションが表示されます。ハード解析は、サーバーで問合せを解析し、ライブラリ・キャッシュに問合せの完全一致が見つからない場合に発生します。ハード解析は、SQL文を効率的に共有することにより回避できます。問合せでリテラルのかわりにバインド変数を使用することは、共有を増やすための1つの方法です。

最も多いハード解析が発生しているセッションが表示されることで、このページではSQLのリライトの最有力候補であるアプリケーションまたはプログラムを特定できます。

また、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化するために変更可能なSQL文を調べ、文の不要な再解析を回避します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータは、共有プールの合計サイズを制御します。SHARED_POOL_SIZEを増やして、新規リクエストに場所を空けるために共有プールからSQLリクエストをフラッシュする頻度を減らすことを検討します。

共有SQL領域に使用可能な追加メモリーを利用するには、セッションごとに許可されるカーソル数を増やすことも必要になる可能性があります。この制限は、初期化パラメータOPEN_CURSORSの値を増やすことで増加できます。

5.84.36 I/O MB(1秒当たり)(I/O Megabytes (per second))

読取りと書込みの両方の、1秒当たりのデータベースの合計I/Oスループット(MB単位)。値が非常に大きいと、データベースが大容量のI/Oデータを生成していることを示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

定義なし

定義なし

定義なし

定義なし

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

データのソースは、v$sysmetricビューです。

ユーザーの処理

高いI/Oスループット値は、それ自体問題ではありません。ただし、長いI/O待機時間(同期単一ブロック読取りの待機時間など)がパフォーマンス問題の原因となっている場合は、合計I/Oスループットの軽減が役立つことがあります。I/Oスループットのソースは、コンポーネントまたはリソース・コンシューマ・グループによるブレークダウンを表示して調べることができます。

5.84.37 I/Oリクエスト(1秒当たり)(I/O Requests (per second))

このメトリックは、データベースのI/O読取りおよび書込みリクエストの合計率を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

定義なし

定義なし

定義なし

定義なし

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

データのソースは、v$sysmetricビューです。

ユーザーの処理

高いI/Oリクエスト率は、それ自体問題ではありません。ただし、長いI/O待機時間(同期単一ブロック読取りの待機時間など)がパフォーマンス問題の原因となっている場合は、合計I/Oリクエスト率の軽減が役立つことがあります。I/Oリクエストのソースは、コンポーネントまたはリソース・コンシューマ・グループによるブレークダウンを表示して調べることができます。

5.84.38 リーフ・ノード分割/秒(Leaf Node Splits (per second))

追加の値の挿入のために、索引リーフ・ノードが分割された1秒当たりの回数。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

リーフ・ノード分割/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.39 リーフ・ノード分割/トランザクション(Leaf Node Splits (per transaction))

このメトリックは、追加の値の挿入のために、索引リーフ・ノードが分割された1トランザクション当たりの回数を報告します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

リーフ・ノード分割/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.40 ネットワーク・バイト/秒(Network Bytes (per second))

このメトリックは、SQL*Netレイヤーを介してデータベースで送受信されるバイトの合計数を示します。

このテストでは、ネットワークの1秒当たりの読取り/書込みを調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

SQL*Net経由で転送されたバイトは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

SQL*Net経由で転送されたバイトは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaBytesFromClient+DeltaBytesFromDblink+DeltaBytesToClient+DeltaBytesToDblink) / Seconds

- DeltaBytesFromClient: サンプル期間の終了時と開始時のselect s.value from v$sysstat s, visitation n where n.name='bytes received via SQL*Net from client' and n.statistic#=s.statistic#の差

- DeltaBytesFromClient: 「select s.value from v$sysstat s, v$statname n where n.name='bytes received via SQL*Net from dblink' and n.statistic#=s.statistic#」の、サンプル期間終了時と開始時の差分

- DeltaBytesFromClient: 「select s.value from v$sysstat s, v$statname n where n.name='bytes sent via SQL*Net to client' and n.statistic#=s.statistic#」の、サンプル期間終了時と開始時の差分

- DeltaBytesFromClient: 「select s.value from v$sysstat s, v$statname n where n.name='bytes sent via SQL*Net to dblink' and n.statistic#=s.statistic#」の、サンプル期間終了時と開始時の差分

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

このメトリックは、データベースで送受信されるネットワーク通信量を示します。この数値は、特定のデータベース関連のネットワーク通信量を把握するために、これまでのレベルを比較するときにのみ役立ちます。

5.84.41 トランザクション数/秒(Number of Transactions (per second))

このメトリックは、このサンプル期間中に実行されたコミットおよびロールバックの合計数を示します。

このテストでは、サンプル期間中に実行されたコミットおよびロールバックの数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

トランザクション率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

トランザクション率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaCommits + DeltaRollbacks

- DeltaCommits: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='user commits'の差

- DeltaRollbacks: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='user rollbacks'の差

ユーザーの処理

この統計値は、データベース内でどれだけの作業が実行されているかを示します。トランザクション率の急上昇は、必ずしも悪い状態とはかぎりません。レスポンス時間が正常に近いままならば、システムによりその追加の負荷が処理可能なことを意味しています。実際には、トランザクション率の低下やレスポンス時間の増加は、問題の指標と考えられます。アプリケーションに応じて、トランザクションの負荷は1日の異なる時間帯で大きく変化します。

5.84.42 オープン・カーソル/秒(Open Cursors (per second))

このメトリックは、1秒当たりのオープン・カーソルの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

累積オープン・カーソル/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.43 オープン・カーソル/トランザクション(Open Cursors (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりのオープン・カーソルの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

累積オープン・カーソル/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.44 解析失敗数/秒(Parse Failure Count (per second))

このメトリックは、1秒当たりの解析の合計失敗数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

解析数(失敗)/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.45 解析失敗数/トランザクション(Parse Failure Count (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの解析の合計失敗数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

解析数(失敗)/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.46 物理読取り/秒(Physical Reads (per second))

このメトリックは、このサンプル期間中の1秒当たりのディスクからのデータ・ブロック読取り数を示します。ユーザーがSQL問合せを実行すると、Oracleでは、まずデータベース・バッファ・キャッシュ(メモリー)からデータの取得を試み、まだメモリーにない場合は、ディスクを検索します。ディスクからのデータ・ブロックの読取りは、メモリーからのデータ・ブロックの読取りよりはるかに非効率的です。Oracleでは、メモリー使用率を常に最大にすることを目標としています。

このテストでは、ディスクから読み取られる1秒当たりのデータ・ブロック数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

物理読取りは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

物理読取りは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaPhysicalReads/Seconds

- DeltaPhysicalReads: サンプル期間の終了時と開始時のselect s.value from v$sysstat s, v$statname n where n.name='physical reads' and n.statistic#=s.statistic#の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

ブロック読取りは避けられないため、不要なI/Oを最小限に抑えることを目標にする必要があります。これは、優れたアプリケーション設計と、効率的な実行計画により最良の結果が得られます。実行計画の変更が、パフォーマンスに大きな変化をもたらす可能性があります。システム・レベルでの微調整では、通常パフォーマンスはあまり改善しません。

物理読取りの原因となっているセッションを特定するために、セッションごとにI/Oを表示するには、「物理読取り」でソートした「上位セッション」ページに移動する必要があります。この方法により、問題のセッションを特定し、それらの現行のSQL文までドリルダウンして、そこからチューニングできます。

物理読取りの最大の部分の原因となっているSQLを特定するために、「物理読取り」でソートした「上位SQL」ページに移動します。このページでは、I/Oアクティビティの原因となっているSQL文をすぐに特定できます。このページから、そのSQL文の全文を表示できます。

問題のSQLを特定する2つの方法の違いは、「上位セッション」ページには、その時点で最も多くの物理読取りを実行しているセッションが表示される点です。「上位SQL」ページには、SQLキャッシュ内に残っている文で、存続期間中に最も多くのI/Oを実行したSQL文が表示されます。「上位SQL」ページには、現在実行されていないSQL文が表示される可能性があります。

SQL文が適切にチューニングおよび最適化されている場合は、次の提案を検討してください。より大きなバッファ・キャッシュが役立つことがあります。これは、DB_BLOCK_BUFFERSの値を実際に増やしてテストします。DB_BLOCK_LRU_EXTENDED_STATISTICSは、他のパフォーマンスの問題を発生させることがあるため使用しません。システムで追加のページングまたはスワッピングを発生させる可能性がある場合は、SGAサイズを増やさないでください。

あまり目立たないが、I/Oレートに影響を及ぼす可能性のある問題は、データが物理的にクラスタ化される際の適切さです。たとえば、索引スキャンにより、列が2つの値の間にある表から、頻繁に行をフェッチすると想定します。各索引ブロックに100行ある場合は、次のような2つの極端な状態になります。1. 表の各行が別の物理ブロック内にあります(各索引ブロックに対して100ブロックを読み取る必要があります)。2. 表の行がすべて少数の隣接ブロック内にあります(各索引ブロックに対して読み取る必要のあるブロックの数はわずかです)。

データの事前ソートまたは再編成により、深刻な状況でもこの問題を改善できます。

5.84.47 物理読取り/トランザクション(Physical Reads (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりのディスク読取り数を示します。ユーザーがSQL問合せを実行すると、Oracleでは、まずデータベース・バッファ・キャッシュ(メモリー)からデータの取得を試み、まだメモリーにない場合は、ディスクに移動します。ディスクからのデータ・ブロックの読取りは、メモリーからのデータ・ブロックの読取りよりはるかに負荷がかかります。Oracleでは、メモリー使用率を常に最大にすることを目標としています。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、ディスクから読み取られる1トランザクション当たりのデータ・ブロック数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

物理読取りは%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

物理読取りは%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaReads/Transactions

- DeltaReads: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='physical reads'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

ブロック読取りは避けられないため、不要なI/Oを最小限に抑えることを目標にする必要があります。これは、優れたアプリケーション設計と、効率的な実行計画により最良の結果が得られます。実行計画の変更が、パフォーマンスに大きな変化をもたらす可能性があります。システム・レベルでの微調整では、通常パフォーマンスはあまり改善しません。

物理読取りの最大の部分の原因となっているSQLを特定するために、「物理読取り」でソートした「上位SQL」ページに移動します。このページでは、I/Oアクティビティの原因となっているSQL文をすぐに確認できます。このページから、そのSQL文の全文を表示できます。

物理読取りの原因となっているセッションを特定するために、セッションごとにI/Oを表示するには、「物理読取り」でソートした「上位セッション」ページに移動します。この方法により、問題のセッションを特定し、それらの現行のSQL文までドリルダウンして、チューニングできます。

SQL文が適切にチューニングおよび最適化されている場合は、次の提案が役立つことがあります。より大きなバッファ・キャッシュが役立つことがあります。これは、DB_BLOCK_BUFFERSの値を実際に増やし、DB_BLOCK_LRU_EXTENDED_STATISTICSを使用せずにテストします。システムで追加のページングまたはスワッピングを発生させる可能性がある場合は、SGAサイズを増やさないでください。

あまり目立たないが、I/Oレートに影響を及ぼす可能性のある問題は、データが物理的にクラスタ化される際の適切さです。たとえば、索引スキャンにより、列が2つの値の間にある表から、頻繁に行をフェッチすると想定します。各索引ブロックに100行ある場合、次の両極端の状態になります。1.表の各行が異なる物理ブロックにあります(索引ブロックごとに、100ブロックの読取りが必要)。2.表の行が、すべて少数の隣接ブロックにあります(索引ブロックごとに、一部のブロックの読取りが必要)。

データの事前ソートまたは再編成により、深刻な状況でもこの問題に取り組むのに役立ちます。

5.84.48 直接物理読取り/秒(Physical Reads Direct (per second))

このメトリックは、1秒当たりの直接物理読取り数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

直接物理読取り/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.49 直接物理読取り/トランザクション(Physical Reads Direct (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの直接物理読取り数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

直接物理読取り/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.50 LOB直接物理読取り/秒(Physical Reads Direct Lobs (per second))

このメトリックは、1秒当たりの直接ラージ・オブジェクト(LOB)物理読取り数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

直接物理読取り(LOB)/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.51 LOB直接物理読取り/トランザクション(Physical Reads Direct Lobs (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの直接ラージ・オブジェクト(LOB)物理読取り数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

直接物理読取り(LOB)/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.52 物理書込み/秒(Physical Writes (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりのディスク書込み数を示します。この統計値は、DBWRによりキャッシュ内のSGAバッファからディスクに書き込まれたデータベース・ブロックの率と、直接書込みを実行するプロセスによりPGAから書き込まれたデータベース・ブロックの率を示します。

このテストでは、ディスクに書き込まれた1秒当たりのデータ・ブロック数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

物理書込みは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

物理書込みは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaWrites/Seconds

- DeltaWrites: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='physical writes'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

この統計値は、DBWR書込みと直接書込みをセッションごとに示すため、書込みアクティビティが実際にどこで発生しているかを確認するには、物理書込みを直接表示する必要があります。直接物理書込み値が書込みの大部分を占める場合、一時表領域におそらく多くのソートまたは書込みがあります。

書込みの大部分が直接ではない場合、それらはDBWR書込みプロセスにより実行されています。これは、ログ・ライターまたはREDOの待機が、イベント待機中のセッションのページか、「待機時間」でソートした上位待機ページに表示されている場合のみ、問題になります。

5.84.53 物理書込み/トランザクション(Physical Writes (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりのディスク書込み数を示します。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、ディスクに書き込まれる1トランザクション当たりのデータ・ブロック数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

物理書込みは%value% /トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

物理書込みは%value% /トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

DeltaWrites/Transactions

- DeltaWrites: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='physical writes'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

この統計値は、DBWR書込みと直接書込みをセッションごとに示すため、書込みアクティビティが実際にどこで発生しているかを確認するには、物理書込みを直接表示する必要があります。直接物理書込み値が書込みの大部分を占める場合、一時表領域におそらく多くのソートまたは書込みが発生しています。

書込みの大部分が直接ではない場合、それらはDBWR書込みプロセスにより実行されています。これは通常、ログ・ライターまたはREDOの待機が、イベント待機中のセッションのページか、「待機時間」でソートした上位待機ページに表示されている場合のみ、問題になります。

5.84.54 直接物理書込み/秒(Physical Writes Direct (per second))

このメトリックは、1秒当たりの直接物理書込み数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

直接物理書込み/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」からADDMを実行します。

5.84.55 直接物理書込み/トランザクション(Physical Writes Direct (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの直接物理書込み数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

直接物理書込み/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.56 LOB直接物理書込み/秒(Physical Writes Direct Lobs (per second))

このメトリックは、1秒当たりの直接ラージ・オブジェクト(LOB)物理書込み数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

直接物理書込み(LOB)/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.57 LOB直接物理書込み/トランザクション(Physical Writes Direct Lobs (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの直接ラージ・オブジェクト(LOB)物理書込み数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

直接物理書込み(LOB)/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.58 再帰コール/秒(Recursive Calls (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりの再帰コール数を示します。

ユーザーが発行したSQL文を実行するために、Oracleサーバーで追加文の発行が必要になる場合があります。そのような文は、再帰コールまたは再帰的SQL文と呼ばれます。たとえば、行を保持する十分な領域がない表に行を挿入した場合、Oracleサーバーでは、ディクショナリ管理表領域が使用されていれば、再帰コールを作成して、動的に領域を割り当てます。次の場合には、再帰コールも生成されます。

- データ・ディクショナリ情報がデータ・ディクショナリ・キャッシュになく、ディスクから取得する必要がある場合

- データベース・トリガーの起動中

- DDL文の実行中

- ストアド・プロシージャ、ファンクション、パッケージおよび無名PL/SQLブロック内でのSQL文の実行中

- 参照整合性制約の実行中

このテストでは、1秒当たりの再帰SQLコールの数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

再帰コール率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

再帰コール率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRecursiveCalls/Seconds

- DeltaRecursiveCalls: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='recursive calls'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

アプリケーションの実行中に、Oracleサーバーで過度の再帰コールが作成されていると思われる場合、これらの再帰コールの原因となっているアクティビティを特定します。再帰コールが動的拡張に起因していることを確認したら、より大きなエクステントを割り当てることで拡張の頻度を減らすか、Oracle8iを使用している場合には、ローカルで管理される表領域を利用することを検討します。

5.84.59 再帰コール/トランザクション(Recursive Calls (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりの再帰コール数を示します。

ユーザーが発行したSQL文を実行するために、Oracleサーバーで追加文の発行が必要になる場合があります。そのような文は、再帰コールまたは再帰的SQL文と呼ばれます。たとえば、行を保持する十分な領域がない表に行を挿入した場合、Oracleサーバーでは、ディクショナリ管理表領域が使用されていれば、再帰コールを作成して、動的に領域を割り当てます。次の場合には、再帰コールも生成されます。

- データ・ディクショナリ情報がデータ・ディクショナリ・キャッシュになく、ディスクから取得する必要がある場合

- データベース・トリガーの起動中

- DDL文の実行中

- ストアド・プロシージャ、ファンクション、パッケージおよび無名PL/SQLブロック内でのSQL文の実行中

- 参照整合性制約の実行中

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、内部表に対する変更という結果になるコールの数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

再帰コール率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

再帰率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRecursiveCalls/Transactions

- DeltaRecursiveCalls: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='recursive calls'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

アプリケーションの実行中に、Oracleサーバーで過度の再帰コールが作成されていると思われる場合、これらの再帰コールの原因となっているアクティビティを特定します。再帰コールが動的拡張に起因していることを確認したら、より大きなエクステントを割り当てることで拡張の頻度を減らすか、Oracle8iを使用している場合には、ローカルで管理される表領域を利用することを検討します。

5.84.60 REDO生成/秒(Redo Generated (per second))

このメトリックは、サンプル期間中に生成された1秒当たりのREDOの量をバイトで示します。

REDOログ・バッファは、データベースに加えられた変更についての情報を保持するSGA内の循環バッファです。この情報はREDOエントリに格納されています。REDOエントリには、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTERまたはDROP操作によりデータベースに加えられた変更の再構築または再実行に必要な情報が含まれています。REDOエントリは、必要に応じて、データベース・リカバリに使用できます。

このテストでは、1秒当たりに生成されたバイト単位のREDOの量を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

REDOの生成は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

REDOの生成は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRedoSize/Seconds

- DeltaRedoSize: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='redo size'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

LOG_BUFFER初期化パラメータにより、REDOエントリをREDOログ・ファイルにバッファリングするときに使用されるメモリー量が決まります。

待機が問題ならば、LOG_BUFFER初期化パラメータを増やして、REDOログ・バッファのサイズを拡張することを検討します。REDOログ・エントリには、データベース・ブロック・バッファに加えられた変更の記録が含まれています。ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・エントリをログ・バッファからREDOログに書き込みます。REDOログ・バッファは、REDOログへのアクセスが多いときでも、ログ・バッファに新規エントリ用の領域があるように、サイズを設定する必要があります。

5.84.61 REDO生成/トランザクション(Redo Generated (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中に生成された1トランザクション当たりのREDOの量をバイトで示します。

REDOログ・バッファは、データベースに加えられた変更についての情報を保持するSGA内の循環バッファです。この情報はREDOエントリに格納されています。REDOエントリには、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTERまたはDROP操作によりデータベースに加えられた変更の再構築または再実行に必要な情報が含まれています。REDOエントリは、必要に応じて、データベース・リカバリに使用されます。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、1トランザクション当たりに生成されたバイト単位のREDOの量を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

REDOの生成は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

REDOの生成は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRedoSize/DeltaTransactions

- DeltaRedoSize: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='redo size'の差

- Transactions: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name = 'user commits'の差

ユーザーの処理

LOG_BUFFER初期化パラメータにより、REDOエントリをREDOログ・ファイルにバッファリングするときに使用されるメモリー量が決まります。

待機が問題ならば、LOG_BUFFER初期化パラメータを増やして、REDOログ・バッファのサイズを拡張することを検討します。REDOログ・エントリには、データベース・ブロック・バッファに加えられた変更の記録が含まれています。ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・エントリをログ・バッファからREDOログに書き込みます。REDOログ・バッファは、REDOログへのアクセスが多いときでも、ログ・バッファに新規エントリ用の領域があるように、サイズを設定する必要があります。

5.84.62 REDO書込み/秒(Redo Writes (per second))

このメトリックは、このサンプル期間中の1秒当たりのREDO書込み操作数を示します。

REDOログ・バッファは、データベースに加えられた変更についての情報を保持するSGA内の循環バッファです。この情報はREDOエントリに格納されています。REDOエントリには、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTERまたはDROP操作によりデータベースに加えられた変更の再構築または再実行に必要な情報が含まれています。REDOエントリは、必要に応じて、データベース・リカバリに使用できます。

ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・バッファ管理(ディスク上のREDOログ・ファイルへのREDOログ・バッファの書込み)を行います。

このテストでは、LGWRによるREDOログ・ファイルへの1秒当たりの書込み数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

REDO書込み率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

REDO書込み率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRedoWrites/Seconds

- DeltaRedoWrites: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='redo writes'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

LOG_BUFFER初期化パラメータにより、REDOエントリをREDOログ・ファイルにバッファリングするときに使用されるメモリー量が決まります。

待機が問題ならば、LOG_BUFFER初期化パラメータを増やして、REDOログ・バッファのサイズを拡張することを検討します。REDOログ・エントリには、データベース・ブロック・バッファに加えられた変更の記録が含まれています。ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・エントリをログ・バッファからREDOログに書き込みます。REDOログ・バッファは、REDOログへのアクセスが多いときでも、ログ・バッファに新規エントリ用の領域があるように、サイズを設定する必要があります。

5.84.63 REDO書込み/トランザクション(Redo Writes (per transaction))

このメトリックは、このサンプル期間中の1秒当たりのREDO書込み操作の回数を表します。

REDOログ・バッファは、データベースに加えられた変更についての情報を保持するSGA内の循環バッファです。この情報はREDOエントリに格納されています。REDOエントリには、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTERまたはDROP操作によりデータベースに加えられた変更の再構築または再実行に必要な情報が含まれています。REDOエントリは、必要に応じて、データベース・リカバリに使用されます。

ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・バッファ管理(ディスク上のREDOログ・ファイルへのREDOログ・バッファの書込み)を行います。

このテストでは、LGWRによるREDOログ・ファイルへの1トランザクション当たりの書込み数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

REDO書込み率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。「通知前の発生の連続回数」列は、しきい値との比較の結果が連続して何回TRUEとなればアラートが生成されるかを示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

REDO書込み率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRedoWrites/(DeltaCommits+DeltaRollbacks)

- DeltaRedoWrites: サンプル期間の終了時と開始時のselect s.value from v$sysstat s, v$statname n where n.name='redo writes' and n.statistic#=s.statistic#の差

- DeltaCommits: サンプル期間の終了時と開始時のselect s.value from v$sysstat s, v$statname n where n.name='user commits' and n.statistic#=s.statistic#の差

- DeltaRollbacks: サンプル期間の終了時と開始時のselect s.value from v$sysstat s, v$statname n where n.name='user commits' and n.statistic#=s.statistic#の差

ユーザーの処理

LOG_BUFFER初期化パラメータにより、REDOエントリをREDOログ・ファイルにバッファリングするときに使用されるメモリー量が決まります。

待機が問題ならば、LOG_BUFFER初期化パラメータを増やして、REDOログ・バッファのサイズを拡張することを検討します。REDOログ・エントリには、データベース・ブロック・バッファに加えられた変更の記録が含まれています。ログ・ライター・プロセス(LGWR)では、REDOログ・エントリをログ・バッファからREDOログに書き込みます。REDOログ・バッファは、REDOログへのアクセスが多いときでも、ログ・バッファに新規エントリ用の領域があるように、サイズを設定する必要があります。

5.84.64 処理された行/ソート(Rows Processed (per sort))

このメトリックは、このサンプル期間中の1ソート当たりの平均行数を示します。

このテストでは、サンプル期間中の1ソート当たりの平均行数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

平均ソート・サイズは%value%行です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

平均ソート・サイズは%value%行です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaSortRows/(DeltaDiskSorts + DeltaMemorySorts)) * 100

- DeltaSortRows: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='sorts (rows)'の差

- DeltaMemorySorts: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='sorts (memory)'の差

- DeltaDiskSorts: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='sorts (disk)'の差

ユーザーの処理

この統計値は、1ソート当たりに処理されている平均行数を示します。そのサイズは、データベースのソート・サイズに関する情報を提供します。これは、SORT_AREA_SIZEを適切に指定するのに役立ちます。1ソート当たりの行数が多い場合、最も多くのソートを実行しているセッションとSQL文を調べ、これらのSQL文をチューニングして、ソート・サンプル・セットのサイズを縮小できないか確認する必要があります。

最も多くのソートを実行しているセッションを特定することで、さらにそれらのセッションで実行されているSQLを特定できます。データベースのソート領域のサイズが正しく設定されていて、アプリケーションのSQLが不要あるいは過剰なソートを実行している可能性があります。最も多くのソートを実行しているセッションは、「ディスク・ソート」でソートした「上位セッション」ページに表示されます。

「現行のSQL」ページで最も多くのディスク・ソートを実行しているセッションをさらにドリルダウンすると、ディスク・ソートの原因であるSQL文が表示されます。

ソート数でソートした場合の上位SQLのページには、キャッシュ内のSQL文をソート操作数でソートされた順序で高速に表示するメカニズムがあります。これは、現在のセッションのソートを表示する別の方法です。SQL文を介してソート・アクティビィを表示し、その文のすべての実行の累積統計を含めることができます。

ディスク上で過剰なソートが実行されており、問合せが正しい場合は、SORT_AREA_SIZE初期化パラメータの値を増やして、ソート領域のサイズを拡張することを検討します。ソート領域を広げると、Oracleサーバーではメモリーでソートを維持でき、現行のソート領域サイズを使用して同等の量の作業を実行するために必要なI/O操作の数が削減されます。

5.84.65 長い表スキャン/秒(Scans on Long Tables (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりの長い表スキャン数を示します。表がキャッシュされていない場合や、その最大値が5ブロックを超えている場合、表は長いとみなされます。

このテストでは、1秒当たりの長い表スキャンを調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

長い表スキャンの率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

長い表スキャンの率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaScans/Seconds

- DeltaScans: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='table scans (long tables)'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

表スキャンとは、問合せに応じるために、表全体がレコードごとにスキャンされることです。バッファ・キャッシュへの読取りや保存が簡単にできる小さな表の場合には便利です。しかし、大きな表の場合は、多数の物理読取りが必要になり、その他の必要なバッファがキャッシュから消去される可能性があります。物理読取り数と論理読取り数が多いSQL文は、表スキャンの候補です。これらのSQL文は、「物理読取り」でソートした「上位SQL」ページか、「物理読取り」でソートした「上位セッション」ページで、セッションの現行SQLまでドリルダウンすることにより特定できます。

5.84.66 長い表スキャン/トランザクション(Scans on Long Tables (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりの長い表スキャン数を示します。表がキャッシュされていない場合や、その最大値が5ブロックを超えている場合、表は長いとみなされます。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、1トランザクション当たりの長い表スキャンの数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

長い表スキャンの率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

長い表スキャンの率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaScans/Transactions

- DeltaScans: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='table scans (long tables)'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

表スキャンとは、問合せに応じるために、表全体がレコードごとにスキャンされることです。バッファ・キャッシュへの読取りや保存が簡単にできる小さな表の場合には便利です。しかし、大きな表の場合は、多数の物理読取りが必要になり、その他の必要なバッファがキャッシュから消去される可能性があります。物理読取り数と論理読取り数が多いSQL文は、表スキャンの候補です。これらのSQL文は、「物理読取り」でソートした「上位SQL」ページか、「物理読取り」でソートした「上位セッション」ページで、セッションの現行SQLまでドリルダウンすることにより特定できます。

5.84.67 セッション論理読取り/秒(Session Logical Reads (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりの論理読取り数を示します。論理読取りとは、SGAからのデータ・ブロックの読取りリクエストです。論理読取りは、リクエストされたブロックがバッファ・キャッシュにない場合、結果的に物理読取りになることがあります。

このテストでは、1秒当たりの論理(DBブロック取得+一貫性読取り)読取りを調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

セッション論理読取りは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

セッション論理読取りは%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

LogicalReads/Seconds

- LogicalReads: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='session logical reads'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

過剰な論理読取りは、たとえ結果的に物理読取りにならなくても、パフォーマンス・チューニングが必要と考えられる領域を示している可能性があります。通常、この統計の大きな値は、全表スキャンが実行されていることを示します。最も多くの論理読取り(バッファ読取り)を実行しているSQLを特定するには、「バッファ読取り」でソートした「上位SQL」ページを使用します。これにより、論理読取りの大部分の原因となっているSQLがすぐに特定されます。ドリルダウンにより、これらのSQLをさらに詳しく調べることができます。これらのSQL文をチューニングすると、バッファ・キャッシュ・アクセスが減ります。

5.84.68 セッション論理読取り/トランザクション(Session Logical Reads (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりの論理読取り数を示します。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、1トランザクション当たりの論理(DBブロック取得+一貫性読取り)読取りを調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

セッション論理読取りは%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

セッション論理読取りは%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaReads/Transactions

- DeltaReads: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='session logical reads'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

過剰な論理読取りは、たとえ結果的に物理読取りにならなくても、パフォーマンス・チューニングが必要と考えられる領域を示している可能性があります。通常、この統計の大きな値は、全表スキャンが実行されていることを示します。最も多くの論理読取り(バッファ読取り)を実行しているSQLを特定するには、「バッファ読取り」でソートした「上位SQL」ページを使用します。これにより、論理読取りの大部分の原因となっているSQLがすぐに特定されます。

5.84.69 ソフト解析(%)

Oracleサーバーにより共有プールにSQL文がないか調べられ、再使用可能なバージョンの文が見つかった場合に、ソフト解析が記録されます。

このメトリックは、カーソルがすでにカーソル・キャッシュにある解析要求を、合計解析数と比較した割合を示します。この割合は、アプリケーションが、キャッシュにない文のハード解析と比べて、すでにキャッシュにある文を解析する頻度についての指標となります。

このテストでは、解析リクエスト全体に対するソフト解析リクエストの割合を調べます。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ソフト解析されるのは%value%%のみです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ソフト解析されるのは%value%%のみです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

((DeltaParseCountTotal - DeltaParseCountHard) / DeltaParseCountTotal) * 100

- DeltaParseCountTotal: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='parse count (total)'の差

- DeltaParseCountHard: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='parse count (hard)'の差

ユーザーの処理

ソフト解析のリソース消費はハード解析より少ないため、この項目の値は大きいほどよいということになります。しかし、ソフト解析が多いのは、アプリケーションでSQLが効率的に使用されていないことを示しています。文の再解析は、たとえソフト解析であっても、以前にコンパイルした文をキャッシュ内で探す処理時間が必要なだけでなく、アプリケーションからデータベースまでのネットワーク・ラウンド・トリップが必要です。ネットワーク・ラウンド・トリップと不要な処理を減らすことにより、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。

このメトリック値が80%を下回った場合、「ハード解析」でソートした「上位セッション」ページを調べる必要があります。このページには、現在最も多くのハード解析を実行しているセッションのリストが表示されます。これらのセッションとそこで実行されているSQL文から、どのアプリケーションおよび対応するSQL文が非効率的に使用されているかがわかります。

メトリックが現在高い値を示している場合、負荷の大きなハード解析は発生していませんが、アプリケーションは、ソフト解析の量を減らすことにより、さらにチューニングできます。「解析」でソートした「上位SQL」ページに移動し、最も多く解析が実行されているSQL文を特定します。これにより、不必要に再解析が実行されているSQLをすぐに特定できます。まずこれらの文に、カーソルが一度オープンされると、何回も実行やフェッチが行われるような、アプリケーション・ロジックの変更が可能か調べます。

5.84.70 ディスクへのソート/秒(Sorts to Disk (per second))

このメトリックは、このサンプル期間中の1秒当たりのディスクに対するソート数を示します。最良のパフォーマンスの場合、ディスクに対するソートは実行するには負荷が大きいため、ほとんどのソートがメモリー内で行われます。ソート領域が小さすぎると、ソート操作中に、余分なソートの実行が必要になります。その結果、CPUおよびI/Oリソースの消費が増えます。

このテストでは、ディスクに対して実行される1秒当たりのソート数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ディスクへのソートの率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ディスクへのソートの率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaDiskSorts/Seconds

- DeltaDiskSorts: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='sorts (disk)'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

最も多くのソートを実行しているセッションを特定することで、さらにそれらのセッションで実行されているSQLを特定できます。データベースのソート領域のサイズが正しく設定されていて、アプリケーションのSQLが不要または過剰なソートを実行している可能性があります。最も多くのソートを実行しているセッションは、「ディスク・ソート」でソートした「上位セッション」ページに表示されます。

「現行のSQL」ページで最も多くのディスク・ソートを実行しているセッションをさらにドリルダウンすると、ディスク・ソートの原因であるSQL文が表示されます。

「ソート」でソートした「上位SQL」ページは、キャッシュ内のSQL文を、それらのソート操作数によるソート順で素早く表示する仕組みになっています。これは、現行セッションのソートの表示にかわる方法で、SQL文によるソート・アクティビティを表示でき、その文の全実行に関する累積統計が含まれます。

ディスク上で過剰なソートが実行されており、問合せが正しい場合は、SORT_AREA_SIZE初期化パラメータの値を増やして、ソート領域のサイズを拡張することを検討します。ソート領域を広げると、Oracleサーバーではメモリーでソートを維持でき、現行のソート領域サイズを使用して同等の量の作業を実行するために必要なI/O操作の数が削減されます。

5.84.71 ディスクへのソート/トランザクション(Sorts to Disk (per transaction))

このメトリックは、このサンプル期間中の1トランザクション当たりのディスクに対するソート数を示します。最良のパフォーマンスの場合、ディスクに対するソートは実行するには負荷が大きいため、ほとんどのソートがメモリー内で行われます。ソート領域が小さすぎると、ソート操作中に、余分なソートの実行が必要になります。その結果、CPUおよびI/Oリソースの消費が増えます。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、ディスクに対して実行される1トランザクション当たりのソート数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ディスクへのソートの率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ディスクへのソートの率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaDiskSorts/Transactions

- DeltaDiskSorts: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='sorts (disk)'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

最も多くのソートを実行しているセッションを特定することで、さらにそれらのセッションで実行されているSQLを特定できます。データベースのソート領域のサイズが正しく設定されていて、アプリケーションのSQLが不要または過剰なソートを実行している可能性があります。最も多くのソートを実行しているセッションは、「ディスク・ソート」でソートした「上位セッション」ページに表示されます。

「現行のSQL」ページで最も多くのディスク・ソートを実行しているセッションをさらにドリルダウンすると、ディスク・ソートの原因であるSQL文が表示されます。

「ソート」でソートした「上位SQL」ページは、キャッシュ内のSQL文を、それらのソート操作数によるソート順で素早く表示する仕組みになっています。これは、現行セッションのソートの表示にかわる方法で、SQL文によるソート・アクティビティを表示でき、その文の全実行に関する累積統計が含まれます。

ディスク上で過剰なソートが実行されており、問合せが正しい場合は、SORT_AREA_SIZE初期化パラメータの値を増やして、ソート領域のサイズを拡張することを検討します。ソート領域を広げると、Oracleサーバーではメモリーでソートを維持でき、現行のソート領域サイズを使用して同等の量の作業を実行するために必要なI/O操作の数が削減されます。

5.84.72 合計索引スキャン/秒(Total Index Scans (per second))

このメトリックは、1秒当たりの索引スキャンの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

索引スキャンkdiixs1/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.73 合計索引スキャン/トランザクション(Total Index Scans (per transaction))

このメトリックは、1トランザクション当たりの索引スキャンの合計数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

索引スキャンkdiixs1/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.74 合計解析/秒(Total Parses (per second))

このメトリックは、ハードおよびソフト解析の1秒当たりの合計数を示します。SQL文を共有プールにロードする必要がある場合、ハード解析が発生します。この場合、Oracleサーバーでは共有プールにメモリーを割り当て、文を解析する必要があります。Oracleサーバーにより共有プールにSQL文がないか調べられ、再使用可能なバージョンの文が見つかった場合に、ソフト解析が記録されます。

特定のSQLカーソルが解析されるたびに、この数は1つずつ増えます。SQLカーソルの解析の原因となるいくつかの操作があります。SQL文の解析では、カーソルの実行計画の生成時にオプティマイザにより評価される基本ステップに文を分解します。

このテストでは、1秒当たりの解析コール数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

合計解析率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

合計解析率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaParses/Seconds

- DeltaParses: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='parse count (total)'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

過度に時間のかかる解析があると思われる場合は、SQL文を評価して、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化し、文の不要な再解析を回避するために、変更可能な文を確認します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

「ハード解析」でソートした「上位セッション」ページには、最も多くのハード解析が発生しているセッションが表示されます。ハード解析は、サーバーで問合せを解析し、ライブラリ・キャッシュに問合せの完全一致が見つからない場合に発生します。ハード解析は、SQL文を効率的に共有することにより回避できます。問合せでリテラルのかわりにバインド変数を使用することは、共有を増やすための1つの方法です。

最も多いハード解析が発生しているセッションが表示されることで、このページではSQLのリライトの最有力候補であるアプリケーションまたはプログラムを特定できます。

また、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化するために変更可能なSQL文を調べ、文の不要な再解析を回避します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータは、共有プールの合計サイズを制御します。SHARED_POOL_SIZEを増やして、新規リクエストに場所を空けるために共有プールからSQLリクエストをフラッシュする頻度を減らすことを検討します。

共有SQL領域に使用可能な追加メモリーを利用するには、セッションごとに許可されるカーソル数を増やすことも必要になる可能性があります。この制限は、初期化パラメータOPEN_CURSORSの値を増やすことで増加できます。

5.84.75 合計解析/トランザクション(Total Parses (per transaction))

このメトリックは、ハードおよびソフト解析の1トランザクション当たりの合計数を示します。SQL文を共有プールにロードする必要がある場合、ハード解析が発生します。この場合、Oracleサーバーでは共有プールにメモリーを割り当て、文を解析する必要があります。Oracleサーバーにより共有プールにSQL文がないか調べられ、再使用可能なバージョンの文が見つかった場合に、ソフト解析が記録されます。

特定のSQLカーソルが解析されるたびに、この数は1つずつ増えます。SQLカーソルの解析の原因となるいくつかの操作があります。SQL文の解析では、カーソルの実行計画の生成時にオプティマイザにより評価される基本ステップに文を分解します。

このテストでは、1トランザクション当たりの解析コール数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

合計解析率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

合計解析率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaParses/Transactions

- DeltaParses: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='parse count (total)'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

過度に時間のかかる解析があると思われる場合は、SQL文を評価して、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化し、文の不要な再解析を回避するために、変更可能な文を確認します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

「ハード解析」でソートした「上位セッション」ページには、最も多くのハード解析が発生しているセッションが表示されます。ハード解析は、サーバーで問合せを解析し、ライブラリ・キャッシュに問合せの完全一致が見つからない場合に発生します。ハード解析は、SQL文を効率的に共有することにより回避できます。問合せでリテラルのかわりにバインド変数を使用することは、共有を増やすための1つの方法です。

最も多いハード解析が発生しているセッションが表示されることで、このページではSQLのリライトの最有力候補であるアプリケーションまたはプログラムを特定できます。

また、共有SQLプール・メモリーの使用を最適化するために変更可能なSQL文を調べ、文の不要な再解析を回避します。この種の問題は、一般にスペース、大/小文字、あるいは両方が違う類似のSQL文が書かれていることが原因で発生します。可能であれば、文で明示的に指定された定数ではなくバインド変数を使用することを検討してもかまいません。

SHARED_POOL_SIZE初期化パラメータは、共有プールの合計サイズを制御します。SHARED_POOL_SIZEを増やして、新規リクエストに場所を空けるために共有プールからSQLリクエストをフラッシュする頻度を減らすことを検討します。

共有SQL領域に使用可能な追加メモリーを利用するには、セッションごとに許可されるカーソル数を増やすことも必要になる可能性があります。この制限は、初期化パラメータOPEN_CURSORSの値を増やすことで増加できます。

5.84.76 合計表スキャン/秒(Total Table Scans (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりの長い表スキャンおよび短い表スキャンの数を示します。表がキャッシュされていない場合や、その最大値が5ブロックを超えている場合、表は長いとみなされます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

合計表スキャン率は%value%/秒です。

10g、11g、12c

定義なし

定義なし

定義なし

定義なし

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

合計表スキャン率は%value%/秒です。

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaLongScans + DeltaShortScans)/Seconds

- DeltaLongScans: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='table scans (long tables)'の差

- DeltaShortScans: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='table scans (short tables)'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

表スキャンとは、問合せに応じるために、表全体がレコードごとにスキャンされることです。バッファ・キャッシュへの読取りや保存が簡単にできる小さな表の場合には便利です。しかし、大きな表では、多数の物理読取りが必要になり、その他の必要なバッファがキャッシュから消去される可能性があります。物理読取り数と論理読取り数が多いSQL文は、表スキャンの候補です。これらのSQL文は、2つの異なる方法により特定できます。「物理読取り」でソートした「上位セッション」ページには、現行I/Oアクティビティの原因となっているセッションが表示されます。「物理読取り」でソートした「上位SQL」ページには、キャッシュ内のSQL文のリストが実行したI/Oの量別に表示されます。これらのSQL文にはI/O数が高いものがありますが、現行のI/O負荷の原因となるわけではありません。

5.84.77 合計表スキャン/トランザクション(Total Table Scans (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりの長い表スキャンおよび短い表スキャンの数を示します。表がキャッシュされていない場合や、その最大値が5ブロックを超えている場合、表は長いとみなされます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

合計表スキャン率は{0}/トランザクションです。

10g、11g、12c

定義なし

定義なし

定義なし

定義なし

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

合計表スキャン率は{0}/トランザクションです。

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaLongScans + DeltaShortScans)/Transactions

- DeltaLongScans: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='table scans (long tables)'の差

- DeltaShortScans: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='table scans (short tables)'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

表スキャンとは、問合せに応じるために、表全体がレコードごとにスキャンされることです。バッファ・キャッシュへの読取りや保存が簡単にできる小さな表の場合には便利です。しかし、大きな表では、多数の物理読取りが必要になり、その他の必要なバッファがキャッシュから消去される可能性があります。物理読取り数と論理読取り数が多いSQL文は、表スキャンの候補です。これらのSQL文は、2つの異なる方法により特定できます。「物理読取り」でソートした「上位セッション」ページには、現行I/Oアクティビティの原因となっているセッションが表示されます。「物理読取り」でソートした「上位SQL」ページには、キャッシュ内のSQL文のリストが実行したI/Oの量別に表示されます。これらのSQL文にはI/O数が高いものがありますが、現行のI/O負荷の原因となるわけではありません。

5.84.78 ユーザー・コール(%)

このメトリックは、再帰コールに対するユーザー・コールの割合を示します。

ユーザーが発行したSQL文を実行するために、Oracleサーバーで追加文の発行が必要になる場合があります。そのような文は、再帰コールまたは再帰的SQL文と呼ばれます。たとえば、行を保持する十分な領域がない表に行を挿入した場合、Oracleサーバーでは、ディクショナリ管理表領域が使用されていれば、再帰コールを作成して、動的に領域を割り当てます。次の場合には、再帰コールも生成されます。

データ・ディクショナリ情報がデータ・ディクショナリ・キャッシュになく、ディスクから取得する必要がある場合。

- データベース・トリガーの起動中

- DDL文の実行中

- ストアド・プロシージャ、ファンクション、パッケージおよび無名PL/SQLブロック内でのSQL文の実行中

- 参照整合性制約の実行中

このメトリックは、再帰コールに対するユーザー・コールの割合を示します。値がしきい値引数で指定したしきい値以下で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

コールの%value%%がユーザー・コールです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コール率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaUserCalls/(DeltaRecursiveCalls + DeltaUserCalls)) * 100

- DeltaRecursiveCalls: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='recursive calls'の差

- DeltaUserCalls: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='user calls'の差

ユーザーの処理

このメトリックの値が低い場合、Oracleサーバーで多数の再帰コールが作成されていることを意味します。アプリケーションの実行中に、Oracleサーバーで過度の再帰コールが作成されていると思われる場合、これらの再帰コールの原因となっているアクティビティを特定します。再帰コールが動的拡張に起因していることを確認したら、より大きなエクステントを割り当てることで拡張の頻度を減らすか、Oracle8iを使用している場合には、ローカルで管理される表領域を利用することを検討します。

5.84.79 ユーザー・コール/秒(User Calls (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりのログイン、解析、または実行コール数を示します。

このテストでは、ログイン、解析、または実行コール数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コール率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コール率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaUserCalls/Seconds

- DeltaUserCalls: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='user calls'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

この統計値は、データベース内でどれだけのアクティビティが進行中かを反映しています。合計ユーザー・コール率の急増は、基本的なコールのどれが実際に増加しているのかを確認するために調べる必要があります。解析、実行およびログインのコールは、それぞれ異なるタイプのユーザー・アクションまたはアプリケーション・アクションを意味し、個々に対処することが必要です。ユーザー・コールは、全体的なレベルのモニターです。

5.84.80 ユーザー・コール/トランザクション(User Calls (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりのログイン、解析、または実行コール数を示します。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、1秒当たりのログイン、解析または実行コール数をチェックします。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コール率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コール率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaUserCalls/Transactions

- DeltaUserCalls: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='user calls'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

この統計値は、データベース内でどれだけのアクティビティが進行中かを反映しています。合計ユーザー・コール率の急増は、基本的なコールのどれが実際に増加しているのかを確認するために調べる必要があります。解析、実行およびログインのコールは、それぞれ異なるタイプのユーザー・アクションまたはアプリケーション・アクションを意味し、個々に対処することが必要です。ユーザー・コールは、全体的なレベルのモニターです。

5.84.81 ユーザー・コミット/秒(User Commits (per second))

このメトリックは、サンプル期間中の1秒当たりに実行されたユーザー・コミット数を示します。ユーザーがトランザクションをコミットすると、データベース・ブロックへの変更を反映するREDOが生成され、これをディスクに書き込む必要があります。コミットは、多くの場合ユーザー・トランザクション率に最も近い値を示します。

このテストでは、1秒当たりのユーザー・コミット数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コミット率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コミット率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaCommits/Seconds

- DeltaCommits: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name = 'user commits'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

この統計値は、データベース内でどれだけの作業が実行されているかを示します。トランザクション率の急上昇は、必ずしも悪い状態とはかぎりません。レスポンス時間が正常に近いままならば、システムによりその追加の負荷が処理可能なことを意味しています。実際には、トランザクション率の低下やレスポンス時間の増加は、問題の指標と考えられます。アプリケーションに応じて、トランザクションの負荷は1日の異なる時間帯で大きく変化します。

5.84.82 ユーザー・コミット/トランザクション(User Commits (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中の1トランザクション当たりに実行されたユーザー・コミット数を示します。ユーザーがトランザクションをコミットすると、データベース・ブロックへの変更を反映するREDOが生成され、これをディスクに書き込む必要があります。コミットは、多くの場合ユーザー・トランザクション率に最も近い値を示します。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、1トランザクション当たりのユーザー・コミット数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コミット率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・コミット率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaCommits/Transactions

- DeltaCommits: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name = 'user commits'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

この統計値は、データベース内でどれだけの作業が実行されているかを示します。トランザクション率の急上昇は、必ずしも悪い状態とはかぎりません。レスポンス時間が正常に近いままならば、システムによりその追加の負荷が処理可能なことを意味しています。実際には、トランザクション率の低下やレスポンス時間の増加は、問題の指標と考えられます。アプリケーションに応じて、トランザクションの負荷は1日の異なる時間帯で大きく変化します。

5.84.83 ユーザー・ロールバックUNDOレコード適用/秒(User Rollback Undo Records Applied (per second))

このメトリックは、ユーザー・リクエストのロールバック変更に適用された1秒当たりのUNDOレコード数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(変更のロールバック-適用されたUNDOレコード)/時間

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.84 ユーザー・ロールバックUNDOレコード適用/トランザクション(User Rollback Undo Records Applied (per transaction))

このメトリックは、ユーザー・リクエストのロールバック変更に適用された1トランザクション当たりのUNDOレコード数を示します。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(変更のロールバック-適用されたUNDOレコード)/トランザクション

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.84.85 ユーザー・ロールバック/秒(User Rollbacks (per second))

このメトリックは、サンプル期間中に、ユーザーが手動でROLLBACK文を発行、またはユーザーのトランザクション中に発生したエラーの1秒当たりの回数を示します。

このテストでは、1秒当たりのロールバック数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・ロールバック率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・ロールバック率は%value%/秒です。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRollbacks/Seconds

- DeltaRollbacks: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='user rollbacks'の差

- Seconds: サンプル期間の秒数

ユーザーの処理

この値は、ユーザーがROLLBACK文を発行する、またはトランザクション中にエラーが発生する頻度を示します。ロールバックが、なんらかの欠陥のあるアプリケーション・ロジックの一部か、データベース・アクセスにより発生しているエラーが原因かを確認するために、さらに調査を行う必要があります。

5.84.86 ユーザー・ロールバック/トランザクション(User Rollbacks (per transaction))

このメトリックは、サンプル期間中に、ユーザーが手動でROLLBACK文を発行、またはユーザーのトランザクション中に発生したエラーの1トランザクション当たりの回数を示します。

この統計値は、最後のサンプル期間中にコミットまたはロール・バックされた書込みまたは更新トランザクションがなかった場合は、0になります。データベースに対する大量のアクティビティが読取り専用の場合、対応する同じ名前の1秒当たりのメトリックは、現行パフォーマンスのより効果的なインジケータになります。

このテストでは、1トランザクション当たりのロールバック数を調べます。値がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が「発生数」パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・ロールバック率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

定義なし

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

ユーザー・ロールバック率は%value%/トランザクションです。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

DeltaRollbacks/Transactions

- DeltaRollbacks: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='user rollbacks'の差

- Transactions: サンプル期間のトランザクション数

ユーザーの処理

この値は、ユーザーがROLLBACK文を発行する、またはトランザクション中にエラーが発生する頻度を示します。ロールバックが、なんらかの欠陥のあるアプリケーション・ロジックの一部か、データベース・アクセスにより発生しているエラーが原因かを確認するために、さらに調査を行う必要があります。

5.85 スキーマ別オブジェクトの合計

このカテゴリのメトリックには、スキーマ内のデータベース・オブジェクトの数を示すメトリックが含まれます。

5.85.1 オブジェクトの合計数

このメトリックは、スキーマ内のデータベース・オブジェクトの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%value%のオブジェクトが%owner%スキーマに存在します

5.86 スキーマ別合計表

このカテゴリのメトリックには、スキーマ内の表の数を示すメトリックが含まれます。

5.86.1 合計表の数

このメトリックは、スキーマ内の表の合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%value%の表が%owner%スキーマに存在します

5.87 ユーザー監査

このカテゴリのメトリックには、監査対象ユーザー(SYSなど)によるデータベースへのログオンを示すために使用されるメトリックが含まれます。

5.87.1 監査ユーザー

このメトリックでは、指定したデータベース・ユーザー接続を監視します。たとえば、ユーザー名フィルタ引数で指定したあるデータベース・ユーザー接続が検出されると、アラートが表示されます。

Database Controlのメトリック・サマリー

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

SYS

定義なし

ユーザー%value%が%machine%からログオンしました。

Cloud Controlのメトリック・サマリー

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

15分ごと

SYS

-

ユーザー%value%が%machine%からログオンしました。

複数のしきい値

このメトリックでは、Username_Machineオブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのUsername_Machineオブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Username_Machineオブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

各メトリック索引のデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT uname, mname, TO_CHAR(count(uname)) , concat(concat(uname,'_'), mname) username_machine FROM
(SELECT TRIM(TRANSLATE(username,CHR(0),' ')) uname, TRIM(TRANSLATE(machine,CHR(0),' ')) mname
FROM v$session where type != 'BACKGROUND' and lower(program) not like 'rman%' and username is not null )
GROUP by uname, mname

ユーザーの処理

ユーザー・アクションは、検出されるユーザー接続によって異なる場合があります。

5.87.2 監査ユーザー - ホスト

このメトリックは、監査対象ユーザーのログインの送信元であるホスト・システムを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

各メトリック索引のデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT uname, mname, TO_CHAR(count(uname)) , concat(concat(uname,'_'), mname) username_machine FROM
(SELECT TRIM(TRANSLATE(username,CHR(0),' ')) uname, TRIM(TRANSLATE(machine,CHR(0),' ')) mname
FROM v$session where type != 'BACKGROUND' and lower(program) not like 'rman%' and username is not null )
GROUP by uname, mname

ユーザーの処理

このクライアント・マシンからデータベースへのアクセスを詳しく調べます。

5.87.3 監査ユーザー・セッション数

このメトリックは、指定マシンからの監査対象ユーザーが行ったログオン数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

各メトリック索引のデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT uname, mname, TO_CHAR(count(uname)) , concat(concat(uname,'_'), mname) username_machine from
(SELECT TRIM(TRANSLATE(username,CHR(0),' ')) uname, TRIM(TRANSLATE(machine,CHR(0),' ')) mname
FROM v$session where type != 'BACKGROUND' and lower(program) not like 'rman%' and username is not null )
GROUP by uname, mname

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.88 ユーザー・ブロック

このカテゴリのメトリックには、特定のセッションが、他の複数セッションをどの範囲までどの程度連続してブロックしているかを示すメトリックが含まれます。

5.88.1 ブロックしているセッション数

このメトリックは、データベース・ユーザーが、1人以上の他のユーザーによる表の更新などのアクションの実行を阻止していることを示します。連続したブロッキングの発生数が指定した値に達すると、アラートが生成されます。

注意: 「ユーザー・ブロック」テストを使用する前に、管理対象のデータベース上で、catblock.sqlスクリプトを実行する必要があります。このスクリプトにより、「ユーザー・ブロック」テストに必要ないくつかの追加の表、ビューおよびパブリック・シノニムが作成されます。

注意: しきい値を実数として受け入れる大部分のメトリックとは異なり、このメトリックは整数のみをしきい値として受け入れます。

Database Controlで使用可能なメトリックについて、データは収集されません。アラートのみが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

セッション%sid%が他の%value%セッションをブロックしています。

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

15分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、ブロックしているセッションのIDオブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのブロックしているセッションのIDオブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ブロックしているセッションのIDオブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

SELECT SUM(num_blocked)
FROM (SELECT id1, id2, MAX(DECODE(block, 1, sid, 0)) blocking_sid,
SUM(DECODE(request, 0, 0, 1)) num_blocked
FROM v$lock
WHERE block = 1 OR request>0
GROUP BY id1, id2)
GROUP BY blocking SID

ユーザーの処理

他のユーザーをブロックしているユーザーにトランザクションをロールバックさせるか、ブロックしているトランザクションがコミットされるまで待つかのいずれかです。

5.89 ユーザー・ブロック・チェーン

このカテゴリのメトリックは、チェーンごとの累積DB時間、各チェーンでブロックされたセッション数などのロック・チェーン情報を収集します。

5.89.1 ブロックしているセッション数

このメトリックは、チェーン内のブロックされたセッションの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

データ・ソース

データは、v$lockビューおよびv$sessionビューから導出されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.89.2 ブロックしているセッションのDB時間

このメトリックは、チェーン内の現在累積されている合計DB時間を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

セッション(%blocker_session_info%)によってブロックされた%count%セッションで合計%value%秒のDB時間が消費されています。

データ・ソース

データは、v$lockビューおよびv$sessionビューから導出されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.90 ユーザー・ロック

このカテゴリのメトリックは、ユーザー・ロックに関する情報を示します。

Enterprise Managerでは、トランザクション・ロック(TM、TX、UL)の最大ブロック・セッション数または最大ブロックDB時間(秒)がしきい値に達すると、アラートが発行されます。

5.90.1 最大ブロックDB時間(秒)(Maximum Blocked DB Time (seconds))

このメトリックは、指定したロック・チェーンで消費された最大時間を表すもので、任意のロック・チェーンですべての人が消費した合計時間を示すものではありません。

ターゲットのリリース

キー

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i、10g、11g、12c

lockType: "TM"

10分ごと

定義なし

定義なし

%lockType%ロックの待機に%value%秒のDB時間がかかっています。

9i、10g、11g、12c

lockType: "TX"

10分ごと

定義なし

定義なし

%lockType%ロックの待機に%value%秒のDB時間がかかっています。

9i、10g、11g、12c

lockType: "UL"

10分ごと

定義なし

定義なし

%lockType%ロックの待機に%value%秒のDB時間がかかっています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、gv$sessionデータベース・ビューから取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーは、「最大ブロックDB時間(秒)」に対して警告アラートまたはクリティカル・アラートのしきい値を設定できます。特定のロック・チェーンで消費された最大時間がしきい値に達すると、Enterprise Managerからアラートが発行されます。

5.90.2 最大ブロック・セッション数

このメトリックは、ロック・チェーンの最大長を表すもので、ロック・チェーン内のユーザーのスタックの合計数を示すものではありません。

ターゲットのリリース

キー

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i、10g、11g、12c

lockType: "TM"

10分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションが%lockType%ロックによってブロックされています。

9i、10g、11g、12c

lockType: "TX"

10分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションが%lockType%ロックによってブロックされています。

9i、10g、11g、12c

lockType: "UL"

10分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションが%lockType%ロックによってブロックされています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、gv$sessionデータベース・ビューから取得されます。

ユーザーの処理

ユーザーは、最大ブロック・セッション数に対して警告アラートまたはクリティカル・アラートのしきい値を設定できます。任意のロック・チェーンの最大長がしきい値に達すると、Enterprise Managerからアラートが発行されます。

5.91 ユーザー定義のSQL

このカテゴリのメトリックでは、独自のSQL文を実行できます。これらのSQL文によって返されたデータは、しきい値と比較され、定義済メトリックでのアラートと同様の重大度アラートが生成されます。

5.91.1 ユーザー定義数値メトリック

値のデータ型がNUMBERの場合、このメトリックに値が入ります。値がSTRING型の場合、この値は""です。

データ・ソース

データ・ソースは、単一のスカラー値(数値または文字列)を返すSELECT文または関数のいずれかのSQL文です。

5.91.2 ユーザー定義文字列メトリック

値のデータ型がSTRINGの場合、値が入ります。値がNUMBER型の場合、この値は""です。

データ・ソース

データ・ソースは、単一のスカラー値(数値または文字列)を返すSELECT文または関数のいずれかのSQL文です。

5.92 待機時間のボトルネック

このメトリック・カテゴリには、ユーザー・セッションで待機に費やされた時間の割合を見積もるメトリックが含まれます。この概算には、システム全体の合計値が必要で、バックグラウンド・プロセスに属するセッションの影響は無視されます。

5.92.1 待機中アクティブ・セッション数: I/O

このメトリックは、I/Oを待つアクティブ・セッションを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

5.92.2 待機中アクティブ・セッション数: その他

このメトリックは、アイドル状態でもユーザーI/Oでもないすべての待機を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

5.92.3 バッファ・ビジー待機(%)

この待機は、セッションでバッファ・キャッシュ内のデータベース・ブロックにアクセスを試みたものの、バッファがビジーであるためにアクセスできないときに発生します。別のセッションがブロックを変更中で、変更中はブロックの内容が流動的になっています。リーダーが、変更内容すべてを反映した状態またはまったく反映していない状態のブロックの一貫したイメージを持つようにするために、ブロックを変更しているセッションでは、ブロック・ヘッダーにフラグを付け、他のユーザーに、現在変更が行われていることを知らせ、変更が完全に適用されるまで待機させます。

この待機が発生する可能性のある主な例は、次の2つです。

- 別のセッションがバッファのブロックを読取り中

- 別のセッションが、こちらのリクエストと互換性のないモードでバッファを保持

ブロックの変更中は、他のセッションからは読めないことを示すマークが付けられます。現在実行されている変更の持続期間は、数百分の1秒未満です。ディスク読取りは20ミリ秒未満、ブロック変更は1ミリ秒未満です。したがって、問題が生じるまでには、多数のバッファ・ビジー待機を要します。

しかし、問題のある状況では、表の空きリスト上の最初のブロックのように、同時挿入が多いホット・ブロックがあるのが一般的です。ユーザー全員がそのブロックに同時に挿入を行い、いっぱいになると、リストの次の空きブロックへの挿入を始めるという具合になります。

もう1つの問題の例は、複数のユーザーが同じ大きな表で同時に全表スキャンを実行する場合です。実際にディスクからブロックの物理読取りをするユーザーは1人で、その他のユーザーは、「バッファ・ビジー待機」の状態で、物理I/Oが完了するまで待機します。

表5-22 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

毎分

定義なし

定義なし

''バッファ・ビジー待機''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaBufferBusyWaitsTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaBufferBusyWaitsTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'buffer busy waits' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

v$waitstat(またはバッファ・ビジー・ドリルダウン・ページ)を調べ、最も待機数の多いブロック・タイプを確認します。

ブロック・タイプとアクション:

- UNDOヘッダー - 自動UNDO管理(AUM)の使用(またはRBSセグメントの追加)。

- UNDOブロック - AUMの使用(またはRBSサイズの増加)。

- データ・ブロック - まずI/Oの問題かどうかを判別します。「バッファ・ビジー待機」ドリルダウン・ページで、この情報が提供されます。情報がない場合は、次のようにv$session_waitをサンプリングします。

SELECT p3, count(*)
FROM v$session_wait
WHERE event='buffer busy wait' ;

p3が200未満の場合は、I/Oの問題です。I/Oパフォーマンスを改善するか、アプリケーションを変更します。同じ大きな表で全表スキャンを行う同時バッチ・ジョブを実行しているアプリケーションで、この問題が発生します。

- 空きリスト - ASSM (または空きリスト・グループ)を使用します。

5.92.4 CPUデルタ時間(秒)(CPU Time Delta (sec))

このメトリックは、ある間隔中にCPUの使用している時間を表し、100分の1秒単位で測定します。

ターゲットのリリース

収集頻度

8i、9i、9i

10分ごと

データ・ソース

サンプル期間の終了時と開始時のsum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.92.5 db file散布読取り(%)(DB file scattered read (%))

これは、db file順次読取りと同じタイプのイベントですが、Oracleにより複数のデータ・ブロックが読み取られる点が異なります。マルチブロック読取りは、通常全表スキャンで使用されます。「散布読取り」という名前は、メモリー全体に分散しているデータベース・ブロック・バッファに、複数のブロックが読み取られることを指します。

表5-23 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''db file散布読取り''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaDbFileScatteredReadTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaDbFileScatteredReadTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'db file scattered read' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

マルチブロック読取りの待機時間が長い場合は、Oracleでどのセグメントに対して読取りを実行しているかを確認することが役立ちます。読取りが発生しているファイルは、BLKS_READ / READS > 1であるV$FILESTATビューを調べることで見つけられます。(1より大きい率は、いくつかのマルチブロック読取りが発生していることを示します。)

また、スキャンを実行しているセッションを調べ、そのセッションをトレースしてスキャンが予定されているかどうかを調べます。次の文は、どのセッションに追跡するかを調べるために使用できます。

SELECT sid, total_waits, time_waited
FROM v$session_event
WHERE event='db file scattered read' and total_waits>0
ORDER BY 3,2 ;

次のものを調べることもできます。

- V$SQLビューでDISK_READSが高い文

- V$SESSTATビューで取得された表スキャン・ブロックの多いセッション

5.92.6 db file順次読取り(%)(DB file sequential read (%))

このイベントは、データベースからのシーケンシャル読取りの実行中のフォアグラウンド・プロセスの待機を示します。一般的に、I/Oは1つのI/O要求としてOSに発行されます。I/O要求が完了するまで待機によるブロックが発生します。

表5-24 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''db file順次読取り''イベントでの待機により、サービス時間の{0}%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式から導出されます。

(DeltaDbFileSequentialReadTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaDbFileSequentialReadTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'db file sequential read' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

I/Oは正常なアクティビティなので、不要または遅いI/Oアクティビティに注意します。I/Oに対する待機時間が長い場合は、どのセグメントのためにOracleがディスクにアクセスする必要があるのかを確認できます。最も多くのI/Oリクエストを処理している表領域およびファイルに関する情報や、I/Oサブシステムの速度の目安を得るには、ESTATまたはSTATSPACKレポートの表領域I/Oのセクションおよび「ファイルI/O」セクションを参照してください。

読取りの待機時間が長い場合は、Oracleでどのセグメントに対して読取りを実行しているかを確認します。読取りが発生しているファイルは、V$FILESTATビューを調べることで見つけられます。

また、どのセッションで読取りが実行されているかを調べ、それらを追跡して、I/Oが予想されるかどうかを調べます。次の文は、追跡するセッションを調べるために使用できます。

SELECT sid, total_waits, time_waited
FROM v$session_event
WHERE event='db file sequential read' and total_waits>0
ORDER BY 3,2 ;

次のものを調べることもできます。

- V$SQLビューでDISK_READSが高い文

- V$SESSTATビューの物理読取り数が多いセッション

5.92.7 db file単一書込み(%)(DB file single write (%))

このイベントは、ファイル・ヘッダーの書込みに対する待機に使用されます。

表5-25 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''db file単一書込み''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaDbFileSingleWriteTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaDbFileSingleWriteTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'db file single write' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.92.8 ダイレクト・パス読取り(%)

セッションは、直接読取りが完了するまで待機しています。直接読取りとは、バッファ・キャッシュを迂回するデータ・ファイルからの物理I/Oで、データ・ブロックをプロセスのプライベート・メモリーに直接読み取ります。

非同期I/Oがサポートされていて、使用中の場合は、OracleからI/Oリクエストを送信し、処理を継続できます。Oracleでは、後からI/Oリクエストの結果を取得し、要求されたI/Oが完了するまで「ダイレクト・パス読取り」で待機できます。

非同期I/Oが使用されていない場合は、I/Oリクエストは完了するまでブロックされますが、これらはI/Oの発行時に待機として表示されません。セッションは後から戻って完了したI/Oデータを取得しますが、そのときに、たとえこの待機がすぐに元に戻っても、「ダイレクト・パス読取り」での待機を表示する場合があります。

この待機イベントは、次の理由のために誤解を招く可能性があります。

- 待機の合計数には、I/Oリクエストの数は反映されません。

- ダイレクト・パス読取りで費やされる合計時間には、必ずしも実際の待機時間が反映されません。

このスタイルの読取りリクエストは、通常次の場合に使用されます。

- I/Oのソート(ソートがメモリーに収まらない場合)

- パラレル問合せスレーブ

- 先行読取り(プロセスで、近い将来必要となると予想されるブロックのI/Oリクエストを発行できる)

表5-26 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ダイレクト・パス読取り''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaDirectPathReadTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaDirectPathReadTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'direct path read' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

DSSタイプ・システムで、またはバッチの多い期間中は、「ダイレクト・パス読取り」での待機は正常です。しかし、OLTPスタイルのシステムで待機が多い場合は、問題があるものと考えられます。

次のことができます。

- V$SESSION_EVENTビューを調べて、待機数の多いセッションを特定します。

- V$SESSTATビューを調べて、直接物理読取り数が多いセッションを特定します(この統計はOracleの最近のリリースのみで使用できます)。

- V$FILESTATビューを調べて、そのI/Oの発生場所を見つけます。

- V$SQLAREAビューで、SORTSを使用した文およびDISK_READSが頻繁な文(直接読取りが原因のものもそうでないものも含む)を調べます。

- ファイルが、予期しないディスク・ソート操作の有無を調べる一時表領域のチェックを示しているかどうかを確認します。

- DISK_ASYNCH_IOパラメータがTRUEに設定されていることを確認します。これで待機イベントのタイミングから待機の回数が減る見込みはありませんが、セッションの経過時間は減る可能性があります(同期直接I/Oが待機イベントのタイミングに計上されていないため)。

- OSの非同期I/Oが確実に正しく構成されるようにします。

- I/Oの多いセッションおよびSQLがないか調べ、I/Oの量を減らせるかどうか調べます。

- I/Oバウンドのディスクがないようにします。

5.92.9 ダイレクト・パス読取り(LOB)(%)(Direct path read (lob) (%))

セッションは、ラージ・オブジェクト(LOB)の直接読取りが完了するまで待機しています。直接読取りとは、バッファ・キャッシュを迂回するデータ・ファイルからの物理I/Oで、データ・ブロックをプロセスのプライベート・メモリーに直接読み取ります。

非同期I/Oがサポートされていて、使用中の場合は、OracleからI/Oリクエストを送信し、処理を継続できます。Oracleでは、後からI/Oリクエストの結果を取得し、要求されたI/Oが完了するまで「ダイレクト・パス読取り」で待機できます。

非同期I/Oが使用されていない場合は、I/Oリクエストは完了するまでブロックされますが、これらはI/Oの発行時に待機として表示されません。セッションは後から戻って完了したI/Oデータを取得しますが、そのときに、たとえこの待機がすぐに元に戻っても、「ダイレクト・パス読取り」での待機を表示する場合があります。

この待機イベントは、次の理由のために誤解を招く可能性があります。

- 待機の合計数には、I/Oリクエストの数は反映されません。

- ダイレクト・パス読取りで費やされる合計時間には、必ずしも実際の待機時間が反映されません。

このスタイルの読取りリクエストは、通常次の場合に使用されます。

- I/Oのソート(ソートがメモリーに収まらない場合)

- パラレル問合せスレーブ

- 先行読取り(プロセスで、近い将来必要となると予想されるブロックのI/Oリクエストを発行できる)

表5-27 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ダイレクト・パス読取り(LOB)''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaDirectPathReadLobTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaDirectPathReadLobTime: サンプル期間終了時と開始時の'sum of time waited for sessions of foreground processes on the 'direct path read (lob)' event'の差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

キャッシュされていないLOBセグメントの場合、LOB SEGMENTSのあるデータ・ファイルをバッファ済ディスク、たとえばファイル・システム・ディスクに置くと便利です。この配置により、直接読取りは、データ読取り操作をOracle上ではなく、キャッシュで行えます。

5.92.10 ダイレクト・パス書込み(%)

セッションは、直接書込みが完了するまで待機しています。

ダイレクト・パス書込みにより、セッションではI/O書込みリクエストをキューに入れ、OSでそのI/Oが扱われている間に、処理を継続できます。未処理の書込みが完了したかどうかを知る必要がある場合、セッションはこの待機イベントを待ちます。これは、セッションに空きスロットがなくなり、空のバッファが必要(最も古いI/Oで待機)か、すべての書込みが確実にフラッシュされることが必要な場合に、発生する可能性があります。

非同期I/Oが使用されていない場合は、I/O書込みリクエストは完了するまでブロックされますが、これはI/Oの発行時に待機として表示されません。セッションは後から戻って完了したI/Oデータを取得しますが、そのときに、たとえこの待機がすぐに元に戻っても、「ダイレクト・パス書込み」での待機が表示される場合があります。

この待機イベントは、次の理由のために誤解を招く可能性があります。

- 待機の合計数には、I/Oリクエストの数は反映されません。

- ダイレクト・パス書込みで費やされる合計時間には、必ずしも実際の待機時間が反映されません。

このスタイルの読取りリクエストは、通常次の場合に使用されます。

- I/Oのソート(ソートがメモリーに収まらない場合)

- オブジェクトを作成し、移入するためにパラレルDMLを発行

- CREATE TABLE AS SELECT(CTAS)などの、ダイレクト・ロード操作

表5-28 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ダイレクト・パス書込み''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaDirectPathWriteTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaDirectPathWriteTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'direct path write' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

特定のジョブ以外でダイレクト・パス書込みの待機数が多い場合は問題があります。数値が待機時間全体の大きな割合を示す場合、書込みがどこから行われているのかを特定するのが最善策です。

次のことができます。

- V$SESSION_EVENTビューを調べて、待機数の多いセッションを特定します。

- V$SESSTATビューを調べて、直接物理書込み(Oracleの新しいリリースにのみ存在する統計値)の多いセッションを特定します。

- V$FILESTATビューを調べて、そのI/Oの発生場所を見つけます。

- ファイルが、予期しないディスク・ソート操作の有無を調べる一時表領域のチェックを示しているかどうかを確認します。

- DISK_ASYNCH_IOパラメータがTRUEに設定されていることを確認します。これで待機イベントのタイミングから待機回数が減る見込みはありませんが、同期直接I/Oが待機イベントのタイミングに計上されていないため、セッションの経過時間は減る可能性があります。

- OSの非同期I/Oが確実に正しく構成されるようにします。

- I/Oバウンドのディスクがないようにします。

- バラレルDMLの場合、ディスク全体のI/O分散を調べ、I/Oサブシステムが並列度に十分なサイズに設定されていることを確認します。

5.92.11 ダイレクト・パス書込み(LOB)(%)(Direct path write (lob) (%))

ラージ・オブジェクト(LOB)へのダイレクト・パス書込み。セッションは、オペレーティング・システム上で書込み操作の完了するまで待機しています。

表5-29 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ダイレクト・パス書込み(LOB)''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaDirectPathWriteLobTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaDirectPathWriteLobTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'direct path write (lob)' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

特定のジョブ以外でダイレクト・パス書込み(Lob)の待機数が多い場合は問題があります。数値が待機時間全体の大きな割合を示す場合、書込みがどこから行われているのかを特定するのが最善策です。

次のことができます。

- V$SESSION_EVENTビューを調べて、待機数の多いセッションを特定します。

- V$SESSTATビューを調べて、直接物理書込み(Oracleの新しいリリースにのみ存在する統計値)の多いセッションを特定します。

- V$FILESTATビューを調べて、そのI/Oの発生場所を見つけます。

- ファイルが、予期しないディスク・ソート操作の有無を調べる一時表領域のチェックを示しているかどうかを確認します。

- DISK_ASYNCH_IOパラメータがTRUEに設定されていることを確認します。これで待機イベントのタイミングから待機回数が減る見込みはありませんが、同期直接I/Oが待機イベントのタイミングに計上されていないため、セッションの経過時間は減る可能性があります。

- OSの非同期I/Oが確実に正しく構成されるようにします。

- I/Oバウンドのディスクがないようにします。

- バラレルDMLの場合、ディスク全体のI/O分散を調べ、I/Oサブシステムが並列度に十分なサイズに設定されていることを確認します。

5.92.12 エンキュー - その他(%)

エンキューは、様々なリソースへのアクセスをシリアライズするローカル・ロックです。この待機イベントは、リクエストされたモードと互換性のないモードで、別のセッションにより保持されているロックに対する待機を示します。

表5-30 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''エンキュー''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaEnqueueTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaEnqueueTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'enqueue' event, or any other 'enqueue:' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

実行する処理は、最も多くの問題の原因になっているロック・タイプによって異なります。最も一般的なロック待機は、通常、次のものに対する待機です。

- TX: トランザクション・ロック。一般に、アプリケーションまたは表の設定問題(行レベルのロッキング競合など)が原因。

- TM: DMLエンキュー。一般に、アプリケーションの問題が原因。特に、外部キー制約に索引が付いていない場合。

- ST: 領域管理エンキュー。通常は、あまりに多くの領域管理が発生することが原因(小さなエクステント・サイズ、多数のソートなど)。

- HW: 最高水位標。割り当てられた領域に対するセグメントの最高水位標の拡張を試みる同時ユーザー。

Oracle9i以下のリリースでは、すべてのエンキュー待機時間がこのアラートに含まれます。

システム全体で、最も多くの待機の原因となっているエンキューを特定するには、次のようにします。

- Oracle9i以上では、V$ENQUEUE_STATビューを次のように調べます。

SELECT eq_type "Lock", total_req# "Gets", total_wait# "Waits", cum_wait_time
FROM V$enqueue_stat
WHERE Total_wait# > 0 ;

- Oracle8i以下では、X$KSQSTビューを次のように調べます。

SELECT ksqsttyp "Lock", ksqstget "Gets", ksqstwat "Waits"
FROM X$KSQST
where KSQSTWAT>0 ;

これらの問合せにより、ロック・タイプごとにシステム全体の待機数が得られます。長い待機が1つあるだけで平均待機時間の数値が変化することを忘れないでください。

次の検査もできます。

- V$SESSTATビューでエンキュー待機の多いセッション

- 待機中またはブロック中のセッションを見つけるためのV$LOCKビューのサンプリング

5.92.13 エンキュー: DML - 競合(%)

DML文による表参照時のトランザクション実行中に各表ロックのTMが取得されます。これにより、dml_locksパラメータが0以外の値である場合のみ、トランザクションの実行中にオブジェクトは削除または変更されません。

TMロックは、次の条件で、ベース表またはパーティションの操作のために保持されます。

- 参照制約の有効化

- DIASABLE NOVALIDATEからDISABLE VALIDATEへの制約の変更

- IOTの再構築

- ビューの作成またはビューの変更操作

- 表計算統計の分析または構造体の妥当性チェック

- パラレルDML操作

表5-31 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''エンキュー: DML - 競合''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaEnqueueDMLTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaEnqueueDMLTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'enqueue: DML - contention' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

「データベース・ロック」ページを調べ、別のユーザーをブロックしているユーザーとその理由を確認し、適切な処理を決めます。

5.92.14 エンキュー: HW、セグメント最高水位標 - 競合(%)(Enqueue: HW, Segment High Water Mark - contention (%))

HWエンキューは、オブジェクトで最高水位標を超えた領域の割当てをシリアライズするために使用されます。

このロックは、セグメントの最高水位標を移動したときに取得されます。通常、挿入の多い期間がこれに相当します。

表5-32 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''エンキュー: HW、セグメント最高水位標 - 競合''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaEnqueueHWTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaEnqueueHWTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'enqueue: Segment High Water Mark - contention' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ローカル管理表領域を使用します。

バージョン・ディクショナリ管理表領域の場合は、次のようにします。

- オブジェクトを再作成し、ALTER TABLE...ALLOCATE EXTENT文によりエクステントを事前に割り当てます。

- 最高水位標の移動に加えて、空きリスト数を増やすことも役立つ可能性があります。これは、空きリストの数によります。

5.92.15 エンキュー: ST、領域トランザクション - 競合 (%)(Enqueue: ST, Space Transaction - contention (%))

Oracleで領域管理操作(ソートのための一時セグメントの割当てなど)の実行が必要な場合、ユーザー・セッションでは、STエンキューと呼ばれる特殊なエンキューが取得されます。

表5-33 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''エンキュー: ST、領域トランザクション - 競合''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaEnqueueSTTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaEnqueueSTTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'enqueue: Space Transaction - contention' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

一時表領域が、一時タイプの適切な一時表領域であることを確認します。

5.92.16 エンキュー: TM、TX、トランザクション - 行ロック競合(%)(Enqueue: TM, TX, Transaction - row lock contention (%))

2人のユーザーが、同じ行を変更しようとしています。

これらのロックはTXタイプです。

表5-34 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''エンキュー: TM、TX、トランザクション - 行ロック競合''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaEnqueueRowLockTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaEnqueueRowLockTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'enqueue: Transaction - row lock contention' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

「データベース・ロック」ページを調べ、別のユーザーをブロックしているユーザーとその理由を確認し、適切な処理を決めます。

5.92.17 エンキュー: TXモード4、トランザクション - ITLエントリの割当て(%)

Oracleでは、各データ・ブロックの先頭にある関連トランザクション・リストとして知られる領域に、どの行がどのトランザクションによりロックされているかを記録します。1つのオブジェクト内のすべてのブロックにおけるITLスロット数は、INITRANS属性およびMAXTRANS属性により制御されます。INITRANSは、ブロックが最初に使用されたときに、ブロック内に当初作成されるスロットの数であるのに対し、MAXTRANSは、許可されるエントリ数に上限を設定します。ブロックを変更する各トランザクションでは、ブロック内のこのITLリストにスロットが1つ必要です。

表5-35 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''エンキュー: TXモード4、トランザクション - ITLエントリの割当て''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaEnqueueAllocITLTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaEnqueueAllocITLTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'enqueue: TX mode 4, Transaction - allocate ITL entry' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ITLスロット数を増やすには、表を再作成し、競合のあるオブジェクトのINITRANSパラメータを増やします。ALTER TABLE文を実行してINITRANSの値を増やすことで、ITLスロットを増やすことはできますが、これは新規ブロックに対してのみ効果があります。

5.92.18 エンキュー: UL: ユーザー定義 - 競合(%)(Enqueue: UL: User-defined - contention (%))

このメトリックは、LOCK TABLEから派生したコマンドを明示的に実行するアプリケーションによって発生した問題を報告します。

表5-36 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''エンキュー: UL: ユーザー定義 - 競合''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaEnqueueUserDefTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaEnqueueUserDefTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'enqueue: User-defined - contention' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

これはアプリケーションの問題です。アプリケーション・コードがオブジェクトをロックしている場所とその理由を確認します。必要に応じて、適切なアプリケーションの変更を行います。

「ブロックしているセッション」ページを使用して、ロックの保持および待機を見つけます。

5.92.19 空きバッファ待機(%)

このイベントは、主にサーバー・プロセスで新規バッファをバッファ・キャッシュに読み取ろうとするものの、固定されているか使用済かで、再利用できないバッファが多すぎる場合に発生します。セッションはDBWRに通知し、DBWRが使用済バッファをディスクにすべて書き込むことにより、空きバッファを作成するまで待機します。

DBWRは、次の状況では、使用済バッファの書込みに対応できません。

- I/Oシステムが低速である。

- ラッチなど、空くまで待機しているリソースがある。

- バッファ・キャッシュが小さすぎて、DBWRではサーバー・プロセスのためにバッファをきれいにすることにほとんどの時間を費やす。

- バッファ・キャッシュが大きすぎるため、1つのDBWRプロセスでは、リクエストの対応に十分なだけキャッシュ内のバッファを解放できない。

表5-37 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''空きバッファ待機''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaFreeBufferWaitsTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaFreeBufferWaitsTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'free buffer waits' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

より多くの空きブロックを準備するには、バッファ・キャッシュを増やすことが簡単な解決策になる場合があります。これは多くの場合に効果がありますが、アプリケーションで一様な量の使用済ブロックが生成されている場合は、バッファ・キャッシュの増加は、問題を改善するか遅らせることはできても、解決にはなりません。

このイベントが頻繁に発生する場合は、DBWRに対するセッション待機を調べ、DBWRを遅らせる原因があるかどうかを確認します。

次の問合せを実行して、I/Oが均等に分散されているかどうかを調べます。

SELECT name, phyrds, phywrts
FROM v$filestat a, v$datafile b
WHERE a.file# = b.file#

また、次の問合せを使用して、全表スキャンが行われるファイルを探します。

SELECT name, phyrds, phyblkrd, phywrts
FROM v$filestat a, v$datafile b
WHERE a.file# = b.file#
AND phyrds != phyblkrd

5.92.20 ラッチ解放 - その他(%)

ラッチとは、Oracleでメモリー構造を保護するために使用される低レベルの内部ロックです。ラッチは、重要なコードを保護する、持続期間の短いロックに似ています。この待機は、プロセスが、現在ビジーである(別のプロセスが保持)ラッチが解放されるのを待っていることを示します。

ラッチ解放イベントは、サーバー・プロセスがラッチの取得を試み、最初の試行でラッチを取得できないときに更新されます。

表5-38 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ラッチ解放''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLatchFreeTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLatchFreeTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'latch free' event, or any other 'latch:' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

最も多くの競合の原因となっているラッチを特定します。

データベースの起動以降の問題のラッチを見つけるには、次の問合せを実行します。

SELECT n.name, l.sleeps
FROM v$latch l, v$latchname n
WHERE n.latch#=l.latch# and l.sleeps > 0 order by l.sleeps ;

現在データベースで問題となっているラッチを調べるには、次の問合せを実行します。

SELECT n.name, SUM(w.p3) Sleeps
FROM V$SESSION_WAIT w, V$LATCHNAME n
WHERE w.event = `latch free'
AND w.p2 = n.latch#
GROUP BY n.name;

最もスリープ数の多いラッチを基準にした処理を行います。

5.92.21 ラッチ: キャッシュ・バッファ・チェーン(%)(Latch: cache buffer chains (%))

キャッシュ・バッファ・チェーン・ラッチは、バッファ・キャッシュ内のバッファ・リストを保護するために使用されます。これらのラッチは、バッファの検索、追加、またはバッファ・キャッシュからの削除を行う際に使用されます。

バッファ・キャッシュ内のブロックは、ハッシュ表から連なるリンクされたリスト(キャッシュ・バッファ・チェーン)に配置されています。ブロックが配置されるハッシュ・チェーンは、ブロックのDBAおよびCLASSに基づいています。各ハッシュ・チェーンは、単一の子ラッチにより保護されます。プロセスでは、リンクされたリストが変更されないようにバッファのハッシュ・チェーンをスキャンするため、関連するラッチを取得する必要があります。

このラッチでの競合は、通常、競合が多いブロック(ホット・ブロック)があることを意味します。

表5-39 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ラッチ: キャッシュ・バッファ・チェーン''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLatchCacheBufferChainsTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLatchCacheBufferChainsTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'latch: cache buffer chains' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

アクセス数の多いバッファ・チェーンと、そのために発生したブロックの競合を特定するには、V$LATCH_CHILDRENビューを使用してラッチ統計でキャッシュ・バッファ・チェーン・ラッチを調べます。他の子ラッチと比較したとき、はるかに多くのGETS、MISSESおよびSLEEPSを持つ、特定のキャッシュ・バッファ・チェーン子ラッチがある場合、子ラッチが競合しています。

このラッチには、ADDR列によって識別されるメモリー・アドレスがあります。

SELECT addr, sleeps
FROM v$latch_children c, v$latchname n
WHERE n.name='cache buffers chains'
and c.latch#=n.latch# and sleeps > 100
ORDER BY sleeps /

このラッチにより保護されているブロックを特定するには、V$BHビューと結合されたADDR列の値を使用します。たとえば、競合の多いラッチのアドレス(V$LATCH_CHILDREN.ADDR)の場合、次の問合せにより、ファイルおよびブロックの番号を問い合せます。

SELECT file#, dbablk, class, state, TCH
FROM X$BH WHERE HLADDR='address of latch';

X$BH.TCHは、バッファのタッチ数です。X$BH.TCHの高い値は、ホット・ブロックを示します。

多くのブロックは、各ラッチにより保護されています。これらのバッファの1つは、おそらくホット・ブロックになります。高いTCH値を持つブロックは、潜在的なホット・ブロックです。この問合せを何度も実行し、出力に常に表示されるブロックを特定します。

ホット・ブロックを特定したら、セグメントを特定するために、ファイル番号とブロック番号を使用して、DBA_EXTENTSを問い合せます。

5.92.22 ラッチ: ライブラリ・キャッシュ(%)

複数のライブラリ・キャッシュ・ラッチがあります。各ラッチは、一連のハッシュ・バケットを保護し、そのラッチはすべてのヒープを保護します。

表5-40 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ラッチ: ライブラリ・キャッシュ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLatchLibraryCacheTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLatchLibraryCacheTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'latch: library cache' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ライブラリ・キャッシュ・ラッチの競合は、過剰なリテラルSQLの解析が原因で発生することがあります。できるかぎり、共有可能なSQLを使用することをお薦めします。

5.92.23 ラッチ: REDOコピー(%)

セッションREDOバッファがParameter: log_small_entry_max_sizeより大きい場合、カーネルではまず、REDOコピー・ラッチにより保護されているREDOコピー・バッファを割り当てます。

バッファは、ログ・バッファ上に領域が割り当てられ、ヘッダーが設定されるまで、使用されません。ただし、割当てラッチ内のコードを減らし、さらなる競合を防ぐために、REDOコピー・ラッチが取得されます。

表5-41 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ラッチ: REDOコピー''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLatchRedoCopyTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLatchRedoCopyTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'latch: redo copy' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

REDOコピー・ラッチの数は、init.oraのParameter:log_simultaneous_copiesにより制御されます。このパラメータが設定されない場合は、CPUの数にデフォルト設定されます。

ログ生成プロセスの場合、ラッチの取得は即時モードで行われるため、フォアグラウンド・プロセスの競合を減らすのに十分なREDOコピー・ラッチを持つと便利です。

ログ・バッファを完全にフラッシュする前に、LGWRでは、待機モードですべてのREDOコピー・ラッチを取得します。したがって、過剰な数のコピー・ラッチは、ログ・バッファ・フラッシュ・プロセスで競合を引き起こします。

LWGR REDOコピー・ラッチ割当て数は、REDO書込み * REDOコピー・ラッチ数です。

5.92.24 ラッチ: 共有プール(%)

このラッチは、共有プールからのメモリー割当てを保護します。

このラッチで競合がある場合、共有プールのフラグメンテーションを示すことがよくあります。

表5-42 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ラッチ: 共有プール''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLatchSharedPoolTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLatchSharedPoolTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'latch: shared pool' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

共有プール・ラッチ競合は、多くの場合、通常、SQL文でのリテラル値使用により生じるハード分析が多いことを示します。そうではなく、バインド変数が使用された場合には、これらの文は共有できます。

Oracleサーバー、リリース8.1.6より前では、共有プールのフラグメンテーションは、大きすぎる共有プールにより助長される場合がありました。共有プールのサイズを縮小すると、このラッチの競合は減少します。

Oracleサーバー、リリース8.1.6以上の場合、共有プール・ラッチ競合はほとんどありません。競合がある場合は、おそらくリテラルを使用するアプリケーションの症状です。考えられる1つの解決策は、init.oraのパラメータcursor_sharing=FORCEの使用です。

5.92.25 ライブラリ・キャッシュ・ロード・ロック(%)(Library cache load lock (%))

Oracleでは、データベース・オブジェクトをロードできるように、データベース・オブジェクトのロード・ロックを見つけようとします。ロード・ロックは常に「排他」モードで取得されるため、他のプロセスでは同じオブジェクトをロードできません。ロード・ロックがビジーである場合、セッションはロックが使用可能になるまで、このイベントで待機します。

表5-43 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ライブラリ・キャッシュ・ロード・ロック''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLibraryCacheLoadLockTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLibraryCacheLoadLockTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'library cache load lock' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ロード・ロックの解除を待つということは、より高いレベルのあるいは互換性のないモードのブロッカが存在することを意味します。このイベントそれ自体は、パラレル・サーバーの影響は受けません。しかし、こうなる前に、ライブラリ・キャッシュ・ロックを取得しておく必要があります。キャッシュ・ロックはDFSロックです。

5.92.26 ライブラリ・キャッシュ・ロック(%)

ライブラリ・キャッシュ・ロックは、オブジェクト・ハンドルでロックを取得することにより、ライブラリ・キャッシュのクライアント間の並行処理を制御し、1つのクライアントが、他のクライアントによる同一オブジェクトへのアクセスを阻止したり、クライアントが長時間依存性を維持(他のクライアントはオブジェクトを変更できない)したりできます。このロックは、ライブラリ・キャッシュでオブジェクトを見つけるためにも取得されます。

ブロック状態は、2つのセッションが同じPL/SQLパッケージをコンパイルするとき、または1つのセッションで索引の再作成中に、別のセッションがその索引に依存するSQL文を実行しようとするときに発生する可能性があります。

表5-44 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ライブラリ・キャッシュ・ロック''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLibraryCacheLockTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLibraryCacheLockTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'library cache lock' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ロード・ロックの解除を待つということは、より高いレベルのあるいは互換性のないモードのブロッカが存在することを意味します。ロックは、インスタンス・ロックにマップされます。

次の問合せにより、リソースの待機者と保持者が、リソース保持者の待っているイベントとともに表示されます。

column h_wait format A20
SELECT s.sid,
waiter.p1raw w_p1r,
waiter.p2raw w_p2r,
holder.event h_wait,
holder.p1raw h_p1r,
holder.p2raw h_p2r,
count(s.sid) users_blocked,
sql.hash_value
FROM
v$sql sql,
v$session s,
x$kgllk l,
v$session_wait waiter,
v$session_wait holder
WHERE
s.sql_hash_value = sql.hash_value and
l.KGLLKADR=waiter.p2raw and
s.saddr=l.kgllkuse and
waiter.event like 'library cache lock' and
holder.sid=s.sid
GROUP BY
s.sid,
waiter.p1raw ,
waiter.p2raw ,
holder.event ,
holder.p1raw ,
holder.p2raw , s
ql.hash_value ;

5.92.27 ライブラリ・キャッシュ・ピン(%)

ライブラリ・キャッシュ・ピンは、ライブラリ・キャッシュの同時処理の管理に使用されます。オブジェクトを確保すると、メモリーにロードされるヒープが発生します(まだロードされていない場合)。PINSは、NULL、SHAREまたはEXCLUSIVEモードで取得でき、特殊な形式のロックのようなものと考えることができます。ライブラリ・キャッシュ・ピンに対する待機は、他のセッションが互換性のないモードでそのPINを保持していることを意味します。

表5-45 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ライブラリ・キャッシュ・ピン''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLibraryCachePinTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLibraryCachePinTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'library cache pin' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

これらの待機を減らすための処置は、どんなブロック化のシナリオが発生しているかによって、大きく異なります。一般的な問題のシナリオは、PL/SQLプロシージャからのDYNAMIC SQLの使用によるもので、PL/SQLコードが再コンパイルされ、DYNAMIC SQLでコール側のプロシージャに依存するものをコールします。

- 一般的な広範囲に及ぶ待機がある場合、共有プールはチューニングが必要である可能性があります。

- ブロック化のシナリオがある場合、次の問合せに記述されている証拠を収集し、オラクル社カスタマ・サポート・センターにご連絡ください。

次の問合せにより、待機者とPINを保持するセッションが、保持者が待っている待機イベントとともに表示されます。

column h_wait format A20
SELECT s.sid,
waiter.p1raw w_p1r,
holder.event h_wait,
holder.p1raw h_p1r,
holder.p2raw h_p2r,
holder.p3raw h_p2r,
count(s.sid) users_blocked,
sql.hash_value
FROM
v$sql sql,
v$session s,
x$kglpn p,
v$session_wait waiter,
v$session_wait holder
WHERE
s.sql_hash_value = sql.hash_value and
p.kglpnhdl=waiter.p1raw and
s.saddr=p.kglpnuse and
waiter.event like 'library cache pin' and
holder.sid=s.sid
GROUP BY
s.sid,
waiter.p1raw ,
holder.event ,
holder.p1raw ,
holder.p2raw ,
holder.p3raw ,
sql.hash_value ;

5.92.28 ローカル書込み待機(%)

この待機イベントは、切捨て操作により発生する可能性があります。切捨て操作により、DBWRは領域ヘッダーをフラッシュするように通知されます。

表5-46 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ローカル書込み待機''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLocalWriteWaitTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLocalWriteWaitTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'local write wait' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

待機時間: 1秒までで、その後ループ・バックし、そのバッファがクリーンであることを確認します。

パラメータ:

P1: 絶対ファイル番号

P2: ブロック番号

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.92.29 ログ・バッファ領域(%)

データがLGWRで書き出すより速くログ・バッファに書き込まれているため、システムはログ・バッファ内の領域が空くまで待機しています。

表5-47 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

毎分

定義なし

定義なし

''ログ・バッファ領域''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLogBufferSpaceTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLogBufferSpaceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'log buffer space' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ログ・バッファが小さい場合は拡張するか、またはログ・ファイルをストライプ・ディスクなどの高速ディスクに移動することを検討します。

5.92.30 ログ・ファイル切替え(要アーカイブ)(%)(Log file switch (archiving needed) (%))

このメトリックは、切替え中のログがまだアーカイブされていないため、ログ切替えが発生するまでシステムが待機していることを報告します。

表5-48 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ログ・ファイル切替え(要アーカイブ)''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLogFileSwitchArchTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLogFileSwitchArchTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'log file switch (archiving needed)' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

アラート・ファイルを調べ、アーカイブ書込みの障害が原因で、アーカイブが停止していないことを確認します。アーカイブの速度を上げるには、より多くのアーカイブ・プロセスを追加するか、アーカイブ・ファイルをストライプ・ディスクに移動することを検討します。

アーカイバが遅い場合は、アーカイバの読取りとLFWRの書込みを必ず分けるようにして、アーカイバ・プロセスとLGWRとのI/O競合を防止するのが賢明です。これは、ログを交互のドライブに置くことでアーカイブされます。

5.92.31 ログ・ファイル切替え(チェックポイント完了)(%)(Log file switch (checkpoint complete) (%))

このメトリックは、ログのチェックポイントが完了していないために、システムが次のログにラップできず、ログが切り替えられるまで待機していることを報告します。

表5-49 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ログ・ファイル切替え(チェックポイント完了)''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLogFileSwitchCkptTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLogFileSwitchCkptTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'log file switch (checkpoint complete)' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

REDOログのサイズを増やします。

チェックポイントを高速化するには、バッファ・キャッシュを小さくするか、Parameter:DB_BLOCK_CHECKPOINT_BATCHを増やすか、より多くのDBWRプロセスを追加することを検討します。init.oraのParameter:CHECKPOINT_PROCESSをTRUEに設定して、チェックポイント・プロセスを有効にすることもできます。

5.92.32 ログ・ファイル切替え完了(%)(Log file switch completion (%))

このメトリックは、現在のログが一杯になったことにより、LGWRが現在のログへの書込みを完了して新規ログを開く必要があるため、または他のログ・ファイル切替え要求のため、システムがログ切替えを待機していることを報告します。

表5-50 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ログ・ファイル切替え完了''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLogFileSwitchCompleteTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLogFileSwitchCompleteTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'log file switch completion' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ログ・ファイル切替え(チェックポイン未完了)イベントの場合は、次のようにします。

- REDOログが少なすぎないか、または小さすぎないかを調べます。REDOログが少ないまたは小さく、DBWRがチェックポイントを完了できる前に、すべてのログを循環するのに十分なREDOがシステムにより作成される場合は、REDOログのサイズを大きくするか、数を増やします。これは多くの場合最も簡単な解決策ですが、リカバリの時間が増える可能性があります。

- DBWRが、I/Oシステムがオーバーロードしているか、低速のために遅くなっているのかどうかを調べます。DBWR書込み回数を調べ、I/Oシステムをチェックし、必要に応じてI/Oを分散させます。

5.92.33 ログ・ファイル同期(%)

このメトリックは、ユーザー・セッションのコミット時(またはロールバック時)に、セッションREDO情報がREDOログ・ファイルにフラッシュ(書出し)される必要があることを報告します。ユーザー・セッションでは、LGWRに必要なすべてのREDOをログ・バッファからREDOログ・ファイルに書き込むように通知します。LGWRは、書込みを終了すると、ユーザー・セッションに通知します。ユーザー・セッションは、LGWRからすべてのREDO変更が安全にディスクに保管されたことの確認通知がくるのを待つ間、この待機イベントで待機します。

表5-51 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

毎分

定義なし

定義なし

''ログ・ファイル同期''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLogFileSyncTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLogFileSyncTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'log file sync' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ログ・ファイル同期での待機を減らすには、主に次の3つの方法があります。

- ディスクに対するスループットが向上するようにLGWRをチューニングします。

- REDOログをRAID 5に置かないでください。

- ログ・ファイルを専用のディスクに置きます。

- ログ・ファイルをストライプ・ディスクに置くことを検討します。

- 短期間のトランザクションが多数ある場合は、トランザクションを一緒にバッチ処理し、個別のコミット操作を少なくすることが可能かどうかを調べます。各コミットは、関連のREDOがディスク上にあることを確認する必要があります。コミットはOracleによりまとめることができますが、トランザクションのバッチ処理によりコミットの全体数を減らす方法が、非常に効果的である場合があります。

- すべてのアクティビティが、NOLOGGINGまたはUNRECOVERABLEオプションで安全に実行されるかどうかを確認します。

5.92.34 ログ切替え/アーカイブ(%)

alter system archive log change scnコマンドの一部として使用されます。Oracleは基本的に、アーカイブされるユーザー自身のスレッド以外の、オープン・スレッドからの現行ログを待っています。

表5-52 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''ログ切替え/アーカイブ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaLogSwitchArchTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaLogSwitchArchTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'log switch/archive' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

5.92.35 パイプ出力(%)

セッションは、パイプ送信タイマーが期限切れになるか、パイプで領域が使用可能になるまで待機しています。

表5-53 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''パイプ出力''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaPipePutTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaPipePutTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'pipe put' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

ユーザーはパイプで解放される領域に依存しているため、実際にはどのセッションにも依存していません。X$KGLOBを問い合せて、パイプ名を見つけることができます。役に立つアドレスがないため、SQLを使用する以外に、パイプ名を見つける方法は事実上ありません。

5.92.36 行キャッシュ・ロック(%)

このメトリックは、cache idで指定したデータ・ディクショナリ・キャッシュのロックを待機するために使用されます。共有モード(Parallel Server)で実行している場合、このイベントで待機しているフォアグラウンドに対して行キャッシュ・ロックを取得するよう、LCK0に通知されます。LCK0プロセスでは、非同期的にロックを取得します。排他的モードで、フォアグラウンド・プロセスはロックの取得を試みます。

表5-54 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''行キャッシュ・ロック''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaRowCacheLockTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaRowCacheLockTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'row cache lock' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

このイベントが多数出現した場合は、より多くのデータ・ディクショナリをキャッシュできるように、共有プールを拡張することを検討します。

5.92.37 クライアントへのSQL*Netブレーク/リセット(%)(SQL*Net break/reset to client (%))

サーバーは、ブレークを送信するか、クライアントへのメッセージをリセットします。サーバーで実行中のセッションは、クライアントからの応答を待ちます。

これらの待機は、アプリケーションが次の操作を試みることで発生します。

- クローズ状態のカーソルから選択

- 最後の行がすでにフェッチ済で、データが返されなくなってから、カーソル上で選択

- 存在しない表での選択

- 一意に索引付けされた表に重複する行を挿入

- 無効な構文で問合せを発行

このパラメータv$session_wait.p2の値が0の場合、クライアントにリセットが送信されたことを意味します。0以外の値は、クライアントにブレークが送信されたことを意味します。

表5-55 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''クライアントへのSQL*Netブレーク/リセット''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetResetToClientTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetResetToClientTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net break/reset to client' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

待機時間: 1秒までで、その後ループ・バックし、そのバッファがクリーンであることを確認します。

パラメータ:

P1: 絶対ファイル番号

P2: ブロック番号

ユーザーの処理

これらの待機が多い場合は、エラーを引き起こすアプリケーション・ロジックを特定し、これらの待機を減らします。Oracle9i以上を使用している場合は、v$sysstatの"parse count (failures)"を調べ、列または表が不明な箇所で、文が解析されていることを確認します。統計値"parse count (failures)"は、無効な構成のSQLを送信した場合には増えません。

エラーの根本的な原因を突き止める最も明快な方法は、待機の発生したユーザーに対してトレースを実行することです。それらのトレース・ファイルには、失敗して、ブレークまたはリセット待機を生成するSQL文が含まれます。

5.92.38 dblinkへのSQL*NETブレーク/リセット(%)(SQL*Net break/reset to dblink (%))

サーバーは、ブレークを送信するか、クライアントへのメッセージをリセットします。サーバーで実行中のセッションは、クライアントからの応答を待ちます。

これらの待機は、アプリケーションが次の操作を試みることで発生します。

- クローズ状態のカーソルから選択

- 最後の行がすでにフェッチ済で、データが返されなくなってから、カーソル上で選択

- 存在しない表での選択

- 一意に索引付けされた表に重複する行を挿入

- 無効な構文で問合せを発行

このパラメータv$session_wait.p2の値が0の場合、クライアントにリセットが送信されたことを意味します。0以外の値は、クライアントにブレークが送信されたことを意味します。

表5-56 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''dblinkへのSQL*NETブレーク/リセット''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetResetToDblinkTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetResetToDblinkTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net break/reset to dblink' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

これらの待機が多い場合は、エラーを引き起こすアプリケーション・ロジックを特定し、これらの待機を減らします。Oracle9i以上を使用している場合は、v$sysstatの"parse count (failures)"を調べ、列または表が不明な箇所で、文が解析されていることを確認します。統計値"parse count (failures)"は、無効な構成のSQLを送信した場合には増えません。

5.92.39 クライアントへのSQL*Netメッセージ(%)(SQL*Net message to client (%))

シャドウ・プロセスは、クライアント・プロセスへの送信の確認を待機しています。

表5-57 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''クライアントへのSQL*Netメッセージ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetMsgToClientTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetMsgToClientTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net message to client' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

このイベントは、ネットワーク待機時間の問題を示している可能性があります。

5.92.40 dblinkへのSQL*Netメッセージ(%)(SQL*Net message to dblink (%))

シャドウ・プロセスは、クライアント・プロセスへの送信の確認を待機しています。

表5-58 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''dblinkへのSQL*Netメッセージ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetMsgToDblinkTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetMsgToDblinkTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net message to dblink' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

詳細は、この章の「アイドル・イベント」の項を参照してください。

ユーザーの処理

このイベントは、ネットワーク待機時間の問題を示している可能性があります。

5.92.41 クライアントからのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data from client (%))

シャドウ・プロセスは、最初のネットワーク・パッケージで、クライアント・プロセス(SQL*Plus、Pro*CおよびJDBCなど)からのコールの一部を受信し、コールが完了するために必要な残りのデータを待機します。大きなSQLまたはPL/SQLブロックや、大量のデータを持つ挿入文がその例です。

表5-59 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''クライアントからのSQL*Net追加データ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetMoreFromClientTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetMoreFromClientTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net more data from client' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

詳細は、この章の「アイドル・イベント」の項を参照してください。

ユーザーの処理

このイベントにより、次のことが示される可能性があります。

- ネットワーク待機時間の問題

- tcp_no_delay構成の問題

- 大きな配列の挿入

- ソフト解析、SQLおよびPL/SQLテキストの送信。ストアド・プロシージャおよびパッケージの使用が、この問題の軽減に役立ちます。

5.92.42 dblinkからのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data from dblink (%))

シャドウ・プロセスは、最初のネットワーク・パッケージで、クライアント・プロセス(SQL*Plus、Pro*CおよびJDBCなど)からのコールの一部を受信し、コールが完了するために必要な残りのデータを待機します。大きなSQLまたはPL/SQLブロックや、大量のデータを持つ挿入文がその例です。

表5-60 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''dblinkからのSQL*Net追加データ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetMoreFromDblinkTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetMoreFromDblinkTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net more data from dblink' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

このイベントにより、次のことが示される可能性があります。

- ネットワーク待機時間の問題

- tcp_no_delay構成の問題

- 大きな配列の挿入

- 多数の列または幅の広い列データ

5.92.43 クライアントへのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data to client (%))

シャドウ・プロセスでは、データベース・コールを完了し、クライアント・プロセス(SQL*Plusなど)にデータを返します。送信データの量は、クライアントに対して1送信以上必要です。シャドウ・プロセスは、クライアントが最後の送信を受信するのを待機します。たとえば、大量のデータを返すSQL文で発生します。

表5-61 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''クライアントへのSQL*Net追加データ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetMoreToClientTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetMoreToClientTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net more data to client' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

このイベントにより、次のことが示される可能性があります。

- ネットワーク待機時間の問題

- tcp_no_delay構成の問題

- 大きな配列の挿入

- 多数の列または幅の広い列データ

5.92.44 dblinkへのSQL*Net追加データ(%)(SQL*Net more data to dblink (%))

シャドウ・プロセスでは、データベース・コールを完了し、クライアント・プロセス(SQL*Plusなど)にデータを返します。送信データの量は、クライアントに対して1送信以上必要です。シャドウ・プロセスは、クライアントが最後の送信を受信するのを待機します。たとえば、大量のデータを返すSQL文で発生します。

表5-62 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''dblinkへのSQL*Net追加データ''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaNetMoreToDblinkTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaNetMoreToDblinkTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'SQL*Net more data to dblink' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

このイベントにより、次のことが示される可能性があります。

- ネットワーク待機時間の問題

- tcp_no_delay構成の問題

- 大きな配列の挿入

- 多数の列または幅の広い列データ

5.92.45 待機時間(%)(Wait Time (%))

このメトリックは、インスタンス全体で、このサンプル期間中にリソースまたはオブジェクトの待機時間の割合を示します。

このテストでは、インスタンス全体で、このサンプル期間中にリソースまたはオブジェクトの待機時間の割合を調べます。待機時間(%)がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

表5-63 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

待機により、データベース・サービス時間の%value%%が消費されます。

表5-64 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

DeltaTotalWait / (DeltaTotalWait + DeltaCpuTime)

- DeltaTotalWait: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for all wait events in v$system_eventの差

- DeltaCpuTime: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='CPU used by this sessionの差

ユーザーの処理

待機時間の大部分の原因となっている待機イベントをさらに調べます。個々の待機イベントによって、データベース内の固有の問題が特定される可能性があります。個々の待機イベントに固有のドリルダウンにより、必要に応じて目的に合った診断が作成されます。

5.92.46 書込み完了待機(%)

セッションは、バッファが書き込まれるまで待機しています。書込みは、正常なエイジングまたはクロス・インスタンス・コールにより生じます。

ユーザーが、DBWRの現行書込みバッチの一部であるブロックを変更しようとします。DBWRでは、書き込むバッファを取得すると、書込み中のマークを付けます。収集されたすべてのバッファが、ディスクに書き込まれます。書込み完了待機は、このフラグが設定されているときにバッファを要求したことを意味します。フラグは、各バッファが書き込まれると消去されます。

表5-65 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

10分ごと

定義なし

定義なし

''書込み完了待機''イベントでの待機により、サービス時間の%value%%が消費されます。

データ・ソース

データは、次の計算式を使用して導出されます。

(DeltaWriteCompleteWaitsTime/DeltaServiceTime)*100

- DeltaWriteCompleteWaitsTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on the 'write complete waits' eventの差

- DeltaServiceTime: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for sessions of foreground processes on events not in IdleEvents + sum of 'CPU used when call started' for sessions of foreground processesの差

ユーザーの処理

複数のDBWR、ASYNC_IOまたはバッファ・キャッシュのサイズ拡張(あるいはこれらすべて)が、待機を減らすのに役立つ場合があります。

5.93 待機セッション件数

このメトリック・カテゴリには、非アイドル状態の待機イベントで待機中のセッション数を示すメトリックが含まれます。高い待機レベルは、競合が多いことで生じます。

5.93.1 イベント待機セッション数

このメトリックは、サンプル時間での特定の待機イベントで待機しているセッションの数を示します。

表5-66 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

5分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションがイベント%event%を待機しています。

複数のしきい値

このメトリックでは、待機イベント・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの待機イベント・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

待機イベント・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

各メトリック索引のデータ・ソースは、次の計算式です。

select count (1)

ユーザーの処理

Enterprise Managerのリアルタイムおよび履歴パフォーマンス監視機能を使用して、様々なタイプの待機アクティビティを評価します。

5.94 待機クラス順の待機

このメトリック・カテゴリには、待機クラス順の待機のメトリックが含まれます。

5.94.1 平均待機中ユーザー数

このメトリックは、データベースに対するコールを行い、I/Oやロック・リクエストなどのイベントが完了するまで待機している平均ユーザー数を示します。イベントで待機中のユーザー数が増加した場合、実行しているユーザーの増加、ワークロードの増加、または待機時間が長くなる(最大I/O容量に達したときや、I/O回数が増えたとき)のいずれかを示します。

表5-67 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

キー

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

クラス: "Administrative"

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

10g、11g、12c

クラス: "Application"

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

10g、11g、12c

クラス: "Cluster"

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

10g、11g、12c

クラス: "Commit"

10分ごと

定義なし

定義なし

定義なし

10g、11g、12c

クラス: "Concurrency"

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Configuration"

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Network"

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Other"

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Scheduler"

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "System I/O"

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "User I/O"

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、待機クラス・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの待機クラス・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

待機クラス・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

5.94.2 待機に要したデータベース時間(%)(Database Time Spent Waiting (%))

このメトリックは、データベース・コールがイベントの待機に要した時間の割合を示します。このメトリックには正しい値というものはありませんが、システムの動作における変化(待機に要したデータベース時間が50%から75%に増加など)を検出するために使用できます。(正しい値がないとは、任意のデータベースに適用できる単一の値がないという意味です。この値は、システムや、システムで実行されるアプリケーションに特有のものです。)

表5-68 メトリック・サマリー表

ターゲットのリリース

キー

サーバー評価頻度

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

クラス: "Administrative"

毎分

10分ごと

30

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Application"

毎分

10分ごと

30

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Cluster"

毎分

10分ごと

50

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Commit"

毎分

10分ごと

50

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Concurrency"

毎分

10分ごと

30

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Configuration"

毎分

10分ごと

30

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Network"

毎分

10分ごと

30

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Other"

毎分

10分ごと

30

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "Scheduler"

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "System I/O"

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

10g、11g、12c

クラス: "User I/O"

毎分

10分ごと

定義なし

定義なし

管理エージェントはアラート・テキストを生成します。脚注1

脚注1 Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.6以前のリリースの場合、Database Serverがこのアラート・テキストを生成します。

複数のしきい値

このメトリックでは、待機クラス・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの待機クラス・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

待機クラス・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。ADDMでは、待機イベントで費やされる時間の増加の原因がハイライト表示されます。

6 クラスタ・データベース

この章では、クラスタ・データベース(Oracle Real Application Clusters (RAC)データベース)のメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

6.1 アーカイブ領域

このメトリック・カテゴリには、アーカイブ領域の使用を示すメトリックが含まれます。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、これらのメトリックにより使用可能なREDOログの保存先がないか調べます。データベースがARCHIVELOGモードで稼働していない場合、これらのメトリックは登録されません。各保存先について、このメトリック・カテゴリは、合計領域、使用済領域および空き領域を返します。

6.1.1 アーカイブ領域使用率(%)

Archive Full (%)メトリックは、アーカイブ領域保存先で使用されている領域の割合を返します。使用済領域がしきい値引数で指定したしきい値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働していないか、すべてのアーカイブ先がOracle8iのスタンバイ・データベースである場合、このメトリックは登録されません。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。詳細は、第6.31.1項「リカバリ領域空き領域(%)」を参照してください。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

15分ごと

80

定義なし

アーカイブ領域%archDir%の%value%%が使用されています。

複数のしきい値

このメトリックでは、アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告のしきい値またはクリティカルのしきい値が設定されているアーカイブ領域保存先オブジェクトがある場合は、このメトリックの「メトリック詳細」ページでそれらのしきい値を表示できます。

アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

アーカイブ領域に割当て制限が設定されていない場合、割合はUNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

割当て制限が設定されている場合は、次のようになります。

archive area used (%) = (total area used / total archive area) * 100

ユーザーの処理

初期化パラメータLOG_ARCHIVE_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

アーカイブ先の指定に使用できる方法が2つあります。これらのアーカイブ先は、Enterprise Managerを使用して設定できます。データベース・ターゲットごとに、データベースの「可用性」タブまでドリルダウンして「リカバリ設定」ページにアクセスできます。

- 最初の方法は、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータ(nは1から10の整数)を使用して、1から10個の異なるアーカイブ先を指定します。数値の接尾辞が付いたそれぞれのパラメータは、たとえばLOG_ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2などのように、個々のアーカイブ先を一意に識別します。

- 2つ目の方法は、最大2つの場所を指定でき、LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを使用して1次アーカイブ先を指定し、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTパラメータを使用してオプションの2次アーカイブ先を指定します。

LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、アーカイブ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

6.1.2 アーカイブ領域使用量(KB)(Archive Area Used (KB))

このメトリックは、アーカイブ先ディレクトリのあるデバイスでの合計使用済領域(KB単位)を示します。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。詳細は、第6.31.1項「リカバリ領域空き領域(%)」を参照してください。

ターゲットのリリース

収集頻度

該当なし

15分ごと

データ・ソース

アーカイブ領域に割当て制限が設定されていない場合、これはUNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

total area used = quota_used * db_block_size (in KB)

ユーザーの処理

初期化パラメータLOG_ARCHIVE_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

アーカイブ先の指定に使用できる方法が2つあります。これらのアーカイブ先は、Enterprise Managerを使用して設定できます。データベース・ターゲットごとに、データベースの「可用性」タブまでドリルダウンして「リカバリ設定」ページにアクセスできます。

- 最初の方法は、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータ(nは1から10の整数)を使用して、1から10個の異なるアーカイブ先を指定します。数値の接尾辞が付いたそれぞれのパラメータは、たとえばLOG_ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2などのように、個々のアーカイブ先を一意に識別します。

- 2つ目の方法は、最大2つの場所を指定でき、LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを使用して1次アーカイブ先を指定し、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTパラメータを使用してオプションの2次アーカイブ先を指定します。

LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、アーカイブ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

6.1.3 空きアーカイブ領域(KB)(Free Archive Area (KB))

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、オンラインREDOログのアーカイブが使用可能です。オンラインREDOログがいっぱいになったグループは、デフォルトではLOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータで指定した保存先にアーカイブされます。このアーカイブ先のデバイスがいっぱいになると、ディスク領域が使用可能になるまで、データベース操作が一時停止します。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働中の場合、このメトリックにより使用可能なREDOログの保存先のデバイスがないか調べます。

データベースがARCHIVELOGモードで稼働していない場合、このメトリックは登録されません。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。詳細は、第6.31.1項「リカバリ領域空き領域(%)」を参照してください。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

15分ごと

定義なし

定義なし

アーカイブ領域%archDir%には、%value%KBの空きがあります。

複数のしきい値

このメトリックでは、アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告のしきい値またはクリティカルのしきい値が設定されているアーカイブ領域保存先オブジェクトがある場合は、このメトリックの「メトリック詳細」ページでそれらのしきい値を表示できます。

アーカイブ領域保存先オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

データベースがNOARCHIVELOGモードである場合は、何も収集されません。

データベースがARCHIVELOGモードである場合は、アーカイブ・ログの保存先の現行リストを取得するために、v$parameterのlog_archive_destinationに対して問合せを行います。結果は、ディスク使用量を直接調べること(df -kl)で得られます。

ユーザーの処理

初期化パラメータLOG_ARCHIVE_DESTで指定されているデバイスが、アーカイブ用に正しく設定されていることを確認します。

アーカイブ先の指定に使用できる方法が2つあります。これらのアーカイブ先は、Enterprise Managerを使用して設定できます。データベース・ターゲットごとに、データベースの「可用性」タブまでドリルダウンして「リカバリ設定」ページにアクセスできます。

- 最初の方法は、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータ(nは1から10の整数)を使用して、1から10個の異なるアーカイブ先を指定します。数値の接尾辞が付いたそれぞれのパラメータは、たとえばLOG_ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2などのように、個々のアーカイブ先を一意に識別します。

- 2つ目の方法は、最大2つの場所を指定でき、LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを使用して1次アーカイブ先を指定し、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTパラメータを使用してオプションの2次アーカイブ先を指定します。

LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラメータが正しく設定されていて、このメトリックがトリガーされた場合、アーカイブ先のパラメータにより指定された宛先でより多くの領域を解放します。

6.1.4 合計アーカイブ領域(KB)(Total Archive Area (KB))

このメトリックは、アーカイブ先ディレクトリのあるデバイスでの合計領域(KB単位)を示します。

注意:
「高速リカバリ領域」にアーカイブするよう構成されたデータベースの場合、「アーカイブ領域」メトリックを適用することはできません(つまり、「アーカイブ領域使用率(%)」、「アーカイブ領域使用量」(KB)、「空きアーカイブ領域」(KB)および「合計アーカイブ領域」(KB)を適用できません)。かわりに、「高速リカバリ領域」の使用を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。詳細は、第6.31.1項「リカバリ領域空き領域(%)」を参照してください。

ターゲットのリリース

収集頻度

該当なし

15分ごと

データ・ソース

アーカイブ領域に割当て制限が設定されていない場合、これはUNIXのdf -kコマンドを使用して計算されます。

割当て制限が設定されている場合は、次のようになります。

total archive area = quota_size * db_block_size (in KB)

ユーザーの処理

異なるディスクにわたり複数のアーカイブ・ログの保存先を構成することをお薦めします。少なくとも1つのアーカイブ・ログの保存先がいっぱいになった場合には、次のことをお薦めします。

- テープを使用している場合は、アーカイブ・ログをテープにバックアップし、アーカイブ・ログを削除します。

- テープを使用していない場合は、データベースをバックアップし、不要なファイルを削除します。この方法でも、データベース保存ポリシーに基づいて、不要になったアーカイブ・ログは削除されます。

- アーカイブ・ログの保存先quota_sizeが使用されている場合は、quota_sizeを増やします。

6.2 クラスタ管理データベース・サービス

「クラスタ管理データベース・サービス」メトリック・カテゴリのメトリックは、管理データベース・サービスのCPU負荷に関する情報を提供します。

6.2.1 CPU時間の負荷(%)(過去5分間)

このメトリックは、過去5分間に定義したしきい値を超えたすべてのクラスタ管理データベース・サービスのCPU負荷の割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

サービス%name%に対するCPU負荷の割合%value%がしきい値セットを超えています。

6.3 Data Guard - 10.1データベース

「Data Guard」メトリック・カテゴリのメトリックは、Data Guard構成のデータベースについて、ステータス、未受信のデータ、および未適用のデータを調べます。このメトリックはプライマリ・データベースで実行し、プライマリおよびすべての物理および論理スタンバイ・データベースを含むData Guard構成のすべてのデータベースの状態に対応します。ブローカおよびブローカ以外のData Guard構成の両方に適用できます。

ブローカ以外の構成の場合は、このメトリックはプライマリ・データベースのREDO転送宛先エラー(v$archive_destのERRORS列を反映)の監視だけに制限されています。

ブローカ構成の場合は、このメトリックはより広範な問題に対応するData Guardブローカのヘルス・チェックに基づいています。

6.3.1 Data Guardステータス - 10.1データベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Data Guard構成の各データベースのステータスを調べるには、「Data Guardステータス」メトリックを使用します。

デフォルトでは、クリティカルおよび警告のしきい値は、このメトリック列に設定されています。しきい値に達すると、アラートが生成されます。必要に応じて、しきい値を編集できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

警告

エラー

%dg_name%のData Guardステータスは%value%です。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

ユーザーの処理

1. 詳細は、プライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースの「プロパティの編集」ページの「一般」を調べてください。

2. 追加情報は、データベース・アラート・ログおよびData Guard Brokerのログを調べます。

6.3.2 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログの最後のログを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、未適用のログとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、これらのログ・ファイルのREDOデータはスタンバイ・データベースに適用されます。スタンバイ・データベースで受信されたログ・ファイルにギャップがある場合、ギャップ後に受信されたログ・ファイルは適用されません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、ログ適用サービスはログ3まで続けて適用できます。しかし、ログ4が欠落しているため、ログ適用サービスはそれ以上のログ・ファイルを適用できません。ログ・ファイル6、7および9は、受信されていても適用できず、未適用のデータとみなされません。

スタンバイ・データベースのアーカイブ・ログ・ファイルがすべて連続している場合にスタンバイREDOログ・ファイルが使用されると、リアルタイム適用が実行され、ログ適用サービスがすでにスタンバイREDOログ・ファイルを操作している場合を除き、そのスタンバイREDOログ・ファイルも未適用のデータとみなされます。

スタンバイREDOログ・ファイルがマルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、各インカネーションが別個に計算されてその結果が合計されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、受信した最後の%value%のログを適用していません。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

6.3.3 未適用のデータ(MB)(Data Not Applied (MB))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースにアーカイブされた連続するログの最後のログを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータのサイズは、未適用のデータとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、これらのログ・ファイルのREDOはスタンバイ・データベースに適用されます。スタンバイ・データベースで受信されたログ・ファイルにギャップがある場合、ギャップ後に受信されたログ・ファイルは適用されません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、ログ適用サービスはログ3まで続けて適用できます。しかし、ログ4が欠落しているため、ログ適用サービスはそれ以上のログ・ファイルを適用できません。ログ・ファイル6、7および9は、受信されていても適用できず、未適用のデータとみなされません。この場合、ログ・ファイル1、2および3の合計サイズが「未適用のデータ」のサイズとなります。

スタンバイ・データベースのアーカイブ・ログ・ファイルがすべて連続している場合にスタンバイREDOログ・ファイルが使用されると、リアルタイム適用が実行され、ログ適用サービスがすでにスタンバイREDOログ・ファイルを操作している場合を除き、そのスタンバイREDOログ・ファイルも未適用のデータとみなされます。アーカイブ・ログ・ファイルのサイズはそのファイル・サイズです。しかし、スタンバイREDOログ・ファイルのサイズはログの実際のREDOのサイズであり、ファイル・サイズではありません。

スタンバイREDOログ・ファイルがマルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、各インカネーションが別個に計算されてその結果が合計されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベース%dg_name%は、受信したデータの最後の%value%MBを適用していません。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

6.3.4 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログ・ファイルの最後のログ・ファイルを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、現行のオンラインREDOログ・ファイルも含め、潜在的データ損失のログ・ファイルとみなされ、プライマリ・データベースがこの時点で停止するとリカバリ不能となります。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ10が現行のオンライン・ログ・ファイルであるときに、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、最大の適用済SCNの後の連続するログの最後のログはログ3です。ログ3の後のログ・ファイル(ログ・ファイル4から10)はすべて未受信のデータとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、ログ・ファイル4から10のREDOデータはすべてスタンバイ・データベースでは失われます。

プライマリ・データベースが(RACデータベースで)マルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。プライマリ・データベースに(フラッシュバック操作などにより)複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、インカネーションごとに計算が行われてその結果が合計されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、プライマリ・データベースから最後の%value%のログを受信していません。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

6.3.5 未受信のデータ(MB)(Data Not Received (MB))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログ・ファイルの最後のログ・ファイルを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータのサイズは、現行のオンラインREDOログ・ファイルも含め、潜在的データ損失のデータとみなされ、プライマリ・データベースがこの時点で停止するとリカバリ不能となります。アーカイブ・ログ・ファイルのサイズはそのファイル・サイズですが、オンラインREDOログ・ファイルのサイズは、オンライン・ログ・ファイルの実際のREDOのサイズであり、オンラインREDOログ・ファイルのファイル・サイズではありません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ10が現行のオンライン・ログ・ファイルであるときに、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、最大の適用済SCNの後の連続するログの最後のログはログ3です。ログ3の後のログ・ファイル(ログ・ファイル4から10)はすべて未受信のデータとみなされ、これらのログ・ファイルのREDOデータの合計サイズが「未受信のデータ」のサイズとなります。

プライマリ・データベースが(RACデータベースで)マルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。プライマリ・データベースに(フラッシュバック操作などにより)複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、インカネーションごとに計算が行われてその結果が合計されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベース%dg_name%は、プライマリ・データベースから最後の%value%MBのデータを受信していません。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

6.4 Data Guard - 9.2データベース

「Data Guard」メトリック・カテゴリのメトリックは、Data Guard構成のデータベースについて、ステータス、未受信のデータ、および未適用のデータを調べます。このメトリックはプライマリ・データベースで実行し、プライマリおよびすべての物理および論理スタンバイ・データベースを含むData Guard構成のすべてのデータベースの状態に対応します。ブローカおよびブローカ以外のData Guard構成の両方に適用できます。

ブローカ以外の構成の場合は、このメトリックはプライマリ・データベースのREDO転送宛先エラー(v$archive_destのERRORS列を反映)の監視だけに制限されています。

ブローカ構成の場合は、このメトリックはより広範な問題に対応するData Guardブローカのヘルス・チェックに基づいています。

6.4.1 Data Guardステータス - 9.2データベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Data Guard構成の各データベースのステータスを調べるには、「Data Guardステータス」メトリックを使用します。

デフォルトでは、クリティカルおよび警告のしきい値は、このメトリック列に設定されています。しきい値に達すると、アラートが生成されます。必要に応じて、しきい値を編集できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2

5分ごと

警告

エラー

%dg_name%のData Guardステータスは%value%です。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

ユーザーの処理

1. 詳細は、プライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースの「プロパティの編集」ページの「一般」を調べてください。

2. 追加情報は、データベース・アラート・ログおよびData Guard Brokerのログを調べます。

6.4.2 未適用のデータ(ログ)(Data Not Applied (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログの最後のログを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、未適用のログとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、これらのログ・ファイルのREDOデータはスタンバイ・データベースに適用されます。スタンバイ・データベースで受信されたログ・ファイルにギャップがある場合、ギャップ後に受信されたログ・ファイルは適用されません。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、ログ適用サービスはログ3まで続けて適用できます。しかし、ログ4が欠落しているため、ログ適用サービスはそれ以上のログ・ファイルを適用できません。ログ・ファイル6、7および9は、受信されていても適用できず、未適用のデータとみなされません。

スタンバイ・データベースのアーカイブ・ログ・ファイルがすべて連続している場合にスタンバイREDOログ・ファイルが使用されると、リアルタイム適用が実行され、ログ適用サービスがすでにスタンバイREDOログ・ファイルを操作している場合を除き、そのスタンバイREDOログ・ファイルも未適用のデータとみなされます。

スタンバイREDOログ・ファイルがマルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、各インカネーションが別個に計算されてその結果が合計されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、受信した最後の%value%のログを適用していません。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

6.4.3 未受信のデータ(ログ)(Data Not Received (logs))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ブローカは最大の適用済SCNを計算し、その値を使用してスタンバイ・データベースに正常にアーカイブされた連続するログ・ファイルの最後のログ・ファイルを見つけます。すべての後続のログ・ファイルのREDOデータは、現行のオンラインREDOログ・ファイルも含め、潜在的データ損失のログ・ファイルとみなされ、プライマリ・データベースがこの時点で停止するとリカバリ不能となります。

たとえば、ログ・ファイル1、2、3、6、7および9がスタンバイ・データベースで受信され、ログ10が現行のオンライン・ログ・ファイルであるときに、ログ適用サービスが現在ログ1を適用している場合、最大の適用済SCNの後の連続するログの最後のログはログ3です。ログ3の後のログ・ファイル(ログ・ファイル4から10)はすべて未受信のデータとみなされます。プライマリ・データベースがこの時点で停止すると、ログ・ファイル4から10のREDOデータはすべてスタンバイ・データベースでは失われます。

プライマリ・データベースが(RACデータベースで)マルチスレッド化されている場合、ブローカは、スレッドごとに最大の適用済SCNを計算し、その番号を合計します。プライマリ・データベースに(フラッシュバック操作などにより)複数のインカネーションがあり、スタンバイ・データベースがプライマリ・データベースとは異なるインカネーションに存在する場合、インカネーションごとに計算が行われてその結果が合計されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2

5分ごと

1

3

スタンバイ・データベース%dg_name%は、プライマリ・データベースから最後の%value%のログを受信していません。

データ・ソース

次のコマンドは、このメトリックのデータソースです。

ブローカ以外: プライマリ・データベースのv$archive_dest

ブローカ: プライマリ・データベースのData Guardブローカ

6.5 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー

このカテゴリのメトリックは、データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、これらのメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

6.5.1 ファスト・スタート・フェイルオーバーの発生

このメトリックは、ファスト・スタート・フェイルオーバーが発生した時刻を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2

5分ごと

定義なし

1

ファスト・スタート・フェイルオーバーが、%dg_fs_time%に発生しました。

6.6 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータス

「Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータス」メトリック・カテゴリのメトリックは、オブザーバ・プロセスのステータスに関する情報を示します。

オブザーバ・プロセスは、プライマリおよびターゲット・スタンバイ・データベースを継続的に監視し、フェイルオーバーの必要性を評価して、条件を満たしたときにファスト・スタート・フェイルオーバーを開始します。

6.6.1 オブザーバのステータス

このメトリックは、オブザーバ・プロセスのステータスを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

毎分

定義なし

エラー

Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータスは%value%です。

6.7 Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータス - 10.2データベース

「Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータス - 10.2データベース」メトリック・カテゴリのメトリックは、Oracle Database 10gR2のオブザーバ・プロセスのステータスに関する情報のみを示します。

オブザーバ・プロセスは、プライマリおよびターゲット・スタンバイ・データベースを継続的に監視し、フェイルオーバーの必要性を評価して、条件を満たしたときにファスト・スタート・フェイルオーバーを開始します。

6.7.1 オブザーバのステータス - 10.2データベース

このメトリックは、Oracle Database 10gR2のオブザーバ・プロセスのステータスを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2

5分ごと

定義なし

エラー

Data Guardファスト・スタート・フェイルオーバー・オブザーバのステータスは%value%です。

6.8 Data Guardパフォーマンス

このメトリック・カテゴリは、Data Guardパフォーマンスのメトリックを示します。

6.8.1 適用ラグ(秒)

このメトリックは、スタンバイがプライマリからどのくらい遅れているかを(秒単位で)示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベースはプライマリ・データベースから約%value%秒遅れています。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

v$dataguard_stats('apply lag')

6.8.2 推定フェイルオーバー時間(秒)(Estimated Failover Time (seconds))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、スタンバイ・データベースへのフェイルオーバーに必要なおおよその秒数を示します。この値には、起動時間と、必要に応じて、スタンバイですべての使用可能なREDOを適用するのに必要な残り時間が計上されます。バウンスが不要な場合は、残りの適用時間のみです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

推定フェイルオーバー時間は約%value%秒です。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

v$dataguard_stats ('estimated startup time','apply finish time','standby has been open')

6.8.3 REDO適用率(KB/秒)(Redo Apply Rate (KB/second))

スタンバイでのREDO適用率をKB/秒で表示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

推定フェイルオーバー時間は約%value%秒です。

6.8.4 REDO生成率(KB/秒)(Redo Generation Rate (KB/second))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

REDO生成率は%value%KB/秒です。

6.8.5 トランスポート・ラグ(秒)

スタンバイ・データベースでまだ使用できないREDOのおおよその秒数。REDOがまだ転送されていないか、またはギャップがある可能性があります。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

約%value%秒のREDOがこのスタンバイ・データベースでまだ使用できません。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

v$dataguard_stats('transport lag')

6.9 Data Guardパフォーマンス - 11.1以前のデータベース

このメトリック・カテゴリには、Oracle Database 11gおよびOracle Database 10gR2のData Guardパフォーマンスのメトリックが含まれます。

6.9.1 適用ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、スタンバイがプライマリからどのくらい遅れているかを(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

スタンバイ・データベースはプライマリ・データベースから約%value%秒遅れています。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

v$dataguard_stats('apply lag')

6.9.2 推定フェイルオーバー時間(秒) - 11.1以前のデータベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、スタンバイ・データベースへのフェイルオーバーに必要なおおよその秒数を示します。この値には、起動時間と、必要に応じて、スタンバイですべての使用可能なREDOを適用するのに必要な残り時間が計上されます。バウンスが不要な場合は、残りの適用時間のみです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

推定フェイルオーバー時間は約%value%秒です。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

v$dataguard_stats ('estimated startup time','apply finish time','standby has been open')

6.9.3 トランスポート・ラグ(秒) - 11.1以前のデータベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

スタンバイ・データベースでまだ使用できないREDOのおおよその秒数。REDOがまだ転送されていないか、またはギャップがある可能性があります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

約%value%秒のREDOがこのスタンバイ・データベースでまだ使用できません。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

v$dataguard_stats('transport lag')

6.9.4 REDO適用率(KB/秒) - 11.1以前のデータベース

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、スタンバイでのREDO適用率をKB/秒で示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11gR1

5分ごと

定義なし

定義なし

REDO適用率は%value%KB/秒です。

6.10 Data Guardステータス

「Data Guard」メトリック・カテゴリのメトリックは、Data Guard構成のデータベースについて、ステータス、未受信のデータ、および未適用のデータを調べます。

6.10.1 Data Guardステータス

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Data Guard構成の各データベースのステータスを調べるには、「Data Guardステータス」メトリックを使用します。

デフォルトでは、クリティカルおよび警告のしきい値は、このメトリック列に設定されています。しきい値に達すると、アラートが生成されます。必要に応じて、しきい値を編集できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

5分ごと

警告

エラー

%dg_name%のData Guardステータスは%value%です。

データ・ソース

1. 詳細は、プライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースの「プロパティの編集」ページの「一般」を調べてください。

2. 追加情報は、データベース・アラート・ログおよびData Guard Brokerのログを調べます。

6.11 データベースのカーディナリティ

このメトリック・カテゴリには、クラスタ・データベースのアクティブ・インスタンスの数を監視するメトリックが含まれます。

6.11.1 オープンしているインスタンス数

このメトリックは、オープン状態のインスタンスの数を監視します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

5分ごと

定義なし

定義なし

%value% instance(s) out of %total_count%が起動します。

6.12 データベース・ジョブ・ステータス

このメトリック・カテゴリには、DBMS_SCHEDULERインタフェースにより登録されたデータベース・ジョブの状態を示すメトリックが含まれます。

6.12.1 中断したジョブ数

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Oracleサーバー・ジョブ・キューは、ローカル・ジョブに関する情報(ジョブを実行する時期などの、ジョブのために実行するPL/SQLコールなど)を格納したデータベース表です。データベース・レプリケーションも、Oracleジョブ・キューのメカニズムを使用して管理されます。このメカニズムでは、遅延トランザクションをリモート・マスター・サイトに送信するジョブ、適用済トランザクションを遅延トランザクション・キューからパージするジョブ、またはスナップショット・リフレッシュ・グループをリフレッシュするジョブが使用されます。

ジョブは次の2つの状態で中断する可能性があります。

Oracleで16回試行したにもかかわらず、ジョブを正常に実行できなかった場合。ジョブに、DBMS_ JOB.BROKENプロシージャを使用して、明示的に中断のマークが付けられている場合。

このメトリックでは、中断したDBMSジョブがないか調べます。中断したジョブの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、クリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

30分ごと

0

定義なし

%value%ジョブが破損しています。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT COUNT(*)
FROM dba_jobs
WHERE broken < > 'N'

ユーザーの処理

エラー情報がないか、ALERTログおよびトレース・ファイルを調べます。ジョブの実行を妨げている問題を修正します。DBMS_SCHEDULER.RUNをコールして、ジョブを強制的に即時に再実行します。

6.12.2 失敗したジョブ数

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Oracleサーバー・ジョブ・キューは、ローカル・ジョブに関する情報(ジョブを実行する時期などの、ジョブのために実行するPL/SQLコールなど)を格納したデータベース表です。データベース・レプリケーションも、Oracleジョブ・キューのメカニズムを使用して管理されます。このメカニズムでは、遅延トランザクションをリモート・マスター・サイトに送信するジョブ、適用済トランザクションを遅延トランザクション・キューからパージするジョブ、またはスナップショット・リフレッシュ・グループをリフレッシュするジョブが使用されます。

Oracleでジョブの実行を試行中に、ジョブからエラーが返されると、ジョブは失敗します。Oracleでは、試行の間隔を2倍にしながら、ジョブを実行するために試行を繰り返します。ジョブが16回失敗すると、Oracleでは自動的にそのジョブに中断のマークを付け、それ以上試行を繰り返しません。

このメトリックでは、失敗したDBMSジョブがないか調べます。失敗したジョブの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

30分ごと

0

定義なし

%value%ジョブが失敗しました。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT COUNT(*)
FROM dba_jobs
WHERE NVL(failures, 0) < >  0"

ユーザーの処理

エラー情報がないか、ALERTログおよびトレース・ファイルを調べます。ジョブの実行を妨げている問題を修正します。

6.13 データベース待機時間のボトルネック

このメトリック・カテゴリには、クラスタ・データベースのインスタンス間のユーザー・セッションで待機に費やされた時間の割合を概算するメトリックが含まれます。この概算には、システム全体の合計値が必要で、バックグラウンド・プロセスに属するセッションの影響は無視されます。

6.13.1 CPUを使用するアクティブ・セッション数

このメトリックは、CPUを使用しているアクティブ・セッションを示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

6.13.2 待機中アクティブ・セッション数: I/O

このデータベース・レベルのメトリックは、I/Oを待つアクティブ・セッションを示します。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

6.13.3 待機中アクティブ・セッション数: その他

このデータベース・レベルのメトリックは、アイドル状態でもユーザーI/Oでもないすべての待機を示します。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

6.13.4 平均データベースCPU(%)

このメトリックは、インスタンス間の平均データベースCPUをパーセントで示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

6.13.5 ホストCPU使用率(%)

このメトリックは、ホスト間で使用中のCPUの割合を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

6.13.6 平均のロード

このメトリックは、すべてのクラスタ・データベース・ホストに対する現在のCPU負荷の合計を報告します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

6.13.7 最大CPU

このメトリックは、すべてのクラスタ・データベース・ホスト間の合計CPU数を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

15分ごと

6.13.8 待機時間(%)

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、データベース全体で、このサンプル期間中にリソースまたはオブジェクトの待機時間の割合を示します。

このテストでは、データベース全体で、このサンプル期間中にリソースまたはオブジェクトの待機時間の割合を調べます。待機時間(%)がしきい値引数により指定したしきい値以上で、発生数が発生数パラメータで指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

15分ごと

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次の式です。

- DeltaTotalWait: サンプル期間の終了時と開始時のsum of time waited for all wait events in v$system_eventの差。

- DeltaCpuTime: サンプル期間の終了時と開始時のselect value from v$sysstat where name='CPU used by this sessionの差。

DeltaTotalWait / (DeltaTotalWait + DeltaCpuTime)

ユーザーの処理

待機時間の大部分の原因となっている待機イベントをさらに調べます。個々の待機イベントによって、データベース内の固有の問題が特定される可能性があります。個々の待機イベントに固有のドリルダウンにより、必要に応じて目的に合った診断が作成されます。

6.14 Database Vault違反未遂 - コマンド・ルール

「Database Vault違反未遂 - コマンド・ルール」メトリック・カテゴリのメトリックは、Database Vaultコマンド・ルールの違反未遂に関する情報を示します。

6.14.1 Database Vault違反未遂数 - コマンド・ルール

このメトリックは、Oracle Database Vault Security AnalystがDatabase Vaultデータベースでの違反未遂を監視する場合に役立つアラートを生成します。これにより、アラートに影響を受けるコマンド・ルールを選択し、それらコマンド・ルールをエラー・コードを使用して異なる違反のタイプに限定できます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

%VIOLATIONTIMESTAMP%で%ACTION_OBJECT_NAME%の違反がありました

6.15 Database Vault違反未遂 - レルム

「Database Vault違反未遂 - レルム」メトリック・カテゴリのメトリックは、認可されていないユーザーがレルムによって保護されているオブジェクトの変更を試行するというようなレルム違反に関する情報を示します。

6.15.1 Database Vault違反未遂数 - レルム

このメトリックは、Oracle Database Vault Security AnalystがDatabase Vaultデータベースでの違反未遂を監視する場合に役立つアラートを生成します。アラートの影響を受けるレルムを選択し、エラー・コードを使用して様々な試行タイプに基づいてレルムをフィルタリングできます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

%VIOLATIONTIMESTAMP%で%ACTION_OBJECT_NAME%の違反がありました

6.16 Database Vault構成の問題 - レルム

「Database Vault構成の問題 - レルム」メトリック・カテゴリのメトリックは、レルムの構成の問題に関する情報を提供します。Oracle Database Vaultレルムは、Oracle Database Vaultの構成情報を保護します。

6.16.1 Database Vault構成の問題数 - レルム

このメトリックは、レルムの構成を追跡し、構成が正しくない場合にアラートを生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

0

%ACTION_OBJECT_NAME%には構成の問題があります。

6.17 Database Vault構成の問題 - コマンド・ルール

「Database Vault構成の問題 - コマンド・ルール」メトリック・カテゴリのメトリックは、コマンド・ルールの構成の問題に関する情報を提供します。コマンド・ルールは、1つ以上のデータベース・オブジェクトに影響を与えるSELECT、ALTER SYSTEM、データベース定義言語(DDL)およびデータ操作言語(DML)の各文を保護するために作成します。

6.17.1 DV(コマンド・ルール) - 構成の問題数

このメトリックは、コマンド・ルールを追跡し、構成が正しくない場合にアラートを生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

0

%ACTION_OBJECT_NAME%には構成の問題があります。

6.18 Database Vaultポリシー変更

「Database Vaultポリシー変更」メトリック・カテゴリのメトリックは、Database Vaultポリシーに対するすべての変更に関する情報を示します。

6.18.1 Database Vaultポリシー変更数

このメトリックでは、Database Vaultポリシー(レルムやコマンド・ルールに対するポリシー)に変更があると、アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

0

%ACTION_OBJECT_NAME%には構成の問題があります。

6.19 遅延トランザクション

このメトリック・カテゴリには、この分散データベースの遅延トランザクション関連のメトリックが含まれます。

6.19.1 遅延トランザクション数

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Oracleでは、アドバンスト・レプリケーション・システムのマスター・サイト間で、および更新可能なスナップショットからそのマスター表へ、データ・レベルの変更を非同期的に伝播するために、遅延トランザクションを使用します。

このメトリックでは、遅延トランザクションの数を調べます。遅延トランザクションの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

5分ごと

100

定義なし

遅延トランザクション数は%value%です。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT count(*)
FROM sys.deftran

ユーザーの処理

アドバンスト・レプリケーション機能では、リモート・サイトに遅延トランザクションを送信すると、分散トランザクションを使用して、遅延トランザクションがローカル・サイトのキューで削除される前に、リモート・サイトで正しくコミットされていることを保証します。トランザクションが指定したリモート・サイトに送信されていない場合、トランザクションの宛先が正しく指定されているかどうか確認します。DBLINKパラメータを使用してDBMS_DEFER_SYS.SCHEDULE_EXECUTIONをコールする際またはDESTINATIONパラメータを使用してDBMS_DEFER_SYS.EXECUTEをコールする際に宛先データベースを指定する場合、完全なデータベース・リンクが指定されていることを確認してください。

誤ったビューの宛先は、誤った遅延トランザクション動作の原因になる可能性があります。DEFCALLESTビューおよびDEFTRANDESTビューは、CATREPC.SQLからの定義で、CATDEFER.SQLからの定義ではないことを確認します。

6.19.2 遅延トランザクション・エラー数

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

Oracleでは、アドバンスト・レプリケーション・システムのマスター・サイト間で、および更新可能なスナップショットからそのマスター表へ、データ・レベルの変更を非同期的に伝播するために、遅延トランザクションを使用します。トランザクションのリモート・サイトへの伝播が失敗した場合、Oracleではトランザクションをロールバックし、リモートの宛先データベース内のSYS.DEFERRORビューにそのトランザクションを記録します。

このメトリックでは、SYS.DEFERRORビュー内のトランザクション数を調べ、しきい値引数で指定した値を超えると、アラートを生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

5分ごと

0

定義なし

エラーのあった遅延トランザクション数は%value%です。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT count(*)
FROM sys.deferror

ユーザーの処理

遅延トランザクションを適用する際のエラーは、更新対象の表の使用可能領域不足などのデータベースの問題、あるいは未解決の挿入、更新または削除の競合に原因がある可能性があります。SYS.DEFERRORビューには、適用できなかったトランザクションのIDが表示されます。このIDを使用して、キューに入っているそのトランザクション関連のコールを検索します。これらのコールは、SYS.DEFCALLビューに格納されています。DBMS_DEFER_QUERYパッケージ内のプロシージャを使用して、SYS.DEFCALLビューのリストに表示されたプロシージャに対する引数を確認できます。

6.20 Exadataモジュール・バージョンの失敗

このメトリック・カテゴリは、すべてのExadataモジュール・バージョン・エラーに関する情報を示します。

6.20.1 エラー数

このメトリックは、Exadataモジュール・バージョン・エラーの発生数を追跡し、定義されているエラー数が発生した場合に、アラートを生成します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

24時間ごと

0

定義なし

%errorCount%の発生数は%errorCode%です。

6.21 失敗したログイン

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、ターゲット・データベースでの失敗したログインの数を調べます。この調査は10分ごとに実行され、その10分間の失敗したログインの数を返します。このメトリックは、audit_trail初期化パラメータがDBまたはXMLに設定されており、セッションが監査対象であるデータベースに対してのみ機能します。

6.21.1 失敗したログイン数

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックでは、ターゲット・データベースでの失敗したログインの数を調べます。この調査は10分ごとに実行され、その10分間の失敗したログインの数を返します。このメトリックは、audit_trail初期化パラメータがDBまたはXMLに設定されており、セッションが監査対象であるデータベースに対してのみ機能します。

失敗したログイン数が、しきい値引数で指定した値に達すると、警告またはクリティカルのアラートが生成されます。システム上でログインの失敗が多数発生したときには必ず検出しておくことが重要なため、このメトリックは10分ごとにチェックを行い、しきい値に達していると、新規アラートを生成します。これらのアラートは手動で消去できます。これらは、次の収集後に自動的に消去されることはありません。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

30分ごと

150

300

ログイン試行失敗回数がしきい値を超えました。

データ・ソース

データベースでは、audit_trail設定に基づいてログイン情報を異なるビューに保存します。使用されるデータベース・ビューは次のとおりです。

- DBまたはDB_EXTENDED: DBA_AUDIT_SESSION

- XML(10gリリース2のみ): DBA_COMMON_AUDIT_TRAIL

6.22 高速リカバリ

「高速リカバリ」メトリック・カテゴリのメトリックは、高速リカバリ領域に関連します。

6.22.1 高速リカバリ領域

以前はフラッシュ・リカバリ領域と呼ばれていたこのメトリックは、リカバリ関連のファイル(制御ファイルおよびオンラインREDOログのコピー、アーカイブREDOログ・ファイル、フラッシュバック・ログおよびRMANバックアップ)の格納に使用できる任意のディスクの場所を返します。

高速リカバリ領域内のファイルは、Oracle DatabaseおよびRMANによって自動的に管理されます。高速リカバリ領域の最大サイズは、ディスク割当て制限で指定できます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT value
FROM v$parameter
WHERE name='db_recovery_file_dest';

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.22.2 高速リカバリ領域サイズ

このメトリックは、高速リカバリ領域のサイズを返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT value
INTO 1_fast_recovery_size
FROM v$parameter
WHERE name='db_recovery_file_dest_size';

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.22.3 フラッシュバック

このメトリックは、フラッシュバック・ロギングが有効かどうか(YES、NOまたはRESTORE POINT ONLY)を返します。RESTORE POINT ONLYオプションの場合、フラッシュバックはONですが、保証付きリストア・ポイントにしかフラッシュバックできません。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT flashback_on
FROM v$database;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.22.4 ログ・モード

このメトリックは、データベースのログ・モード(ARCHIVELOGまたはNOARCHIVELOG)を返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT log_mode
FROM v$database;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.22.5 再生不可能な高速リカバリ領域(%)

このメトリックは、高速リカバリ領域の再生不可能な領域(使用済領域 - 再生可能領域)の割合を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドのいずれかです。

Non-reclaimable = space used - space reclaimable

Space Used:
SELECT SUM(PERCENT_SPACE_USED
FROM v$fast_recovery_area_usage;

Space Reclaimable:
SELECT SUM(PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE)
FROM v$fast_recovery_area_usage;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.22.6 最も古いフラッシュバック時間

このメトリックは、データベースをフラッシュバックできる最も古いPoint-in-Timeを返します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT to_char(oldest_flashback_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
FROM v$flashback_database_log;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.22.7 再生可能な高速リカバリ領域(%)

このメトリックは、高速リカバリ領域の再生可能な領域の割合を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

Space Reclaimable:
SELECT SUM(PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE)
FROM v$fast_recovery_area_usage;

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.22.8 使用可能な高速リカバリ領域(%)

このメトリックは、高速リカバリ領域の使用可能な領域の割合を示します。使用可能な領域は、空き領域と再利用可能領域から構成されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g

15分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT (CASE WHEN PERCENT_USED > 100 THEN 0 ELSE (100-PERCENT_USED) END)
PERCENT_FREE
FROM (SELECT (SUM(PERCENT_SPACE_USED)-SUM(PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE))
PERCENT_USED
FROM V$FAST_RECOVERY_AREA_USAGE);

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.23 無効オブジェクト

このメトリック・カテゴリには、無効オブジェクト関連のメトリックが含まれます。

6.23.1 無効オブジェクトの合計数

このメトリックは、無効オブジェクトの合計数を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%value%オブジェクトは、データベース内で無効です。

6.24 スキーマ別無効オブジェクト

このメトリック・カテゴリには、各スキーマ内の無効オブジェクトの数を示すメトリックが含まれます。

6.24.1 所有者の無効オブジェクト数

このメトリックは、所有者ごとに無効オブジェクト数を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

%value%オブジェクトは、%owner%スキーマ内で無効です。

データ・ソース

各メトリック索引のデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT count(1)

ユーザーの処理

「無効オブジェクト所有者」メトリックで識別されたスキーマ内のデータベース・オブジェクトのステータスを表示します。必要に応じてオブジェクトを再コンパイルします。

6.25 バッファ・キューごとのメッセージ

「バッファ・キューごとのメッセージ」メトリック・カテゴリのメトリックは、システム・キューを除いたデータベース内の各バッファ・キューについて、最初(キューの最上位)のメッセージの有効時間および状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

6.25.1 バッファ・キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、バッファ・キュー内の平均メッセージ有効時間(ミリ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

6.25.2 キュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、バッファ・キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%バッファ・キュー内の最初のメッセージの有効時間は%value%秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、キューのすべてのサブスクライバ内の最初のメッセージの有効時間を検出して計算された後、すべての中で最も古いものが取得されます。

計算には次のビューおよび表が使用されます。

1. <SCHEMA>.AQ$<QUEUE_TABLE>

2. v$buffered_queues

ユーザーの処理

メッセージの保存および伝播にバッファ・キューを使用している場合、このメトリックを監視して、キュー内の最初のメッセージの有効時間を取得します。

6.25.3 バッファ・キュー当たりの処理したメッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で処理されたメッセージは%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

これは、バッファ・キューごとの最後の収集間隔で処理した1分当たりのメッセージの合計数および受信した1分当たりのメッセージの合計数の割合として計算されます。

ユーザーの処理

メッセージの保存または伝播にキューを使用している場合、このメトリックを監視して、キューの最後の収集間隔で処理した1分当たりのメッセージの割合(またはスループット)を取得します。

6.25.4 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに最後の間隔に処理された1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に処理されたメッセージ/分は%value%です

6.25.5 オーバーフローしたメッセージ

このメトリックは、バッファ・キューからディスクに収容されたオーバーフロー・メッセージの現在の数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キュー%schema%からディスクにオーバーフローしたメッセージの現在の数。%queue_name%は%value%です

6.25.6 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に処理された合計メッセージ/分は%value%です

6.25.7 バッファ・キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューに受信またはエンキューした1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

6.26 サブスクライバ当たりのバッファ・キュー当たりのメッセージ

このメトリックのカテゴリは、データベースのサブスクライバ当たりのバッファ・キューのメッセージを監視します。

6.26.1 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりのバッファ・キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

6.26.2 サブスクライバ当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、サブスクライバごとのキュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最初のメッセージの経過時間は%value%秒です。

6.26.3 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内でサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最後の間隔で1分間に処理されたメッセージは%value%です。

6.26.4 サブスクライバにおけるバッファ・キュー当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、バッファ・キューについて、サブスクライバ当たりの処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、処理済のメッセージは%value%パーセントです。

6.26.5 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_nameキューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に処理された合計メッセージ/分は%value%です

6.26.6 バッファ・キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューしたサブスクライバごとの1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

6.27 永続キューごとのメッセージ

「永続キューごとのメッセージ」メトリック・カテゴリのメトリックは、システム・キューを除いたデータベース内の各永続キューについて、最初(キューの最上位)のメッセージの有効時間および状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

6.27.1 永続キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりの永続キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

6.27.2 キュー当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、永続キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内の最初のメッセージの有効時間は%value%秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックは、キューのすべてのサブスクライバ内の最初のメッセージの有効時間を検出して計算された後、すべての中で最も古いものが取得されます。

計算には次のビューまたは表が使用されます。

1. <SCHEMA>.AQ$_<QUEUE_TABLE>_S

2. <SCHEMA>.AQ$_<QUEUE_TABLE>_I

3. <SCHEMA>.AQ$<QUEUE_TABLE>

ユーザーの処理

メッセージの保存および伝播に永続キューを使用している場合、このメトリックを監視して、キュー内の最初のメッセージの有効時間を取得します。

6.27.3 永続キュー当たりの処理したメッセージ(%)

このメトリックは、永続キューについて、処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で処理されたメッセージは%value%パーセントです。

6.27.4 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における永続キューごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で、最後の間隔で1分間に処理されたメッセージは%value%です。

6.27.5 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キューごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に処理された合計メッセージ/分は%value%です

6.27.6 永続キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューした1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

6.28 サブスクライバ当たりの永続キュー当たりのメッセージ

「サブスクライバ当たりの永続キュー当たりのメッセージ」メトリック・カテゴリのメトリックは、システム・キューを除くデータベース内のキュー・サブスクライバ当たりの各永続キューの最初(キューの一番上)のメッセージの有効期間と状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

6.28.1 サブスクライバにおける永続キュー当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりの永続キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

6.28.2 サブスクライバ当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、サブスクライバ当たりの永続キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最初のメッセージの経過時間は%value%秒です。

6.28.3 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に処理されたメッセージ/分は%value%です

6.28.4 サブスクライバにおける永続キュー当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、永続キューについて、サブスクライバ当たりの処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、処理済のメッセージは%value%パーセントです。

6.28.5 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に処理されたメッセージ/分は%value%です

6.28.6 永続キュー当たり、サブスクライバ当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューしたサブスクライバごとの1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キューでサブスクライバ%subs_name% %subs_address%に対して最後の間隔に受信された合計メッセージ/分は%value%です

6.29 QoS管理 - パフォーマンス満足度

Oracle Database Quality of Service (QoS) Managementは、システム全体のワークロード・リクエストを監視する自動化されたポリシーベースの製品です。

詳細は、Oracle Database Quality of Service Managementユーザーズ・ガイドを参照してください。

6.29.1 負のPSM継続時間(秒)

このメトリックは、負のPSM継続時間を追跡し、そのしきい値を超えた場合にアラートを生成します。

「パフォーマンス満足度メトリック」(PSM)は、特定のパフォーマンス目標がどの程度満たされているかを示し、Oracle Database QoS Managementがシステムのパフォーマンスと様々なパフォーマンス目標を比較できるようにする正規化された数値です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

5分ごと

定義なし

定義なし

パフォーマンス・クラス%PC%の負のPSM継続時間値%value%がしきい値を超えました。

6.30 リカバリ

このメトリック・カテゴリには、データベース・リカバリを示すメトリックが含まれます。

6.30.1 破損データ・ブロック数

このメトリックは、破損データ・ブロックの数を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

メトリック・サマリー: 9iリリース2以上、15分ごとに評価および収集、演算子 >、警告のしきい値 - 0、クリティカルのしきい値 - 定義なし、破損データ・ブロックの数は%value%です。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、次のコマンドです。

SELECT count(unique(file#))
FROM v$database_block_corruption;

ユーザーの処理

データベース・リカバリを実行します。

6.30.2 欠落したメディア・ファイル数

このメトリックは、欠落したメディア・ファイルの数を表します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

メトリック・サマリー: 8i以上、15分ごとに評価および収集、演算子 >、警告のしきい値 - 0、クリティカルのしきい値 - 定義なし、欠落したメディア・ファイルの数は%value%です。

データ・ソース

このメトリックは、次のコマンドを使用して計算されます。

SELECT count(file#)
FROM v$datafile_header
WHERE recover ='YES' OR error is not null;

ユーザーの処理

データベース・リカバリを実行する必要があります。

6.31 リカバリ領域

このメトリック・カテゴリには、リカバリ領域のメトリックが含まれます。

6.31.1 リカバリ領域空き領域(%)

「高速リカバリ領域」の使用率を監視する「リカバリ領域空き領域(%)」メトリックを使用します。このメトリックは、リカバリ領域空き領域をパーセントで示します。これは、15分ごと、またはファイル作成時のいずれか早い方の時点で、データベース・サーバーにより評価されるデータベース・レベルのメトリックです。このメトリック・データは、アラート・ログにも出力されます。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。クリティカルのしきい値は、< 3%に設定され、警告のしきい値は、< 15%に設定されます。これらのしきい値はカスタマイズできません。アラートの最初の発生時にアラートが返され、使用可能な領域が15%を超えるまでアラートは消去されません。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

15分ごと、またはファイル作成時のいずれか早い方

15% (変更できません)

3% (変更できません)

Nバイトのdb_recovery_file_dest_size
のN%が使用され、残りNバイトが使用できます。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

6.32 SCN増加統計

このメトリック・カテゴリは、データベース環境内のシステム変更番号(SCN)に関する情報を示し、データベース内のSCNの増加の状態を報告します。

6.32.1 SCNの状態

このメトリックは、SCNの状態のステータスを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

1時間ごと

62

10

SCNの状態は%scn_health%です

6.33 SCN最大統計

このメトリック・カテゴリは、SCNの最大値に関する情報を示します。

6.33.1 1秒当たりの最大SCNジャンプ(過去24時間)

このメトリックは、過去24時間の1秒当たりの最大SCNジャンプを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

1時間ごと

定義なし

定義なし

1秒当たりの最大SCNジャンプ(過去24時間)は%scn_max_jump%です

6.34 セグメント・アドバイザ推奨

このメトリック・カテゴリには、自動セグメント・アドバイザ・ジョブに関連するメトリックが含まれます。

Oracleでは、メンテナンス・ウィンドウ内で、自動セグメント・アドバイザ・ジョブを使用して定期的にセグメントの問題を検出します。セグメントに解放可能な未使用領域があるかどうかを判断します。推奨の数は、再生可能領域を含むセグメントの数です。推奨は、自動セグメント・アドバイザ・ジョブおよびユーザーが任意にスケジュールしたセグメント・アドバイザ・ジョブのすべての実行に基づいて取得されます。

6.34.1 推奨の数

Oracleでは、メンテナンス・ウィンドウ内で、自動セグメント・アドバイザ・ジョブを使用して定期的にセグメントの問題を検出します。セグメントに解放可能な未使用領域があるかどうかを判断します。推奨の数は、再生可能領域を含むセグメントの数です。推奨は、自動セグメント・アドバイザ・ジョブおよびユーザーが任意にスケジュールしたセグメント・アドバイザ・ジョブのすべての実行に基づいて取得されます。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

6.35 一時停止セッション

このメトリック・カテゴリには、修正可能なエラーが原因で一時停止している再開可能なセッション数を示すメトリックが含まれます。

6.35.1 データ・オブジェクト制限による一時停止セッション

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、データ・オブジェクト制限により一時停止したセッションを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

6.35.2 割当て制限による一時停止セッション

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、割当て制限により一時停止したセッションを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

6.35.3 ロールバック・セグメント制限による一時停止セッション

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、ロールバック・セグメント制限により一時停止したセッションを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

6.35.4 表領域制限による一時停止セッション

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、表領域制限により一時停止したセッションを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

5分ごと

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

6.36 スナップショットが古すぎます

このメトリック・カテゴリには、古すぎるスナップショットのメトリックが含まれます。

6.36.1 ロールバック・セグメント制限のためスナップショットが古すぎます

このデータベース・レベルのメトリックは、ロールバック・セグメント制限のために古くなりすぎたスナップショットを示します。データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

6.36.2 表領域制限のためスナップショットが古すぎます

このデータベース・レベルのメトリックは、表領域制限のために古くなりすぎたスナップショットを示します。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ユーザーの処理

最新のAutomatic Database Diagnostic Monitor(ADDM)レポートを表示します。より詳細な分析を行うには、データベースのホームページで「セントラル・アドバイザ」リンクからADDMを実行します。

6.37 バッファ・キュー別の領域使用量

このメトリック・カテゴリは、ストリーム・プール・サイズに対するバッファ・キューの領域使用率を監視します。

6.37.1 キュー・サイズ(MB)

このメトリックは、すべてのメッセージおよびメタデータに割り当てられた合計バイト数(MB)であるバッファ・キューのサイズを表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キュー%schema%.%queue_name%のサイズは%value% MBです

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのソースは、GV$INSTANCEビューのINSTANCE_NAME列です。

ユーザーの処理

メッセージの保存または伝播にキューを使用している場合、このメトリックを監視して、バッファ・キューが使用できるインスタンスを取得します。

6.37.2 Streamsプール・サイズに対する、バッファ・キューの領域使用率(%)

このメトリックは、バッファ・キュー当たりのストリーム・プール・サイズに対するバッファ・キューの領域使用率を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キュー%schema%.%queue_name%は、ストリーム・プール・サイズの%value%%を消費しました

複数のしきい値

このメトリックでは、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

スキーマ名オブジェクトとキュー名オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのソースは、GV$BUFFERED_QUEUESビューおよびGV$SGA_DYNAMIC_COMPONENTSビューのQUEUE_SIZE AND CURRENT_SIZE列です。

ユーザーの処理

メッセージの保存または伝播にバッファ・キューを使用している場合、このメトリックを監視して、割り当てられたストリーム・プール・サイズに対するバッファ・キューの領域使用率を取得します。

6.38 Streamsによるキューの適用 - バッファ

「Streamsによるキューの適用 - バッファ」メトリック・カテゴリのメトリックは、各適用プロセスによってデキューされるバッファ・キュー内の現在のメッセージの合計数と、メモリーから永続キュー表にオーバーフローした、各適用プロセスによってデキューされるメッセージの合計数を表示します。

6.38.1 適用キュー - オーバーフローしたメッセージ(%)

通常、このメトリックは、トランザクションがメモリー内に長く残っていることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11gR2、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

適用プロセス[%APPLY_NAME%]のキューでオーバーフローしたメッセージは%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、適用名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの適用名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

適用名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのソースは、gv$buffered_queues表およびgv$buffered_subscribers表のターゲット・データベースです。

ユーザーの処理

「Streamsプール・サイズ」または「適用並列性」、あるいはその両方を増やして、適用処理を高速化します。

6.39 Streamsによるキューの適用 - 永続

「Streamsによるキューの適用 - 永続」メトリック・カテゴリのメトリックは、各適用プロセスについて、READY状態およびWAITING状態の永続キュー内のメッセージ数を表示します。

6.39.1 Streamsによる適用 - WAITING状態のメッセージ(%)

このメトリックは、待機状態のメッセージの割合を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

適用プロセス[%APPLY_NAME%]のキューを待機しているメッセージは%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、適用名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、適用名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

適用名オブジェクトとメッセージ配信モード・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベースおよび適用キューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.40 Streamsによる適用リーダーの統計

適用プロセスのリーダー・サーバーによって、メッセージはキューからデキューされます。リーダー・サーバーは、LCR間の依存性を計算してメッセージをトランザクションにアセンブルします。リーダー・サーバーは、アセンブルされたトランザクションをコーディネータに返し、コーディネータはそれらをアイドル状態の適用サーバーに割り当てます。

このメトリック・カテゴリのメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、適用プロセスのリーダー・サーバーによってデキューされたメッセージの合計数を表示します。

6.40.1 メッセージのオーバーフロー率(秒当たり)

適用プロセスのリーダー・サーバーによって、メッセージはキューからデキューされます。リーダー・サーバーは、LCR間の依存性を計算してメッセージをトランザクションにアセンブルします。リーダー・サーバーは、アセンブルされたトランザクションをコーディネータに返し、コーディネータはそれらをアイドル状態の適用サーバーに割り当てます。

このメトリックは、適用プロセスが最後に起動されてからの、適用プロセスのリーダー・サーバーによってメッセージがオーバーフローされる(1秒当たりの)割合を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

適用プロセス[%APPLY_NAME%]でオーバーフローしたメッセージの合計数は%value%です。

複数のしきい値

このメトリックでは、適用名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの適用名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

適用名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、ターゲット・データベース、gv$streams_apply_readerビューです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.41 Streamsによる取得キューの統計

このメトリック・カテゴリのメトリックは、各取得プロセスによってエンキューされたバッファ・キュー内の現在のメッセージの合計数と、メモリーからキュー・オーバーフロー表にオーバーフローした、各取得プロセスによってエンキューされたメッセージの合計数を表示します。

取得プロセス以外のキュー・パブリッシャによってメッセージがバッファ・キューにエンキューされる場合、表示される値にはこれらの他のキュー・パブリッシャからのメッセージが含まれます。

6.41.1 Streamsによる取得 - オーバーフローしたメッセージ(%)

キューのオーバーフローは、メッセージがメモリー内に長く残っていることを示します。また、伝播プロセスまたは適用プロセスでのエンキューされたメッセージの処理に時間がかかっていることを示す場合もあります。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

取得プロセス%CAPTURE_NAME%のキューでオーバーフローしたメッセージは、%value%パーセントです。

複数のしきい値

このメトリックでは、取得名オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかの取得名オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。取得名オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのソースは、gv$buffered_queues表ビューのターゲット・データベースです。

ユーザーの処理

「Streamsプール・サイズ」を増やして、キュー・オーバーフローを回避します。

6.42 ストリーム待機時間とスループット

「ストリーム待機時間とスループット」メトリック・カテゴリのメトリックは、データベースの取得、伝播および適用の各コンポーネントについて、待機時間とスループットに関する情報を収集します。待機時間とスループットは、ストリーム・パスの全体のパフォーマンスについての重要な指標です。

6.42.1 待機時間

待機時間が長い場合、コンポーネントの速度が遅くなっていることを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

Streams %streams_process_type%のプロセス%streams_process_name%の待機時間は%value%秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータ・ソースは、gv$streams_captureビュー、gv$propagation_senderビューおよびgv$streams_apply_serverビューのターゲット・データベースです。

ユーザーの処理

Streams構成でパフォーマンスが最も低いコンポーネントを特定して修正します。

6.42.2 スループット(/秒)

このメトリックは、データベースの取得、伝播および適用の各コンポーネントについて、スループットに関する情報を収集します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10gR2、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

Streams %streams_process_type%のプロセス%streams_process_name%のスループットは%value%メッセージ/秒です。

複数のしきい値

このメトリックでは、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトのいずれかの一意の組合せに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

Streamsプロセス名オブジェクトとStreamsプロセスのタイプ・オブジェクトの一意の組合せごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

必要なアクションはサイト固有です。

6.43 Streamsプロセス数

このメトリック・カテゴリのメトリックは、ローカル・データベースでのストリーム取得プロセス、伝播および適用プロセスの合計数を表示します。また、エラーが発生した取得プロセス、伝播および適用プロセスの数も表示します。

6.43.1 適用プロセスのエラー

このメトリックは、ローカル・データベースでのエラーが発生した適用プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

10分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_APPLYデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

適用プロセスでエラーが発生した場合は、エラーの原因となる状況を修正します。

6.43.2 取得プロセスのエラー

このメトリックは、ローカル・データベースでのエラーが発生した取得プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

10分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_CAPTUREデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

取得プロセスでエラーが発生した場合は、エラーの原因となる状況を修正します。

6.43.3 適用プロセスの数

このメトリックは、ローカル・データベースでの適用プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

10分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_APPLYデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

このメトリックを使用して、ローカル・データベースでの適用プロセスの合計数を決定します。

6.43.4 取得プロセスの数

このメトリックは、ローカル・データベースでの取得プロセスの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

10分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_CAPTUREデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

このメトリックを使用して、ローカル・データベースでの取得プロセスの合計数を決定します。

6.43.5 伝播ジョブの数

このメトリックは、ローカル・データベースでの伝播の数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

10分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_PROPAGATIONデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

このメトリックを使用して、ローカル・データベースでの伝播の合計数を決定します。

6.43.6 伝播エラー

このメトリックは、ローカル・データベースでのエラーが発生した伝播の数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

10g、11g、12c

10分ごと

データ・ソース

このメトリックの情報は、DBA_PROPAGATIONデータ・ディクショナリ・ビューにあります。

ユーザーの処理

伝播でエラーが発生した場合は、エラーの原因となる状況を修正します。

6.44 Streamsの伝播 - メッセージの状態の統計

このメトリック・カテゴリのメトリックは、各伝播プロセスの「準備完了」および「待機中」状態のメッセージ数を収集します。

6.44.1 Streamsの伝播 - WAITING状態のメッセージ(%)

このメトリックは、各伝播プロセスの「準備完了」状態のメッセージ数を収集します。

ターゲットのリリース

収集頻度

9iR2、10g、11g、12c

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータのソースは、ソース・キューおよび宛先キューのターゲット・データベースです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

6.45 一時停止セッション

このメトリック・カテゴリのメトリックには、修正可能なエラーが原因で一時停止している再開可能なセッション数を示すメトリックが含まれます。

6.45.1 一時停止セッション数

このメトリックは、現在データベースで一時停止中の再開可能なセッションの数を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i

5分ごと

0

定義なし

%value%セッションが一時停止しています。

データ・ソース

このメトリックは、次のコマンドを使用して計算されます。

SELECT count(*)
FROM v$resumable
WHERE status = 'SUSPENDED' and enabled = 'YES'

ユーザーの処理

一時停止の原因となっている修正可能なエラーが何かを調べるために、v$resumableビューを問い合せます。各エラーを修正する方法は、エラーの性質によって異なります。

6.46 表領域の割当て

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、使用済領域の量および各表領域に割り当てられた領域の量を調べます。使用済領域と割当て済領域の量を比較すると、表領域での未使用領域の量が特定できます。このメトリックは、アラートの生成ではなくレポートの作成を目的としています。DBAは、未使用の割当て済空き領域の履歴ビューを使用し、無駄な領域をなくして表領域のサイズを正しく設定できます。

6.46.1 表領域の割当て済領域(MB)(Tablespace Allocated Space (MB))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表領域の割当て済領域は、そのデータ・ファイルの現行サイズの合計です。この割当て済領域には、データの保存に使用される部分と空き領域の部分があります。セグメントが表領域に追加された場合または既存のセグメントが増えた場合は、割当て済空き領域が使用されます。割当て済空き領域は、表領域内のセグメントにのみ使用できます。一定期間、表領域内のセグメントがこの空き領域を使用していないと、割当て済空き領域は未使用となります。

このメトリックは、各表領域に割り当てられた領域を計算します。アラートの生成には使用しません。使用されている割当済領域(MB)メトリックとともに使用して、各表領域で使用中および未使用の領域量の履歴ビューを生成します。

データ・ソース

表領域の割当て済領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループしてデータ・ファイルのサイズを合計することによって算出されます。

6.46.2 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表領域の割当て済領域は、そのデータ・ファイルの現行サイズの合計です。この割当て済領域には、データの保存に使用される部分と空き領域の部分があります。セグメントが表領域に追加された場合または既存のセグメントが増えた場合は、割当て済空き領域が使用されます。割当て済空き領域は、表領域内のセグメントにのみ使用できます。一定期間、表領域内のセグメントがこの空き領域を使用していないと、割当て済空き領域は浪費となります。

このメトリックは、各表領域で使用する領域を計算します。アラートの生成には使用しません。「表領域の割当て済領域(MB)」メトリックとともに使用して、各表領域で使用中および未使用の領域量の履歴ビューを生成します。

データ・ソース

表領域の使用済領域(MB)は、表領域の割当て済領域(MB) - 表領域の割当て済空き領域(MB)です。

表領域の割当て済領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループしてデータ・ファイルのサイズを合計することによって算出されます。

表領域の割当て済空き領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループして各データ・ファイルの空き領域のサイズを合計することによって算出されます。

6.47 表領域フル

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、各表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

6.47.1 表領域の空き領域(MB)(Tablespace Free Space (MB))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]には[%value%MB]の空きがあります

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

Database Serverによって生成されます。

データ・ソース

このメトリックのデータのソースは、MaximumSize - TotalUsedSpaceです。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)。

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

6.47.2 表領域使用率(%)

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な領域使用率(%)を調べます。使用済領域の割合がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

8i、9i

30分ごと

85

97

表領域[%name%]は[%value%パーセント]フル

10g、11g、12c

30分ごと

85

97

Database Serverによって生成されます。

データ・ソース

このメトリックは、次のコマンドを使用して計算されます。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)。

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

(TotalUsedSpace / MaximumSize) * 100

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるfullTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

6.48 表領域フル(ディクショナリ管理)(Tablespaces Full (dictionary managed))

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、各表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

6.48.1 表領域の空き領域(ディクショナリ管理)(Tablespace Free Space (MB) (dictionary managed))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]には[%value%MB]の空きがあります

データ・ソース

このメトリックのデータのソースは、MaximumSize - TotalUsedSpaceです。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)。

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

6.48.2 表領域使用率(%)(ディクショナリ管理)(Tablespace Space Used (%) (dictionary managed))

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な領域使用率(%)を調べます。使用済領域の割合がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

10g、11g、12c

30分ごと

85

97

表領域[%name%]は[%value%パーセント]フル

データ・ソース

このメトリックのデータのソースは、(TotalUsedSpace / MaximumSize) * 100です。

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)。

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

6.49 セグメントに問題のある表領域

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、次のことを調べます。

- 表領域内のチャンクなしの最大領域。表領域内のどの表、索引、クラスタまたはロールバック・セグメントでも、追加エクステントを1つも割り当てることができないと、アラートが生成されます。

- 表領域で最大エクステント数に近づいているセグメントがあるかどうか。どのセグメントについても、最大エクステント数から既存エクステント数を引いた数が2未満になると、アラートが生成されます。

障害セグメントのある表領域からのみ、結果が返されます。

6.49.1 最大エクステントに近づいているセグメント数

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックでは、最大エクステント数の上限に近づいているセグメントがないか調べます。セグメント数がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

定義なし

%name%表領域の%value%セグメントは最大エクステントに近づいています。

データ・ソース

このメトリックのデータのソースは、最大エクステント数から既存エクステント数を引いた数が2未満のセグメント数です。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるproblemTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

可能な場合は、セグメントのMAXEXTENTS記憶域パラメータの値を増やします。不可能な場合は、より大きなエクステント・サイズでセグメントを再構築し、ローカルで管理されている表領域を使用して、必ず1セグメント内のエクステントが同じサイズになるようにします。ディクショナリ管理表領域の場合は、STORAGEパラメータでNEXT=INITIALとPCTINCREASE=0に指定します。

6.49.2 拡張不可能なセグメント数

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックでは、追加エクステントを割り当てられないセグメントがないか調べます。セグメント数がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

定義なし

%name%表領域の%value%セグメントを拡張できません。

データ・ソース

表領域の最大のチャンク空き領域を調べた後は、追加エクステントを割り当てられないセグメントの数です。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるproblemTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

6.50 一時ファイルのステータス

このメトリック・カテゴリには、一時ファイルのステータスのメトリックが含まれます。

6.50.1 一時ファイルのID

一時ファイルの絶対ファイル番号。追加情報を取得するために他のデータベース表およびビューと結合するのに使用されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i、10g、11g、12c

15分ごと

OFFLINE

定義なし

一時ファイル%NAME%は%STATUS%です。

6.51 スキーマ別オブジェクトの合計

このメトリック・カテゴリのメトリックには、スキーマ内のデータベース・オブジェクトの数を示すメトリックが含まれます。

6.51.1 オブジェクトの合計数

このメトリックは、スキーマ内のデータベース・オブジェクトの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

24時間ごと

定義なし

定義なし

%value%のオブジェクトが%owner%スキーマに存在します

6.52 スキーマ別合計表

このメトリック・カテゴリのメトリックは、スキーマ内の表の数を示します。

6.52.1 合計表の数

このメトリックは、スキーマ内の表の合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

24時間ごと

定義なし

定義なし

%value%の表が%owner%スキーマに存在します

6.53 ユーザー・ブロック

このメトリック・カテゴリのメトリックには、どの程度まで、およびどのくらい連続して、指定したセッションが他の複数のセッションをブロックしているかを示すメトリックが含まれます。

6.53.1 ブロックしているセッション数

クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

このメトリックは、データベース・ユーザーが、1人以上の他のユーザーによる表の更新などのアクションの実行を阻止していることを示します。連続したブロッキングの発生数が指定した値に達すると、アラートが生成されます。ブロックされているセッションは、異なるインスタンスのものである可能性があります。

注意: 「ユーザー・ブロック」テストを使用する前に、管理対象のデータベース上で、catblock.sqlスクリプトを実行する必要があります。このスクリプトにより、「ユーザー・ブロック」テストに必要ないくつかの追加の表、ビューおよびパブリック・シノニムが作成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

5分ごと

0

定義なし

セッション%sid%がすべてのインスタンスに対する%value%その他のセッションをブロックしています。

データ・ソース

このメトリックは、次のコマンドを使用して計算されます。

SELECT blocking_sid, num_blocked
FROM ( SELECT blocking_sid, SUM(num_blocked) num_blocked
FROM ( SELECT l.id1, l.id2,
MAX(DECODE(l.block, 1, i.instance_name||'-'||l.sid,
2, i.instance_name||'-'||l.sid, 0 )) blocking_sid,
SUM(DECODE(l.request, 0, 0, 1 )) num_blocked
FROM gv$lock l, gv$instance i
WHERE ( l.block!= 0 OR l.request > 0 ) AND
l.inst_id = i.inst_id
GROUP BY l.id1, l.id2)
GROUP BY blocking_sid
ORDER BY num_blocked DESC)
WHERE num_blocked != 0

ユーザーの処理

他のユーザーをブロックしているユーザーにトランザクションをロールバックさせるか、ブロックしているトランザクションがコミットされるまで待つかのいずれかです。

6.54 ユーザー・ロック

このメトリック・カテゴリのメトリックは、ユーザー・ロックに関する情報を示します。

Enterprise Managerでは、トランザクション・ロック(TM、TX、UL)の最大ブロック・セッション数または最大ブロックDB時間(秒)がしきい値に達すると、アラートが発行されます。

6.54.1 最大ブロックDB時間(秒)(Maximum Blocked DB Time (seconds))

このメトリックは、指定したロック・チェーンで消費された最大時間を表すもので、任意のロック・チェーンですべての人が消費した合計時間を示すものではありません。

ターゲットのリリース

キー

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i、10g、11g、12c

lockType= TM

10分ごと

定義なし

定義なし

%lockType%ロックの待機に%value%秒のDB時間がかかっています。

9i、10g、11g、12c

lockType= TX

10分ごと

定義なし

定義なし

%lockType%ロックの待機に%value%秒のDB時間がかかっています。

9i、10g、11g、12c

lockType = UL

10分ごと

定義なし

定義なし

%lockType%ロックの待機に%value%秒のDB時間がかかっています。

複数のしきい値

このメトリックでは、ユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトごとに異なる警告およびクリティカルのしきい値を設定できます。

警告またはクリティカルのしきい値が、いずれかのユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトに対して現在設定されている場合、それらのしきい値は、このメトリックの「メトリック詳細」ページで確認できます。

ユーザー・ロック・タイプ・オブジェクトごとに警告またはクリティカルのしきい値を指定または変更するには、「しきい値の編集」ページを使用します。

データ・ソース

このメトリックのデータは、gv$sessionデータベース・ビューから取得されます。

ユーザーの処理

「最大ブロックDB時間(秒)」に対して警告アラートまたはクリティカル・アラートのしきい値を設定できます。特定のロック・チェーンで消費された最大時間がしきい値に達すると、Enterprise Managerからアラートが発行されます。

6.54.2 最大ブロック・セッション数

このメトリックは、ロック・チェーンの最大長を表すもので、ロック・チェーン内のユーザーのスタックの合計数を示すものではありません。

ターゲットのリリース

キー

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

9i、10g、11g、12c

lockType= TM

10分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションが%lockType%ロックによってブロックされています。

9i、10g、11g、12c

lockType= TX

10分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションが%lockType%ロックによってブロックされています。

9i、10g、11g、12c

lockType= UL

10分ごと

定義なし

定義なし

%value%セッションが%lockType%ロックによってブロックされています。

7 リスナー

この章では、リスナーのメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

Enterprise Managerを使用して、Oracleリスナー・ターゲットを管理できます。Enterprise Managerのリスナーのホームページからは、リスナーのパフォーマンスおよび可用性の確認に役立ち、潜在的なパフォーマンスの問題のトラブルシューティングに役立つ主要なメトリックを監視できます。

7.1 一般ステータス

このメトリック・カテゴリには、リスナー・ターゲットに関する一般情報を提供する一連のメトリックが含まれます。詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』のリスナー管理に関する項を参照してください。

7.1.1 別名

このメトリックは、リスナーの代替名を示します。「メトリック詳細」ページでは、「実行時間」リフレッシュ・オプションの1つを選択した場合のみ、このメトリックの値が表示されます。別名は、リスナーのホームページにも表示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSTATUSコマンドから導出されます。

7.1.2 セキュリティ

このメトリックは、リスナー制御ユーティリティで特定のコマンドを実行するために、パスワードが必要かどうかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSTATUSコマンドから導出されます。

7.1.3 SIDリスト

このメトリックは、リスナーが監視するサービスのシステム識別子(SID)を一覧で表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

リスナーのSIDリストは、listener.ora構成ファイルに格納されています。

7.1.4 SNMPステータス

このメトリックは、SNMPベースのネットワーク管理システムからの問合せにリスナーが応答できるかどうかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSTATUSコマンドから導出されます。

7.1.5 開始日

このメトリックは、リスナーが最後に起動した日時を表します。「メトリック詳細」ページでは、「実行時間」リフレッシュ・オプションの1つを選択した場合のみ、このメトリックの値が表示されます。このメトリックは、Enterprise Managerのリスナーのホームページにも表示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSTATUSコマンドから導出されます。

7.1.6 TNSアドレス

このメトリックは、リスナーのプロトコル、ホストおよびポート情報を表示します。「メトリック詳細」ページでは、「実行時間」リフレッシュ・オプションの1つを選択した場合のみ、このメトリックの値が表示されます。TNSアドレスは、リスナーのホームページにも表示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

リスナーのTNSアドレスは、listener.ora構成ファイルに定義されています。

7.1.7 トレース・レベル

このメトリックは、リスナーに対して現在使用可能になっているトレースのレベルを表します。トレースは、トレース・ファイルに追加情報を保存することで、リスナーに関する問題のトラブルシューティングに使用できます。リスナーに対して設定できるトレース・レベルの詳細は、『Oracle Database Net Servicesリファレンス10gリリース2(10.2)』のリスナー制御ユーティリティの情報を参照してください。

「メトリック詳細」ページでは、「実行時間」リフレッシュ・オプションの1つを選択した場合のみ、このメトリックの値が表示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSTATUSコマンドから導出されます。

7.1.8 バージョン

このメトリックは、リスナー・ソフトウェアのバージョンを示します。「メトリック詳細」ページでは、「実行時間」リフレッシュ・オプションの1つを選択した場合のみ、このメトリックの値が表示されます。このメトリックは、Enterprise Managerのリスナーのホームページにも表示されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSTATUSコマンドから導出されます。

7.2 リスナー・ポート

このメトリック・カテゴリは、ポート、プロトコル、ホストなどのリスナーの構成データを収集します。これは、すべてのプラットフォームでlsnrctl status <listener Name>コマンドを使用して計算されます。

7.3 リスナー・サービス

このメトリック・カテゴリは、リスナーに登録されたサービスの構成データ(サービス名、SIDまたはサービスなど)を収集します。

これは、すべてのプラットフォームでlsnrctl status <listener Name>コマンドを使用して計算されます。

7.4 負荷

このメトリック・カテゴリには、ある期間にわたり、リスナーによってサポートされる接続数の情報を提供する、一連のメトリックが含まれます。詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』のリスナー管理に関する項を参照してください。

7.4.1 接続が確立されました

このメトリックは、リスナーが最後に起動されてから確立された接続数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSERVICESコマンドから導出されます。

ユーザーの処理

リスナーによってサポートされているデータベースやその他のサービスについてパフォーマンスの問題が発生している場合、このメトリックのこれまでの値を調べ、パフォーマンスの問題がリスナーまたはホスト上の負荷が大きいためかどうかを確認します。

7.4.2 確立した接続/分

このメトリックは、リスナーで1分間に確立された接続数の平均を報告します。

データ・ソース

このデータはリスナー制御ユーティリティから導出されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

ユーザーの処理

リスナーによってサポートされているデータベースやその他のサービスについてパフォーマンスの問題が発生している場合、このメトリックのこれまでの値を調べ、パフォーマンスの問題がリスナーまたはホスト上の負荷が大きいためかどうかを確認します。

7.4.3 接続が拒否されました

このメトリックは、拒否されたリスナーへの接続数を報告します。接続は、データベースやその他のリスナー・サービスが停止している場合や、接続がタイムアウトになった場合などの、様々な理由で拒否される可能性があります。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSERVICESコマンドから導出されます。

ユーザーの処理

Enterprise Managerから拒否された接続の多さが報告された場合、リスナーによってサポートされるデータベースやその他のサービスの可用性およびパフォーマンスを調べます。

7.4.4 拒否された接続/分

このメトリックは、1分間に拒否された接続の平均数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

このデータはリスナー制御ユーティリティから導出されます。

ユーザーの処理

Enterprise Managerから拒否された接続の多さが報告された場合、リスナーによってサポートされるデータベースやその他のサービスの可用性およびパフォーマンスを調べます。

7.5 レスポンス

このメトリック・カテゴリには、リスナーに関するパフォーマンス情報を提供するレスポンスおよびステータスのメトリックが含まれます。

7.5.1 レスポンス時間(ミリ秒)

このメトリックは、リスナーでネットワーク・リクエスト(ping)に対する応答にかかる時間(ミリ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

5分ごと

400

1000

TNS pingに対するリスナー・レスポンスは、%value%ミリ秒です

データ・ソース

このメトリックの値は、TNSPINGコマンドを使用して導出されます。TNSPINGコマンドの詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』を参照してください。

ユーザーの処理

リスナー・レスポンス時間が継続的にしきい値を超えると、DNS解決に時間がかかったり、ネットワーク輻輳やその他のネットワーク固有の要因など、様々な問題が発生する可能性があります。これらの問題の調査に関する詳細は、My Oracle SupportノートのOracle Netパフォーマンス・チューニング(ドキュメントID 67983.1)を参照してください。

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=67983.1">>https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=67983.1

7.5.2 ステータス

このメトリックは、リスナーが稼働中の場合は1の値を返します。リスナーが使用できない場合は0を返します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

5分ごと

定義なし

0

リスナーが停止しています: %oraerr%。

データ・ソース

データは、リスナー制御ユーティリティのSTATUSコマンドから導出されます。詳細は、『Oracle Database Net Services管理者ガイド』を参照してください。

ユーザーの処理

リスナーが停止している場合、ユーザーはこのホストのデータベースやその他のサービスにはアクセスできません。『Oracle Database Net Services管理者ガイド』のトラブルシューティング情報を参照してください。

7.6 TNSエラー

このメトリック・カテゴリには、セキュリティ・エラーについてリスナー・ログ・ファイルの増分スキャンを実行するメトリックが含まれます。Oracle Databaseプラグイン・リリース12.1.0.4以前のリリースの場合、これらのエラー・コードが事前に定義され、次のいずれかである可能性があります。

- 1169

- 1189

- 1190

- 12508

7.6.1 TNSMsg

このメトリックは、TNSエラー・メッセージを報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

該当なし

1時間ごと

定義なし

TNS-[ ]*0*(1169|1189|12508|1190)

%tnserr%エラーが発生しました。詳細はログを確認してください。

8 Oracle Exadata

この章では、Oracle Exadataメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

これには、次のターゲット・タイプについて収集されるメトリックが含まれています。

- Oracle Exadata Storage Server

- Oracle Database Exadata Storage Serverシステム

- Oracle Exadata Storage Serverグリッド

8.1 Oracle Exadata Storage Server

Oracle Exadataターゲットは、データベースの個別Oracle Exadata Storage Serverのソフトウェアおよびハードウェアのパフォーマンスを監視します。

8.1.1 集計Exadata容量

このメトリック・カテゴリには、Exadata容量メトリック・カテゴリの集計されたメトリックが含まれ、60分ごとに収集を行います。

8.1.1.1 ディスク・サイズ(GB)

このメトリックは、ステータスのサイズをGB単位で示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

8.1.1.2 ディスク・タイプ

このメトリックは、これらのメトリックがハード・ディスク、フラッシュ・ディスク、フラッシュ・キャッシュおよびグリッド・ディスク用であることを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

8.1.1.3 使用率(%)

このメトリックは、ハード・ディスク、フラッシュ・ディスク、フラッシュ・キャッシュおよびグリッド・ディスクへの書込みバイトの合計数の使用率を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

8.1.2 集計Exadataセルディスク

このメトリック・カテゴリには、集計されたセル・ディスクのパフォーマンス・メトリックが含まれます。メトリック値は、セル内のすべてのセルディスクで集計されます。これらは、主に平均と合計を介して集計されます。

8.1.2.1 セルディスクの平均IO負荷

このメトリックは、セルディスクへの平均入出力負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.2 平均セルディスク読取りIOPS

このメトリックは、秒当たりの読取り入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.3 セルディスクの平均読取りレスポンス時間

このメトリックは、セルディスクへの平均読取りレスポンス時間を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.4 平均セルディスク読取りスループット

このメトリックは、セルディスクからの読取りバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.5 平均セルディスク書込みIOPS

このメトリックは、セルディスクへの書込み入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.6 セルディスクの平均書込みレスポンス時間

このメトリックは、セルディスクへの平均書込みレスポンス時間を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.7 平均セルディスク書込みスループット

このメトリックは、セルディスクへの書込みバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.8 CellDiskの最大IO負荷

このメトリックは、セルディスクへの最大入出力負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.9 合計セルディスク読取りスループット

このメトリックは、セルディスクからの読取りバイトの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.10 合計セルディスク書込みIOPS

このメトリックは、セルディスクへの秒当たりの書込み入出力操作の合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.11 合計セルディスク書込みスループット

このメトリックは、セルディスクへの書込みバイトの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.12 合計セルディスクIO負荷

このメトリックは、セルディスクへの合計入出力負荷を示します。合計セルディスクIO負荷は、任意の時点で、記憶域サーバー・ディスクによるサービスの提供を待機しているI/Oリクエストの総数です。I/Oリクエストのキューの長さとして、これを考慮できます。

リクエストのタイプは小さい読取りの場合も大きい読取りの場合もあるため、可能性があるパフォーマンスの問題を示す数字は1つではありません。各カスタマ環境としての数字が頻繁に一意であることはお薦めしません。I/O負荷の値を監視すると、レスポンス時間が遅いことに関連する数字がメトリックしきい値の有力な候補となります。I/O負荷が20より小さい場合、Exadataシステムは十分に活用されません。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.2.13 合計セルディスク読取りIOPS

このメトリックは、セルディスクへの秒当たりの読取り入出力操作の合計数を示します

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.3 集計Exadataディスク・グループ容量

このメトリック・カテゴリには、ASMインスタンスおよびディスク・グループについて集計された容量メトリックが含まれます。

8.1.3.1 ASMインスタンス

このメトリックは、集計Exadataディスク・グループのASMインスタンス名を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

8.1.3.2 件数

このメトリックは、特定のディスク・グループの合計グリッド・ディスク数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

8.1.3.3 ディスク・グループ名

このメトリックは、集計Exadataディスク・グループの名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

8.1.3.4 サイズ(GB)

このメトリックは、集計Exadataディスク・グループのディスク・グループ・サイズ(GB)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

8.1.4 集計Exadataフラッシュ・ディスクおよびハード・ディスク

このメトリック・カテゴリには、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクを対象として集計されたメトリックが含まれます。

8.1.4.1 セルディスクの平均IO負荷

このメトリックは、セルディスクへの平均入出力負荷を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.2 セルディスクの長い読取りの平均IOPS

これは、セルディスクの大きいブロックからの読取り入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.3 平均セルディスクIO使用率

このメトリックは、セル・ディスクからI/Oリクエストの平均使用率を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.4 セルディスクの長い読取りの平均レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクからの大きいブロックの読取りに対する平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.5 セルディスクの長い読取りの平均スループット

これは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクからの大きいブロックの読取りバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.6 セルディスクの長い書込みの平均IOPS

これは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクへの大きいブロックの書込み入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.7 セルディスクの長い書込みの平均レスポンス時間

これは、セルディスクに大きいブロックを書き込む際の平均レスポンス時間を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.8 セルディスクの長い書込みの平均スループット

これは、セルディスクに大きいブロックを書き込む際の合計バイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.9 平均セルディスク読取りIOPS

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクからの読取り入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.10 セルディスクの平均読取りレスポンス時間

このメトリックは、セルディスクへの平均読取りレスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.11 平均セルディスク読取りスループット

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクからの読取りバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.12 セルディスクの短い読取りの平均IOPS

これは、セルディスクの小さいブロックからの読取り入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.13 セルディスクの短い読取りの平均レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクから小さいブロックを読み取る際の平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.14 セルディスクの短い読取りの平均スループット

これは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクからの小さいブロックの読取りバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.15 セルディスクの短い書込みの平均IOPS

これは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクへの小さいブロックの書込み入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.16 セルディスクの短い書込みの平均レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクに小さいブロックを書き込む際の平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.17 セルディスクの短い書込みの平均スループット

これは、セルディスクに小さいブロックを書き込む際の合計バイト数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.18 平均セルディスク書込みIOPS

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクへの書込み入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

8.1.4.19 セルディスクの平均書込みレスポンス時間

このメトリックは、セルディスクに書き込む際の平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.20 平均セルディスク書込みスループット

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクへの書込みバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.21 セルディスク・タイプ

このメトリックは、セルディスクのタイプ(ハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスク)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.22 セルディスクの短い読取りの最大レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクから小さいブロックを読み取る際の最大レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.23 セルディスクの短い書込みの最大レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクに小さいブロックを書き込む際の最大レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.24 合計セルディスクIO負荷

このメトリックは、セルディスクへの合計入出力負荷を報告します。合計セルディスクIO負荷は、任意の時点で、記憶域サーバー・ディスクによるサービスの提供を待機しているI/Oリクエストの総数です。I/Oリクエストのキューの長さとして、これを考慮できます。

リクエストのタイプは小さい読取りの場合も大きい読取りの場合もあるため、可能性があるパフォーマンスの問題を示す数字は1つではありません。各カスタマ環境としての数字が頻繁に一意であることはお薦めしません。I/O負荷の値を監視すると、レスポンス時間が遅いことに関連する数字がメトリックしきい値の有力な候補となります。I/O負荷が20より小さい場合、Exadataシステムは十分に活用されません。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.25 合計セルディスクIO使用率

このメトリックは、セルディスクに対するI/Oリクエストの合計使用率を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.26 合計セルディスク読取りIOPS

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクからの読取りバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.27 合計セルディスク読取りスループット

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクからの読取りバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.28 合計セルディスク書込みIOPS

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクへの書込みバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.4.29 合計セルディスク書込みスループット

このメトリックは、セル内のハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスクへの書込みバイトの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.5 セル生成されたアラート

このメトリック・カテゴリには、セル生成されたアラート・メトリックが含まれます。Exadata Storage Server (セル)がアラートを生成し、Enterprise ManagerがセルのSNMPアラートにサブスクライブする場合は常に、これが表示されます。

8.1.5.1 アクション

このメトリックは、このアラートに対して実行する推奨アクションを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.2 ADRインシデントID

このメトリックは、Enterprise Managerインシデント・マネージャのアラート自動診断リポジトリ(ADR)の一意の識別子を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.3 ADR問題キー

このメトリックは、アラートADRの問題キーを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.4 ADRトレース・ファイル名

このメトリックは、アラートADRのトレース・ファイルを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.5 アラート開始時刻

このメトリックは、アラートによる状態変更が開始された時点のタイム・スタンプを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.6 アラート・オブジェクト

このメトリックは、セル・ディスクやグリッド・ディスクなど、メトリックしきい値がアラートの原因となるアラート・オブジェクト名を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.7 アラート名

このメトリックは、アラートの名前を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.8 アラート順序

このメトリックは、アラートの順序を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.9 アラート・タイプ

このメトリックは、アラートのタイプを示します。値はステートフルまたはステートレスです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

11g、12c

N/A

警告

クリティカル

%target%からのアラートはクリアされました: %msg%

8.1.5.10 ECID

このメトリックは、アラートADRの実行コンテキストIDを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.11 調査者

このメトリックは、アラートを確認した管理者を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.12 メッセージ

このメトリックは、アラートの短い説明を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.13 通知

このメトリックは、サブスクライバにアラート・メッセージを通知する際の進行状況を示す数字を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.14 シーケンス開始時間

このメトリックは、アラート・シーケンスIDが最初に作成された時点のタイム・スタンプを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.5.15 重大度

このメトリックは、重大度レベルを示します。指定できる値は、クリア、情報、警告またはクリティカルです。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

N/A

8.1.6 CellSrvステータス

このメトリック・カテゴリには、セル・サーバーのステータス・メトリックが含まれます。

8.1.6.1 CellSrvステータス

このメトリックは、セル・サーバーのステータスを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11g、12c

15分ごと

8.1.7 「Exadataセル」のメトリック

このメトリック・カテゴリには、CPU使用率やメモリー使用率など、各セルのセル・レベルで収集されたパフォーマンス・メトリックが含まれます。

8.1.7.1 セル名

このメトリックは、Exadataのセル名を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.7.2 CPU使用率

このメトリックは、CPU使用率に関する情報を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のCPU使用率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.7.3 ディスクI/Oの目標

このメトリックは、IORMを構成して達成する最適化の目標を示します。たとえば、OLTP指向データベースの場合は「低遅延」または「平均化」、データ・ウェアハウスの場合は「高スループット」です。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.7.4 Exadata実行キューの長さ

このメトリックは、Exadataの実行キューの長さに関する情報を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のExadata実行キューの長さは%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.7.5 Exadata温度の下限のしきい値

このメトリックは、Exadataマシンの周囲動作温度の最低温度のしきい値を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のExadata温度の下限のしきい値は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.7.6 Exadata温度の読取り

このメトリックは、Exadataマシンの周囲動作温度を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.7.7 Exadata温度の上限のしきい値

このメトリックは、Exadataマシンの周囲動作温度の最大温度のしきい値を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のExadata温度の上限のしきい値は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.7.8 IORMブースト

このメトリックは、IORMスケジューリングによりスキップされるI/Oキューの位置の累計数とスケジュールされるI/O数の比率を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.7.9 LEDステータス

このメトリックは、ロケータLEDのステータス(オンまたはオフ)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.7.10 メモリー使用率

このメトリックは、メモリー使用率に関する情報を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のメモリー使用率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.7.11 受信ネットワーク

このメトリックは、相互接続によって受信されたI/Oパケットの秒当たりの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.7.12 送信ネットワーク

このメトリックは、相互接続によって送信されたI/Oパケットの秒当たりの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.7.13 オフロード効率

このメトリックは、オフロード効率に関する情報を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のオフロード効率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8 Exadataセルディスク・メトリック

このメトリック・カテゴリには、各セルディスクのパフォーマンス・メトリックが含まれます。セルディスクごとにメトリック値が収集されます。

8.1.8.1 長い読取りの平均レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクからの大きいブロックの読取りに対する平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.2 長い書込みの平均レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクに大きいブロックを書き込む際の平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.3 平均読取りレスポンス時間

このメトリックは、セルディスクへの平均読取りレスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.4 短い読取りの平均レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクから小さいブロックを読み取る際の平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.5 短い書込みの平均レスポンス時間

このメトリックは、セルディスクに小さいブロックを書き込む際の平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.6 平均書込みレスポンス時間

このメトリックは、セルディスクに書き込む際の平均レスポンス時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.7 セルディスク・タイプ

このメトリックは、セルディスクのタイプ(ハード・ディスクまたはフラッシュ・ディスク)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.8 IO負荷

このメトリックは、セルディスクへの平均入出力負荷を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.9 IO使用率

このメトリックは、I/Oリクエストの使用率を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.10 大きい読取りバイト

このメトリックは、セルディスクからの大きいブロックの読取りMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の大きい読取りバイト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.11 大きい読取りリクエスト

このメトリックは、セルディスクからの大きいブロックの読取りのリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の大きい読取りリクエスト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.12 大きい書込みバイト

このメトリックは、セルディスクへの大きいブロックの書込みMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の大きい書込みバイト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.13 大きい書込みリクエスト

このメトリックは、セルディスクへの大きいブロックの書込みのリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の大きい書込みリクエスト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.14 オブジェクト名

このメトリックは、セルディスク名を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.15 読取りIOPS

このメトリックは、セルディスクへの秒当たりの読取り入出力数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.16 読取りスループット(MBPS)

このメトリックは、セルディスクからの秒当たりの読取りMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.17 小さい読取りバイト

このメトリックは、セルディスクからの小さいブロックの読取りMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の小さい読取りバイト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.18 小さい読取りリクエスト

このメトリックは、セルディスクからの小さいブロックの読取りのリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の小さい読取りリクエスト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.19 小さい書込みバイト

このメトリックは、セルディスクへの小さいブロックの書込みMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の小さい書込みバイト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.20 小さい書込みリクエスト

このメトリックは、セルディスクへの小さいブロックの書込みのリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%の小さい書込みリクエスト数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.8.21 書込みIOPS

このメトリックは、セルディスクからの秒当たりの書込み入出力操作数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.8.22 書込みスループット(MBPS)

このメトリックは、セルディスクへの秒当たりの書込みバイト数(MB単位)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.9 Exadata CellDisk負荷の不均衡

このメトリック・カテゴリには、Exadataセルディスク負荷の不均衡のメトリックが含まれます。

8.1.9.1 IO負荷の不均衡

このメトリックは、セルディスクからの最大平均入出力負荷の割合を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

セルディスク%object_name%は%cd_io_load_imbalance%%の負荷が不均衡で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.9.2 オブジェクト名

このメトリックは、ハード・ディスクやフラッシュ・ディスク名などのオブジェクトを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.10 Exadataディスク・ステータス・メトリック

このメトリック・カテゴリには、物理Exadataディスクのステータスが含まれます。

8.1.10.1 ディスク・ステータス

このメトリックは、物理ディスクのステータスを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

1時間ごと

定義なし

定義なし

物理ディスクのステータス%target%:%object_name%は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)の値と同等です。

8.1.11 Exadataフラッシュ・キャッシュ・メトリック

このメトリック・カテゴリには、セル内のフラッシュ・キャッシュのパフォーマンス・メトリックが含まれます。

8.1.11.1 セル名

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュが属するExadata Storage Serverの名前を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.2 デフォルト・ヒット数

このメトリックは、最後のメトリック収集からのフラッシュ・キャッシュに対応したkeep以外のオブジェクトの読取りリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.3 デフォルト・ヒット率(%)

このメトリックは、最後のメトリック収集からのフラッシュ・キャッシュに対応したkeep以外のオブジェクトの読取りリクエストの割合を報告します。Exadata Storage Serverは、keep以外のオブジェクトとしてフラッシュ・キャッシュに格納するオブジェクトを自動的に決定します。通常、ヒット率が高いほど、パフォーマンスが向上します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のデフォルト・ヒット率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.11.4 デフォルト・ミス数

このメトリックは、最後のメトリック収集からフラッシュ・キャッシュで一部のデータを見つけることができなかったkeep以外のオブジェクトの読取りリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.5 デフォルト・ミス率(%)

このメトリックは、最後のメトリック収集からフラッシュ・キャッシュで一部のデータを見つけることができなかったkeep以外のオブジェクトの読取りリクエストの割合を報告します。通常、読取りミスの数が低い場合、パフォーマンスが向上することを示します。ただし、大きいサイズのデータ・オブジェクトをフラッシュ・キャッシュに格納するメリットがない場合、読取りミスの高い値は必ずしもパフォーマンスの問題を示しません。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のデフォルト・ミス率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.11.6 デフォルト読取りIOPS

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュのkeep以外のオブジェクトに対応した1秒当たりの読取りリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.7 デフォルト読取りスループット(MBPS)

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュのkeep以外のオブジェクトの1秒当たりのデータ読取りのサイズを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.8 デフォルトの使用(GB)

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュのkeep以外のオブジェクトに使用される領域を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.9 フラッシュ・キャッシュのすべてのI/Oリクエスト数

このメトリックは、メトリックの作成後のフラッシュ・キャッシュへの読取りリクエストの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.10 最初の書込み

このメトリックは、メトリックの作成後のフラッシュ・キャッシュへの新しいデータの書込みのリクエストの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.11 最初の書込み/秒

このメトリックは、最後のメトリック収集からのフラッシュ・キャッシュへの新しいデータの書込みの1秒当たりのリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.12 フラッシュ・キャッシュI/Oリクエスト保存プール・ミス数

このメトリックは、メトリックの作成後にフラッシュ・キャッシュで一部のデータを見つけることができなかったkeepオブジェクトの読取りリクエストの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.13 フラッシュ・キャッシュI/Oリクエスト読取りミス数

このメトリックは、メトリックの作成後にフラッシュ・キャッシュで一部のデータを見つけることができなかった読取りリクエストの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.14 保存のためのフラッシュ・キャッシュI/Oリクエスト数

このメトリックは、メトリックの作成後のkeepオブジェクトの読取りリクエストの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.15 フラッシュ・キャッシュ読取りミスMB数

このメトリックは、メトリックの作成後にフラッシュ・キャッシュで一部のデータを見つけることができなかったディスクのデータ読取りの累計サイズを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.16 フラッシュ・キャッシュ読取りMB数

このメトリックは、メトリックの作成後のフラッシュ・キャッシュからのデータ読取りの累計サイズを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.17 保存のためのフラッシュ・キャッシュ読取りMB数

このメトリックは、メトリックの作成後のフラッシュ・キャッシュのkeepオブジェクトのデータ読取りの累計サイズを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.18 フラッシュ・キャッシュ読取りIOPS

このメトリックは、最後のメトリック収集からの小さいリクエストのフラッシュ・キャッシュからの1秒当たりの読取りリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.19 保存ヒット数

このメトリックは、最後のメトリック収集からのフラッシュ・キャッシュのkeepオブジェクトに対応した読取りリクエストの数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.20 保存ヒット率(%)

このメトリックは、最後のメトリック収集からのフラッシュ・キャッシュに対応したkeepオブジェクトの読取りリクエストの割合を報告します。通常、保存ヒット率が高いほど、パフォーマンスが向上します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の保存ヒット率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.11.21 保存ミス数

このメトリックは、最後のメトリック収集からのフラッシュ・キャッシュで一部のデータを見つけることができなかったkeepオブジェクトの読取りリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.22 保存ミス率(%)

このメトリックは、最後のメトリック収集からのフラッシュ・キャッシュで一部のデータを見つけることができなかったkeepオブジェクトの読取りリクエストの割合を報告します。通常、読取りミスの数が低い場合、パフォーマンスが向上することを示します。ただし、大きいサイズのデータ・オブジェクトをフラッシュ・キャッシュに格納するメリットがない場合、読取りミスの高い値は必ずしもパフォーマンスの問題を示しません。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の保存ミス率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.11.23 保存プール読取りIOPS

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュのkeepオブジェクトに対応した1秒当たりの読取りリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.24 保存プール読取りスループット(MBPS)

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュのkeepオブジェクトの1秒当たりのデータ読取りのサイズを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.25 使用済保存プール(GB)

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュのkeepオブジェクトに使用される領域を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.26 読取りスループット(MBPS)

このメトリックは、最後のメトリック収集からのリクエストされたオブジェクトのサイズのためにフラッシュ・キャッシュからディスクにリダイレクトされた1秒当たりのデータ読取りのサイズを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.27 フラッシュ・キャッシュへの最初の書込みであるリクエスト

このメトリックは、メトリックの作成後のフラッシュ・キャッシュへの新しいデータの書込みのリクエストの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.28 フラッシュ・キャッシュへの上書きであるリクエスト

このメトリックは、メトリックの作成後のフラッシュ・キャッシュの既存のデータを上書きするリクエストの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.29 使用済(GB)

このメトリックは、フラッシュ・キャッシュの使用済領域のサイズを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.11.30 フラッシュ・キャッシュをバイパスする書込みIOリクエスト

このメトリックは、メトリックの作成後の大きいサイズのリクエストされたオブジェクトのためにフラッシュ・キャッシュをバイパスする書込みの累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.12 Exadataフラッシュ・ログ・メトリック

このメトリック・カテゴリには、Exadataフラッシュ・ログ・メトリックが含まれます。

8.1.12.1 セル名

このメトリックは、フラッシュ・ログが存在するストレージ・サーバーの名前を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.12.2 スマート・フラッシュ・ロギングの効率(%)

このメトリックは、割合として表されるスマート・フラッシュ・ロギングの効率を示します。つまり、スマート・フラッシュ・ログで完了したREDOログ書込みの数とREDOログ書込みの合計数の間の割合です。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.13 Exadata IORMコンシューマ・グループ・メトリック

このメトリック・カテゴリには、Exadata IORMコンシューマ・グループのメトリックが含まれます。

8.1.13.1 平均I/Oスループット(MB/秒)

このメトリックは、ハード・ディスクへのこのコンシューマ・グループの1秒当たりのI/OのMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.13.2 I/Oの平均待機時間(ミリ秒/リクエスト)

このメトリックは、コンシューマ・グループで発行されたリクエストごとの平均IORM待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.13.3 セル名

このメトリックは、Exadata Storage Serverの名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.13.4 I/Oリクエスト/秒(IO/秒)

このメトリックは、コンシューマ・グループがハード・ディスクへ発行する1秒当たりのI/Oリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.13.5 I/O使用率(%)

このメトリックは、このコンシューマ・グループからリクエストが使用するディスク・リソースのパーセントを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14 Exadata IORM DB

このメトリック・カテゴリには、IORMデータベースに関して収集されたメトリックが含まれます。

8.1.14.1 平均I/O負荷

このメトリックは、このデータベースからハード・ディスクへの平均I/O負荷を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.2 平均I/Oスループット(MB/秒)

このメトリックは、ハード・ディスクへのこのデータベースの1秒当たりのI/OのMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.3 I/Oの平均待機時間(ミリ秒/リクエスト)

このメトリックは、I/Oのリクエストに対する平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のデータベースごとの1ディスクI/O当たりの平均抑制時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.14.4 大きいI/Oの平均待機時間(ミリ秒/リクエスト)

このメトリックは、大きいI/Oのリクエストに対する平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の大きいリクエストの平均IORM待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.14.5 小さいI/Oの平均待機時間(ミリ秒/リクエスト)

このメトリックは、小さいI/Oのリクエストに対する平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の小さいリクエストの平均IORM待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.14.6 フラッシュ・ディスクからのブロックの読取りまたは書込みに対する1リクエスト当たりの平均待機時間

このメトリックは、フラッシュ・ディスクからのデータベースによる1リクエスト当たりのブロックの読取りまたは書込みの平均待機時間の割合を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.7 ハード・ディスクからのブロックの読取りに対する1リクエスト当たりの平均待機時間

このメトリックは、データベースがハード・ディスクからブロックを読み取るときのリクエストごとの平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.8 ハード・ディスクからの大きいブロックの読取りに対する1リクエスト当たりの平均待機時間

このメトリックは、データベースがハード・ディスクから大きいブロックを読み取るときのリクエストごとの平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.9 ハード・ディスクからの小さいブロックの読取りに対する1リクエスト当たりの平均待機時間

このメトリックは、データベースがハード・ディスクから小さいブロックを読み取るときのリクエストごとの平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.10 セル名

このメトリックは、セルのIPアドレスを指定する文字列(最大400文字)を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.11 フラッシュ・ディスクからのブロックの読取り累積待機時間

このメトリックは、データベースがフラッシュ・ディスクからブロックを読み取るときの待機時間の累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.12 ハード・ディスクからの大きいブロックの読取り累積待機時間

このメトリックは、データベースがハード・ディスクから大きいブロックを読み取るときの待機時間の累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.13 ハード・ディスクからの小さいブロックの読取り累積待機時間

このメトリックは、データベースがハード・ディスクから小さいブロックを読み取るときの待機時間の累計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.14 I/Oリクエスト/秒(IO/秒)

このメトリックは、データベースがハード・ディスクへ発行する1秒当たりのIOリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.15 I/Oリクエスト/秒 - 大(IO/秒)

このメトリックは、データベースがハード・ディスクへ発行する1秒当たりの大きいI/Oリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.16 I/Oリクエスト/秒 - 小(IO/秒)

このメトリックは、データベースがハード・ディスクへ発行する1秒当たりの小さいIOリクエスト数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.17 I/O使用率(%)

このメトリックは、I/Oリクエストの使用率を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.18 大きいI/O使用率(%)

このメトリックは、大きいI/Oリクエストの使用率を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のデータベースIO使用率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.14.19 小さいI/O使用率(%)

このメトリックは、小さいI/Oリクエストの使用率を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.14.20 大きいI/Oの待機時間(ミリ秒)

このメトリックでは、データベースで発行される大きいI/OリクエストがIORMでスケジュールされるまでの待機時間の直前の1分間の平均(ミリ秒)を指定します。大きい値は、このデータベースからのI/Oの処理負荷がデータベース間プランで指定した割当てを超えていることを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の大きいリクエストの待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.14.21 小さいI/Oの待機時間(ミリ秒)

このメトリックでは、データベースで発行される小さいI/OリクエストがIORMでスケジュールされるまでの待機時間の直前の1分間の平均(ミリ秒)を指定します。大きい値は、このデータベースからのI/Oの処理負荷がデータベース間プランで指定した割当てを超えていることを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の小さいリクエストの待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.15 Exadata IORM PLUGGABLE DATABASEメトリック

このメトリック・カテゴリには、IORMプラガブル・データベースに関して収集されたメトリックが含まれます。

8.1.15.1 平均I/O負荷

このメトリックは、ハード・ディスクのこのプラガブル・データベースからの平均I/O負荷を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.2 平均I/Oスループット(MB/秒)

このメトリックは、ハード・ディスクへのこのコンシューマ・グループの1秒当たりのI/OのMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.3 大きいI/Oの平均待機時間(ミリ秒/リクエスト)

このメトリックは、大きいI/Oのリクエストに対する平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の大きいリクエストごとの平均IORM待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.15.4 小さいI/Oの平均待機時間(ミリ秒/リクエスト)

このメトリックは、小さいI/Oのリクエストに対する平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の小さいリクエストごとの平均IORM待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.15.5 I/Oの平均待機時間(ミリ秒/リクエスト)

このメトリックは、I/Oのリクエストに対する平均待機時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のI/Oリクエストごとの平均IORM待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.15.6 セル名

このメトリックは、セルのIPアドレスを指定する文字列(最大400文字)を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.7 I/Oリクエスト/秒(IO/秒)

このメトリックは、1秒当たりのハード・ディスクにプラガブル・データベースが発行するIOリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.8 I/Oリクエスト/秒 - 大(IO/秒)

このメトリックは、1秒当たりのハード・ディスクにプラガブル・データベースが発行する大きいIOリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.9 I/Oリクエスト/秒 - 小(IO/秒)

このメトリックは、1秒当たりのハード・ディスクにプラガブル・データベースが発行する小さいIOリクエストの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.10 I/O使用率(%)

このメトリックは、I/Oリクエストの使用率を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%のIO使用率は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.15.11 大きいI/O使用率(%)

このメトリックは、このプラガブル・データベースから大きいリクエストが使用するディスク・リソースのパーセントを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.12 小さいI/O使用率(%)

このメトリックは、このプラガブル・データベースから小さいリクエストが使用するディスク・リソースのパーセントを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

15分ごと

8.1.15.13 大きいI/Oの待機時間(ミリ秒)

このメトリックでは、データベースで発行される大きいI/OリクエストがIORMでスケジュールされるまでの待機時間の直前の1分間の平均(ミリ秒)を指定します。値が大きい場合、このデータベースからのI/Oワークロードがデータベース間計画に指定されている割当てを超えていることを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の大きいリクエストの待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.15.14 小さいI/Oの待機時間(ミリ秒)

このメトリックでは、データベースで発行される小さいI/OリクエストがIORMでスケジュールされるまでの待機時間の直前の1分間の平均(ミリ秒)を指定します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

15分ごと

定義なし

定義なし

%target%:%object_name%:%cell_name%の小さいリクエストの待機時間は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を下回っています。

8.1.16 ExadataスマートIOメトリック

このメトリック・カテゴリには、ExadataスマートIOメトリックが含まれます。

8.1.16.1 セル名

このメトリックは、セルのIPアドレスを指定する文字列(最大400文字)を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

8.1.16.2 パス・スルーIOのMバイト数/秒

このメトリックは、記憶域索引により保存された1秒当たりのMB数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

8.1.16.3 フラッシュ・キャッシュからの読取りMバイト数/秒

このメトリックは、スマートIOによるフラッシュ・キャッシュからの1秒当たりの読取りMB数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

8.1.16.4 ハード・ディスクからの読取りMバイト数/秒

このメトリックは、スマートIOによるハード・ディスクからの1秒当たりの読取りMB数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

8.1.16.5 記憶域索引による保存Mバイト数/秒

このメトリックは、記憶域索引により保存された1秒当たりのMB数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

11gR2、12c

15分ごと

8.1.17 ファイルシステム使用率

このメトリック・カテゴリには、ファイルシステム使用率に関連するメトリックが含まれます。

8.1.17.1 セル名

このメトリックは、セルのIPアドレスを指定する文字列(最大400文字)を提供します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

8.1.17.2 ファイルシステム使用率(%)

このメトリックは、ターゲットのファイル・システム使用量の割合を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%target%: %name%:%cell_name%のファイル・システム使用量は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を下回っています。

8.1.18 HCAポート構成モニター

このメトリック・カテゴリには、HCAポート構成監視メトリックが含まれます。

8.1.18.1 HCAノードのGUID

このメトリックは、ノードGUIDを表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.18.2 このポートは切断されていますか(はい/いいえ)

このメトリックは、HCAポートが切断されているかどうかを指定します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

はい

%target%のポート%PortNumber%(%CA_Display_Name%)が%ConnectedToSwitchNamePrev%のポート%ConnectedToSwitchPortNumPrev%から切断されました。

8.1.18.3 ポートGUID

このメトリックは、ポートGUIDを表します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.18.4 リンクのもう一方の端のGUIDの切替え

このメトリックは、このポートを接続するスイッチのGUIDを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.18.5 このポートが接続されているスイッチ名

このメトリックは、このポートが接続されているスイッチの名前を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.18.6 リンクのもう一方の端のポート番号の切替え

このメトリックは、このポートが接続されているスイッチのポート番号を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.19 HCAポート・エラー

このメトリック・カテゴリには、HCAポート・エラー・メトリックが含まれます。

8.1.19.1 過剰バッファ・オーバーラン

このメトリックは、最後のメトリック収集以降の「しきい値を超えたバッファ・オーバーラン」の数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の過剰バッファ・オーバーラン数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.2 リソース制限により削除された受信VL15パケット

このメトリックは、最後のメトリック収集以降にバッファの不足のため削除された着信VL 15パケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の削除された受信VL15パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.3 リンクの整合性エラー

このメトリックは、ローカル・リンクのエラーである、リンクの整合性エラーの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のリンクの整合性エラー数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.4 リンクのリカバリ

このメトリックは、最後のメトリック収集以降にリンク・エラー・リカバリ・プロセスが正常に完了した回数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のリンク・リカバリ数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.5 制約により送信されなかったパケット

このメトリックは、最後のメトリック収集以降に制約により送信されなかったパケット数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の制約により送信されなかったパケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.6 制約により破棄された受信パケット

このメトリックは、最後のメトリック収集以降に制約により破棄されたパケット数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の制約により破棄された受信パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.7 EBPデリミタのマーク付き受信パケット

このメトリックは、ポートで受信されたEBPデリミタのマーク付きパケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のEBPデリミタのマーク付き受信パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.8 パケット受信エラー

このメトリックは、最後のメトリック収集以降に受信でエラーになったパケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のエラーのある受信パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.9 シンボル・エラー

このメトリックは、最後のメトリック収集以降に検出されたシンボル・エラーの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のシンボル・エラー数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.19.10 エラー合計

このメトリックは、このセクションにリストされているすべてのエラーの合計を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のエラー数合計は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

8.1.20 HCAポートの状態

このメトリック・カテゴリには、HCAポートの状態メトリックが含まれます。

8.1.20.1 ケーブル接続性に基づいたポートのアクティブなリンク幅(1Xなど)

このメトリックは、ケーブル接続性に基づいたポートのアクティブなリンク幅を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.20.2 リンクは低下していますか。(アクティブな速度または幅が有効なものより低い)

このメトリックは、リンクが低下しているかどうかを報告します。リンクのアクティブな速度が有効な速度より低い場合は、リンクが低下しているとみなされ、この列の値が1に設定されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

1

ポート%PortNumber%(%ca_disp_name%)は降格モードで実行されています。

8.1.20.3 リンクの状態(0 = 停止、1 = アクティブ)

このメトリックは、リンクの状態を報告します。物理リンク状態が0の場合、リンクはダウンしています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.20.4 物理リンクの状態(0 = 無効/ポーリング、1 = リンクアップ)

このメトリックは、物理リンクの状態を報告します。ポートがポーリング中または無効化状態の場合、物理リンク状態は0です。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.20.5 アクティブ・リンク速度(Gbps)

このメトリックは、アクティブ・リンクの速度を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.21 HCAポートの状態(アラートの場合)

このカテゴリのメトリックは、ホスト・チャネル・アダプタ(HCA)ポートの状態について示します。

8.1.21.1 ポートは無効になっていますか。

このメトリックは、HCAポートが無効かどうかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

1

ポート%PortNumber%(%ca_disp_name%)は無効です

8.1.21.2 ポートは'ポーリング'状態ですか。

このメトリックは、HCAポートがピア・ポートを確認またはポーリングしているかどうかを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

1

ポート%PortNumber%(%ca_disp_name%)はピア・ポートをポーリングしています。この状況は、ケーブルが一方の側から切断されている場合、または他方の側のポートが無効になっている場合に発生することがあります。

8.1.22 ホスト相互接続統計

このメトリック・カテゴリには、ホスト相互接続統計メトリックが含まれます。

8.1.22.1 セル名

このメトリックは、Exadata Storage Serverの名前を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.22.2 1秒当たりに削除されたホストMB

このメトリックは、指定した間隔で特定のホストへの送信中に削除されたMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.22.3 1秒当たりに受信されたホストMB

このメトリックは、指定した間隔で特定のホストから受信されたMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.22.4 1秒当たりに再送信されたホストMB

このメトリックは、指定した間隔で特定のホストに再送信されたMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.22.5 1秒当たりに送信されたホストMB

このメトリックは、指定した間隔で特定のホストに送信されたMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.22.6 1秒当たりに削除されたホストRDMA MB

このメトリックは、指定した間隔で特定のホストへのRDMA送信中に削除されたMB数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.22.7 ホストRDMA再試行待ち時間(ミリ秒)

このメトリックは、指定した間隔での特定のホストへのRDMA送信中の再試行アクションの待ち時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.23 レスポンス

このメトリック・カテゴリには、セルの管理サーバーが実行しているかどうかを検出するために使用されるメトリックが含まれます。このメトリックは5分おきに確認されます。ステータス列が1である場合はセルが稼働していることを示し、そうでない場合はセルが停止しています。

8.1.23.1 レスポンス・ステータス

このメトリックは、5分間隔で確認されます。ステータス列が1である場合はセルが稼働していることを示し、そうでない場合はセルが停止しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

0

%target%は停止中です。MSステータスは%MSStatus%であり、Pingステータスは%MgmtNetworkPingStatus%です。

8.1.24 上位CPU

このメトリック・カテゴリには、上位CPUのメトリックが含まれます。

8.1.24.1 アクティビティ(%)

このメトリックは、特定のデータベースの合計サンプルの割合を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.24.2 シーケンスの開始

このメトリックは、コレクションのシーケンスの開始番号を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.24.3 データベース名

このメトリックは、データベースの一意の名前を報告します("other"は無名のデータベース・リクエストを表します)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.24.4 シーケンスの終了

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.24.5 インカーネーション

このメトリックは、cellsrvインカーネーション番号を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.24.6 サンプル

このメトリックは、この間隔で特定のデータベースに対して収集される合計サンプルを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.24.7 SQL ID

このメトリックは、SQLの一意のIDを報告します("0000000000000"はSQL IDがないリクエストを表します)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.1.24.8 合計サンプル数

このメトリックは、この間隔で収集される合計サンプルを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2 Oracle Database Exadata Storage Serverシステム

Oracle Database Exadata Storage Serverシステムのターゲット・タイプは、1つの単一データベースに記憶域を提供するすべてのOracle Exadataターゲットを含むシステム・ターゲットです。

8.2.1 Agg_Exadata_System_Celldisk_Metric

このメトリック・カテゴリには、1つのデータベースの記憶域になる、Exadataターゲットのグループに関して収集されたメトリックが含まれます。

8.2.1.1 フラッシュ・ディスクの平均IO負荷

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの平均入出力負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.2 フラッシュ・ディスク読取り平均IOPS

このメトリックは、フラッシュ・ディスクからの読取りバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.3 フラッシュ・ディスク読取り平均スループット

このメトリックは、フラッシュ・ディスクからの読取りバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.4 フラッシュ・ディスク書込み平均IOPS

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの書込み入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.5 フラッシュ・ディスク書込み平均スループット

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの書込みバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.6 ハード・ディスクの平均IO負荷

このメトリックは、ハード・ディスクへの平均I/O負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.7 ハード・ディスク読取り平均IOPS

このメトリックは、ハード・ディスクからの読取り入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.8 ハード・ディスク読取り平均スループット

このメトリックは、ハード・ディスクからの読取りバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.9 ハード・ディスク書込み平均IOPS

このメトリックは、ハード・ディスクへの書込み入出力操作の平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.10 ハード・ディスク書込み平均スループット

このメトリックは、ハード・ディスクへの書込みバイトの平均数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.11 フラッシュ・ディスクの最大IO負荷

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの最大I/O負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.12 フラッシュ・ディスク読取り最大IOPS

このメトリックは、フラッシュ・ディスクからの秒当たりの読取り入出力操作の最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.13 フラッシュ・ディスク読取り最大スループット

このメトリックは、フラッシュ・ディスクからの読取りバイトの最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.14 フラッシュ・ディスク書込み最大IOPS

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの書込み入出力操作の最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.15 フラッシュ・ディスク書込み最大スループット

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの書込みバイトの最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.16 ハード・ディスクの最大IO負荷

このメトリックは、ハード・ディスクへの最大I/O負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.17 ハード・ディスク読取り最大IOPS

このメトリックは、ハード・ディスクからの読取り入出力操作の最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.18 ハード・ディスク読取り最大スループット

このメトリックは、ハード・ディスクからの読取りバイトの最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.19 ハード・ディスク書込み最大IOPS

このメトリックは、ハード・ディスクへの書込み入出力操作の最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.20 ハード・ディスク書込み最大スループット

このメトリックは、ハード・ディスクへの書込みバイトの最大数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.21 フラッシュ・ディスクの最小IO負荷

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの最小I/O負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.22 フラッシュ・ディスク読取り最小IOPS

このメトリックは、フラッシュ・ディスクからの読取り入出力操作の最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.23 フラッシュ・ディスク読取り最小スループット

このメトリックは、フラッシュ・ディスクからの読取りバイトの最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.24 フラッシュ・ディスク書込み最小IOPS

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの書込み入出力操作の最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.25 フラッシュ・ディスク書込み最小スループット

このメトリックは、フラッシュ・ディスクへの書込みバイトの最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.26 ハード・ディスクの最小IO負荷

このメトリックは、ハード・ディスクへの最小I/O負荷を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.27 ハード・ディスク読取り最小IOPS

このメトリックは、ハード・ディスクからの秒当たりの読取り入出力操作の最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.28 ハード・ディスク読取り最小スループット

このメトリックは、ハード・ディスクからの読取りバイトの最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.29 ハード・ディスク書込み最小IOPS

このメトリックは、ハード・ディスクへの書込み入出力操作の最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.1.30 ハード・ディスク書込み最小スループット

このメトリックは、ハード・ディスクへの書込みバイトの最小数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

8.2.2 レスポンス

このメトリック・カテゴリには、Oracle Database Exadata Storage Serverシステムのレスポンスを検出するために使用されるメトリックが含まれます。

8.2.2.1 ステータス

このメトリックの収集頻度は、イベントドリブンです。ステータス列が1である場合はターゲットが稼働していることを示し、そうでない場合は停止しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

イベントドリブン

8.3 Oracle Exadata Storage Serverグリッド

Oracle Exadata Storage Serverグリッドのターゲット・タイプは、同一のExadataデータベース・マシン・システムからの、すべてのOracle Exadataターゲットを含むシステム・ターゲットです。

8.3.1 レスポンス

このメトリック・カテゴリには、Oracle Exadata Storage Serverグリッド・ターゲットのレスポンスを検出するために使用されるメトリックが含まれます。

8.3.1.1 ステータス

このメトリックの収集頻度は、イベントドリブンです。ステータス列が1である場合はターゲットが稼働していることを示し、そうでない場合は停止しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

イベントドリブン

9 プラガブル・データベース

この章では、プラガブル・データベース(PDB)のメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

9.1 データベース機能の使用

このメトリック・カテゴリは、データベース機能の使用のメトリックの詳細を示します。

9.1.1 件数

この列には、機能固有の使用状況が数値データとして格納されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのAUX_COUNT列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.2 現在使用中

前回、システムが確認を行ったときに使用状況が検出されたかどうか(TRUE|FALSE)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのCURRENTLY_USED列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.3 DBID

追跡対象のデータベースのデータベース識別子

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのDBID列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.4 検出された使用状況

システムが機能の使用状況を検出した回数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのDETECTED_USES列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.5 機能情報

この列には、機能固有の使用状況が文字データとして格納される。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのFEATURE_INFO列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.6 機能名

機能の名前。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのNAME列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.7 最初の使用日

システムが機能の使用状況を検出した最初のサンプリング時間

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのFIRST_USAGE_DATE列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.8 最終サンプル取得日

使用状況について最後に行われた2回のサンプリングの間隔(秒)

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのLAST_SAMPLE_DATE列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.9 最終サンプル期間

使用状況について最後に行われた2回のサンプリングの間隔(時間)

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのLAST_SAMPLE_PERIOD列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.10 最終使用日

システムが機能の使用状況を検出した最後のサンプリング時間

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのLAST_USAGE_DATE列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.11 合計サンプル数

システムがウェイクアップし、機能の使用状況を確認した回数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのTOTAL_SAMPLES列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.1.12 バージョン

機能の追跡対象となったデータベースのバージョン

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICSビューのVERSION列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、使用されているデータベース機能に関する情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2 データファイル

このメトリック・カテゴリは、データファイルのメトリックの詳細を示します。

9.2.1 自動拡張可

自動拡張可能かどうかのインジケータ。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合はCDB_DATA_FILESビューのAUTOEXTENSIBLE列、一時ファイルの場合はCDB_TEMP_FILESビューのAUTOEXTENSIBLE列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.2 データファイル名

データベース・ファイルまたは一時ファイルの名前。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合、CDB_DATA_FILESビューのFILE_NAME列。一時ファイルの場合、CDB_TEMP_FILESビューのFILE_NAME列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.3 ファイル・サイズ

ファイルのサイズ(バイト単位)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合はCDB_DATA_FILESビューのBYTES列、一時ファイルの場合はCDB_TEMP_FILESビューのBYTES列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.4 初期ファイル・サイズ

作成時のファイル・サイズ(バイト)

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合はV$DATAFILEビューのCREATE_BYTES列、一時ファイルの場合はV$TEMPFILEビューのCREATE_BYTES列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.5 増分値

自動拡張の増分値として使用される表領域ブロック数。ブロック・サイズは、CDB_TABLESPACESビューのBLOCK_SIZE列に格納されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合はCDB_DATA_FILESビューのINCREMENT_BY列、一時ファイルの場合はCDB_TEMP_FILESビューのINCREMENT_BY列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.6 最大ファイル・サイズ

ファイルの最大サイズ(バイト)

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合はCDB_DATA_FILESビューのMAXBYTES列、一時ファイルの場合はCDB_TEMP_FILESビューのMAXBYTES列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.7 ステータス

データベース・ファイルのONLINEステータス(SYSOFF、SYSTEM、OFFLINE、ONLINE、RECOVERのいずれか)または一時ファイルのステータス(OFFLINE、ONLINE、UNKNOWNのいずれか)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合はCDB_DATA_FILESビューのONLINE_STATUS列、一時ファイルの場合はCDB_TEMP_FILESビューのSTATUS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.8 記憶域エンティティ

このデータファイルまたは一時ファイルで使用されるファイルシステムまたはRAWデバイス。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

フル・ファイル・パスを取得するPerlスクリプト・ユーティリティ。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.2.9 表領域

ファイルが属する表領域の名前

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続データファイルの場合はCDB_DATA_FILESビューのTABLESPACE列、一時ファイルの場合はCDB_TEMP_FILESビューのTABLESPACE列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.3 データベース・ジョブ・ステータス

このカテゴリのメトリックは、DBMS_SCHEDULERインタフェースにより登録されたデータベース・ジョブの状態を表します。

9.3.1 中断したジョブ数

Oracleサーバー・ジョブ・キューは、ローカル・ジョブに関する情報(ジョブを実行する時期などの、ジョブのために実行するPL/SQLコールなど)を格納したデータベース表です。データベース・レプリケーションも、Oracleジョブ・キューのメカニズムを使用して管理されます。このメカニズムでは、遅延トランザクションをリモート・マスター・サイトに送信するジョブ、適用済トランザクションを遅延トランザクション・キューからパージするジョブ、またはスナップショット・リフレッシュ・グループをリフレッシュするジョブが使用されます。

ジョブは次の2つの状態で中断する可能性があります。

- ジョブに定義されている指定された数の試行後にジョブを正常に実行できなかった場合。

- ジョブに、DBMS_JOB.BROKENプロシージャを使用して、明示的に中断のマークが付けられている場合。

このメトリックでは、中断したDBMSジョブがないか調べます。中断したジョブの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、クリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

定義なし

%value%ジョブが破損しています。

9.3.2 失敗したジョブ数

Oracleサーバー・ジョブ・キューは、ローカル・ジョブに関する情報(ジョブを実行する時期などの、ジョブのために実行するPL/SQLコールなど)を格納したデータベース表です。データベース・レプリケーションも、Oracleジョブ・キューのメカニズムを使用して管理されます。このメカニズムでは、遅延トランザクションをリモート・マスター・サイトに送信するジョブ、適用済トランザクションを遅延トランザクション・キューからパージするジョブ、またはスナップショット・リフレッシュ・グループをリフレッシュするジョブが使用されます。

Oracleでジョブの実行を試行中に、ジョブからエラーが返されると、ジョブは失敗します。Oracleでは、試行の間隔を2倍にしながら、ジョブを実行するために試行を繰り返します。ジョブ定義で指定されている指定された回数の実行後にジョブが失敗した場合、ジョブが自動的に中断とマークされ、実行を試行しなくなります。

このメトリックでは、失敗したDBMSジョブがないか調べます。失敗したジョブの数が、しきい値引数で指定した値を超えると、アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

定義なし

%value%ジョブが失敗しました。

9.4 データベース・サービス

このカテゴリのメトリックには、サービスCPU時間およびサービス・レスポンス時間があります。

9.4.1 サービスCPU時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service CPU Time (per user call) (microseconds))

このメトリックは、特定のデータベース・サービスへのコールの平均CPU時間(マイクロ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

サービス%keyValue%のコール当たりのCPUは、%value%マイクロ秒です

9.4.2 サービス・レスポンス時間(ユーザー・コール当たり)(マイクロ秒)(Service Response Time (per user call) (microseconds))

このメトリックは、特定のデータベース・サービスへのコールの平均経過時間(マイクロ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

サービス%keyValue%のコール当たりの経過時間は、%value%マイクロ秒です

9.5 失敗したログイン

このカテゴリのメトリックは、ターゲット・データベースの失敗したログインの数をチェックします。このチェックは収集頻度で指定された間隔で実行され、過去30分間に失敗したログインの数を戻します。このメトリックは、audit_trail初期化パラメータがDBまたはXMLに設定されており、セッションが監査対象であるデータベースに対してのみ機能します。

9.5.1 失敗したログイン数

このメトリックでは、ターゲット・データベースでの失敗したログインの数を調べます。このチェックは収集頻度で指定された間隔で実行され、過去30分間に失敗したログインの数を戻します。このメトリックは、audit_trail初期化パラメータがDBまたはXMLに設定されており、セッションが監査対象であるデータベースに対してのみ機能します。

失敗したログイン数が、しきい値引数で指定した値に達すると、警告またはクリティカルのアラートが生成されます。失敗したログインのかなりの数がシステムで発生するたびに認識することが重要であるため、収集ごとに、このメトリックは過去30分間で失敗したログイン試行の数を決定し、新しいアラートのかわりに現在のアラートをオーバーライドします。これらのアラートは手動で消去できます。次の収集の後に自動的に消去されることはありません。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

150

300

ログイン試行失敗回数がしきい値を超えました。

9.6 無効オブジェクト

このメトリック・カテゴリには、無効オブジェクト関連のメトリックが含まれます。

9.6.1 無効オブジェクトの合計数

このメトリックは、無効オブジェクトの合計数を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし*

%value%オブジェクトは、データベース内で無効です。

9.7 スキーマ別無効オブジェクト

このメトリック・カテゴリには、各スキーマ内の無効オブジェクトの数を示すメトリックが含まれます。

9.7.1 所有者の無効オブジェクト数

このメトリックは、所有者ごとに無効オブジェクト数を示します。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

プラガブル・データベース%pdbName%の%owner%スキーマ内で、%value%のオブジェクトが無効です。

データ・ソース

各メトリック索引:

SELECT count(1)

ユーザーの処理

「無効オブジェクト所有者」メトリックで識別されたスキーマ内のデータベース・オブジェクトのステータスを表示します。必要に応じてオブジェクトを再コンパイルします。

9.8 バッファ・キューごとのメッセージ

このカテゴリのメトリックは、システム・キューを除くデータベース内の各バッファ・キューの最初(キューの一番上)のメッセージの有効期間と状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

9.8.1 バッファ・キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、バッファ・キュー内の平均メッセージ有効時間(ミリ秒単位)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

9.8.2 オーバーフローしたメッセージ

このメトリックは、バッファ・キューからディスクに収容されたオーバーフロー・メッセージの現在の数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

バッファ・キュー%schema%からディスクにオーバーフローしたメッセージの現在の数。%queue_name%は%value%です

9.8.3 キュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、バッファ・キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%バッファ・キュー内の最初のメッセージの有効時間は%value%秒です。

9.8.4 バッファ・キュー当たりの処理したメッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で処理されたメッセージは%value%パーセントです。

9.8.5 バッファ・キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で、最後の間隔で1分間に処理された合計メッセージは%value%です。

9.8.6 バッファ・キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キューに受信またはエンキューした1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で、最後の間隔で1分間に処理された合計メッセージは%value%です。

9.8.7 処理したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における処理したメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.8.8 受信したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における受信メッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.9 サブスクライバ当たりのバッファ・キュー当たりのメッセージ

このメトリックのカテゴリは、データベースのサブスクライバ当たりのバッファ・キューのメッセージを監視します。

9.9.1 バッファ・キュー/サブスクライバ当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりのバッファ・キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

9.9.2 サブスクライバ当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、サブスクライバごとのキュー当たりのバッファ・キューの最初のメッセージの有効時間(秒)を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最初のメッセージの経過時間は%value%秒です。

9.9.3 バッファ・キュー/サブスクライバ当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、バッファ・キューについて、サブスクライバ当たりの処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、処理済のメッセージは%value%パーセントです。

9.9.4 バッファ・キュー/サブスクライバ/1分当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内でサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最後の間隔で1分間に処理されたメッセージは%value%です。

9.9.5 バッファ・キュー/サブスクライバ/1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でバッファ・キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内でサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最後の間隔で1分間に処理された合計メッセージは%value%です。

9.9.6 バッファ・キュー/サブスクライバ/1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューしたサブスクライバごとの1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内でサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最後の間隔で1分間に受信された合計メッセージは%value%です。

9.9.7 処理したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における処理したメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.9.8 受信したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における受信メッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.10 永続キューごとのメッセージ

このカテゴリのメトリックは、システム・キューを除くデータベース内の各永続キューの最初(キューの一番上)のメッセージの有効期間と状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

9.10.1 永続キュー当たりの平均メッセージ有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりの永続キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

9.10.2 キュー当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、永続キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内の最初のメッセージの有効時間は%value%秒です。

9.10.3 グローバル・データベース名

このメトリックは、一意のグローバル・データベース名を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.10.4 永続キュー当たりの処理したメッセージ(%)

このメトリックは、永続キューについて、処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で処理されたメッセージは%value%パーセントです。

9.10.5 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における永続キューごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で、最後の間隔で1分間に処理されたメッセージは%value%です。

9.10.6 永続キュー当たり、1分当たりの処理済メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キューごとに処理した1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で、最後の間隔で1分間に処理された合計メッセージは%value%です。

9.10.7 永続キュー当たり、1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューした1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

キュー%schema%.%queue_name%で、最後の間隔で1分間に受信された合計メッセージは%value%です。

9.10.8 処理したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における処理したメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.10.9 受信したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における受信メッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.11 サブスクライバ当たりの永続キュー当たりのメッセージ

このカテゴリのメトリックは、システム・キューを除くデータベース内のキュー・サブスクライバごとの各永続キューで、最初(キューの一番上)のメッセージの有効期間と状態を監視します。SYS、SYSTEM、DBSNMPおよびSYSMANのスキーマ内にあるキューは、システム・レベルのキューとして定義されます。

9.11.1 永続キュー/サブスクライバ当たりのメッセージの平均有効時間(秒)

このメトリックは、キュー当たりの永続キューの平均メッセージ有効時間(秒)を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージの平均有効時間は%value%秒です。

9.11.2 サブスクライバ当たりの永続キューの最初のメッセージの有効時間(秒)

このメトリックは、データベースのシステム・キュー以外のすべてのキューについて、サブスクライバ当たりの永続キュー内の最初のメッセージの有効時間を(秒単位で)示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最初のメッセージの経過時間は%value%秒です。

9.11.3 グローバル・データベース名

このメトリックは、一意のグローバル・データベース名を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.11.4 永続キュー/サブスクライバ当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内でサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、最後の間隔で1分間に処理されたメッセージは%value%です。

9.11.5 永続キュー/サブスクライバ当たりの処理済メッセージ(%)

このメトリックは、永続キューについて、サブスクライバ当たりの処理したメッセージの割合を示します。処理したメッセージの割合は、受信またはエンキューしたメッセージの合計数に対する処理またはデキューしたメッセージの合計数の割合として計算されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%のメッセージで、処理済のメッセージは%value%パーセントです。

9.11.6 永続キュー/サブスクライバ/1分当たりの処理済メッセージ合計(%)

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔で永続キュー・サブスクライバごとに処理した1分当たりのメッセージの割合を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%の最後の間隔で処理した1分当たりのメッセージの合計は%value%です。

9.11.7 永続キュー/サブスクライバ/1分当たりの受信メッセージ合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔でキューに受信またはエンキューしたサブスクライバごとの1分当たりのメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

定義なし

定義なし

%schema%.%queue_name%キュー内のサブスクライバ%subs_name% %subs_address%の最後の間隔で受信した1分当たりのメッセージの合計は%value%です。

9.11.8 処理したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における処理したメッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.11.9 受信したメッセージの合計

このメトリックは、メトリックの最後の収集間隔における受信メッセージの合計数を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.12 レスポンス

このメトリック・カテゴリは、クライアントに対するOracleサーバーの応答性を示します。PDBでは、これは、PDBの状態も示します。たとえば、オープン状態を稼働中にマップし、クローズまたはマウント状態を停止中にマップします。PDBターゲットは存在するが、PDBがCDBから切断または削除されている場合、ターゲットはメトリック収集エラーになります。

9.12.1 状態

このメトリックは、プラガブル・データベースの状態を表します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

MOUNTED

DOWN¦UNKNOWN*

データベース・ステータスは%value%です。

ユーザーの処理

CDBに構成されたリスナーをチェックし、それが実行中で、CDBに機能していることを確認します。リスナーに問題がない場合、PDBがマウントまたはクローズ状態であるかどうかをチェックし、PDBをオープンします。

9.12.2 ステータス

このメトリックでは、データベースに新規接続を確立できるかどうか調べます。ユーザーが最大数を超えているか、リスナーが停止している場合、このテストがトリガーされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

0

データベース・インスタンスへの接続に失敗しました: %oraerr%。

ユーザーの処理

CDBに構成されたリスナーをチェックし、それが実行中で、CDBに機能していることを確認します。リスナーに問題がない場合、PDBがマウントまたはクローズ状態であるかどうかをチェックし、PDBをオープンします。

9.12.3 ORA-エラー

これは、ORA-エラーなど、レスポンス評価中に発生したユーザーが読取り可能なメッセージです。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

ユーザーの処理

CDBに構成されたリスナーをチェックし、それが実行中で、CDBに機能していることを確認します。リスナーに問題がない場合、PDBがマウントまたはクローズ状態であるかどうかをチェックし、PDBをオープンします。

9.13 ロールバック・セグメント

このメトリック・カテゴリは、ロールバックのメトリックを示します。

9.13.1 名前

ロールバック・セグメントの名前。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのSEGMENT_NAME列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.2 平均アクティブ

アクティブ・エクステントの単位時間当たりのカレント平均サイズ

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのAVEACTIVE列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.3 縮小平均

平均縮小サイズ

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのAVESHRINK列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.4 エクステント

ロールバック・セグメントのエクステント数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのEXTENTS列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.5 HWMサイズ

ロールバック・セグメントのサイズの最高水位標

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのHWMSIZE列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.6 初期サイズ

初期エクステントのバイト単位のサイズ

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのINITIAL_EXTENT列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.7 最大サイズ

エクステントの最大数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのMAX_EXTENTS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.8 最小エクステント

エクステントの最小数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのMIN_EXTENTS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.9 次のサイズ

セカンダリ・エクステントのバイト単位のサイズ

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのNEXT_EXTENT列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.10 最適サイズ

ロールバック・セグメントの最適サイズ

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのOPTSIZE列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.11 増加率

エクステント・サイズの増加の割合

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのPCT_INCREASE列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.12 サイズ

ロールバック・セグメントのサイズ(バイト)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのRSSIZE列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.13 縮小

ロールバック・セグメントのサイズが縮小した回数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのSHRINKS列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.14 ステータス

ロールバック・セグメントのステータス(OFFLINE、ONLINE、NEEDS RECOVERY、PARTLY AVAILABLE、UNDEFINEDのいずれか)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのSTATUS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.15 表領域名

ロールバック・セグメントが設定されている表領域の名前

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_ROLLBACK_SEGSビューのTABLESPACE_NAME列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.13.16 ラップ

ロールバック・セグメントがラップされる回数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

V$ROLLSTATビューのWRAPS列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.14 セグメント・アドバイザ推奨

このメトリック・カテゴリは、セグメント・アドバイザ推奨を提供します。Oracleでは、メンテナンス・ウィンドウ内で、自動セグメント・アドバイザ・ジョブを使用して定期的にセグメントの問題を検出します。セグメントに解放可能な未使用領域があるかどうかを判断します。推奨の数は、再生可能領域を含むセグメントの数です。推奨は、自動セグメント・アドバイザ・ジョブおよびユーザーが任意にスケジュールしたセグメント・アドバイザ・ジョブのすべての実行に基づいて取得されます。

9.14.1 推奨の数

Oracleでは、メンテナンス・ウィンドウ内で、自動セグメント・アドバイザ・ジョブを使用して定期的にセグメントの問題を検出します。セグメントに解放可能な未使用領域があるかどうかを判断します。推奨の数は、再生可能領域を含むセグメントの数です。推奨は、自動セグメント・アドバイザ・ジョブおよびユーザーが任意にスケジュールしたセグメント・アドバイザ・ジョブのすべての実行に基づいて取得されます。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

60分ごと

9.15 表領域

このメトリック・カテゴリは、表領域のメトリックの詳細を示します。

9.15.1 割当てタイプ

表領域に有効なエクステント割当てのタイプ(SYSTEM、UNIFORM、USERのいずれか)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのALLOCATION_TYPE列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.2 大きいファイル

表領域がbigfile表領域(YES)か、smallfile表領域(NO)かを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのBIGFILE列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.3 ブロック・サイズ

表領域ブロック・サイズ。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのBLOCK_SIZE列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.4 エクステント管理

表領域内のエクステントがディクショナリ管理表領域(DICTIONARY)か、ローカル管理表領域(LOCAL)かを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのEXTENT_MANAGEMENT列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.5 増分値

エクステント・サイズのデフォルトの増加割合

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのPCT_INCREASE列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.6 初期エクステント・サイズ

デフォルトの初期エクステント・サイズ。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのINITIAL_EXTENT列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.7 ロギング

デフォルトのロギング(LOGGING、NOLOGGINGのいずれか)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのLOGGING列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.8 最大エクステント

エクステントのデフォルトの最大数

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのMAX_EXTENTS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.9 最小エクステント・サイズ

この表領域の最小エクステント・サイズ。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのMIN_EXTLEN列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.10 最小エクステント

エクステントのデフォルトの最小数。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのMIN_EXTENTS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.11 次のエクステント

増分エクステントのデフォルトのサイズ。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのNEXT_EXTENT列

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.12 セグメント領域の管理

表領域内のセグメントの空き領域と使用済領域を空きリストを使用して管理する(MANUAL)か、ビットマップを使用して管理する(AUTO)かを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのSEGMENT_SPACE_MANAGEMENT列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.13 サイズ

表領域の割当済サイズ(バイト単位)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続表領域およびUNDO表領域の場合はCDB_DATA_FILESのBYTES列の合計、一時表領域の場合はCDB_TEMP_FILESのBYTES列の合計。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.14 ステータス

表領域のステータス(ONLINE、OFFLINE、READ ONLYのいずれか)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのSTATUS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.15 表領域名

表領域名。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのTABLESPACE_NAME列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.16 タイプ

UNDO、PERMANENT、TEMPORARYのいずれか。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

CDB_TABLESPACESのCONTENTS列。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.17 使用済サイズ(B)

表領域の使用済領域のサイズ(バイト単位)。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

永続表領域およびUNDO表領域の場合はCDB_DATA_FILESのBYTES列の合計からCDB_FREE_SPACEのBYTES列の合計を減算したもの、一時表領域の場合はGV$SORT_SEGMENTのUSED_BLOCKSの合計にCDB_TABLESPACESのBLOCK_SIZEを乗算したもの。

ユーザーの処理

これは、構成メトリックであるため、この列は単に情報を提供し、現行データベースの管理に必要な情報をDBAに提供するために収集されます。

9.15.18 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

このメトリックは、各表領域で使用する領域を計算します。アラートの生成には使用しません。「表領域の割当て済領域(MB)」メトリックとともに使用して、各表領域で使用中および未使用の領域量の履歴ビューを生成します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

表領域の使用済領域(MB) = 表領域の割当て済領域(MB) - 表領域の割当て済空き領域(MB)

表領域の割当て済領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループしてデータ・ファイルのサイズを合計することによって算出されます。

表領域の割当て済空き領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループして各データ・ファイルの空き領域のサイズを合計することによって算出されます。

9.16 表領域の割当て

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、使用済領域の量および各表領域に割り当てられた領域の量を調べます。使用済領域と割当て済領域の量を比較すると、表領域での未使用領域の量が特定できます。このメトリックは、アラートの生成ではなくレポートの作成を目的としています。DBAは、未使用の割当て済空き領域の履歴ビューを使用し、無駄な領域をなくして表領域のサイズを正しく設定できます。

9.16.1 表領域の割当て済領域(MB)(Tablespace Allocated Space (MB))

表領域の割当て済領域は、そのデータ・ファイルの現行サイズの合計です。この割当て済領域には、データの保存に使用される部分と空き領域の部分があります。セグメントが表領域に追加された場合または既存のセグメントが増えた場合は、割当て済空き領域が使用されます。割当て済空き領域は、表領域内のセグメントにのみ使用できます。一定期間、表領域内のセグメントがこの空き領域を使用していないと、割当て済空き領域は未使用となります。

このメトリックは、各表領域に割り当てられた領域を計算します。アラートの生成には使用しません。使用されている割当済領域(MB)メトリックとともに使用して、各表領域で使用中および未使用の領域量の履歴ビューを生成します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

表領域の割当て済領域(MB)は、表領域のデータ・ファイルをループしてデータ・ファイルのサイズを合計することによって算出されます。

9.16.2 表領域の使用済領域(MB)(Tablespace Used Space (MB))

表領域の割当て済領域は、そのデータ・ファイルの現行サイズの合計です。この割当て済領域には、データの保存に使用される部分と空き領域の部分があります。セグメントが表領域に追加された場合または既存のセグメントが増えた場合は、割当て済空き領域が使用されます。割当て済空き領域は、表領域内のセグメントにのみ使用できます。一定期間、表領域内のセグメントがこの空き領域を使用していないと、割当て済空き領域は浪費となります。

このメトリックは、各表領域で使用する領域を計算します。アラートの生成には使用しません。「表領域の割当て済領域(MB)」メトリックとともに使用して、各表領域で使用中および未使用の領域量の履歴ビューを生成します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

9.17 表領域フル

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、各表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

9.17.1 表領域の空き領域(MB)(Tablespace Free Space (MB))

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]の空き領域は[%value% Mバイト]のみです

データ・ソース

MaximumSize - TotalUsedSpace

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

9.17.2 表領域使用率(%)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な領域使用率(%)を調べます。使用済領域の割合がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

85

97

表領域[%name%]は[%value%パーセント]フル

データ・ソース

(TotalUsedSpace / MaximumSize) * 100

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるfullTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

9.18 表領域フル(一時)

このカテゴリのメトリックでは、各ローカル管理一時表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

9.18.1 表領域の空き領域(MB) (一時)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がない、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各一時表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな一時表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]には[%value%MB]の空きがあります

9.18.2 表領域使用率(%) (一時)

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がない、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

定義なし

定義なし

表領域[%name%]は[%value%パーセント]フル

9.19 表領域フル(ディクショナリ管理)(Tablespaces Full (dictionary managed))

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、各表領域によって使用されている領域の量を調べます。使用済領域と使用可能な空き領域の量を比較すると、表領域がフルかどうかが判別できます。使用可能な空き領域には、データ・ファイルの最大サイズと使用可能なディスク領域が計上されます。つまり、データ・ファイルが拡張でき、拡張に使用できるディスク領域が十分にある場合、表領域にはフルのフラグが付けられません。

9.19.1 表領域の空き領域(ディクショナリ管理)(Tablespace Free Space (MB) (dictionary managed))

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な空き領域の合計を調べます。このメトリックは、「使用可能な領域使用率(%)」メトリックが意味のない比較的大きな表領域を対象としています。使用可能な空き領域がしきい値引数で指定したサイズを下回ると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

データ・ソース

MaximumSize - TotalUsedSpace

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

9.19.2 表領域使用率(%)(ディクショナリ管理)(Tablespace Space Used (%) (dictionary managed))

表領域内のセグメントが増えるに従い、使用可能な空き領域は減ります。使用可能な空き領域がなくなると、つまり、データ・ファイルが最大サイズに達した場合やディスク領域がない場合は、新しいセグメントの作成や既存のセグメントの拡張は失敗します。

このメトリックでは、各表領域の使用可能な領域使用率(%)を調べます。使用済領域の割合がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle Database 10gリリース(10.1)以上、かつ表領域でローカル・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Database Serverが10分ごとにこのメトリックを内部的に評価します。あるいは、監視対象のデータベース・ターゲットのリリースがOracle9i以下、または表領域でディクショナリ・エクステント管理を使用する場合は、Oracle Management Agentが30分ごとにこのメトリックの値をテストします。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

30分ごと

85

97

プラガブル・データベース[%pdbName%]の表領域[%name%]の使用率は[%value%パーセント]です

データ・ソース

(TotalUsedSpace / MaximumSize) * 100

- TotalUsedSpace: 表領域の合計使用済領域(MB)

- MaximumSize: 表領域の最大サイズ(MB)。最大サイズは、表領域のデータ・ファイルのループと、データ・ファイルが自動拡張された場合に表領域で使用可能になるディスク上のその他の空き領域によって決まります。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

- その表領域でセグメント・アドバイザを実行します。

9.20 セグメントに問題のある表領域

このメトリック・カテゴリのメトリックでは、次のことを調べます。

- 表領域内のチャンクなしの最大領域。表領域内のどの表、索引、クラスタまたはロールバック・セグメントでも、追加エクステントを1つも割り当てることができないと、アラートが生成されます。

- 表領域で最大エクステント数に近づいているセグメントがあるかどうか。どのセグメントについても、最大エクステント数から既存エクステント数を引いた数が2未満になると、アラートが生成されます。

障害セグメントのある表領域からのみ、結果が返されます。

9.20.1 最大エクステントに近づいているセグメント数

このメトリックでは、最大エクステント数の上限に近づいているセグメントがないか調べます。セグメント数がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

プラガブル・データベース%pdbName%内の%name%表領域の%value%セグメントが最大エクステントに近づいています。

データ・ソース

最大エクステント数から既存エクステント数を引いた数が2未満のセグメント数。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるproblemTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

可能な場合は、セグメントのMAXEXTENTS記憶域パラメータの値を増やします。不可能な場合は、より大きなエクステント・サイズでセグメントを再構築し、ローカルで管理されている表領域を使用して、必ず1セグメント内のエクステントが同じサイズになるようにします。ディクショナリ管理表領域の場合は、STORAGEパラメータでNEXT=INITIALとPCTINCREASE=0に指定します。

9.20.2 最大エクステントに近づいているセグメント(Segments Approaching Maximum Extents)

このメトリックは、最大エクステントの上限に近づいているセグメントを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

最大エクステント数から既存エクステント数を引いた数が2未満のセグメント数。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるproblemTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

可能な場合は、セグメントのMAXEXTENTS記憶域パラメータの値を増やします。不可能な場合は、より大きなエクステント・サイズでセグメントを再構築し、ローカルで管理されている表領域を使用して、必ず1セグメント内のエクステントが同じサイズになるようにします。ディクショナリ管理表領域の場合は、STORAGEパラメータでNEXT=INITIALとPCTINCREASE=0に指定します。

9.20.3 拡張不可能なセグメント

このメトリックでは、追加エクステントを割り当てられないセグメントがないか調べます。

データベース・レベルのメトリックです。クラスタ・データベースの場合、このメトリックは、メンバー・インスタンスによってではなく、クラスタ・データベース・ターゲット・レベルで監視されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

表領域内で追加エクステントを割り当てられない最初の10セグメントの名前。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

9.20.4 拡張不可能なセグメント数

このメトリックでは、追加エクステントを割り当てられないセグメントがないか調べます。セグメント数がしきい値引数で指定した値を超えると、警告アラートまたはクリティカル・アラートが生成されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

24時間ごと

0

定義なし

プラガブル・データベース%pdbName%内の%name%表領域の%value%セグメントを拡張できません。

データ・ソース

表領域の最大のチャンク空き領域を調べた後は、追加エクステントを割り当てられないセグメントの数です。

データ・ソースの追加情報は、sysman/admin/scriptsディレクトリにあるproblemTbsp.pl Perlスクリプトを参照してください。

ユーザーの処理

次のいずれかを実行します。

- 既存データ・ファイルの1つに対する自動拡張の有効化、既存データ・ファイルの1つの手動によるサイズ変更、または新規データ・ファイルの追加により、表領域のサイズを増やします。

- 表領域に空き領域のフラグメンテーションの問題がある場合、表領域全体の再編成を検討します。

- 別の表領域にセグメントを再配置して、この表領域内の空き領域を増やします。

9.21 一時ファイルのステータス

このメトリック・カテゴリは、一時ファイルのステータスのメトリックを提供します。

9.21.1 ファイル名

一時ファイルの名前。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

V$TEMPFILEビューのNAME列。

ユーザーの処理

これは、単に情報を提供しています。

9.21.2 ステータス

一時ファイルのステータス(ONLINE、OFFLINEのいずれか)。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

OFFLINE

定義なし

プラガブル・データベース%pdbName%の一時ファイル%NAME%は%STATUS%です。

データ・ソース

V$TEMPFILEビューのSTATUS列。

ユーザーの処理

デフォルト設定がまだ使用されている場合、オフライン一時ファイルによってインシデント(アラート)が生成されます。このファイルがオフラインである必要があるかどうかを判断し、オフラインである必要がない場合はオンラインに切り替えます。また、このファイルがオフラインである必要がある場合は、ファイルが属している一時表領域に他の使用可能なオンライン一時ファイルがあることを確認します。

9.21.3 一時ファイルのID

一時ファイルの絶対ファイル番号。追加情報を取得するために他のデータベース表およびビューと結合するのに使用されます。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

15分ごと

データ・ソース

V$TEMPFILEビューのFILE#列。

ユーザーの処理

これは、単に情報を提供しています。

9.22 スキーマ別オブジェクトの合計

このカテゴリのメトリックには、スキーマ内のデータベース・オブジェクトの数を示すメトリックが含まれます。

9.22.1 オブジェクトの合計数

このメトリックは、スキーマ内のデータベース・オブジェクトの合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%value%のオブジェクトが%owner%スキーマに存在します

9.23 スキーマ別合計表

このカテゴリのメトリックには、スキーマ内の表の数を示すメトリックが含まれます。

9.23.1 合計表の数

このメトリックは、スキーマ内の表の合計数を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

15分ごと

定義なし

定義なし

%value%の表が%owner%スキーマに存在します

10 CISCOスイッチ・メトリック

この章では、CISCOスイッチのメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

Ciscoスイッチ・プラグインにより、Enterprise Manager Cloud ControlはCiscoスイッチ・ターゲットを監視できます。このプラグインを使用して、CiscoスイッチのCPU、メモリー、温度、ネットワーク・インタフェース、システム情報、ファンおよび電源メトリックを監視します。各Ciscoスイッチは、エージェントに追加されたプラグイン・インスタンスを持つようになります。

10.1 CPU

このメトリック・カテゴリには、CPU使用率のメトリックが含まれます。

10.1.1 最近5分間のCPU使用率(%)

このメトリックは、過去5分間の平均CPU使用率(%)を表示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

20

40

-

データ・ソース

データは、Simple Network Management Protocol (SNMP)を使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.1.2 最近1分間のCPU使用率(%)

このメトリックは、最近1分間の平均CPU使用率(%)を表示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

1分ごと

20

40

-

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.1.3 最近5秒間のCPU使用率(%)

このメトリックは、過去のメトリック収集でのCPU使用率(%)を表示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

20

40

-

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.2 ファン

このメトリック・カテゴリには、ファンのメトリックが含まれます。

10.2.1 ファンの状態

このメトリックは、スイッチ・ファンのステータス・インジケータを表示します。1は正常、2は警告、3はクリティカル、4は停止、5は存在しない、6は機能していないことを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

20

3

ファンの状態%KeyValue%は警告またはクリティカルです。現在の状態コードは%fanState%です。(状態コード値は1=normal、2=warning、3=critical、4=shutdown、5=notPresent、6=notFunctioningとしてマップされます)

データ・ソース

データは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.3 メモリー

このメトリック・カテゴリには、メモリのメトリックが含まれます。

10.3.1 メモリー・プール使用率(%)

このメトリックは、使用中のスイッチのメモリーの量(%)を示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

-

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4 ネットワーク・インタフェース

このメトリック・カテゴリには、ネットワーク・インタフェースのメトリックが含まれます。

10.4.1 管理ステータス

このメトリックは、スイッチの管理ステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ネットワーク・インタフェース%Name% (%Alias%)の管理ステータスは%AdminStatus%です。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.2 受信破棄(%)

このメトリックは、破棄されたインバウンド・パケット(%)を示します。次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

1

3

ネットワーク・インタフェース%Name%で破棄されたインバウンド・パケット率は%PercentDiscardsIn%%%です。この値は、警告(%warning_threshold%%%)またはクリティカル(%critical_threshold%%%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.3 受信エラー(%)

このメトリックは、インバウンド・パケット・エラー(%)を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

1

3

ネットワーク・インタフェース%Name%のインバウンド・パケット・エラー率は%PercentErrorsIn%%%です。この値は、警告(%warning_threshold%%%)またはクリティカル(%critical_threshold%%%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.4 受信トラフィック(%)

このメトリックは、使用中の受信帯域幅(%)を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

80

90

ネットワーク・インタフェース%Name%は帯域幅の%PercentBandwidthUsedIncoming%%%を使用しています。この値は、警告(%warning_threshold%%%)またはクリティカル(%critical_threshold%%%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.5 受信トラフィック(Kb/s)

このメトリックは、Kb/s単位で測定された受信トラフィックを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ネットワーク・インタフェース{0}の受信トラフィック速度は{1} Kビット/秒です。この値は、警告(%warning_threshold%%%)またはクリティカル(%critical_threshold%%%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.6 インタフェース・ステータス

このメトリックは、スイッチ・インタフェースのステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

Failed

ネットワーク・インタフェース%Name% (%Alias%)の管理ステータスは%AdminStatus%です。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.7 操作ステータス

このメトリックは、スイッチの操作ステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ネットワーク・インタフェース%Name% (%Alias%)の操作ステータスは%OperStatus%です。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.8 送信破棄(%)

このメトリックは、破棄されたアウトバウンド・パケット(%)を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

1

3

ネットワーク・インタフェース%Name%で破棄されたアウトバウンド・パケット率は%PercentDiscardsOut%%%です。この値は、警告(%warning_threshold%%%)またはクリティカル(%critical_threshold%%%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.9 送信エラー(%)

このメトリックは、アウトバウンド・パケット・エラー(%)を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

1

3

ネットワーク・インタフェース%Name%のアウトバウンド・パケット・エラー率は%PercentErrorsOut%%%です。この値は、警告(%warning_threshold%%%)またはクリティカル(%critical_threshold%%%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.10 送信トラフィック(%)

このメトリックは、使用中のアウトバウンド帯域幅(%)を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ネットワーク・インタフェース%Name% (%Alias%)の管理ステータスは%AdminStatus%です。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.4.11 送信トラフィック(Kb/s)

このメトリックは、Kb/s単位で測定されたアウトバウンド・トラフィックを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ネットワーク・インタフェース%Name%の送信トラフィック速度は%NetworkSentRate% Kビット/秒です。この値は、警告(%warning_threshold%%%)またはクリティカル(%critical_threshold%%%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.5 電源

このメトリック・カテゴリには、電源のメトリックが含まれます。

10.5.1 電源の状態

このメトリックは、スイッチの電源のステータス・インジケータを示します。1は良好、2は不良、3は停止を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

3

電源の状態%KeyValue%は警告またはクリティカルです。現在の状態コードは%powerSupplyState%です。(状態コード値は1=normal、2=warning、3=critical、4=shutdown、5=notPresent、6=notFunctioningとしてマップされます)

データ・ソース

データは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.5.2 TCP Ping

これはms単位で測定したスイッチPing時間です。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.6 システム情報

この項には、システム情報のメトリックが含まれます。

10.6.1 連絡先

このメトリックは、スイッチの連絡先担当者およびその連絡方法です。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.6.2 ホスト名

このメトリックは、スイッチのホスト名を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.6.3 場所

このメトリックは、スイッチの物理的な場所を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.6.4 起動時間(日数)

このメトリックは、スイッチが停止してからの日数を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.7 温度

このメトリック・カテゴリには、温度のメトリックが含まれます。

10.7.1 温度、状態

このメトリックは、スイッチの温度のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

warning

critical

%KeyValue%の温度の状態は警告またはクリティカルです。現在の状態は%TemperatureState%で(状態コード値は1=normal、2=warning、3=critical、4=shutdown、5=notPresent、6=notFunctioningとしてマップされます)、現在の温度ステータス値は摂氏%TemperatureStatusValue%度です。

データ・ソース

データは、SNMPのpollとpushの両方を使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

10.7.2 温度、値(摂氏)

このメトリックは、摂氏でのスイッチの温度を示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

56

66

-

データ・ソース

データは、SNMPのpollとpushの両方を使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11 KVMターゲット・メトリック

この章では、KVMターゲット・メトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

KVMターゲット・メトリックは、キーボード、ビデオまたはビジュアル表示ユニット、マウス(KVM)ターゲットの監視に使用されるメトリックで、Avocent MergePoint Unity Switchプラグインによって、Enterprise Manager Cloud ControlでKVMターゲットを監視できるようになります。プラグインは、KVMターゲットの「工場出荷時のデフォルト設定」、「ファン障害」、「集計ターゲット・デバイス・ステータス」、電源障害、リストアされた電源、「再起動開始」、「温度範囲外ステータス」など、KVMおよびイベント発生のステータスを提供します。

11.1 集計ターゲット・デバイス・ステータス変更済

このメトリック・カテゴリのメトリックは、集計ターゲット・デバイス・ステータス変更済メトリックの詳細を提供します。

11.1.1 集計ターゲット・デバイス・ステータス

このメトリックは、集計ターゲット・デバイスのステータスを示します。ステータス0は、集計サーバー・ステータスが変更されたことを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

0

定義なし

集計サーバー・ステータスが変更され、エンコードされた値は%aggregatedTargetDeviceStatusChangedObject%です。

データ・ソース

このメトリックのデータは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.1.2 集計ターゲット・デバイス・ステータス変更済オブジェクト

このメトリックは、変更時の集計サーバー・ステータスのエンコードされた値を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.2 工場出荷時のデフォルト設定

このメトリック・カテゴリのメトリックは、工場出荷時のデフォルト設定メトリックの詳細を提供します。

11.2.1 工場出荷時のデフォルト設定ステータス

このメトリックは、工場出荷時のデフォルト設定ステータスを示します。ステータス0は、KVMが工場出荷時のデフォルトに設定するよう指示されたことを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

0

定義なし

アプライアンスは工場出荷時の値に設定されていました。

データ・ソース

このメトリックのデータは、SNMP push (トラップ)を使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.3 ファン障害

このメトリック・カテゴリのメトリックは、ファン障害メトリックの詳細を提供します。

11.3.1 ファン障害ステータス

このメトリックは、ファン障害のステータスを示します。ステータス0は、KVMのファンに障害があったことを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

0

ファン障害が検出されました。

データ・ソース

このメトリックのデータは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.4 pingステータス

このカテゴリのメトリックは、pingステータス・メトリックの詳細を提供します。

11.4.1 ステータス

このメトリックは、KVMターゲットのステータスを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

30分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、エージェント提供のスクリプトosresp.plを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.4.2 TCP Ping

このメトリックは、ミリ秒単位で測定した、Ping時間に対するKVMターゲットのレスポンスを報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

400

1000

TCP Pingに対するKVMターゲットのレスポンスは、%value%ミリ秒です

データ・ソース

このメトリックのデータは、エージェント提供のスクリプトosresp.plを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.5 電源

このメトリック・カテゴリのメトリックは、電源メトリックの詳細を提供します。

11.5.1 電源のステータス

このメトリックは、電源障害のステータスを示します。ステータス0は、KVMの電源に障害があったことを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

0

定義なし

電源%keyValue%に障害が発生しました。

データ・ソース

このメトリックのデータは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.6 再起動開始

このメトリック・カテゴリには、再起動開始のメトリックが含まれます。

11.6.1 再起動開始ステータス

このメトリックは、再起動のステータスを示します。ステータス0は、KVMが再起動されていることを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

0

定義なし

アプライアンスを再起動中です。ユーザー%userName%によりコマンドが発行されました。

データ・ソース

このメトリックのデータは、エージェント提供のスクリプトosresp.plを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.6.2 ユーザー名

このメトリックは、KVMの再起動を指示したユーザーの名前を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、エージェント提供のスクリプトosresp.plを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.7 レスポンス

このメトリック・カテゴリには、レスポンスのメトリックが含まれます。

11.7.1 ステータス

このメトリックは、KVM上でOMSが実行されているかどうかを示すもので、1は稼働中を示し、0は停止中を示します

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

0

%target%は停止しています

データ・ソース

このメトリックのデータは、エージェント提供のスクリプトosresp.plを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.7.2 TCP Ping

このメトリックは、ミリ秒単位でのKVM Ping時間を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、エージェント提供のスクリプトosresp.plを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

11.8 温度の範囲

このメトリック・カテゴリには、温度の範囲メトリックの詳細を提供するメトリックが含まれます。

11.8.1 温度範囲外ステータス

このメトリックは、温度が範囲外かどうかを報告します。ステータス0は、KVMの温度が動作範囲外であることを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

0

温度が操作範囲を超えています。

データ・ソース

このメトリックのデータは、SNMP pushを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12 統合消灯マネージャ・メトリック

この章では、統合消灯マネージャ(ILOM)のメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

Oracle ILOMプラグインは、計算ノードのOracle ILOMサービス・プロセッサでハードウェア・イベントを監視し、センサー・データをOracle Enterprise Managerリポジトリに記録します。

ILOMプラグインは、Oracle Databaseシステムの最初の計算ノードのOracle Management Agentにデプロイされ、その管理エージェントのみがOracle DatabaseシステムのすべてのILOMデータベース・サーバー・サービス・プロセッサのOracle Management ServerおよびOracle Management Repositoryと通信します。

12.1 コンポーネント・フォルト

このメトリック・カテゴリは、コンポーネント障害のアラートを示します。

12.1.1 フォルト・ステータス

このメトリックは、コンポーネント障害のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

CRITICAL

コンポーネント%ComponentName%にはフォルトが存在します。

12.2 ファン・フォルト

このメトリック・カテゴリは、ファン障害のアラートを示します。

12.2.1 フォルト・ステータス

このメトリックは、ファン障害のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

CRITICAL

ファン%FanName%にはフォルトが存在します。

12.3 ファン・センサー

このメトリック・カテゴリは、ファン・センサーのメトリックを示します。

12.3.1 センサー速度(RPM)

これは、回転数/分(RPM)でのILOMファンの速度です。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

-1

ファン%SensorName%で障害が発生しました: {1} (-1: 予測された障害、-2: ファンの欠落/削除、-3: ファンが読取り不可/存在しない、-4: 一般的な障害、-5: 回転していない/妨げられている)。

データ・ソース

このメトリックのデータは、FanSensorStatus.plスクリプトを実行することで、オペレーティング・システム(OS)行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.3.2 センサーの状態

このメトリックは、ILOMファンのステータスを報告します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

FAULT_DIAGNOSED|FAULT_SUSPECTED|WARNING

CRITICAL|ERROR|FAILED|FAULTED|NOT_PRESENT|NON_RECOVERABLE|PREDICTIVE_FAILURE_ASSERTED|LOWER_CRITICAL|UPPER_CRITICAL|LOWER_NON_RECOVERABLE|UPPER_NON_RECOVERABLE

%SensorSpeed%rpmで回転するファン%SensorName%で障害が発生しました: %SensorState%

データ・ソース

このメトリックのデータは、FanSensorStatus.plスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.4 ハード・ディスクのステータス

このカテゴリのメトリックは、ハードディスクのステータスに関する情報を提供します。

12.4.1 障害のステータス(0 - クリア済、1 - クリティカル)

このメトリックは、ハード・ディスクのステータスを報告します。0はクリア済を示し、1はクリティカルを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

1

ハード・ディスク{0}に障害があります。障害コードは%FaultCode%です。

データ・ソース

このメトリックのデータは、NodeStatusCheck.pl - pingスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.5 HCAポートの状態(アラートの場合)

このカテゴリのメトリックは、ホスト・チャネル・アダプタ(HCA)ポートの状態について示します。

12.5.1 ポートが無効化済

このメトリックは、HCAポートが無効かどうかを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

1

ポート%PortNumber%(%ca_disp_name%)は無効です

12.5.2 ポートが'polling'状態

このメトリックは、HCAポートがピア・ポートを確認またはポーリングしているかどうかを示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

1

ポート%PortNumber%(%ca_disp_name%)はピア・ポートをポーリングしています。この状況は、ケーブルが一方の側から切断されている場合、または他方の側のポートが無効になっている場合に発生することがあります。

12.6 ILOM温度

このメトリック・カテゴリには、ILOM温度のメトリックが含まれます。

12.6.1 インレット環境の温度

このメトリックは、摂氏でのILOMターゲットのインレット環境の温度を示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ILOM %target%の現在の吸気口温度は摂氏%value%度です。

12.6.2 アウトレット環境の温度

このメトリックは、摂氏でのILOMターゲットのアウトレット環境の温度を示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ILOM %target%の現在の排気口温度は摂氏%value%度です。

12.6.3 システム環境の温度

このメトリックは、摂氏でのILOMターゲットのシステム環境の温度を示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

定義なし

ILOM %target%の現在のシステム温度は摂氏%value%度です。

12.7 メモリー・フォルト

このメトリック・カテゴリには、メモリー障害のアラート・メトリックが含まれます。

12.7.1 フォルト・ステータス

このメトリックは、メモリー障害のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

CRITICAL

メモリー%MemoryName%にはフォルトが存在します。

12.8 プロセッサ・フォルト

このメトリック・カテゴリには、CPU障害のアラート・メトリックが含まれます。

12.8.1 フォルト・ステータス

このメトリックは、CPU障害のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

定義なし

CRITICAL

プロセッサ{0}にはフォルトが存在します。

12.9 センサー・アラート

このメトリック・カテゴリには、センサーのアラート・メトリックが含まれます。

12.9.1 電流センサーの説明

このメトリックは、電流センサーのステータスの説明を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.2 電流センサーのステータス

このメトリックは、ILOMセンサーの現行のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

WARNING - *

CRITICAL - *

次のレベルの電流センサー - %CurrentStatusDesc%

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.3 ファン・センサーのステータス

このメトリックは、ILOMファンのセンサーのステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

WARNING - *

CRITICAL - *

次のレベルのファン・センサー - %FanStatusDesc%

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.4 ファン・センサーのステータスの説明

このメトリックは、ファン・センサーのステータスの説明を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.5 電源センサーの説明

このメトリックは、電源センサーのステータスの説明を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.6 電源センサーのステータス

このメトリックは、ILOM電源のセンサーのステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

WARNING - *

CRITICAL - *

次のレベルの電源センサー - %PowerSupplyStatusDesc%

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.7 温度センサーの説明

このメトリックは、温度センサーのステータスの説明を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.8 温度センサーのステータス

このメトリックは、ILOM温度のセンサーのステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

WARNING - *

CRITICAL - *

次のレベルの温度センサー - %TemperatureStatusDesc%

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.9 電圧センサーの説明

このメトリックは、電圧センサーのステータスの説明を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.9.10 電圧センサーのステータス

このメトリックは、ILOM電圧のセンサーのステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

5分ごと

WARNING - *

CRITICAL - *

次のレベルの電圧センサー - %VoltageStatusDesc%

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSensorAlertsスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.10 サービス・プロセッサ情報

このメトリック・カテゴリには、サービス・プロセッサ情報メトリックが含まれます。

12.10.1 物理プレゼンスの確認

このメトリックは、ユーザーが物理システム上のロケータ・ボタンを押してILOM管理者パスワードをリカバリする必要があるかどうかを判別するフラグを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSpInformationスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.10.2 ホスト名

このメトリックは、ネットワーク識別の方法としてのILOMホスト名を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSpInformationスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.10.3 デフォルトにリセット

このメトリックは、システムがデフォルトにリセットするよう指示されたかどうかを判別するフラグを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSpInformationスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.10.4 システム連絡先

このメトリックは、ILOMの連絡先担当者およびその連絡方法を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSpInformationスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.10.5 システムの説明

このメトリックは、ILOMの説明を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSpInformationスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.10.6 システム識別子

このメトリックは、SNMPトラップのペイロード要素で管理対象デバイスを識別するのに役立つILOMシステム識別子プロパティを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSpInformationスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.10.7 システムの場所

このメトリックは、ILOMの物理的な場所を示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、GetSpInformationスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.11 温度センサー

このメトリック・カテゴリには、温度センサーのメトリックが含まれます。

12.11.1 センサー読取り(摂氏度)

このメトリックは、摂氏でのILOM温度を示します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

4分ごと

定義なし

定義なし

%SensorReading%(摂氏度)で動作している温度センサー%SensorName%がしきい値を超えました

データ・ソース

このメトリックのデータは、TempSensorStatus.plスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.11.2 センサーの状態

このメトリックは、ILOM温度のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

4分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、TempSensorStatus.plスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.12 電圧センサー

このメトリック・カテゴリには、電圧センサーのメトリックが含まれます。

12.12.1 センサー読取り(ボルト)

このメトリックは、ボルト単位でのILOM電圧示度を報告します。

次の表は、メトリックの値が収集され、デフォルトのしきい値と比較される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

12c

4分ごと

定義なし

定義なし

%SensorReading%(ボルト)で動作している電圧センサー%SensorName%がしきい値を超えました

データ・ソース

このメトリックのデータは、VoltSensorStatus.plスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

12.12.2 センサーの状態

このメトリックは、ILOM電圧のステータスを示します。

次の表は、メトリックの値が収集される頻度を示しています。

ターゲットのリリース

収集頻度

12c

5分ごと

データ・ソース

このメトリックのデータは、VoltSensorStatus.plスクリプトを実行することで、OS行トークン・フェッチレットを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

13 インフィニバンド・ネットワーク

この章では、インフィニバンド・ネットワークのメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

これらのメトリックは、ネットワーク内の各リンク(ポート間接続)のスループット・パフォーマンス、スイッチからノードおよびスイッチからスイッチ・リンク・タイプのパフォーマンスの集計、およびネットワークの合計スループット・パフォーマンスの詳細を示します。

13.1 リンク・タイプ・パフォーマンス

このメトリック・カテゴリのメトリックは、スイッチからノードおよびスイッチからスイッチ・リンク・タイプのパフォーマンスについて説明します。

13.1.1 平均スループット

このメトリックは、このタイプのすべてのリンクの平均スループット(Gbps)を示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

データ・ソースは、perfqueryコマンドおよびiblinkinfo.plファイルです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

13.1.2 最高スループット

このメトリックは、このタイプのすべてのリンク間の最高スループット(Gbps)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

データ・ソースは、perfqueryコマンドおよびniblinkinfo.plファイルです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

13.1.3 リンク・タイプ

このメトリックは、リンクのタイプ(スイッチからスイッチまたはスイッチからノード)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

データ・ソースは、perfqueryコマンドおよびiblinkinfo.plファイルです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

13.1.4 最低スループット

このメトリックは、このタイプのすべてのリンク間の最低スループット(Gbps)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

データ・ソースは、perfqueryコマンドおよびiblinkinfo.plファイルです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

13.2 ネットワーク・パフォーマンス

このメトリック・カテゴリには、ネットワークの合計スループット・パフォーマンスが含まれます。

13.2.1 合計スループット(KBPS)

このメトリックは、最後の収集間隔中に各ノードで送信されたすべてのバイトの合計を最後の収集間隔の期間で除算した数値を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

24時間ごと

データ・ソース

データ・ソースは、perfqueryコマンドおよびiblinkinfo.plファイルです。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14 インフィニバンド・スイッチ

この章では、インフィニバンド・スイッチのメトリックに関する情報を提供します。

各メトリックの次の情報を提供します。

- 説明

- メトリック表
メトリック表は、次のメトリック(ターゲット・バージョン、デフォルトの収集頻度、デフォルトの警告のしきい値、デフォルトのクリティカルのしきい値、およびアラート・テキスト)のすべて、または一部を含めることができます。

これらのメトリックは、スイッチの各ポートのパフォーマンス、およびスイッチからノードおよびスイッチからスイッチ・リンク・タイプのパフォーマンスの集計について説明します。これらは、スイッチがネットワークのサブネット・マネージャかどうかも定義します。スイッチ統計についても扱います。

14.1 集計センサー

このメトリック・カテゴリは、エージェントによって開始されません。IBスイッチは、SNMPトラップ・メカニズムを通じてエージェントに情報をプッシュします。エージェントがSNMPトラップをサブスクライブしたときにのみ動作します。このメトリックは、アラートの生成にのみ使用されます。データはリポジトリにアップロードされません。すべてのメトリック・ページには、このメトリックのデータは表示されません。

14.1.1 アラーム・ステータス

このメトリックは、重大度が設定されているかクリアされているか(メジャー/クリア)を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

重度

集計センサー%keyValue%に障害があります。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.1.2 センサー値

このメトリックは、集計センサーがアサート解除されているか(1)、集計センサーの状態がアサートされているか(2)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.2 ファンの速度センサー

集計センサーと同様に、このメトリック・カテゴリには、SNMPトラップ・ベースのメトリックが含まれます。

14.2.1 アラーム・ステータス

このメトリックは、アラームのステータスを報告します。これらの値(クリティカル/メジャー/警告)は、ファンの速度がそれぞれ致命的、クリティカルおよび非クリティカルのしきい値を超えたことを示します。最初の2つの状態はEnterprise Managerでクリティカル・アラートとして表示され、最後の状態は警告として表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

warning|FAULT_DIAGNOSED|FAULT_SUSPECTED|WARNING

critical|major|CRITICAL|ERROR|FAILED|FAULTED|NOT_PRESENT|NON_RECOVERABLE|PREDICTIVE_FAILURE_ASSERTED|LOWER_CRITICAL|UPPER_CRITICAL|LOWER_NON_RECOVERABLE|UPPER_NON_RECOVERABLE

ファン%keyValue%の速度がしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.2.2 ファンの速度(回転数/分)

このメトリックは、回転数/分でのファンの速度を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.3 ファンの速度センサーのアラート

ファン速度センサーと同様に、このメトリック・カテゴリには、SNMPトラップ・ベースのメトリックが含まれます。

14.3.1 アラーム・ステータス

このメトリックは、アラームのステータスを報告します。これらの値(クリティカル/メジャー/警告)は、ファンの速度がそれぞれ致命的、クリティカルおよび非クリティカルのしきい値を超えたことを示します。最初の2つの状態はEnterprise Managerでクリティカル・アラートとして表示され、最後の状態は警告として表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

warning|WARNING

critical|major|CRITICAL|ERROR|FAILED

ファン%keyValue%の速度がしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.3.2 ファンの速度(回転数/分)

このメトリックは、回転数/分でのファンの速度を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.4 FRU削除アラート

このメトリック・カテゴリは、フィールド交換ユニット(FRU)の削除アラートに関する情報を提供します。

14.4.1 FRUステータス

このメトリックは、すべてのFRU削除に対して送信されたアラートを表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

FRU %keyValue%がシステムから削除されました。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.5 レスポンス

このカテゴリのメトリックは、セルの管理サーバーが実行しているかどうかを検出するために使用されます。

14.5.1 レスポンス・ステータス

このメトリックは、1分間隔で確認されます。ステータス列が1である場合はセルが稼働していることを示し、そうでない場合はセルが停止しています。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

1分ごと

定義なし

0

インフィニバンド・スイッチ%target%に接続できませんでした。

データ・ソース

該当なし。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.6 スイッチ・ゲートウェイ・ポートの状態

このメトリック・カテゴリは、インフィニバンド・スイッチのゲートウェイ・ポートのゲートウェイ・メトリックに関する情報を提供します。

14.6.1 10Gb/sイーサネット・ポート

このメトリックは、10Gb/sイーサネット・ポートの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.2 状態

このメトリックは、ゲートウェイの状態を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.3 受信バイト数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたバイトの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.4 受信パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたパケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.5 受信ジャンボ・パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたジャンボ・パケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.6 受信ユニキャスト・パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたユニキャスト・パケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.7 受信ブロードキャスト・パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたブロードキャスト・パケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.8 受信バッファ数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたバッファの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.9 受信CRCエラー数

このメトリックは、ゲートウェイで受信された巡回冗長検査(CRC)エラーの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.10 受信ランタイム・エラー数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたランタイム・エラーの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.11 受信合計エラー数

このメトリックは、ゲートウェイで受信されたエラーの合計数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.12 送信バイト数

このメトリックは、ゲートウェイで送信されたバイトの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.13 送信パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで送信されたパケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.14 送信ジャンボ・パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで送信されたジャンボ・パケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.15 送信ユニキャスト・パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで送信されたユニキャスト・パケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.16 送信マルチキャスト・パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで送信されたマルチキャスト・パケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.17 送信ブロードキャスト・パケット数

このメトリックは、ゲートウェイで送信されたブロードキャスト・パケットの数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.6.18 送信合計エラー数

このメトリックは、ゲートウェイで送信されたエラーの合計数を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.7 スイッチ・パフォーマンスのサマリー

このメトリック・カテゴリは、すべてのポートのIBスイッチの全体的なパフォーマンスを示します。

14.7.1 平均リンク・スループット(KBPS)

このメトリックは、IBスイッチのすべてのポートで1秒当たりに送受信されたバイト数の平均(KBPS)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.7.2 最高リンク・スループット(KBPS)

このメトリックは、IBスイッチのすべてのポートで1秒当たりに送受信された最大バイト数(KBPS)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.7.3 最低リンク・スループット(KBPS)

このメトリックは、IBスイッチのすべてのポートで1秒当たりに送受信された最小バイト数(KBPS)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.8 スイッチ・ポート構成モニター

このメトリック・カテゴリは、主にポートの接続の監視および切断があった場合のアラートの生成に使用されます。

14.8.1 リンクのもう一方の端のGUID

このメトリックは、IBのグローバル一意識別子(GUID)を報告します。これは、ポートの接続先エンティティのEnterprise ManagerターゲットGUIDではありません。もう一方の端がスイッチ・ポートの場合はスイッチのGUID、HCAポートの場合はポートのGUIDになります。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.8.2 このポートが接続されているエンティティの名前

このメトリックは、このスイッチ・ポートの接続先エンティティの名前(スイッチ/セル/計算ノード)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.8.3 ピアがスイッチ・ポートの場合にはノードGUID、それ以外の場合にはポートGUID

このメトリックは、ピア・ポートがスイッチ・ポートの場合にはノードGUIDを表示します。それ以外の場合には、ポートGUIDを表示し、HCAポートを示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.8.4 ピア・ポートのポート番号

このメトリックは、ピア・ポートのポート番号を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.8.5 この切断されたポートが接続されているエンティティのタイプ

このポートが現在切断されている場合、このフィールドは切断が行われたエンティティのタイプを示します。可能な値は4つあります(スイッチ/セル/ノード/なし)。ポートが接続された状態の場合、このメトリックの値は「なし」です。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

node|cell|switch

%target%のポート%PortNumber%が%ConnectedToNamePrev%のポート%ConnectedToPortNumberPrev%から切断されました。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.8.6 このポートが接続されているエンティティのタイプ

このメトリックは、このポートの接続先エンティティに応じて3つの値(スイッチ/セル/計算ノード)のいずれかになります。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9 スイッチ・ポート・エラー

このメトリック・カテゴリのメトリックは、スイッチ上のperfquery出力から取得した統計を提供します。このメトリック値は、最後の収集以降のエラー・カウンタのデルタ変化を示します。最後のメトリック収集以降に新しいエラーがある場合のみアラートが生成されます。

14.9.1 過剰バッファ・オーバーラン

このメトリックは、最後の収集(5分)以降の「しきい値を超えたバッファ・オーバーラン」の数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の過剰バッファ・オーバーラン数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.2 リソース制限により削除された受信VL15パケット

このメトリックは、最後のメトリック収集以降にバッファの不足のため削除された着信VL 15パケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の削除された受信VL15パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.3 リンクの整合性エラー

このメトリックは、ローカル・リンクのエラーである、リンクの整合性エラーの数を表示します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のリンクの整合性エラー数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.4 リンクのリカバリ

このメトリックは、最後の収集以降にリンク・エラー・リカバリ・プロセスが正常に完了した回数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のリンク・リカバリ数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.5 制約により送信されなかったパケット

このメトリックは、最後の収集以降に制約により送信されなかったパケット数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の制約により送信されなかったパケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.6 制約により破棄された受信パケット

このメトリックは、最後の収集以降に制約により破棄されたパケット数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%の制約により破棄された受信パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.7 EBPデリミタのマーク付き受信パケット

このメトリックは、ポートで受信されたEBPデリミタのマーク付きパケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のEBPデリミタのマーク付き受信パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.8 パケット受信エラー

このメトリックは、最後の収集以降に受信でエラーになったパケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のエラーのある受信パケット数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.9 シンボル・エラー

このメトリックは、最後の収集以降に検出されたシンボル・エラーの数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

ポート%PortNumber%のシンボル・エラー数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.9.10 エラー合計

このメトリックは、前述のすべてのエラーの合計を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

10

定義なし

ポート%PortNumber%のエラー数合計は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.10 スイッチ・ポートのパフォーマンス

このメトリック・カテゴリには、スイッチ・ポートのパフォーマンス・メトリックが含まれます。

14.10.1 リンク・スループット: 送信バイト数/秒(KBPS)と受信バイト数/秒(KBPS)

このメトリックは、送信および受信されたバイトの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.10.2 受信バイト数/秒(KBPS)

このメトリックは、1秒当たりに受信されたバイトの数(KBPS)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.10.3 送信バイト数/秒(KBPS)

このメトリックは、1秒当たりに送信されたバイトの数(KBPS)を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.10.4 受信パケット数/秒

このメトリックは、1秒当たりに受信されたパケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.10.5 送信パケット数/秒

このメトリックは、1秒当たりに送信されたパケットの数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.11 スイッチ・ポートの状態

このメトリック・カテゴリには、スイッチ・ポート状態メトリックが含まれます。

14.11.1 ケーブル接続性に基づいたポートのアクティブなリンク幅

このメトリックは、ケーブル接続性に基づいたポートのアクティブなリンク幅を表示します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

14.11.2 リンクは低下していますか。

このメトリックは、リンクが低下しているかどうかを報告します。リンクのアクティブな速度が有効な速度より低い場合は、リンクが低下しているとみなされ、この列の値が1に設定されます。主にアラートの生成に使用されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

1

ポート%PortNumber%は降格モードで実行されています

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.11.3 リンクの状態

このメトリックは、リンクの状態を報告します。物理リンク状態が0の場合、リンクはダウンしています。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.11.4 物理リンクの状態

このメトリックは、物理リンクの状態を報告します。ポートがポーリング中または無効化状態の場合、物理リンク状態は0です。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.11.5 アクティブ・リンク速度(Gbps)

このメトリックは、アクティブ・リンクの速度を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.12 スイッチ・ポートの状態(アラートの場合)

このメトリック・カテゴリには、スイッチ・ポート状態メトリック(アラートの場合)が含まれます。

14.12.1 ケーブルが存在しますが、ポートが無効になっていることを示します

このメトリックは、ケーブルが存在しますが、ポートが無効になっていることを報告します。このメトリックの収集頻度は、イベントドリブンです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

イベントドリブン

定義なし

1

ケーブルはポート%PortNumber%に存在しますが、ポートは無効になっています

14.12.2 ケーブルが存在しますが、ポートがピア・ポートをポーリングしていることを示します

このメトリックは、ケーブルが存在しますが、ポートがピア・ポートを確認していることを報告します。このメトリックの収集頻度は、イベントドリブンです。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

イベントドリブン

定義なし

1

ケーブルはポート%PortNumber%に存在しますが、ピア・ポートをポーリングしています。これは、ピア・ポートが切断されているか、無効になっている場合に発生することがあります。

14.13 スイッチの状態のサマリー

このメトリック・カテゴリには、スイッチ・ポートの全体的な状態を報告するメトリックが含まれます。

14.13.1 アクティブ・ポート数

このメトリックは、アクティブなポートの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.13.2 降格ポート数

このメトリックは、降格ポートの合計数を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

降格ポート数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.13.3 エラーのあるポート数

このメトリックは、エラーのあるポートの数を報告します。12.1.0.3 Exadataプラグイン以降では、降格ポートは「降格ポート」および「エラー・ポート」の両方のカテゴリでカウントされます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

エラーのあるポート数は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.14 スイッチの温度

このメトリック・カテゴリには、スイッチの温度を報告するメトリックが含まれます。

14.14.1 スイッチ背面の温度

このメトリックは、背面シャーシの温度を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

スイッチ背面の温度は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.14.2 スイッチ前面の温度

このメトリックは、前面シャーシの温度を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

スイッチ前面の温度は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.14.3 スイッチのI4チップの温度

このメトリックは、I4チップの温度を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

スイッチのI4チップの温度は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.14.4 スイッチのサービス・プロセッサの温度

このメトリックは、管理コントローラの温度を報告します。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

定義なし

スイッチのサービス・プロセッサの温度は%value%で、警告(%warning_threshold%)またはクリティカル(%critical_threshold%)のしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.15 温度センサー

他のSNMPトラップ・ベースのメトリックと同様に、このメトリック・カテゴリにはアラートの生成にのみ使用され、リポジトリにアップロードされないメトリックが含まれます。

14.15.1 アラーム・ステータス

このメトリックは、アラームのステータスを報告します。これらの値(クリティカル/メジャー/警告)は、温度がそれぞれ致命的、クリティカルおよび非クリティカルのしきい値を超えたかどうかを示します。最初の2つの状態はEnterprise Managerでクリティカル・アラートとして表示され、最後の状態は警告として表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

critical|major|CRITICAL|ERROR|FAILED

温度センサー%keyValue%がしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.15.2 温度(°C)

このメトリックは、背面シャーシ/前面シャーシ/I4チップ/管理コントローラの温度を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.16 電圧センサー

このメトリック・カテゴリには、電圧センサーを報告するメトリックが含まれます。

14.16.1 アラーム・ステータス

このメトリックは、アラームのステータスを報告します。これらの値(クリティカル/メジャー/警告)は、温度がそれぞれ致命的、クリティカルおよび非クリティカルのしきい値を超えたかどうかを示します。最初の2つの状態はEnterprise Managerでクリティカル・アラートとして表示され、最後の状態は警告として表示されます。

ターゲットのリリース

評価および収集頻度

デフォルトの警告のしきい値

デフォルトのクリティカルのしきい値

アラート・テキスト

すべてのリリース

5分ごと

定義なし

critical|major|CRITICAL|ERROR|FAILED

電圧センサー%keyValue%がしきい値を超えています。

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

14.16.2 電圧(mV)

このメトリックは、IBスイッチの様々な電圧センサーによって記録された電圧を報告します。

ターゲットのリリース

収集頻度

すべてのリリース

5分ごと

データ・ソース

データは、SNMPを使用して収集されます。

ユーザーの処理

ユーザーの処理は不要です。

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。