Fusion Middleware Oracle Identity Managementクイック・インストレーション・ガイド

11g リリース1(11.1.1)

B55907-05(原本部品番号:E10033-09)

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Identity Managementのインストールについて

- 1.1 Oracle Identity Management 11gのインストールの概要および構造

- 1.1.1 概要

- 1.1.2 インストールの構造

- 1.2 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールについて

- 1.3 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールについて

2 Oracle Identity Managementのインストールの準備

- 2.1 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)をインストールする前に

- 2.1.1 システム要件および動作保証の確認

- 2.1.2 Oracle Fusion Middlewareの64ビットJDKのサポートについて

- 2.1.3 Java Access Bridgeのインストールと構成(Windowsのみ)

- 2.1.4 Oracle Identity Managementのインストール用のOracle WebLogic Serverノード・マネージャ・ユーティリティの管理

- 2.2 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)をインストールする前に

- 2.2.1 システム要件および動作保証の確認

- 2.2.2 Java Access Bridgeのインストールと構成(Windowsのみ)

- 2.2.3 最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの入手

- 2.2.4 Oracle WebLogic ServerのインストールとOracleミドルウェア・ホームの作成

- 2.2.5 Oracle Databaseのインストール

- 2.2.6 Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成

- 2.2.7 既存のデータベース・スキーマのアップグレード

- 2.2.8 Oracle SOA Suiteの最新バージョンのインストール(Oracle Identity Managerユーザーのみ)

- 2.2.8.1 最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle SOAソフトウェアの入手

- 2.2.8.2 Oracle WebLogic Serverのインストールとミドルウェア・ホームの作成

- 2.2.8.3 Oracle SOA Suiteの最新バージョンのインストール

3 共通のインストール・タスクの実行

- 3.1 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)に共通のインストール・タスク

- 3.1.1 インストール・ディレクトリの特定

- 3.1.1.1 Oracle Middlewareホームの場所

- 3.1.1.2 Oracleホーム・ディレクトリ

- 3.1.1.3 WebLogic Serverディレクトリ

- 3.1.1.4 Oracleインスタンスの場所

- 3.1.1.5 Oracleインスタンス名

- 3.1.2 ポート番号の特定

- 3.1.3 オプション: Oracle WebLogic Serverの最大ヒープ・サイズの最小容量の構成

- 3.1.4 インストール・ログ・ファイルの検索

- 3.2 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)に共通のインストール・タスク

- 3.2.1 インストールの開始

- 3.2.2 Oracle Fusion Middleware構成ウィザードの起動

- 3.2.3 実行可能ファイルのリスト

- 3.2.4 インストール・ディレクトリの特定

- 3.2.4.1 Oracle Middlewareホームの場所

- 3.2.4.2 Oracleホーム・ディレクトリ

- 3.2.4.3 Oracle共通ディレクトリ

- 3.2.4.4 Oracle WebLogicドメイン・ディレクトリ

- 3.2.4.5 WebLogic Serverディレクトリ

- 3.2.5 ポート番号の特定

- 3.2.6 インストールの完了

- 3.2.7 インストール・ログ・ファイルの検索

4 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールおよび構成

- 4.1 開始前の重要な注意点

- 4.1.1 インストール・タイプ: 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」と「インストールと構成」

- 4.1.1.1 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションの概要

- 4.1.1.2 「インストールと構成」オプションの概要

- 4.2 「インストールと構成」オプションを使用したOracle Identity Managementのインストール

- 4.2.1 Oracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの入手

- 4.2.2 Oracle Databaseのインストール

- 4.2.3 Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成

- 4.2.4 Oracle WebLogic Serverのインストールとミドルウェア・ホームの作成

- 4.2.5 インベントリ・ディレクトリの作成(UNIXのみ)

- 4.2.6 インストールの開始

- 4.2.7 Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成

- 4.3 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプション用のOracle Identity Managementの構成

- 4.3.1 新しいWebLogicドメインでのOIDおよびODIP、ODSM、Fusion Middleware Controlの構成

- 4.3.1.1 適切なデプロイメント環境

- 4.3.1.2 デプロイされるコンポーネント

- 4.3.1.3 依存関係

- 4.3.1.4 手順

- 4.3.2 WebLogicドメインを使用しないOIDのみの構成

- 4.3.2.1 適切なデプロイメント環境

- 4.3.2.2 デプロイされるコンポーネント

- 4.3.2.3 依存関係

- 4.3.2.4 手順

- 4.3.3 新しいWebLogicドメインでのOVDおよびODSM、Fusion Middleware Controlの構成

- 4.3.3.1 適切なデプロイメント環境

- 4.3.3.2 デプロイされるコンポーネント

- 4.3.3.3 依存関係

- 4.3.3.4 手順

- 4.3.4 LDAP認証、ユーザー・ストア、フェデレーション・ストア用の新しいWebLogicドメインでのOIFとOIDの構成

- 4.3.4.1 適切なデプロイメント環境

- 4.3.4.2 デプロイされるコンポーネント

- 4.3.4.3 依存関係

- 4.3.4.4 手順

5 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールおよび構成

- 5.1 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストール

- 5.1.1 インストールされるアプリケーション

- 5.1.2 依存関係

- 5.1.3 手順

- 5.2 Oracle Identity and Access Managementソフトウェアをインストールした後に

- 5.3 基本的なインストールおよび構成シナリオ

- 5.3.1 新しいWebLogicドメインでのOINの構成

- 5.3.2 OIMサーバーの構成

- 5.3.3 新しいWebLogicドメインでのOAMの構成

- 5.3.4 新しいWebLogicドメインでのOAAMの構成

- 5.3.5 新しいWebLogicドメインでのOAAM (オフライン)の構成

- 5.3.6 新しいWebLogicドメインでのOESの構成

- 5.4 OIMサーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャの構成

- 5.5 Oracle HTTP Server 11g WebGate for OAMのインストール

- 5.6 OIMとOAM間の統合の設定

6 OIMサーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャの構成

- 6.1 概要

- 6.2 前提条件

- 6.3 Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードの起動

- 6.4 OIMサーバーの構成

- 6.5 WindowsでのOIM Design Consoleのみのインストールおよび構成

- 6.6 OIM Design Consoleの構成

- 6.7 OIMリモート・マネージャの構成

7 インストールしたコンポーネントの検証

- 7.1 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)の検証

- 7.1.1 Oracle Internet DirectoryまたはOracle Virtual Directory

- 7.1.2 Oracle Directory Integration Platform

- 7.1.3 Oracle Directory Services Manager

- 7.1.4 Oracle Identity Federation

- 7.2 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)の検証

- 7.2.1 OIMのインストールの検証

- 7.2.2 OAMのインストールの検証

- 7.2.3 OAAMのインストールの検証

- 7.2.4 OESのインストールの検証

- 7.2.5 OINのインストールの検証

A Oracle Identity Managementのアンインストールおよび再インストール

- A.1 Oracle Identity Managementのアンインストール

- A.1.1 Oracle Identity Management Oracleホームのアンインストール

- A.1.2 Oracle共通ホームのアンインストール

- A.1.3 Oracle Single Sign-On 10g リリース10.1.4.3.0に登録されたアプリケーションの削除

- A.2 Oracle Identity Managementの再インストール

B Oracleスタックの起動および停止

- B.1 スタックの起動

- B.2 スタックの停止

索引

Oracle® Fusion Middleware

Oracle Identity Managementクイック・インストレーション・ガイド

11g リリース1(11.1.1)

B55907-05(原本部品番号:E10033-09)

2011年11月

Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementクイック・インストレーション・ガイド, 11g リリース1(11.1.1)

B55907-05

Copyright © 2001, 2011, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

原本著者:  Nisha Singh

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

このソフトウェアおよびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

はじめに

この章の内容は次のとおりです。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このドキュメントは、Oracle Identity Managementのユーザーを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle Fusion Middlewareリリース11g リリース1のドキュメント・セットに含まれる次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド

- Oracle Fusion Middleware管理者ガイド

- Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementアップグレード・ガイド

表記規則

この項では、このドキュメントで使用される表記規則について説明します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interfaceの要素、または用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリック体は、特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Identity Managementのインストールについて

この章では、Oracle Identity Management 11g リリース1(11.1.1)のインストールの概要を提供します。

次の項目が含まれます。

- Oracle Identity Management 11gのインストールの概要および構造

- Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールについて

- Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールについて

1.1 Oracle Identity Management 11gのインストールの概要および構造

この項の内容は次のとおりです。

- 概要

- インストールの構造

1.1.1 概要

Oracle Identity Management 11gには、次のOracle Identity Management製品で構成される2つのスイートが含まれます。

- Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)コンポーネント

- Oracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1.5.0)コンポーネント

Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)コンポーネント

Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールするには、次の製品で構成されるofm_idm_win_11.1.1.6.0_32_disk1_1of1.zip (Windowsの場合)またはofm_idm_linux_11.1.1.6.0_32_disk1_1of1.zip (Linuxの場合)を使用します。

- Oracle Internet Directory (OID)

- Oracle Virtual Director (OVD)

- Oracle Directory Services Manager (ODSM)

- Oracle Directory Integration Platform (ODIP)

- Oracle Identity Federation (OIF)

注意:
これらの製品のインストールおよび構成については、このガイドの第4章「Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールおよび構成」を参照してください。

Oracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1.5.0)コンポーネント

Oracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1.5.0)コンポーネントをインストールするには、次のOracle Identity and Access Management 11.1.1.5.0製品で構成される use ofm_iam_generic_11.1.1.5.0_disk1_1of1.zipを使用します。

- Oracle Access Manager (OAM)

- Oracle Adaptive Access Manager (OAAM)

- Oracle Identity Manager (OIM)

- Oracle Entitlements Server (OES)

- Oracle Identity Navigator (OIN)

注意:
これらの製品のインストールおよび構成については、このガイドの第5章「Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールおよび構成」を参照してください。

1.1.2 インストールの構造

Oracle Identity ManagementスイートとOracle Identity and Access Managementを同一マシンにインストールすると、マシンに2つのOracleホーム(このガイドではIDM_HomeおよびIAM_Homeとも呼びます)ディレクトリが作成されます。インストール・ディレクトリの特定の詳細は、「インストール・ディレクトリの特定」を参照してください。

このガイドの説明および手順では、2つのIDM_Homeディレクトリが記載されています。たとえば、1つ目のIDM_Homeは、Oracle Internet Directory、Oracle Virtual Directory、Oracle Directory Services Manager、Oracle Directory Integration PlatformおよびOracle Identity FederationのIDM_Homeディレクトリに指定できます。2つ目のIAM_Homeは、Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Entitlements ServerおよびOracle Identity NavigatorのIDM_Homeディレクトリに指定できます。

ただし、このガイドでは、IDM_HomeおよびIAM_Homeは例として使用されているに過ぎません。どちらのIDM_Homeディレクトリにも、任意の名前を指定できます。また、2つのOracle Identity Managementスイートは、マシンに任意の順序でインストールできます。

デフォルト名を使用する場合は、最初のインストールでOracle_IDM1ディレクトリが作成され、2番目のインストールでOracle_IDM2ディレクトリが作成されます。

1.2 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールについて

次に、Oracle Internet Directory (OID)、Oracle Virtual Directory (OVD)、Oracle Directory Services Manager (ODSM)、Oracle Directory Integration Platform (ODIP)およびOracle Identity Federation (OIF)のインストール手順の概要を示します。

1. 動作要件情報を確認します。詳細は次のリンクを参照してください。
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

2. システム要件を確認します。詳細は次のリンクを参照してください。
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-requirements-100147.html

3. Oracle WebLogic Serverのインストール、必要に応じてOracle Databaseのインストールとスキーマの作成などのすべての依存する処理に対応します。

4. Oracle Identity Management 11.1.1.6.0ソフトウェアをインストールします。

5. Oracle Identity Managementホーム・ディレクトリからOracle Identity Management構成ウィザードを実行して、Oracle Internet Directory、Oracle Virtual Directory、Oracle Directory Services Manager、Oracle Directory Integration PlatformまたはOracle Identity Federationを構成します。

6. インストールを検証します。

1.3 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールについて

次に、Oracle Identity Manager (OIM)、Oracle Access Manager (OAM)、Oracle Adaptive Access Manager (OAAM)、Oracle Entitlements Server (OES)およびOracle Identity Navigator (OIN)のインストール手順の概要を示します。

1. 動作要件情報を確認します。

2. システム要件を確認します。

3. Oracle WebLogic Serverのインストール、必要に応じてOracle Databaseのインストールとスキーマの作成などのすべての依存する処理に対応します。

4. Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Entitlements ServerおよびOracle Identity Navigatorが含まれているOracle Identity and Access Management 11.1.1.5.0ソフトウェアをインストールします。

5. Oracle Identity Managerをインストールしている場合、Oracle SOA Suite 11gリリース1 (11.1.1.5.0)ソフトウェアをインストールする必要があります。

6. Oracle Fusion Middleware構成ウィザードを実行して、Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Entitlements ServerまたはOracle Identity Navigatorを構成します。

7. Oracle Identity Managerを構成する場合は、初期設定中に1度だけOracle Identity Manager構成ウィザードを実行して、Oracle Identity Managerサーバー、Design Console (Windowsでのみ)およびリモート・マネージャを構成します。Oracle Identity Manager構成ウィザードは、WebLogic管理サーバーが稼動しているマシンで実行する必要があります。

8. インストールを検証します。

2 Oracle Identity Managementのインストールの準備

この章では、Oracle Identity Management 11g リリース1(11.1.1)コンポーネントをインストールする前に確認する必要のある情報を提供します。

次の項目が含まれます。

- Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)をインストールする前に

- Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)をインストールする前に

注意:
Oracle Internet Directory (OID)、Oracle Virtual Directory (OVD)、Oracle Directory Services Manager (ODSM)、Oracle Directory Integration Platform (ODIP)およびOracle Identity Federation (OIF)の11g (11.1.1.6.0)バージョンをインストールするための前提条件は、「Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)をインストールする前に」を参照してください。
Oracle Identity Manager (OIM)、Oracle Access Manager (OAM)、Oracle Adaptive Access Manager (OAAM)、Oracle Entitlements Server (OES)およびOracle Identity Navigator (OIN)の11g (11.1.1.5.0)バージョンをインストールするための前提条件は、「Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)をインストールする前に」を参照してください。

2.1 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)をインストールする前に

このトピックでは、OID、OVD、ODSM、ODIPおよびOIF(11.1.1.6.0)をインストールする前に確認する必要のある情報を提供します。

この項の内容は次のとおりです。

- システム要件および動作保証の確認

- Oracle Fusion Middlewareの64ビットJDKのサポートについて

- Java Access Bridgeのインストールと構成(Windowsのみ)

- Oracle Identity Managementインストール用のOracle WebLogic Serverノード・マネージャ・ユーティリティの管理

2.1.1 システム要件および動作保証の確認

インストールを実行する前に、システム要件および動作保証のドキュメントを読み、インストールする製品の最小インストール要件を環境が満たしていることを確認します。

- 次の場所にあるOracle Fusion Middlewareのシステム要件および仕様
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-requirements-100147.html

このドキュメントには、ハードウェアおよびソフトウェア要件、最小ディスク容量およびメモリー要件、必要なシステム・ライブラリ、パッケージまたはパッチに関する情報が記載されています。

- 次の場所にあるOracle Fusion Middlewareでサポートされるシステム構成
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

このドキュメントには、サポートされるインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベース、JDKおよびサード・パーティ製品が記載されています。

- インストールの際に発生する相互運用性および互換性の問題については、『Oracle Fusion Middleware相互運用および互換性ガイド』を参照してください。
Oracle Fusion Middleware製品が旧バージョンの他のOracle Fusion Middleware、Oracleまたはサード・パーティ製品と機能するために重要な情報がこのマニュアルに記載されています。この情報は、既存の環境をアップグレードする既存ユーザーと新しいOracle Fusion Middlewareユーザーの両方に適用されます。

2.1.2 Oracle Fusion Middlewareの64ビットJDKのサポートについて

現在の環境で64ビットJVMを使用している場合、すべてのOracle Fusion Middlewareコンポーネントで64ビットJVMを使用していることを確認してください。32ビットJVMを使用するコンポーネントと64ビットJVMを使用するコンポーネントを混在させることはできません。

詳細は、次のページで入手可能なOracle Fusion Middleware 11gR1のシステム要件およびサポートされるプラットフォームに関するドキュメントを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントを64ビットJVM環境で実行する場合は、WebLogic Serverが64ビットJDKとともにインストールされていることを確認してください。32ビットJVMサポートの場合は、使用プラットフォームの32ビットJVMサポート用に使用環境を構成する方法について、『Oracle Fusion Middlewareリリース・ノート』を参照してください。

2.1.3 Java Access Bridgeのインストールと構成(Windowsのみ)

Oracle Identity ManagementをWindowsシステムにインストールする場合、第508条のアクセシビリティに対応するJava Access Bridgeをインストールおよび構成することもできます。これは、第508条のアクセシビリティ機能が必要な場合にのみ必要です。

1. 次のWebサイトからJava Access Bridgeをダウンロードします。

http://java.sun.com/javase/technologies/accessibility/accessbridge/

2. Java Access Bridgeをインストールします。

3. access-bridge.jarとjaccess-1_4.jarをインストール場所からjre\lib\extディレクトリにコピーします。

4. WindowsAccessBridge.dll、JavaAccessBridge.dllおよびJAWTAccessBridge.dllの各ファイルをインストール場所からjre\binディレクトリにコピーします。

5. accessibility.propertiesファイルをjre\libディレクトリにコピーします。

2.1.4 Oracle Identity Managementのインストール用のOracle WebLogic Serverノード・マネージャ・ユーティリティの管理

Oracle Directory Integration Platform (ODIP)とOracle Identity Federation (OIF)はWebLogicドメインとともに構成されます。Oracle Internet Directory (OID)とOracle Virtual Directory (OVD)はWebLogicドメインの有無にかかわらず構成できます。WebLogicドメインを必要とするOracle Identity Management製品については、ノード・マネージャを構成する必要があります。

Oracle WebLogic Serverのインストール後、Oracle Identity Managementをインストールする前に次の手順を実行します。

1. Oracle WebLogic Serverノード・マネージャ・ユーティリティが停止していることを確認します。実行中の場合は、プロセスを停止します。次のコマンドを使用して、実行中のプロセスを識別して停止します。
UNIXの場合の例:

1)ps-ef | grep -i nodemanager

このコマンドによってノード・マネージャ・プロセスのプロセスIDが返されます。

2)kill -9 <ノード・マネージャ・プロセスのプロセスID>

Windowsの場合:

Windowsタスク マネージャを使用して、実行中のノード・マネージャ・プロセスを識別して停止します。

2. WL_HOME/common/nodemanager/ディレクトリにnodemanager.propertiesファイルがあるかどうかを確認します。

- nodemanager.propertiesファイルが存在しない場合は、次の手順を実行します。
UNIXの場合:

(<WL_HOME>/server/binディレクトリにある)startNodeManager.shを実行し、ノード・マネージャを起動します。

Windowsの場合:

(<WL_HOME>\server\binディレクトリにある)startNodeManager.cmdを実行し、ノード・マネージャを起動します。

- nodemanager.propertiesファイルが存在しない場合、ファイルを開き、ListenPortパラメータが含まれていて、値が設定されていることを確認します。ListenPortパラメータが含まれていないか、設定されていない場合、次のようにnodemanager.propertiesファイルを編集して、NODE_MANAGER_LISTEN_PORTがノード・マネージャのリスニング対象となるポートを示すようにします(5556など)。

ListenPort=NODE_MANAGER_LISTEN_PORT

2.2 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)をインストールする前に

この項の内容は次のとおりです。

- システム要件および動作保証の確認

- Java Access Bridgeのインストールと構成(Windowsのみ)

- 最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの入手

- Oracle WebLogic ServerのインストールとOracleミドルウェア・ホームの作成

- Oracle Databaseのインストール

- Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成

- 既存のデータベース・スキーマのアップグレード

- Oracle SOA Suiteの最新バージョンのインストール(Oracle Identity Managerユーザーのみ)

2.2.1 システム要件および動作保証の確認

インストールを実行する前に、システム要件および動作保証のドキュメントを読み、インストールする製品の最小インストール要件を環境が満たしていることを確認します。

- 次の場所にあるOracle Fusion Middlewareのシステム要件および仕様
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-requirements-100147.html

このドキュメントには、ハードウェアおよびソフトウェア要件、最小ディスク容量およびメモリー要件、必要なシステム・ライブラリ、パッケージまたはパッチに関する情報が記載されています。

- 次の場所にあるOracle Fusion Middlewareでサポートされるシステム構成
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

このドキュメントには、サポートされるインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベース、JDKおよびサード・パーティ製品が記載されています。

- インストールの際に発生する相互運用性および互換性の問題については、『Oracle Fusion Middleware相互運用および互換性ガイド』を参照してください。
Oracle Fusion Middleware製品が旧バージョンの他のOracle Fusion Middleware、Oracleまたはサード・パーティ製品と機能するために重要な情報がこのマニュアルに記載されています。この情報は、既存の環境をアップグレードする既存ユーザーと新しいOracle Fusion Middlewareユーザーの両方に適用されます。

2.2.2 Java Access Bridgeのインストールと構成(Windowsのみ)

Oracle Identity and Access ManagementをWindowsオペレーティング・システムにインストールする場合、第508条のアクセシビリティに対応するJava Access Bridgeをインストールおよび構成することもできます。これは、第508条のアクセシビリティ機能が必要な場合にのみ必要です。

1. 次のURLからJava Access Bridgeをダウンロードします。

http://java.sun.com/javase/technologies/accessibility/accessbridge/

2. Java Access Bridgeをインストールします。

3. access-bridge.jarとjaccess-1_4.jarをインストール場所からjre\lib\extディレクトリにコピーします。

4. WindowsAccessBridge.dll、JavaAccessBridge.dllおよびJAWTAccessBridge.dllの各ファイルをインストール場所からjre\binディレクトリにコピーします。

5. accessibility.propertiesファイルをjre\libディレクトリにコピーします。

2.2.3 最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの入手

最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの詳細は、次の記述を参照してください。

- 最新のOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアは、Oracle Technology Network (OTN)からダウンロードできます。
http://www.oracle.com/technetwork/index.html

Oracle WebLogic Serverのダウンロードの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』の製品の配布に関する項を参照してください。

- Oracle Fusion Middleware 11gに最新リリースへのパッチを適用する方法の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareパッチ適用ガイド』を参照してください。

2.2.4 Oracle WebLogic ServerのインストールとOracleミドルウェア・ホームの作成

Oracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1)コンポーネントをインストールするには、Oracle WebLogic Serverをインストールし、Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリを作成する必要があります。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle WebLogic Serverのインストールに関する項を参照してください。

また、Oracle WebLogic Serverのインストールの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』を参照してください。

Oracle WebLogic Serverのディレクトリ構造

Oracle WebLogic Serverをインストールしてミドルウェア・ホームを作成すると、Oracle WebLogic Serverに対するホーム・ディレクトリ(wlserver_10.3など)がミドルウェア・ホームの下に作成されます。このホーム・ディレクトリはWL_HOMEと呼ばれます。

WL_HOMEと同じレベルに、Oracle WebLogic Serverに関連付けられた次のコンポーネント用に、個別のディレクトリが作成されます。

- Sun JDK - jdk160_24

- Oracle JRockit - jrockit_1.6.0_24

注意:
選択するJDKバージョンがJava SE 6 Update 24以上であることを確認します。

WebLogicドメインは、ミドルウェア・ホームの下のuser_projectsディレクトリにあるdomainsというディレクトリに作成されます。WebLogic管理ドメインでOracle Identity and Access Management製品を構成すると、ドメインの新しいディレクトリがdomainsディレクトリに作成されます。また、applicationsというディレクトリがuser_projectsディレクトリに作成されます。このapplicationsディレクトリには、ドメインにデプロイされたアプリケーションが含まれます。

2.2.5 Oracle Databaseのインストール

一部のOracle Identity and Access Managementコンポーネントをインストールする場合、事前にOracle Databaseをインストールしておく必要があります。関連するOracle Identity and Access Managementコンポーネントをインストールするには、データベースが起動して稼働している必要があります。データベースは、Oracle Identity and Access Managementコンポーネントをインストールするシステムに置く必要はありません。

次のデータベース・バージョンがサポートされています。

- 10.2.0.4

- 11.1.0.7

- 11.2

注意:
サポート対象のデータベースの最新情報については、この章の「システム要件および動作保証の確認」を参照してください。

表2-1に、公開時のRCUのデータベース要件を示します。

表2-1 RCUのデータベース要件

カテゴリ

最小値または許可される値

バージョン

Oracle Database 10.2.0.4、11.1.0.7または11.2(非XEデータベースの場合は11.1.0.7以上)。

注意: データベースをインストールする際にAL32UTF8キャラクタ・セットを選択してください。

共有プール・サイズ

147456KB

SGA最大サイズ

147456KB

ブロック・サイズ

8KB

プロセス

500

注意:
Oracle Identity ManagerにOracle Database 11.1.0.7を使用している場合は、Oracle Identity Managerスキーマを作成する前に、プラットフォーム固有のパッチ・セットをインストールする必要があります。詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』を参照してください。
Oracle 11gデータベースのインストール後、次の手順を実行する必要があります。

1. sys(デフォルト)ユーザーとしてデータベースにログインします。

2. 次のコマンドを実行します。
alter system set session_cached_cursors=100 scope=spfile;

alter system set processes=500 scope=spfile;

3. データベースをバウンスして、Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)のインストールとスキーマのロードを続行します。

2.2.6 Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成

次のOracle Identity and Access Managementコンポーネントおよび構成をインストールする前に、データベースで適切なOracle Fusion Middlewareスキーマを作成し、ロードしておく必要があります。

- Oracle Identity Manager

- Oracle Access Manager

- Oracle Adaptive Access Manager

- Oracle Entitlements Server

Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用してデータベースでOracle Fusion Middlewareスキーマを作成し、ロードします。RCUは、Oracle Fusion Middleware 11g リリース1(11.1.1)リリース・メディアおよびOracle Technology Network (OTN)のWebサイトで入手できます。次のURLでOTNのWebサイトにアクセスできます:

http://www.oracle.com/technetwork/index.html

注意:
RCUは、LinuxおよびWindowsプラットフォームでのみ使用できます。LinuxのRCUを使用して、サポートされるUNIXデータベースでスキーマを作成します。WindowsのRCUを使用して、サポートされるWindowsデータベースでスキーマを作成します。rcuHome.zipファイルのコンテンツをディレクトリに解凍すると、BINディレクトリに実行可能ファイルrcuが表示されます。
RCUの起動および実行の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityユーザーズ・ガイド』の様々な方法でのRCUの起動およびOracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)の実行に関する項を参照してください。RCUのトラブルシューティングの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityユーザーズ・ガイド』のRepository Creation Utilityのトラブルシューティングに関する項を参照してください。

RCUを実行する場合、インストールしているOracle Identity and Access Managementコンポーネントの次のスキーマのみを作成してロードし、RCUで使用可能な他のスキーマは選択しないでください。

- Oracle Identity Managerの場合、Identity Management - Oracle Identity Managerスキーマを選択します。デフォルトで、SOAインフラストラクチャ・スキーマ、ユーザー・メッセージング・サービス・スキーマおよびメタデータ・サービス・スキーマも選択されます。

- Oracle Adaptive Access Managerの場合、Identity Management - Oracle Adaptive Access Managerスキーマを選択します。デフォルトで、AS共通スキーマ - メタデータ・サービス・スキーマも選択されます。
パーティション・スキーマ・サポート付きのOracle Adaptive Access Managerの場合、Identity Management - Oracle Adaptive Access Manager(パーティション・サポート)スキーマを選択します。デフォルトで、AS共通スキーマ - メタデータ・サービス・スキーマも選択されます。

注意:
Oracle Adaptive Access Managerスキーマ・パーティションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOAAMパーティション・スキーマ・リファレンスに関する項を参照してください。

- Oracle Access Managerの場合、Identity Manager - Oracle Access Managerスキーマを選択します。デフォルトで、AS共通スキーマ - 監査サービス・スキーマも選択されます。

- Oracle Entitlements Serverの場合、Identity Management - Oracle Entitlements Serverスキーマを選択します。デフォルトで、AS共通スキーマ - メタデータ・サービス・スキーマも選択されます。

注意:
スキーマを作成する場合、RCUに表示されるスキーマの所有者とパスワードを必ず覚えておいてください。
Oracle Database Vaultがインストールされているデータベースでスキーマを作成する場合、CREATE USER、ALTER USER、DROP USER、CREATE PROFILE、ALTER PROFILEおよびDROP PROFILEなどの文は、DV_ACCTMGRロールを持つユーザーのみが発行できます。「アカウント/プロファイルを保守可能」ルール・セットを変更して発行できるようにした場合にかぎり、SYSDBAがこれらの文を発行できます。

関連項目:
詳細は、『Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityユーザーズ・ガイド』を参照してください。

2.2.7 既存のデータベース・スキーマのアップグレード

既存のデータベース・スキーマを再利用する場合は、Oracle Fusion Middleware 11g製品およびコンポーネントを使用できるように、古いデータベース・スキーマをアップグレードする必要があります。

既存のデータベース・スキーマのアップグレードの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementアップグレード・ガイド』を参照してください。

2.2.8 Oracle SOA Suiteの最新バージョンのインストール(Oracle Identity Managerユーザーのみ)

Oracle Identity Managerをインストールする場合、最新バージョンのOracle SOA Suite(11.1.1.5.0)をインストールする必要があります。

この項の手順に従って、最新のOracle SOA Suiteソフトウェアをインストールします。Oracle Identity Managerを構成するにあたっては、Oracle SOA Suiteがインストールされていることが前提となります。

Oracle SOA Suite 11gの最新バージョンのインストールは、次の手順で行われます。

1. 最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle SOAソフトウェアの入手

2. Oracle WebLogic Serverのインストールとミドルウェア・ホームの作成

3. Oracle SOA Suiteの最新バージョンのインストール

2.2.8.1 最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle SOAソフトウェアの入手

最新のOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの詳細は、次の記述を参照してください。

- 最新のOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアは、Oracle Technology Network (OTN)からダウンロードできます。

http://www.oracle.com/technetwork/index.html

- このドキュメントの公開時点では、Oracle Fusion Middleware 11gの最新リリースは11gリリース1 (11.1.1.5.0)で、このリリースでは、Oracle Fusion Middleware 11gリリース1 (11.1.1.1.0)と11gリリース1 (11.1.1.2.0)に取ってかわる新機能が提供されています。

- Oracle Fusion Middleware 11gに最新リリースへのパッチを適用する方法の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareパッチ適用ガイド』を参照してください。

2.2.8.2 Oracle WebLogic Serverのインストールとミドルウェア・ホームの作成

Oracle SOA Suiteには、Oracle WebLogic Serverおよびミドルウェア・ホーム・ディレクトリが必要です。詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle WebLogic Serverのインストールに関する項を参照してください。また、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』のグラフィカル・モードでのインストール・プログラムの実行に関する項も参照してください。

注意:
Oracle Identity and Access Managementコンポーネントをインストールする前にすでにミドルウェア・ホームを作成している場合、新しいミドルウェア・ホームを再度作成する必要はありません。Oracle SOA Suiteのインストールには、同じミドルウェア・ホームを使用する必要があります。

2.2.8.3 Oracle SOA Suiteの最新バージョンのインストール

Oracle Identity Managerには、Oracle SOA Suite 11g(11.1.1.5.0)が必要です。この手順が必要な理由は、Oracle Identity ManagerはOracle SOA Suiteのプロセス・ワークフローを使用してリクエスト承認を管理するためです。

表2-2の手順に従って、Oracle SOA Suiteをインストールします。インストール画面の詳細なヘルプが必要な場合は、「ヘルプ」をクリックしてオンライン・ヘルプにアクセスします。

Oracle SOA Suiteインストール・ウィザードを起動するには、次の手順を実行する必要があります。

1. soa.zip(11.1.1.5.0)のコンテンツを、soaなどのディレクトリに解凍します。

2. 現在作業しているディレクトリから、soaの下のDisk1に移動します。

3. Disk1ディレクトリからrunInstaller(UNIX)またはsetup.exe(Windows)実行可能ファイルを実行して、Oracle SOA Suite 11.1.1.5.0インストール・ウィザードを起動します。

表2-2 「インストールのみ」オプションのインストールの流れ

番号

画面

説明および必要な操作

1

「ようこそ」画面

「次へ」をクリックして続行します。

2

「前提条件のチェック」画面

「次へ」をクリックして続行します。

3

「インストール場所の指定」画面

ミドルウェア・ホームとOracleホームの場所を指定します。Oracle Identity and Access Managementコンポーネントが含まれているミドルウェア・ホームの場所を指定する必要があります。

これらのディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Fusion Middlewareのディレクトリ構造と概念に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

4

セキュリティ更新の指定画面

製品に関する最新の問題を通知する電子メール・アドレスを指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

5

「インストール・サマリー」画面

画面上の情報を検証します。

「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

6

「インストールの進行状況」画面

UNIXシステムにインストールしている場合、ORACLE_HOME/oracleRoot.shスクリプトを実行して適切なファイル権限およびディレクトリ権限を設定するよう要求されることがあります。

「次へ」をクリックして続行します。

7

「インストール完了」画面

「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

3 共通のインストール・タスクの実行

この章では、ほとんどのOracle Identity Managementのインストールと構成に共通のタスクについて説明します。次の項目が含まれます。

- Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)に共通のインストール・タスク

- Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)に共通のインストール・タスク

注意:
この章に記述されている共通のインストール・タスクをすべて実行しても、Oracle Identity Managementソフトウェアはインストールまたは構成されません。
Oracle Identity Managementソフトウェアのインストールおよび構成のすべての詳細は、次のリンクを参照してください。

- Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールおよび構成

- Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールおよび構成

3.1 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)に共通のインストール・タスク

この項の内容は次のとおりです。

- インストール・ディレクトリの特定

- ポート番号の特定

- オプション: Oracle WebLogic Serverの最大ヒープ・サイズの最小容量の構成

- インストール・ログ・ファイルの検索

3.1.1 インストール・ディレクトリの特定

このトピックでは、ほとんどのOracle Identity Managementのインストールと構成で特定する必要のあるディレクトリについて説明します。特定のインストーラ画面については記載していません。インストール時に、この項に記載されていない他のコンポーネントに固有のディレクトリを特定する必要があります。

この項で説明する共通ディレクトリの内容は、次のとおりです。

- Oracle Middlewareホームの場所

- Oracleホーム・ディレクトリ

- WebLogic Serverディレクトリ

- Oracleインスタンスの場所

- Oracleインスタンス名

3.1.1.1 Oracle Middlewareホームの場所

Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリの場所を特定します。このフィールドで特定するOracleミドルウェア・ホームの下に、インストールするコンポーネントのOracleホーム・ディレクトリが作成されます。また、Oracleミドルウェア・ホームの下にOracle共通ホーム・ディレクトリが作成されます。Oracle共通ホームには、Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware ControlおよびOracle Java Required Files (JRF)に必要なバイナリ・ファイルとライブラリ・ファイルが含まれます。各Oracleミドルウェア・ホーム内には、1つのOracle共通ホームのみ作成できます。

Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリは、通常MW_HOMEと呼ばれます。

注意:
既存のOracle WebLogic Server管理ドメインにOracle Identity Managementコンポーネントをインストールするには、ドメイン内の各Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリのディレクトリ・パスとディレクトリ名が同じである必要があります。

3.1.1.2 Oracleホーム・ディレクトリ

コンポーネントのOracleホーム・ディレクトリの名前を入力します。インストーラは、このフィールドに入力する名前を使用して、「Oracle Middlewareホームの場所」フィールドに入力する場所の下にOracleホーム・ディレクトリを作成します。バイナリやライブラリなどの、コンポーネントのホストに必要なファイルがOracleホーム・ディレクトリにインストールされます。

Oracleホーム・ディレクトリは、通常ORACLE_HOMEと呼ばれます。

注意:
既存のOracle WebLogic Server管理ドメインにOracle Identity Managementコンポーネントをインストールするには、ドメイン内の各Oracleホーム・ディレクトリのディレクトリ・パスとディレクトリ名が同じである必要があります。

3.1.1.3 WebLogic Serverディレクトリ

Oracle WebLogic Serverホーム・ディレクトリのパスを入力します。このディレクトリには、Oracle WebLogic Serverのホストに必要なファイルが含まれます。通常WL_HOMEと呼ばれます。

注意:
既存のOracle WebLogic Server管理ドメインにOracle Identity Managementコンポーネントをインストールするには、ドメイン内の各Oracle WebLogic Serverホーム・ディレクトリのディレクトリ・パスとディレクトリ名が同じである必要があります。

3.1.1.4 Oracleインスタンスの場所

Oracleインスタンス・ディレクトリを作成する場所のパスを入力します。インストーラは、このフィールドに入力する場所と、「Oracleインスタンス名」フィールドに入力する名前を使用してOracleインスタンス・ディレクトリを作成します。ファイルを含む既存ディレクトリのパスは入力しないでください。既存ディレクトリのパスを入力する場合、そのディレクトリは空である必要があります。

コンポーネントの構成ファイルがOracleインスタンス・ディレクトリにインストールされます。ランタイム・コンポーネントは、このディレクトリにのみ書き込みます。Oracleインスタンス・ディレクトリ用にシステムで任意の場所を特定できます。Oracleインスタンス・ディレクトリは、Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリ内に存在する必要はありません。

3.1.1.5 Oracleインスタンス名

Oracleインスタンス・ディレクトリの名前を入力します。インストーラは、このフィールドに入力する名前を使用して、「Oracleインスタンスの場所」フィールドに指定する場所にOracleインスタンス・ディレクトリを作成します。このディレクトリは通常ORACLE_INSTANCEと呼ばれます。

インスタンス名は、インスタンスを一意に識別するためにOracle Fusion Middlewareで使用されるため重要です。同じコンピュータに複数のOracle Fusion Middlewareインスタンス(Oracle Identity ManagementインスタンスやOracle WebLogic Serverインスタンスなど)をインストールする場合、これらのインスタンスに異なる名前を付ける必要があります。

Oracleインスタンス・ディレクトリに入力する名前には次の条件があります。

- 英数字とアンダースコア(_)のみ使用可

- 先頭は英字(aからzまたはAからZ)

- 4から30文字で構成

- コンピュータのホスト名またはIPアドレスの使用は不可

注意:
インストール後、Oracleインスタンス名は変更できません。

3.1.2 ポート番号の特定

Oracle Identity Management 11g リリース1(11.1.1)コンポーネントを既存のOracle Identity Management 11g リリース1(11.1.1)コンポーネントに対してインストールする場合、既存コンポーネントのポートを特定する必要があります。たとえば、Oracle Directory Integration Platform 11g リリース1(11.1.1)を既存のOracle Internet Directory 11g リリース1(11.1.1)コンポーネントに対してインストールする場合、Oracle Directory Integration Platformのインストール時にポートを特定する必要があります。

ポートについての情報は、次の方法を使用して入手できます。

- WebLogic Server管理コンソール。
管理コンソールにログインします。「環境」の下の「サーバー」をクリックして、管理サーバーと管理対象サーバーに使用されているポートを確認します。

注意:
Oracle Internet Directoryについては、WebLogic Server管理コンソールを使用してポートに関する情報を入手することはできません。

- $ORACLE_INSTANCE/config/OPMN/opmn/ports.prop

注意:
インストール後にコンポーネントのポート番号を変更する場合、ports.propファイルは更新されません。

- $ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl status -lコマンドを実行して、Oracle Process Manager and Notification Server (OPMN)により管理されているコンポーネントのポート番号を確認します。

3.1.3 オプション: Oracle WebLogic Serverの最大ヒープ・サイズの最小容量の構成

Oracle Identity Management 11g リリース1(11.1.1)のインストール後、Oracle Identity ManagementコンポーネントをホストするためにOracle WebLogic Serverで必要な最大ヒープ・サイズ(-Xmx)の最小(最低)レベルを構成する場合は、この項の手順を実行します。

注意:
この手順はオプションで、一般にテスト、開発またはデモ環境でのみ実行されます。
この手順はOID、OVD、ODSM、ODIPおよびOIFのみを対象としています。

最大ヒープ・サイズの最小(最低)レベルは、次のとおりです。

- Oracle WebLogic管理サーバー: 512MB

- Oracle WebLogic管理対象サーバー: 256MB

Oracle WebLogic管理サーバーとOracle WebLogic管理対象サーバーのヒープ・サイズを構成するには、次の手順を実行します。

1. MW_HOME/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/bin/ディレクトリで、setDomainEnvスクリプト(.shまたは.bat)を開きます。

2. EXTRA_JAVA_PROPERTIESエントリの最後のオカレンスを検索します。

3. EXTRA_JAVA_PROPERTIESの最後のオカレンスで、ヒープ・サイズ・パラメータの最後のオカレンスを検索します(-Xmx、-Xmsなど)。

注意:
これらは、Oracle WebLogic管理サーバーのヒープ・サイズ・パラメータです。

4. 必要に応じて、Oracle WebLogic管理サーバーのヒープ・サイズ・パラメータ(-Xmsおよび-Xmx)を設定します。例: -Xms256mおよび-Xmx512m。

5. Oracle WebLogic管理対象サーバーのヒープ・サイズ・パラメータを設定するには、EXTRA_JAVA_PROPERTIESエントリの最後のオカレンスのすぐ下に例3-1のテキストを入力し、次の手順を実行します。

- 必要に応じて、ヒープ・サイズ・パラメータ(-Xmsおよび-Xmx)を設定します。例: -Xms256m -Xmx256m。

- wls_ods1を、Oracle Directory Services ManagerをホストするOracle WebLogic管理対象サーバーの名前に置き換えます。

- wls_oif1を、Oracle Identity FederationをホストするOracle WebLogic管理対象サーバーの名前に置き換えます。

例3-1 Oracle WebLogic管理対象サーバーのヒープ・サイズ・パラメータ

if [ "${SERVER_NAME}" = "wls_ods1" -o  "${SERVER_NAME}" = "wls_oif1" ] ; then
EXTRA_JAVA_PROPERTIES=" ${EXTRA_JAVA_PROPERTIES} -Xms256m -Xmx256m "
export EXTRA_JAVA_PROPERTIES
fi

6. setDomainEnvスクリプトを保存して終了します。

7. 「スタックの起動」を参照して、Oracle WebLogic管理サーバーとOracle WebLogic管理対象サーバーを再起動します。

注意:
UNIXシステムでは、ps -efコマンドおよびgrepを、AdminServerまたはOracle WebLogic管理対象サーバーの名前(ps -ef | grep AdminServerまたはps -ef | grep wls_oif1など)に対して実行すると、出力にヒープ・サイズ・パラメータの複数のオカレンスが含まれます(-Xmxおよび-Xms)。
出力内のヒープ・サイズ・パラメータの最後のオカレンスが有効で、前のオカレンスに優先されます。

3.1.4 インストール・ログ・ファイルの検索

ログ・ファイルは、UNIXシステムの場合はORACLE_INVENTORY_LOCATION/logsディレクトリに、Windowsシステムの場合はORACLE_INVENTORY_LOCATION\logsディレクトリに書き込まれます。

UNIXシステムでは、Oracleインベントリ・ディレクトリの場所がわからない場合、ORACLE_HOME/oraInst.locファイルで検索できます。

Microsoft Windowsシステムでは、インベントリ・ディレクトリのデフォルトの場所はC:\Program Files\Oracle\Inventory\logsです。

次のインストール・ログ・ファイルがログ・ディレクトリに書き込まれます。

- installDATE-TIME_STAMP.log

- installDATE-TIME_STAMP.out

- installActionsDATE-TIME_STAMP.log

- installProfileDATE-TIME_STAMP.log

- oraInstallDATE-TIME_STAMP.err

- oraInstallDATE-TIME_STAMP.log

- opatchDATE-TIME_STAMP.log

3.2 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)に共通のインストール・タスク

この項の内容は次のとおりです。

- インストールの開始

- Oracle Fusion Middleware構成ウィザードの起動

- 実行可能ファイルのリスト

- インストール・ディレクトリの特定

- ポート番号の特定

- インストールの完了

- インストール・ログ・ファイルの検索

3.2.1 インストールの開始

このトピックでは、大部分のOracle Identity and Access Managementのインストールと構成を開始するための共通手順を説明します。インストールは、インストーラを起動して開始し、「前提条件チェック」画面の手順を終了して完了します。

注意:

- IBM AIXオペレーティング・システム上にインストールしている場合、インストーラを起動する前にDisk1ディレクトリからrootpre.shスクリプトを実行する必要があります。

- rootユーザーとしてのインストーラの開始はサポートされていません。

Oracle Identity and Access Managementのインストールを開始するには、次の手順を実行します。

1. ofm_iam_generic_11.1.1.5.0_disk1_1of1.zipファイルのコンテンツを、ディレクトリに解凍します。

2. Disk1ディレクトリに移動します。

3. 次のいずれかのコマンドを実行して、インストーラを起動します。
UNIX: <runInstallerディレクトリへのフル・パス>/runInstaller -jreLoc <ミドルウェア・ホーム>/jrockit_1.6.0_24/jre

Windows: <setup.exeディレクトリへのフル・パス>\ setup.exe -jreLoc <ミドルウェア・ホーム>\jrockit_1.6.0_24\jre

注意:
インストーラから、システムにインストールされているJDKへの絶対パスを入力するよう要求されます。Oracle WebLogic Serverのインストール時に、ミドルウェア・ホームの下にjrockit_1.6.0_24ディレクトリが作成されます。インストーラの起動時には、このJDKにあるJREフォルダの絶対パスを入力する必要があります。たとえば、Windowsで、JREがD:\oracle\Middleware\jrockit_1.6.0_24に存在する場合、次のようにしてインストーラをコマンド・プロンプトから起動します。
D:\setup.exe -jreLoc D:\oracle\Middleware\jrockit_1.6.0_24\jre

Oracle JRockit JDKの使用時にコマンド・ラインで-jreLocオプションを指定しないと、次の警告メッセージが表示されます。

-XX:MaxPermSize=512m is not a valid VM option.Ignoring

この警告メッセージは、インストールには影響しません。インストールを続行できます。

インストーラが起動すると、「ようこそ」画面が表示されます。このドキュメントで、実行するインストールに対応した手順を参照して続行します。

3.2.2 Oracle Fusion Middleware構成ウィザードの起動

Oracle Identity and Access Management製品を新規または既存のWebLogic管理ドメインに構成するために使用されるOracle Fusion Middleware構成ウィザードを起動するには、<IDM_Home>/common/bin/config.shスクリプトを実行します(UNIXの場合)。Windowsでは、<IDM_Home>\common\bin\config.batスクリプトを実行します。Oracle Fusion Middleware構成ウィザードが表示されます。

注意:
config.cmdまたはconfig.shコマンドを実行すると、次のエラー・メッセージが表示されることがあります。
*sys-package-mgr*: can't create package cache dir

このエラー・メッセージは、デフォルトのキャッシュ・ディレクトリが有効でないことを示しています。コマンド・ラインに-Dpython.cachedir=<valid_directory>オプションを含めることで、キャッシュ・ディレクトリを変更できます。

3.2.3 実行可能ファイルのリスト

表3-1に、Oracle WebLogic Server、Oracle Identity and Access Management、Oracle SOA Suite、Oracle Web TierおよびOracle HTTP Server 11g WebGate for Oracle Access Managerの各インストーラに含まれる実行可能ファイルをリストします。

表3-1 実行可能ファイル

ファイル名

説明

ofm_iam_generic_11.1.1.5.0_disk1_1of1.zip

Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Entitlements ServerおよびOracle Identity Navigator用のOracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1)インストーラ

32ビットLinuxシステムにはwls_linux32.bin、32ビットWindowsシステムにはwls_win32.exeおよびすべての64ビット・プラットフォームにはwls_generic.jar

Oracle WebLogic Serverインストーラ

soa.zip

Oracle SOA Suite 11gインストーラ

webtier.zip

Oracle Web Tier 11gインストーラ

webgate.zip

Oracle HTTP Server 11g WebGate for Oracle Access Managerインストーラ

rcuHome.zip

Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility

3.2.4 インストール・ディレクトリの特定

このトピックでは、大部分のOracle Identity and Access Managementのインストールと構成で特定する必要のあるディレクトリについて説明しており、特定のインストーラ画面については説明していません。インストール時に、この項に記載されていない他のコンポーネントに固有のディレクトリを特定する必要があります。

この項で説明する共通ディレクトリの内容は、次のとおりです。

- Oracle Middlewareホームの場所

- Oracleホーム・ディレクトリ

- Oracle共通ディレクトリ

- Oracle WebLogicドメイン・ディレクトリ

- WebLogic Serverディレクトリ

3.2.4.1 Oracle Middlewareホームの場所

Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリの場所を特定します。このフィールドで特定するOracleミドルウェア・ホームの下に、インストールするコンポーネントのOracleホーム・ディレクトリが作成されます。Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリは、通常MW_HOMEと呼ばれます。

3.2.4.2 Oracleホーム・ディレクトリ

コンポーネントのOracleホーム・ディレクトリの名前を入力します。インストーラは、このフィールドに入力する名前を使用して、「Oracle Middlewareホームの場所」フィールドに入力する場所の下にOracleホーム・ディレクトリを作成します。

バイナリやライブラリなどの、コンポーネントのホストに必要なファイルがOracleホーム・ディレクトリにインストールされます。Oracleホーム・ディレクトリは、通常ORACLE_HOMEと呼ばれます。

注意:
Oracle Homeなど、ディレクトリ名にスペースは使用しないでください。ディレクトリ名でのスペースの使用は、サポートされていません。

3.2.4.3 Oracle共通ディレクトリ

このディレクトリは、「Oracle Middlewareホームの場所」フィールドに入力する場所の下に作成されます。

コンポーネントのホストに必要なOracle Java Required Files (JRF)が、Oracle共通ディレクトリにインストールされます。各Oracleミドルウェア・ホーム内には、1つのOracle共通ホームのみ作成できます。Oracle共通ディレクトリは、通常oracle_commonと呼ばれます。

3.2.4.4 Oracle WebLogicドメイン・ディレクトリ

WebLogicドメインには、ドメイン内のすべてのリソースを一元的に構成および管理する、管理サーバーという特別なWebLogic Serverインスタンスが含まれます。通常、ドメインは、管理対象サーバーという追加のWebLogic Serverインスタンスを含めるように構成します。Webアプリケーション、EJB、WebサービスなどのJavaコンポーネントおよびその他のリソースを管理対象サーバーにデプロイし、管理サーバーは構成および管理目的にのみ使用します。

ドメイン内の管理対象サーバーは、クラスタにグループ化できます。

ドメインのディレクトリ構造は、WebLogic Serverホームのディレクトリ構造とは別個です。任意の場所に配置でき、ミドルウェア・ホーム・ディレクトリ内に配置する必要はありません。ドメインはOracleインスタンスのピアです。

Oracle Fusion Middleware構成ウィザードは、ミドルウェア・ホーム(MW_HOME)の下のuser_projectsというディレクトリにドメインを作成します。

3.2.4.5 WebLogic Serverディレクトリ

Oracle WebLogic Serverホーム・ディレクトリのパスを入力します。このディレクトリには、Oracle WebLogic Serverのホストに必要なファイルが含まれます。通常WL_HOMEと呼ばれます。

3.2.5 ポート番号の特定

Oracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1)コンポーネントを既存のOracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1)コンポーネントに対してインストールする場合、既存コンポーネントのポートを特定する必要があります。たとえば、Oracle Identity Manager 11g リリース1(11.1.1)を既存のOracle Internet Directory 11g リリース1(11.1.1)コンポーネントに対してインストールする場合、Oracle Identity Managerのインストール時にポートを特定する必要があります。

3.2.6 インストールの完了

このトピックでは、大部分のOracle Identity and Access Managementのインストールと構成を完了するための共通手順を説明します。インストールは、「インストール・サマリー」画面の手順で開始し、「インストール 完了」画面で終了します。

「インストール・サマリー」画面が表示されたら、次の手順を実行してインストールを完了します。

1. 「インストール・サマリー」画面でインストールと構成の情報を確認します。

- 「保存」をクリックして、インストールのレスポンス・ファイルを保存します。このファイルには、インストーラのプロンプトとフィールドに対するレスポンスが含まれます。このレスポンス・ファイルを使用して、サイレント・インストールを実行できます。『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のサイレント・インストールの実行に関する項を参照してください。

注意:
インストールのレスポンス・ファイルは、デフォルトでは保存されません。保持するには「保存」をクリックしてください。

- 「インストール」をクリックします。「インストールの進行状況」画面が表示されます。

2. インストールの進行状況を監視します。インストール・ログ・ファイルの場所が参照用にリストされます。インストールの進行状況が100%に達したら、「OK」をクリックします。「インストール完了」画面が表示されます。

3. 「保存」をクリックして、インストールのサマリー・ファイルを保存します。このファイルには、構成および管理の開始に役立つ、インストール・ディレクトリの場所など構成に関する情報が含まれます。

注意:
インストールのサマリー・ファイルは、デフォルトでは保存されません。保持するには「保存」をクリックしてください。

「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

3.2.7 インストール・ログ・ファイルの検索

ログ・ファイルは、UNIXシステムの場合はORACLE_INVENTORY_LOCATION/logsディレクトリに、Windowsシステムの場合はORACLE_INVENTORY_LOCATION\logsディレクトリに書き込まれます。

UNIXシステムでは、Oracleインベントリ・ディレクトリの場所がわからない場合、ORACLE_HOME/oraInst.locファイルで検索できます。

Microsoft Windowsシステムでは、インベントリ・ディレクトリのデフォルトの場所はC:\Program Files\Oracle\Inventory\logsです。

次のインストール・ログ・ファイルがログ・ディレクトリに書き込まれます。

- installDATE-TIME_STAMP.log

- installDATE-TIME_STAMP.out

- installActionsDATE-TIME_STAMP.log

- installProfileDATE-TIME_STAMP.log

- oraInstallDATE-TIME_STAMP.err

- oraInstallDATE-TIME_STAMP.log

4 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールおよび構成

この章では、Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)をインストールおよび構成する方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- 開始前の重要な注意点

- 「インストールと構成」オプションを使用したOracle Identity Managementのインストール

- 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプション用のOracle Identity Managementの構成

4.1 開始前の重要な注意点

Oracle Identity Management製品のインストールおよび構成を開始する前に、次の点に注意してください。

- この章では、新規ユーザー向けのOracle Identity Management (11.1.1.6.0)のインストールおよび構成に関する情報を提供します。既存のOracle Identity Management 11gユーザーである場合、『Oracle Fusion Middlewareパッチ適用ガイド』の最新のOracle Fusion Middlewareパッチ・セットの適用に関する項を参照してください。
Oracle Fusion Middleware 11gに最新リリースへのパッチを適用する方法の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareパッチ適用ガイド』を参照してください。

- インストーラの「インストール・タイプの選択」画面には、「インストールと構成」と「ソフトウェアのインストール - 構成なし」の2つのオプションがあります。これらのオプションの詳細は、次を参照してください: 「インストール・タイプ: 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」と「インストールと構成」」

4.1.1 インストール・タイプ: 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」と「インストールと構成」

インストーラの「インストール・タイプの選択」画面には、「インストールと構成」と「ソフトウェアのインストール - 構成なし」の2つのオプションがあります。この項では、両方のオプションについて説明します。

- 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションの概要

- 「インストールと構成」オプションの概要

4.1.1.1 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションの概要

Oracle Identity Managementコンポーネントをインストールするが、インストール時には構成を行わない場合は、「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択します。「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択すると、インストーラはコンポーネント・ソフトウェアをインストールして終了します。「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを使用してデプロイした場合、Oracle Identity Managementコンポーネントは実行を開始しません。追加の構成が必要です。

「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを使用してコンポーネントをインストールした場合、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)構成ウィザードを使用して、後から構成を行うことができます。Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)構成ウィザードを起動するには、ORACLE_HOME/bin/config.shスクリプト(Windowsではconfig.bat)を実行します。

4.1.1.2 「インストールと構成」オプションの概要

「インストールと構成」オプションを選択すると、Oracle Identity Managementコンポーネントをインストールし、同時にいくつかの基礎的な要素(パスワード、ユーザー名など)を構成できます。「インストールと構成」オプションを使用してデプロイすると、Oracle Identity Managementコンポーネントが実行を開始し、ただちに使用できるようになります。

4.2 「インストールと構成」オプションを使用したOracle Identity Managementのインストール

この項の手順に従って、最新のOracle Identity Managementソフトウェアをインストールおよび構成してください。

最新バージョンのOracle Identity Management 11gコンポーネントのインストールと構成は、次の手順で行います。

1. Oracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの入手

2. Oracle Databaseのインストール

3. Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成

4. Oracle WebLogic Serverのインストールとミドルウェア・ホームの作成

5. インベントリ・ディレクトリの作成(UNIXのみ)

6. インストールの開始

7. Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成

注意:
既存のOracle Identity Managementインストールがある場合は、『Oracle Fusion Middlewareパッチ適用ガイド』または『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementアップグレード・ガイド』を参照してください。

4.2.1 Oracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの入手

- 最新のOracle Fusion Middleware 11gソフトウェアは、Oracle Technology Network (OTN)からダウンロードできます。

http://www.oracle.com/technetwork/index.html

必ず、次のバージョンのOracle Fusion Middlewareソフトウェアを入手してください。

- Oracle WebLogic Server 11gリリース1

- Oracle Database

- Oracleリポジトリ作成ユーティリティ

- Oracle Identity Management Suite

Oracle Fusion Middleware 11gソフトウェアの入手の詳細は、Oracle Fusion Middlewareダウンロード、インストールおよび構成のReadmeを参照してください。

4.2.2 Oracle Databaseのインストール

一部のOracle Identity Managementコンポーネントをインストールする前に、Oracle Databaseをインストールする必要があります。次のようなコンポーネントがあります。

- Oracle Internet Directory

- Oracle Identity Federation(RDBMSデータ・ストアを使用する場合)

サポートされているデータベースの最新情報は、次のWebサイトを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

関連するOracle Identity Managementコンポーネントをインストールするには、データベースが稼働している必要があります。データベースが、Oracle Identity Managementコンポーネントのインストール先と同じシステム上にある必要はありません。

データベースは、Oracle Fusion Middleware Oracle Repository Creation Utility(RCU)との互換性がある必要もあります。RCUを使用して、Oracle Identity Managementコンポーネントで必要なスキーマを作成します。RCU要件の詳細は、次のWebサイトのシステム要件ドキュメントを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-requirements-100147.html

注意:
次のデータベース・パラメータが設定されていることを確認します。

- 'aq_tm_processes' >= 1

- 'db_cache_size' >= '150994944'

- 'java_pool_size'>= '125829120'

- 'shared_pool_size' >= '183500800'

- 'open_cursors' >= '500'

新規データベースをインストールしている場合、データベースがAL32UTF8キャラクタ・セットのエンコーディングを使用するように構成されていることを確認してください。データベースがAL32UTF8キャラクタ・セットを使用していない場合、RCUの実行時に次の警告が表示されます。「接続先データベースはAL32UTF8以外のキャラクタ・セットを使用しています。データベースのキャラクタ・セットとしてAL32UTF8を使用することを強くお薦めします。」この警告を無視して、RCUの使用を続行できます。

4.2.3 Oracle Fusion Middlewareリポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成

次のOracle Identity Managementのコンポーネントと構成をインストールする前に、データベースに対応するOracle Fusion Middlewareスキーマを作成してロードする必要があります。

- Oracle Internet Directory(インストール時にインストーラを使用して新しいスキーマを作成するのでなく、既存のスキーマを使用する場合)。

注意:
Oracle Internet Directoryをインストールするときに、既存のスキーマを使用するか、インストーラを使用して新しいスキーマを作成するか、選択できます。既存のスキーマを使用する場合、Oracle Internet Directoryをインストールする前にOracle Fusion Middlewareリポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を使用してスキーマを作成する必要があります。インストール時に新しいスキーマの作成を選択した場合、インストーラが対応するスキーマを作成します。RCUを使用する必要はありません。

- フェデレーション・ストア、セッション・ストア、メッセージ・ストアまたは構成ストアでRDBMSを使用するOracle Identity Federation拡張構成。

RCUを使用して、データベースにOracle Fusion Middlewareスキーマを作成し、ロードします。RCUは、Oracle Fusion Middleware 11gリリース1(11.1.1)のインストール・メディアに収録されている他、Oracle Technology Network(OTN)Webサイト上からも入手できます。次のURLでOTNのWebサイトにアクセスできます:

http://www.oracle.com/technetwork/index.html

注意:
RCUは、Linux x86およびWindows x86プラットフォームでのみ使用できます。LinuxのRCUを使用して、サポートされるUNIXデータベースでスキーマを作成します。WindowsのRCUを使用して、サポートされるWindowsデータベースでスキーマを作成します。

RCUを実行する場合、Oracle Identity Managementコンポーネントの次のスキーマのみを作成してロードします。RCUで使用可能な他のスキーマは選択しないでください。

- Oracle Internet Directoryの場合、「Identity Management - Oracle Internet Directory」スキーマのみを選択します。

- Oracle Identity Federationの場合、「Identity Management - Oracle Identity Federation」スキーマのみを選択します。

注意:
スキーマを作成する場合、RCUに表示されるスキーマ・オーナーとパスワードを決して忘れないでください。Oracle Identity Federationの場合、PREFIX_OIFという形になります。RDBMSストアでOracle Identity Federationを構成するときに、この情報を入力する必要があります。
Oracle Internet Directoryに提供された接頭辞は変更しないでください。

関連項目:
詳細は、『Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityユーザーズ・ガイド』を参照してください。

4.2.4 Oracle WebLogic Serverのインストールとミドルウェア・ホームの作成

Oracle Identity Managementには、Oracle WebLogic Serverとミドルウェア・ホーム・ディレクトリが必要です。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle WebLogic Serverのインストールに関する項を参照してください。また、Oracle WebLogic Serverのインストールの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』を参照してください。

注意:

- Oracle Internet DirectoryをOracle WebLogic管理ドメインを使用せずにインストールする場合、Oracle WebLogicをインストールする必要はありません。

- Oracle WebLogic Serverをインストールした同じユーザーがOracle Identity Managementをインストールしてください。

- Oracle Identity Managementのインストール時にOracle WebLogic Server管理コンソールにログインしないでください。

- Oracle WebLogic Serverの最大ヒープ・サイズの最小容量を構成する場合、「オプション: Oracle WebLogic Serverの最大ヒープ・サイズの最小容量の構成」を参照してください。

4.2.5 インベントリ・ディレクトリの作成(UNIXのみ)

UNIXシステムへのインストールの場合、これがOracle Universal Installerを使用して初めてOracle製品をインストールするのであれば、インベントリ・ディレクトリの場所を指定するように求められます。このディレクトリに、インストーラによってサブディレクトリが設定され、このシステムにインストールされる各Oracle製品のインベントリ・データが維持されます。

表4-1の手順に従い、インベントリ・ディレクトリ情報を構成します。

表4-1 インベントリ・ディレクトリおよびグループ画面

画面

説明

インベントリ・ディレクトリの指定

Oracleインベントリ・ディレクトリと、そのディレクトリのグループ権限を指定します。グループは、Oracleインベントリ・ディレクトリへの書込み許可をもっている必要があります。

「OK」をクリックして続行します。

インベントリの場所の確認

createCentralInventory.shスクリプトをrootで実行します。

「OK」をクリックして続行します。

注意:
中央インベントリを使用しない場合、oraInst.locファイルを作成し、インベントリのカスタムの場所を追加し、次のコマンドを使用してrunInstallerを実行します。
runInstaller -invPtrLoc <full location to oraInst.loc>

4.2.6 インストールの開始

Oracle Identity Managementのインストールを開始するには、次の手順を実行します。

注意:
インストールを起動するには、UNIXオペレーティング・システムにrootでないユーザーとしてログインする必要があります。

次のいずれかのコマンドを実行して、インストーラを起動します。

UNIX: <runInstallerディレクトリへのフル・パス>/runInstaller -jreLoc <ミドルウェア・ホーム>/jrockit_1.6.0_24/jre

Windows: <setup.exeディレクトリへのフル・パス>\ setup.exe -jreLoc <ミドルウェア・ホーム>\jrockit_1.6.0_24\jre

注意:
インストーラから、システムにインストールされているJDKへの絶対パスを入力するよう要求されます。Oracle WebLogic Serverのインストール時に、ミドルウェア・ホームの下にjrockit_1.6.0_24ディレクトリが作成されます。インストーラの起動時には、このJDKにあるJREフォルダの絶対パスを入力する必要があります。たとえば、Windowsで、JREがD:\oracle\Middleware\jrockit_1.6.0_24に存在する場合、次のようにしてインストーラをコマンド・プロンプトから起動します。
D:\setup.exe -jreLoc D:\oracle\Middleware\jrockit_1.6.0_24\jre

Oracle JRockit JDKの使用時にコマンド・ラインで-jreLocオプションを指定しないと、次の警告メッセージが表示されます。

-XX:MaxPermSize=512m is not a valid VM option.Ignoring

この警告メッセージは、インストールには影響しません。インストールを続行できます。

64ビット・プラットフォーム上に、汎用jarファイルを使用してOracle WebLogic Serverをインストールすると、ミドルウェア・ホームの下にjrockit_1.6.0_24ディレクトリは作成されません。JDKを格納するJREフォルダの絶対パスを入力する必要があります。

4.2.7 Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成

表4-2の手順に従って、Oracle Identity Management 11.1.1.6.0をインストールおよび構成します。

インストール画面の詳細なヘルプが必要な場合は、「ヘルプ」をクリックしてオンライン・ヘルプにアクセスします。

表4-2 インストールのみオプションのインストール・フロー

番号

画面

画面が表示されるタイミング

説明および必要な操作

1

ようこそ

常時

「次へ」をクリックして続行します。

2

ソフトウェア更新のインストール

常時

Oracle Identity Managementをインストールする前に、インストールするソフトウェア更新を指定します。My Oracle Supportから更新を取得するには、My Oracle Supportでの更新の検索を選択し、ユーザー名とパスワードを指定して、「更新の検索」をクリックします。検索する前に、「プロキシ設定」をクリックしてプロキシ・サーバーの設定を変更し、「接続のテスト」をクリックして資格証明をテストします。コンピュータに保存した更新を取得するには、ローカル・ディレクトリでの更新の検索を選択し、ディレクトリを指定して、「更新の検索」をクリックします。いずれのソフトウェアも更新しない場合、「ソフトウェア更新のスキップ」を選択し、「次へ」をクリックしてインストールを続行します。

3

インストール・タイプの選択

常時

「インストールと構成」オプションを選択します。

注意:

- 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択した場合、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)構成ウィザードを使用して、後から構成を行うことができます。Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)構成ウィザードを起動するには、ORACLE_HOME/bin/config.shスクリプト(Windowsではconfig.bat)を実行します。詳細は、「「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプション用のOracle Identity Managementの構成」を参照してください。

- Oracle Directory Integration PlatformをOracle Unified Directory (OUD)と一緒に構成する場合、またはOracle Directory Integration PlatformをOracle Directory Server Enterprise Edition (ODSEE)と一緒に構成する場合は、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)のインストール時に、「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択する必要があります。
Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)のインストールが完了したら、Oracle Directory Integration Platformと一緒に構成するよう選択したコンポーネントに応じて、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOracle Unified Directory (OUD)とのODIPの構成に関する項、またはOracle Directory Server Enterprise Edition (ODSEE)とのODIPの構成に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

4

前提条件のチェック

常時

すべての前提条件が満たされていることを確認します。

「次へ」をクリックして続行します。

5

ドメインの選択

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択した場合に表示されます。

次のオプションから1つを選択します。

- 新規ドメインの作成: 作成するドメインのユーザー名、ユーザー・パスワードおよびドメイン名を入力します。

- 既存のドメインの拡張: 拡張先の既存のドメインのホスト名、ポート、ユーザー名およびユーザー・パスワードを入力します。

- クラスタを開く: Oracle Identity Managementインストールの展開先の既存のクラスタの情報を入力します。含めるクラスタのホスト名、ポート、ユーザー名およびユーザー・パスワードを入力します。

- ドメインなしで構成: インストールのドメインを作成も拡張もしません。

詳細は、次を参照してください。

- 新しいWebLogicドメインでのOIDおよびODIP、ODSM、Fusion Middleware Controlの構成

- WebLogicドメインを使用しないOIDのみの構成

- 新しいWebLogicドメインでのOVDおよびODSM、Fusion Middleware Controlの構成

- LDAP認証、ユーザー・ストア、フェデレーション・ストア用の新しいWebLogicドメインでのOIFとOIDの構成

6

インストール場所の指定

常時

Oracle Middlewareホームの場所、Oracleホーム・ディレクトリ、WebLogic Serverディレクトリ、Oracleインスタンスの場所およびOracleインスタンス名を指定します。

これらのディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Fusion Middlewareのディレクトリ構造と概念に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

7

セキュリティ更新の指定

常時

この画面では、セキュリティ問題の通知方法を次の中から決定できます。

- セキュリティ問題の通知を電子メールで受けとる場合は、「電子メール」フィールドに電子メール・アドレスを入力します。

- My Oracle Support(以前のMetaLink)でセキュリティ問題を通知する場合は、「My Oracle Support」オプションを選択してMy Oracle Supportのパスワードを入力します。

- セキュリティ問題を通知しない場合は、すべてのフィールドを空にします。次のメッセージが表示されます。
電子メール・アドレスが指定されていません。構成内の重大なセキュリティの問題に関する通知を今後も受け取りませんか。

「はい」をクリックして、続行します。

「次へ」をクリックして続行します。

8

コンポーネントの構成

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択した場合に表示されます。

- インストールおよび構成するOracle Identity Managementコンポーネントを選択します。

- 「ドメインの作成」インストールの場合、「管理コンポーネント」の下の「Enterprise Manager」チェックボックスは自動的に選択されます。Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlコンソール(Fusion Middleware Controlコンソール)がインストールされ、構成されます。選択を解除することはできません。構成用に暗黙的に選択されます。

- 「ドメイン・フローなし」を選択した場合は、Oracle Internet DirectoryとOracle Virtual Directoryを構成対象として選択できます。

- ドメインの拡張を選択するインストールでは、Enterprise Manager(Fusion Middleware Controlコンソール)をコンポーネントとして選択できません。ドメイン拡張のインストールの場合、「管理コンポーネント」領域で選択できるのは「Oracle Directory Services Manager」のみです。

- Oracle Directory Services Managerは、スタンドアロン・コンポーネントとしてインストールおよび構成できます。

- 「ドメインの作成」インストール・フローでOracle Internet DirectoryまたはOracle Virtual Directoryのインストールを選択した場合、Oracle Directory Services Managerが自動的に選択され、選択を解除することはできません。ドメイン拡張またはクラスタ拡張の場合は、Oracle Internet DirectoryまたはOracle Virtual Directoryのインストールを選択すれば、Oracle Directory Services Managerの選択を解除できます。

- 少なくとも1つのJavaコンポーネントのインストールおよび構成を選択した場合、「クラスタ化」選択フィールドが表示され、使用可能になります。クラスタ化できるのは、管理対象サーバーと、管理対象サーバーにデプロイされたアプリケーションのみです。Enterprise Manager(Fusion Middleware Controlコンソール)は管理サーバーにデプロイされているので、インストール中にクラスタ化されません。

- クラスタ・インストールの拡張を選択する場合、このオプションを選択する時点で少なくとも1つのクラスタが存在する必要があります。

- クラスタの拡張を選択する場合、クラスタの一部として構成されるJava EEコンポーネントがリストされます。

「次へ」をクリックして続行します。

9

ポートの構成

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択した場合に表示されます。

ポートの構成方法を選択します。

- 事前に定められた範囲からポートを構成する場合は、「自動でポートを構成」を選択します。

- staticports.iniファイルを使用してポートを構成する場合は、「構成ファイルを使用してポートを指定」を選択します。ファイルの表示/編集をクリックして、staticports.iniファイルの設定を更新できます。

「次へ」をクリックして続行します。

10

スキーマ・データベースの指定

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択し、Oracle Internet Directoryを構成するよう選択した場合に表示されます。

既存のスキーマを使用するか、インストーラを使用して新しいスキーマを作成するかを選択します。

注意: 既存のスキーマを使用する場合、インストールを続行するには、現時点でそれがデータベースに存在する必要があります。現時点でそれがデータベースに存在しない場合、Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityを使用して、それを作成する必要があります。

既存のスキーマを使用するには:

1. 「既存のスキーマの使用」を選択します。

2. 「接続文字列」フィールドにデータベース接続情報を入力します。接続文字列は、hostname:port:servicenameの形式である必要があります。Oracle Real Application Clusters (RAC)の場合、接続文字列は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameという形式である必要があります。

3. 「パスワード」フィールドに既存のODSスキーマのパスワードを入力します。

4. 「次へ」をクリックして続行します。
注意: 既存のODSスキーマとODSSMスキーマのパスワードが異なる場合、「次へ」をクリックすると、ODSSMパスワードの指定画面が表示されます。既存のODSSMスキーマのパスワードを入力して、「次へ」をクリックします。

新しいスキーマを作成する手順:

1. 「スキーマの作成」を選択します。

2. 「接続文字列」フィールドにデータベース接続情報を入力します。接続文字列は、hostname:port:servicenameの形式である必要があります。Oracle Real Application Clusters (RAC)の場合、接続文字列は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameという形式である必要があります。

3. 「ユーザー名」フィールドにデータベース・ユーザーの名前を入力します。指定するユーザーにはDBA権限が必要です。
注意: Oracle Database 11gリリース2 (11.2)以上のバージョンを使用している場合、データベース・ユーザーは、SYSのみである必要があります。

4. 「パスワード」フィールドにデータベース・ユーザーのパスワードを入力します。

5. 「次へ」をクリックします。「OIDパスワードの入力」画面が表示されます。

6. 新しいODSスキーマのパスワードを作成するには、「ODSスキーマパスワード」フィールドにパスワードを入力します。
「ODSスキーマ・パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。

7. 新しいODSSMスキーマのパスワードを作成するには、「ODSSMスキーマ・パスワード」フィールドにパスワードを入力します。
「ODSSMスキーマ・パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。

8. 「次へ」をクリックして続行します。

11

Oracle Virtual Directoryの情報の指定

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択し、Oracle Virtual Directoryを構成するよう選択した場合に表示されます。

次の情報を入力します。

- LDAP v3名前空間: Oracle Virtual Directoryの名前空間を入力します。デフォルト値は、dc=us,dc=oracle,dc=comです。

- HTTP Webゲートウェイ: Oracle Virtual DirectoryのHTTP Webゲートウェイを有効にするには、このオプションを選択します。

- 保護: HTTP Webゲートウェイを有効にし、SSLを使用してゲートウェイを保護する場合は、このオプションを選択します。

- 管理者ユーザー名: Oracle Virtual Directory管理者のユーザー名を入力します。デフォルト値は、cn=orcladminです。

- パスワード: Oracle Virtual Directory管理者のパスワードを入力します。

- パスワードの確認: Oracle Virtual Directory管理者のパスワードを再入力します。

- セキュア・モードでの管理サーバーの構成: SSLを使用してOracle Virtual Directoryの管理リスナーを保護するには、このオプションを選択します。このオプションはデフォルトで選択されます。このオプションを選択することをお薦めします。

「次へ」をクリックして続行します。

12

OID管理者パスワードの指定

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択し、Oracle Internet Directoryを構成するよう選択した場合に表示されます。

Oracle Internet Directory管理者のパスワードを入力します。

「次へ」をクリックして続行します。

13

Oracle Identity Federation構成タイプの選択

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択し、Oracle Identity Federationを構成するよう選択した場合に表示されます。

次のいずれかの構成タイプを選択します。

- 基本: Oracle Identity Federationのデータストアや認証エンジン・タイプを選択する必要も、接続詳細を指定する必要もありません。
詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOracle Identity Federationの基本構成の実行に関する項を参照してください。

- 拡張: このオプションでは、データストアの構成タイプと認証エンジンを選択し、データストアおよび認証エンジンの接続詳細を指定することができます。
詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOracle Identity Federationの拡張構成の実行に関する項を参照してください。

注意: この表での手順は、「基本」オプションを選択した場合に表示される画面を示しています。

「次へ」をクリックして続行します。

14

Oracle Identity Federationの詳細の指定

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択し、Oracle Identity Federationを構成するよう選択した場合に表示されます。

次の情報を入力します。

- PKCS12パスワード: Oracle Identity Federationが暗号化とウォレットの署名に使用するパスワードを入力します。自己署名証明書付きのウォレットが自動的に生成されます。ウォレットの使用は、テストの場合のみお薦めします。

- パスワードの確認: PKCS12パスワードを再入力します。

- サーバーID: このOracle Identity Federationインスタンスの特定に使用される文字列を入力します。入力した文字列の先頭に、接頭辞oifが追加されます。Oracle WebLogic Server管理ドメイン内の各論理Oracle Identity Federationインスタンスに一意のサーバーIDが必要です。1つの論理インスタンスとして機能するクラスタ化されたOracle Identity Federationインスタンスは同じサーバーIDを持ちます。

「次へ」をクリックして続行します。

15

インストール・サマリー

常時

画面上の情報を検証します。オプションを変更する場合は、左側にあるナビゲーション・ツリーのリンクをクリックするか、その画面が表示されるまで「戻る」をクリックすることによって、前の画面に戻ることができます。必須オプションを編集した後で、前の画面からインストールを続行できます。

レスポンス・ファイルを保存する場合は、「保存」をクリックします。インストール固有の情報が格納されるレスポンス・ファイルの名前と場所の入力を求められます。インストーラによってレスポンス・ファイルが作成されると、それをそのまま使用して他のシステムにインストールをレプリケートするか、またはテキスト・エディタでレスポンス・ファイルを修正できます。

「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

16

インストールの進行状況

常時

UNIXシステムにインストールしている場合、ORACLE_HOME/oracleRoot.shスクリプトを実行して適切なファイル権限およびディレクトリ権限を設定するよう要求されることがあります。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のUNIXプラットフォームでのoracleRoot.shスクリプトの実行に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして続行します。

17

構成の進行状況

この画面は、「インストールと構成」オプションを選択した場合に表示されます。

「次へ」をクリックして続行します。

18

インストール完了

常時

「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択した場合、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)がインストールおよび構成されます。デフォルトで、Oracle_IDM1はOracle Identity Management Oracleホーム・ディレクトリとして作成されます。このホーム・ディレクトリは、このガイドでIDM_Homeとも呼ばれます。

インストール・ログ・ファイルを検索するには、「インストール・ログ・ファイルの検索」を参照してください。

4.3 「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプション用のOracle Identity Managementの構成

「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択した場合、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動して、次のコンポーネントを構成する必要があります。

- Oracle Internet Directory (OID)

- Oracle Virtual Directory (OVD)

- Oracle Directory Services Manager (ODSM)

- Oracle Directory Integration Platform (ODIP)

- Oracle Identity Federation (OIF)

Oracle Identity Management構成ウィザードを次のように実行します。

UNIXシステムの場合:

ORACLE_HOME/bin/config.sh

Windowsシステムの場合:

ORACLE_HOME\bin\config.bat

Oracle Identity Management 11g構成ウィザードが表示されます。このウィザードを使用して、新規ドメインで、既存ドメインで、またはドメインを使用せずにコンポーネントを構成できます。ドメインを使用せずにインストールおよび構成できるのは、Oracle Internet DirectoryとOracle Virtual Directoryのみです。詳細は、次のトピックを参照してください。

- 新しいWebLogicドメインでのOIDおよびODIP、ODSM、Fusion Middleware Controlの構成

- WebLogicドメインを使用しないOIDのみの構成

- 新しいWebLogicドメインでのOVDおよびODSM、Fusion Middleware Controlの構成

- LDAP認証、ユーザー・ストア、フェデレーション・ストア用の新しいWebLogicドメインでのOIFとOIDの構成

4.3.1 新しいWebLogicドメインでのOIDおよびODIP、ODSM、Fusion Middleware Controlの構成

このトピックでは、新しいWebLogic管理ドメインでOracle Internet Directory (OID)を、Oracle Directory Integration Platform (ODIP)、Oracle Directory Services Manager (ODSM)、Fusion Middleware Controlと一緒に構成する方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- 適切なデプロイメント環境

- デプロイされるコンポーネント

- 依存関係

- 手順

4.3.1.1 適切なデプロイメント環境

このトピックで説明する構成は、次の条件の両方を満たす環境に適しています。

- 同じホストの同じ場所にOracle Internet DirectoryとOracle Directory Integration Platformをインストールします。

- 他の11gリリース1(11.1.1) Oracle Directory Servicesコンポーネントを管理しているWebLogic管理サーバーがありません。

4.3.1.2 デプロイされるコンポーネント

この項の構成を実行すると、次のコンポーネントがデプロイされます。

- WebLogic管理サーバー

- Oracle Internet Directory

- WebLogic管理対象サーバー

- Oracleディレクトリ統合プラットフォーム

- Oracle Directory Services Manager

- Fusion Middleware Control

4.3.1.3 依存関係

この項の構成は、次の内容によって異なります。

- Oracle WebLogic Server

- Oracle Database

- Oracle Databaseに存在する既存のスキーマIdentity Management - Oracle Internet Directoryを使用する場合

4.3.1.4 手順

新しいドメインでOracle Internet Directoryを、Oracle Directory Integration Platform、Oracle Directory Services Manager、Fusion Middleware Controlと一緒に構成するには、次の手順を実行します。

1. 「「インストールと構成」オプションを使用したOracle Identity Managementのインストール」の説明に従って、Oracle Internet Directoryがインストールされていることを確認します。

注意:
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択した場合、「ドメインの選択」画面が表示されます。
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択した場合、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動する必要があります。<ORACLE_HOME>/bin/config.sh (UNIXの場合)または<ORACLE_HOME>\bin\config.bat (Windowsの場合)を実行して、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動します。「ドメインの選択」画面が表示されます。

2. ドメインの選択画面で、「新規ドメインの作成」を選択し、次の情報を入力します。

- 「ユーザー名」フィールドに新しいドメインのユーザー名を入力します。

- ユーザー・パスワード・フィールドに新しいドメインのユーザー・パスワードを入力します。

- 「パスワードの確認」フィールドにユーザー・パスワードを再入力します。

- 「ドメイン名」フィールドに新しいドメインの名前を入力します。

「次へ」をクリックします。「インストール場所の指定」画面が表示されます。

3. 「インストール・ディレクトリの特定」を参照して、ホーム、インスタンスおよびWebLogic Serverのディレクトリを特定します。各フィールドに情報を入力したら、「次へ」をクリックします。セキュリティ更新の指定画面が表示されます。

4. セキュリティ問題の通知方法を選択します。

- 電子メールでセキュリティ問題を通知する場合は、「電子メール」フィールドに電子メール・アドレスを入力します。

- My Oracle Support(以前のMetaLink)でセキュリティ問題を通知する場合は、「My Oracle Support」オプションを選択してMy Oracle Supportのパスワードを入力します。

- セキュリティ問題を通知しない場合は、すべてのフィールドを空にします。

「次へ」をクリックします。「コンポーネントの構成」画面が表示されます。

5. 「Oracle Internet Directory」と「Oracle Directory Integration Platform」を選択します。Oracle Directory Services ManagerとOracle Fusion Middleware Controlは自動的に選択されます。
他のコンポーネントが選択されていないことを確認し、「次へ」をクリックします。ポートの構成画面が表示されます。

6. ポートの構成方法を選択します。

- 事前に定められた範囲からポートを構成する場合は、「自動でポートを構成」を選択します。

- staticports.iniファイルを使用してポートを構成する場合は、「構成ファイルを使用してポートを指定」を選択します。「ファイルの表示/編集」をクリックして、staticports.iniファイルの設定を更新します。

「次へ」をクリックします。「スキーマ・データベースの指定」画面が表示されます。

7. 既存のスキーマを使用するか、インストーラを使用して新しいスキーマを作成するかを選択します。

注意:
既存のスキーマを使用する場合、インストールを続けるにはデータベースに現在そのスキーマが存在する必要があります。現在データベースに存在しない場合は、Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityを使用して作成するか、後述の「新しいスキーマを作成する手順」の説明に従ってください。
詳細は「Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成」を参照してください。

既存のスキーマを使用する手順:

1. 「既存のスキーマの使用」を選択します。

2. 「接続文字列」フィールドにデータベース接続情報を入力します。接続文字列の形式は、hostname:port:servicenameにしてください。Oracle Real Application Clusters(RAC)の場合、接続文字列の形式は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameにします。

3. 「パスワード」フィールドに既存のODSスキーマのパスワードを入力します。

4. 「次へ」をクリックします。

注意:
既存のODSスキーマとODSSMスキーマのパスワードが異なる場合、「次へ」をクリックすると、ODSSMパスワードの指定画面が表示されます。既存のODSSMスキーマのパスワードを入力して、「次へ」をクリックします。

Oracle Internet Directoryの作成画面が表示されます。

5. ステップ8に進み、インストールを続けます。

新しいスキーマを作成する手順:

1. 「スキーマの作成」を選択します。

2. 「接続文字列」フィールドにデータベース接続情報を入力します。接続文字列の形式は、hostname:port:servicenameにしてください。Oracle Real Application Clusters(RAC)の場合、接続文字列の形式は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameにします。

3. 「ユーザー名」フィールドにデータベース・ユーザーの名前を入力します。指定するユーザーにはDBA権限が必要です。

4. 「パスワード」フィールドにデータベース・ユーザーのパスワードを入力します。

5. 「次へ」をクリックします。「OIDパスワードの入力」画面が表示されます。

6. 新しいODSスキーマのパスワードを作成するには、「ODSスキーマパスワード」フィールドにパスワードを入力します。
「ODSスキーマ・パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。

7. 新しいODSSMスキーマのパスワードを作成するには、「ODSSMスキーマ・パスワード」フィールドにパスワードを入力します。
「ODSSMスキーマ・パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。

8. 「次へ」をクリックします。Oracle Internet Directoryの作成画面が表示されます。

8. Oracle Internet Directoryの次の情報を入力します。

- レルム: レルムの場所を入力します。

- 管理者パスワード: Oracle Internet Directory管理者のパスワードを入力します。

- パスワードの確認: 管理者のパスワードを再入力します。

「次へ」をクリックします。

9. 「インストール・サマリー」画面が表示されます。画面上の情報を検証します。「構成」をクリックして構成を開始します。

10. 「構成の進行状況」画面が表示されます。「次へ」をクリックして続行します。

11. 「インストール完了」画面が表示されます。「保存」をクリックして構成情報をファイルに保存し、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

注意:
Oracle Internet Directoryの構成後に、次のようなエラー・メッセージが$Instance_home/diagnostics/logs/OID/oid1/**ログ・ファイルに表示される場合があります。
"2010-02-01T07:27:42+00:00] [OID] [NOTIFICATION:16] [] [OIDLDAPD] [host:stadp47] [pid: 26444] [tid: 0] Main:: FATAL * gslsmaiaInitAudCtx * Audit struct initialization failed.Audit error code: 62005"

このエラー・メッセージは無視してください。

4.3.2 WebLogicドメインを使用しないOIDのみの構成

このトピックでは、WebLogic管理ドメインを使用せずにOracle Internet Directory (OID)のみを構成する方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- 適切なデプロイメント環境

- デプロイされるコンポーネント

- 依存関係

- 手順

4.3.2.1 適切なデプロイメント環境

このトピックで説明する構成は、次の条件の両方を満たす環境に適しています。

- 管理目的のWebLogic管理ドメインにOracle Internet Directoryを含めません。

- Fusion Middleware Controlを使用してOracle Internet Directoryを管理しません。

4.3.2.2 デプロイされるコンポーネント

この項の構成を実行すると、Oracle Internet Directoryのみがデプロイされます。

4.3.2.3 依存関係

この項の構成は、次の内容によって異なります。

- Oracle Database

- Oracle Databaseに存在する既存のスキーマIdentity Management - Oracle Internet Directoryを使用する場合

4.3.2.4 手順

ドメインを使用せずにOracle Internet Directoryのみを構成するには、次の手順を実行します。

1. 「「インストールと構成」オプションを使用したOracle Identity Managementのインストール」の説明に従って、Oracle Internet Directoryがインストールされていることを確認します。
この特定のシナリオでは、Oracle WebLogic Serverのインストールはオプションです。かわりに、後述のステップ4の説明に従って、Oracle Identity Management構成ウィザードを使用してミドルウェア・ホームを作成できます。

注意:
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択した場合、「ドメインの選択」画面が表示されます。
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択した場合、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動する必要があります。<ORACLE_HOME>/bin/config.sh (UNIXの場合)または<ORACLE_HOME>\bin\config.bat (Windowsの場合)を実行して、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動します。「ドメインの選択」画面が表示されます。

2. ドメインの選択画面で「ドメインなしで構成」を選択して、「次へ」をクリックします。「インストール場所の指定」画面が表示されます。

3. 各フィールドに次の情報を入力します。

- Oracle Middlewareホームの場所: Oracle Middlewareホーム・ディレクトリがすでに存在する場合は、ディレクトリへのパスをこのフィールドに入力します。Oracle Middlewareホーム・ディレクトリが存在しない場合は、Oracle共通ホーム・ディレクトリとOracleホーム・ディレクトリを含むディレクトリを作成する場所へのパスを入力します。このフィールドで特定するディレクトリ内に、Oracle共通ホーム・ディレクトリとOracleホーム・ディレクトリが作成されます。
Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリは、通常MW_HOMEと呼ばれます。

注意:
Oracle Middlewareホーム・ディレクトリに、Oracle WebLogic Serverインストールを含める必要はありません。

- Oracleホーム・ディレクトリ: Oracleホーム・ディレクトリの名前を入力します。インストーラは、このフィールドに入力する名前を使用して、「Oracle Middlewareホームの場所」フィールドに入力する場所の下にOracleホーム・ディレクトリを作成します。Oracleホーム・ディレクトリは、通常ORACLE_HOMEと呼ばれます。

- Oracleインスタンスの場所: Oracleインスタンス・ディレクトリを作成する場所のディレクトリ・パスを入力します。インストーラは、このフィールドに入力する場所と、「Oracleインスタンス名」フィールドに入力する名前を使用してOracleインスタンス・ディレクトリを作成します。Oracleインスタンス・ディレクトリ用にシステムで任意の場所を特定できます。Oracleインスタンス・ディレクトリは、Oracleミドルウェア・ホーム・ディレクトリ内に存在する必要はありません。

- Oracleインスタンス名: Oracleインスタンス・ディレクトリの名前を入力します。インストーラは、このフィールドに入力する名前を使用して、「Oracleインスタンスの場所」フィールドに指定する場所にOracleインスタンス・ディレクトリを作成します。このディレクトリは通常ORACLE_INSTANCEと呼ばれます。

各フィールドに情報を入力したら、「次へ」をクリックします。セキュリティ更新の指定画面が表示されます。

4. セキュリティ問題の通知方法を選択します。

- 電子メールでセキュリティ問題を通知する場合は、「電子メール」フィールドに電子メール・アドレスを入力します。

- My Oracle Support(以前のMetaLink)でセキュリティ問題を通知する場合は、「My Oracle Support」オプションを選択してMy Oracle Supportのパスワードを入力します。

- セキュリティ問題を通知しない場合は、すべてのフィールドを空にします。

「次へ」をクリックします。「コンポーネントの構成」画面が表示されます。

5. 「コンポーネントの構成」画面で、「Oracle Internet Directory」のみを選択します。他のコンポーネントが選択されていないことを確認し、「次へ」をクリックします。ポートの構成画面が表示されます。

6. ポートの構成方法を選択します。

- 事前に定められた範囲からポートを構成する場合は、「自動でポートを構成」を選択します。

- staticports.iniファイルを使用してポートを構成する場合は、「構成ファイルを使用してポートを指定」を選択します。「ファイルの表示/編集」をクリックして、staticports.iniファイルの設定を更新します。

「次へ」をクリックします。「スキーマ・データベースの指定」画面が表示されます。

7. 既存のスキーマを使用するか、インストーラを使用して新しいスキーマを作成するかを選択します。

注意:
既存のスキーマを使用する場合、インストールを続けるにはデータベースに現在そのスキーマが存在する必要があります。現在データベースに存在しない場合は、Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityを使用して作成するか、後述の「新しいスキーマを作成する手順」の説明に従ってください。
詳細は「Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成」を参照してください。

既存のスキーマを使用する手順:

1. 「既存のスキーマの使用」を選択します。

2. 「接続文字列」フィールドにデータベース接続情報を入力します。接続文字列の形式は、hostname:port:servicenameにしてください。Oracle Real Application Clusters(RAC)の場合、接続文字列の形式は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameにします。

3. 「パスワード」フィールドに既存のODSスキーマのパスワードを入力します。

4. 「次へ」をクリックします。

注意:
既存のODSスキーマとODSSMスキーマのパスワードが異なる場合、「次へ」をクリックすると、ODSSMパスワードの指定画面が表示されます。既存のODSSMスキーマのパスワードを入力して、「次へ」をクリックします。

Oracle Internet Directoryの作成画面が表示されます。

5. ステップ8に進み、インストールを続けます。

新しいスキーマを作成する手順:

1. 「スキーマの作成」を選択します。

2. 「接続文字列」フィールドにデータベース接続情報を入力します。接続文字列の形式は、hostname:port:servicenameにしてください。Oracle Real Application Clusters(RAC)の場合、接続文字列の形式は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameにします。

3. 「ユーザー名」フィールドにデータベース・ユーザーの名前を入力します。指定するユーザーにはDBA権限が必要です。

4. 「パスワード」フィールドにデータベース・ユーザーのパスワードを入力します。

5. 「次へ」をクリックします。「OIDパスワードの入力」画面が表示されます。

6. 新しいODSスキーマのパスワードを作成するには、「ODSスキーマパスワード」フィールドにパスワードを入力します。
「ODSスキーマ・パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。

7. 新しいODSSMスキーマのパスワードを作成するには、「ODSSMスキーマ・パスワード」フィールドにパスワードを入力します。
「ODSSMスキーマ・パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。

8. 「次へ」をクリックします。Oracle Internet Directoryの作成画面が表示されます。

8. Oracle Internet Directoryの次の情報を入力します。

- レルム: レルムの場所を入力します。

- 管理者パスワード: Oracle Internet Directory管理者のパスワードを入力します。

- パスワードの確認: 管理者のパスワードを再入力します。

「次へ」をクリックします。

9. 「インストール・サマリー」画面が表示されます。画面上の情報を検証します。「構成」をクリックして構成を開始します。

10. 「構成の進行状況」画面が表示されます。「次へ」をクリックして続行します。

11. 「インストール完了」画面が表示されます。「保存」をクリックして構成情報をファイルに保存し、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

注意:

- このインストールと構成を実行し、後でFusion Middleware Controlを使用してOracle Internet Directoryを管理する場合、Oracle Internet DirectoryをWebLogic管理サーバーに登録する必要があります。
詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Internet Directory管理者ガイド』のOracleインスタンスまたはコンポーネントのWebLogic Serverへの登録に関する項を参照してください。

- Oracle Internet Directoryの構成後に、次のようなエラー・メッセージが$Instance_home/diagnostics/logs/OID/oid1/**ログ・ファイルに表示される場合があります。
"2010-02-01T07:27:42+00:00] [OID] [NOTIFICATION:16] [] [OIDLDAPD] [host:stadp47] [pid: 26444] [tid: 0] Main:: FATAL * gslsmaiaInitAudCtx * Audit struct initialization failed.Audit error code: 62005"

このエラー・メッセージは無視してください。

4.3.3 新しいWebLogicドメインでのOVDおよびODSM、Fusion Middleware Controlの構成

このトピックでは、新しいWebLogic管理ドメインでOracle Virtual Directory (OVD)を、Oracle Directory Services Manager (ODSM)とFusion Middleware Controlと一緒に構成する方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- 適切なデプロイメント環境

- デプロイされるコンポーネント

- 依存関係

- 手順

4.3.3.1 適切なデプロイメント環境

このトピックで説明する構成は、次の条件をすべて満たす環境に適しています。

- Fusion Middleware Controlを使用してOracle Virtual Directoryを管理します。

- Oracle Virtual DirectoryがWebLogic管理ドメイン内に存在します。

- 他の11gリリース1(11.1.1) Oracle Directory Servicesコンポーネントを管理しているWebLogic管理サーバーがありません。

- 同じホストの同じ場所にOracle Virtual DirectoryとWebLogic管理サーバーをインストールします。

4.3.3.2 デプロイされるコンポーネント

この項の構成を実行すると、次のコンポーネントがデプロイされます。

- WebLogic管理サーバー

- Oracle Virtual Directory

- Oracle Directory Services Manager

- Fusion Middleware Control

4.3.3.3 依存関係

この項の構成は、Oracle WebLogic Serverによって異なります。

4.3.3.4 手順

新しいドメインでOracle Virtual Directoryを、Oracle Directory Services ManagerとFusion Middleware Controlと一緒に構成するには、次の手順を実行します。

1. 「「インストールと構成」オプションを使用したOracle Identity Managementのインストール」の説明に従って、Oracle Virtual DirectoryおよびOracle Directory Services Managerがインストールされていることを確認します。

注意:
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択した場合、「ドメインの選択」画面が表示されます。
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択した場合、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動する必要があります。<ORACLE_HOME>/bin/config.sh (UNIXの場合)または<ORACLE_HOME>\bin\config.bat (Windowsの場合)を実行して、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動します。「ドメインの選択」画面が表示されます。

2. ドメインの選択画面で、「新規ドメインの作成」を選択し、次の情報を入力します。

- 「ユーザー名」フィールドに新しいドメインのユーザー名を入力します。

- ユーザー・パスワード・フィールドに新しいドメインのユーザー・パスワードを入力します。

- 「パスワードの確認」フィールドにユーザー・パスワードを再入力します。

- 「ドメイン名」フィールドに新しいドメインの名前を入力します。

「次へ」をクリックします。「インストール場所の指定」画面が表示されます。

3. 「インストール・ディレクトリの特定」を参照して、ホーム、インスタンスおよびWebLogic Serverのディレクトリを特定します。各フィールドに情報を入力したら、「次へ」をクリックします。セキュリティ更新の指定画面が表示されます。

4. セキュリティ問題の通知方法を選択します。

- 電子メールでセキュリティ問題を通知する場合は、「電子メール」フィールドに電子メール・アドレスを入力します。

- My Oracle Support(以前のMetaLink)でセキュリティ問題を通知する場合は、「My Oracle Support」オプションを選択してMy Oracle Supportのパスワードを入力します。

- セキュリティ問題を通知しない場合は、すべてのフィールドを空にします。

「次へ」をクリックします。「コンポーネントの構成」画面が表示されます。

5. 「Oracle Virtual Directory」のみを選択します。Oracle Directory Services ManagerとFusion Middleware Control管理コンポーネントは、このインストールの場合、自動的に選択されます。
他のコンポーネントが選択されていないことを確認し、「次へ」をクリックします。ポートの構成画面が表示されます。

6. ポートの構成方法を選択します。

- 事前に定められた範囲からポートを構成する場合は、「自動でポートを構成」を選択します。

- staticports.iniファイルを使用してポートを構成する場合は、「構成ファイルを使用してポートを指定」を選択します。「ファイルの表示/編集」をクリックして、staticports.iniファイルの設定を更新します。

「次へ」をクリックします。Oracle Virtual Directory情報の指定画面が表示されます。

7. 次の情報を入力します。

- LDAP v3名前空間: Oracle Virtual Directoryの名前空間を入力します。デフォルト値はdc=us,dc=oracle,dc=comです。

- HTTP Webゲートウェイ: Oracle Virtual DirectoryのHTTP Webゲートウェイを有効にするには、このオプションを選択します。

- 保護: HTTP Webゲートウェイを有効にし、SSLを使用してゲートウェイを保護する場合は、このオプションを選択します。

- 管理者ユーザー名: Oracle Virtual Directory管理者のユーザー名を入力します。デフォルト値はcn=orcladminです。

- パスワード: Oracle Virtual Directory管理者のパスワードを入力します。

- パスワードの確認: Oracle Virtual Directory管理者のパスワードを再入力します。

- セキュア・モードでの管理サーバーの構成: SSLを使用してOracle Virtual Directoryの管理リスナーを保護するには、このオプションを選択します。このオプションはデフォルトで選択されます。このオプションを選択することをお薦めします。

「次へ」をクリックします。

8. 「インストール・サマリー」画面が表示されます。画面上の情報を検証します。「構成」をクリックして構成を開始します。

9. 「構成の進行状況」画面が表示されます。「次へ」をクリックして続行します。

10. 「インストール完了」画面が表示されます。「保存」をクリックして構成情報をファイルに保存し、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

4.3.4 LDAP認証、ユーザー・ストア、フェデレーション・ストア用の新しいWebLogicドメインでのOIFとOIDの構成

この項では、LDAP認証、ユーザー・ストア、フェデレーション・ストア用に新しいWebLogic管理ドメインでOracle Identity Federation (OIF)とOracle Internet Directory (OID)を構成する方法について説明します。

注意:
Oracle Identity FederationをOracle Internet Directoryと一緒に構成する場合、接続、資格証明、属性およびコンテナの設定は、Oracle Internet Directory構成を使用して自動的に構成されます。

この項では、構成に関する次の情報について説明します。

- 適切なデプロイメント環境

- デプロイされるコンポーネント

- 依存関係

- 手順

4.3.4.1 適切なデプロイメント環境

このトピックの構成を実行すると、認証、ユーザー・ストアおよびフェデレーション・ストア用のLDAPリポジトリとしてOracle Identity FederationがOracle Internet Directoryとともに簡単にデプロイされます。

4.3.4.2 デプロイされるコンポーネント

この項の構成を実行すると、次のコンポーネントがデプロイされます。

- WebLogic管理対象サーバー

- Oracle Identity Federation

- Oracle Internet Directory

- Oracle Directory Services Manager

- WebLogic管理サーバー

- Fusion Middleware Control

- Oracle HTTP Server(オプション)

4.3.4.3 依存関係

この項の構成は、次のコンポーネントによって異なります。

- Oracle WebLogic Server

- Oracle Internet Directory用のOracle Database

- Oracle Internet Directoryのデータベースに存在するIdentity Management - Oracle Internet Directoryスキーマ

- Oracle Identity Federation用のOracle Database(セッション・ストア、メッセージ・ストアまたは構成ストアにRDBMSを使用する場合)

- Oracle Identity Federationのデータベースに存在する新しいIdentity Management - Oracle Identity Federation(セッション・ストア、メッセージ・ストアまたは構成ストアにRDBMSを使用する場合)

4.3.4.4 手順

LDAP認証、ユーザー・ストア、フェデレーション・ストア用に新しいドメインでOracle Identity FederationとOracle Internet Directoryを構成するには、次の手順を実行します。

1. セッション・ストア、メッセージ・ストアまたは構成ストアにRDBMSを使用するかどうかを決定します。使用する場合は、次のステップaとbを実行します。

1. Oracle Identity Federationのデータベースをインストールします。詳細は、「Oracle Databaseのインストール」を参照してください。

2. データベースにIdentity Management - Oracle Identity Federationスキーマを作成します。詳細は「Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成」を参照してください。

2. Oracle Internet Directory用のOracle Databaseをインストールします。詳細は、「Oracle Databaseのインストール」を参照してください。

3. Oracle Internet DirectoryのデータベースにIdentity Management - Oracle Internet Directoryスキーマを作成します。詳細は「Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成」を参照してください。

4. 「「インストールと構成」オプションを使用したOracle Identity Managementのインストール」の説明に従って、Oracle Identity FederationおよびOracle Internet Directoryがインストールされていることを確認します。

注意:
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択した場合、「ドメインの選択」画面が表示されます。
「Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)ソフトウェアのインストールおよび構成」の説明に従って、Oracle Identity Management 11gリリース1 (11.1.1.6.0)をインストールする際に、「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択した場合、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動する必要があります。<ORACLE_HOME>/bin/config.sh (UNIXの場合)または<ORACLE_HOME>\bin\config.bat (Windowsの場合)を実行して、Oracle Identity Management構成ウィザードを起動します。「ドメインの選択」画面が表示されます。

5. ドメインの選択画面で、「新規ドメインの作成」を選択し、次の情報を入力します。

- ユーザー名: 新しいドメインのユーザー名を入力します。

- ユーザー・パスワード: 新しいドメインのユーザー・パスワードを入力します。
「パスワードの確認」フィールドにユーザー・パスワードを再入力します。

- ドメイン名: 新しいドメインの名前を入力します。

「次へ」をクリックします。「インストール場所の指定」画面が表示されます。

6. 「インストール・ディレクトリの特定」を参照して、ホーム、インスタンスおよびWebLogic Serverのディレクトリを特定します。各フィールドに情報を入力したら、「次へ」をクリックします。セキュリティ更新の指定画面が表示されます。

7. セキュリティ問題の通知方法を選択します。

- 電子メールでセキュリティ問題を通知する場合は、「電子メール」フィールドに電子メール・アドレスを入力します。

- My Oracle Support(以前のMetaLink)でセキュリティ問題を通知する場合は、「My Oracle Support」オプションを選択してMy Oracle Supportのパスワードを入力します。

- セキュリティ問題を通知しない場合は、すべてのフィールドを空にします。

「次へ」をクリックします。「コンポーネントの構成」画面が表示されます。

8. 「Oracle Internet Directory」、「Oracle Identity Federation」およびオプションで「Oracle HTTP Server」を選択します。

注意:
エンタープライズ・レベルのシングル・サインオン用にOracle Identity Federationを、Oracle Single Sign-OnおよびOracle Access Managerと一緒に使用する場合、Oracle HTTP Serverが必要です。Oracle Identity FederationはOracle HTTP Serverがない場合も機能しますが、Oracle HTTP ServerをOracle Identity Federationのプロキシとして構成すると便利です。
この「コンポーネントの構成」画面で「Oracle HTTP Server」と「Oracle Identity Federation」を選択すると、Oracle HTTP Serverは、Oracle HTTP Serverのポートを介してOracle Identity Federationアプリケーションにアクセスできるように構成されます。

詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Federation管理者ガイドのOracle Identity FederationとOracle HTTP Serverのデプロイに関する項を参照してください。

Oracle Directory Services ManagerとFusion Middleware Control管理コンポーネントは、このインストールの場合、自動的に選択されます。

他のコンポーネントが選択されていないことを確認し、「次へ」をクリックします。ポートの構成画面が表示されます。

9. ポートの構成方法を選択します。

- 事前に定められた範囲からポートを構成する場合は、「自動でポートを構成」を選択します。

- staticports.iniファイルを使用してポートを構成する場合は、「構成ファイルを使用してポートを指定」を選択します。「ファイルの表示/編集」をクリックして、staticports.iniファイルの設定を更新します。

「次へ」をクリックします。「スキーマ・データベースの指定」画面が表示されます。

10. ステップ3で作成したOracle Internet DirectoryのODSスキーマを特定するには、「既存のスキーマの使用」を選択して次の情報を入力します。

- 「接続文字列」フィールドにデータベース接続情報を入力します。接続文字列の形式は、hostname:port:servicenameにしてください。Oracle Real Application Clusters(RAC)の場合、接続文字列の形式は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameにします。

- 「パスワード」フィールドにODSスキーマのパスワードを入力して、「次へ」をクリックします。

注意:
既存のODSスキーマとODSSMスキーマのパスワードが異なる場合、「次へ」をクリックすると、ODSSMパスワードの指定画面が表示されます。既存のODSSMスキーマのパスワードを入力して、「次へ」をクリックします。

Oracle Internet Directoryの作成画面が表示されます。

11. Oracle Internet Directoryの次の情報を入力します。

- レルム: レルムの場所を入力します。

- 管理者パスワード: Oracle Internet Directory管理者のパスワードを入力します。

- パスワードの確認: 管理者のパスワードを再入力します。

「次へ」をクリックします。OIF詳細の指定画面が表示されます。

12. 次の情報を入力します。

- PKCS12パスワード: Oracle Identity Federationが暗号化とウォレットの署名に使用するパスワードを入力します。自己署名証明書付きのウォレットが自動的に生成されます。ウォレットの使用は、テストの場合のみお薦めします。

- パスワードの確認: PKCS12パスワードを再入力します。

- サーバーID: このOracle Identity Federationインスタンスの特定に使用される文字列を入力します。接頭辞oifが、入力した文字列の先頭に追加されます。Oracle WebLogic Server管理ドメイン内の各論理Oracle Identity Federationインスタンスに一意のサーバーIDが必要です。1つの論理インスタンスとして機能するクラスタ化されたOracle Identity Federationインスタンスは同じサーバーIDを持ちます。

「次へ」をクリックします。OIF拡張フロー属性の選択画面が表示されます。

注意:

- 認証タイプ、ユーザー・ストアおよびフェデレーション・ストアのオプションは自動的にLDAPに設定されます。これは、Oracle Internet DirectoryをOracle Identity Federationと一緒にインストールしているためです。

- ユーザー・フェデレーション・レコード・コンテキストはcn=fed,BASE_REALMに設定されます。BASE_REALMは、通常dc=us,dc=oracle,dc=comになります。

13. 各構成アイテムに適切なオプションを選択し、「次へ」をクリックします。

注意:
ユーザー・セッション・ストアとメッセージ・ストアが別々の構成アイテムとしてインストーラに表示されますが、ほとんどのデプロイメントでは、どちらのストアの場合も同じ種類のリポジトリが使用されます。

- ユーザー・セッション・ストア: 「メモリー」またはRDBMS

- メモリー内表に一時ランタイム・セッション状態を保存するには、「メモリー」を選択します。

- リレーショナル・データベースに一時ランタイム・セッション状態を保存するには、「RDBMS」を選択します。

- メッセージ・ストア: 「メモリー」またはRDBMS

- メモリー内表に一時プロトコル・メッセージを保存するには、「メモリー」を選択します。

- リレーショナル・データベースに一時プロトコル・メッセージを保存するには、「RDBMS」を選択します。

- 構成ストア: 「ファイル」またはRDBMS

- ローカル・ファイル・システムにOracle Identity Federationの構成データを保存するには、「ファイル」を選択します。

- リレーショナル・データベースにOracle Identity Federationの構成データを保存するには、「RDBMS」を選択します。

注意:
次に表示される画面は、構成アイテムに選択したオプションによって異なります。

- ユーザー・セッション・ストア、メッセージ・ストアまたは構成ストアにRDBMSを選択した場合は、ステップ14に進みます。

- ユーザー・セッション・ストア、メッセージ・ストアまたは構成ストアにRDBMSを選択しなかった場合は、ステップ16に進みます。

14. 一時ストア・データベース詳細の指定画面で次の情報を入力します。

- HostName: データベース・ホストに対する接続文字列をhostname:port:servicenameの形式で入力します。Oracle Real Application Clusters(RAC)の場合、接続文字列の形式は、hostname1:port1:instance1^hostname2:port2:instance2@servicenameにします。

- ユーザー名: RCUで作成されたスキーマ所有者の名前を入力します。形式はPREFIX_OIFになります。

- パスワード: データベース・ユーザーのパスワードを入力します。
「次へ」をクリックします。

15. 「インストール・サマリー」画面が表示されます。画面上の情報を検証します。「構成」をクリックして構成を開始します。

16. 「構成の進行状況」画面が表示されます。「次へ」をクリックして続行します。

17. 「インストール完了」画面が表示されます。「保存」をクリックして構成情報をファイルに保存し、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

注意:
Oracle HTTP Serverと統合するようにOracle Identity Federationを構成するには、Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Federation管理者ガイドのOracle Identity FederationとOracle HTTP Serverのデプロイに関する項を参照してください。

5 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールおよび構成

この章の内容は次のとおりです。

- Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストール

- Oracle Identity and Access Managementソフトウェアをインストールした後に

- 基本的なインストールおよび構成シナリオ

- OIMサーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャの構成

- Oracle HTTP Server 11g WebGate for OAMのインストール

- OIMとOAM間の統合の設定

注意:
この章では、新規ユーザー向けのOracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストールに関する情報を提供します。既存のOracle Identity and Access Management 11.1.1.3.0ユーザーである場合、『Oracle Fusion Middlewareパッチ適用ガイド』のOracle Identity and Access Management 11.1.1.3.0の11.1.1.5.0へのパッチ適用に関する項を参照してください。

5.1 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)のインストール

この項では、次の製品が含まれるOracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1.5.0)スイートをインストールする方法について説明します。

- Oracle Identity Manager (OIM)

- Oracle Access Manager (OAM)

- Oracle Adaptive Access Manager (OAAM)

- Oracle Entitlements Server (OES)

- Oracle Identity Navigator (OIN)

この章の内容は次のとおりです。

- インストールされるアプリケーション

- 依存関係

- 手順

5.1.1 インストールされるアプリケーション

この項のインストールを実行すると、次の製品がインストールされます。

- Oracle Identity Managerサーバー

- Oracle Identity Manager Design Console

- Oracle Identity Managerリモート・マネージャ

- Oracle Access Manager

注意:
Oracle Access Managerをインストールすると、Oracle Secure Token Serviceもインストールされます。Oracle Secure Token Serviceの詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Access Manager with Oracle Security Token Service管理者ガイドを参照してください。

- Oracle Adaptive Access Manager

注意:
Oracle Identity and Access Management 11.1.1.5.0の場合、Oracle Adaptive Access Managerには次の2つのコンポーネントが含まれています。

- Oracle Adaptive Access Manager (オンライン)

- Oracle Adaptive Access Manager (オフライン)

- Oracle Identity Navigator

- Oracle Entitlements Server

注意:
Oracle Identity and Access Managementをインストールすると、Oracle Entitlements Serverの管理サーバーのみがインストールされます。Oracle Entitlements Serverクライアントをインストールするには、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOracle Entitlements Serverのインストールおよび構成に関する項を参照してください。

5.1.2 依存関係

この項のインストールは、次の内容によって異なります。

- Oracle WebLogic Server

- Oracle Database

- Oracle SOA 11gSuite 11.1.1.5.0 (Oracle Identity Managerにのみ必要)

- JDK (Oracle WebLogic JRockit JDKまたはJDK 1.6.0)

5.1.3 手順

Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Entitlements ServerおよびOracle Identity Navigatorが含まれているOracle Identity and Access Managementソフトウェアをインストールするには、次の手順を実行します。

1. Oracle Databaseをインストールします。詳細は、「Oracle Databaseのインストール」を参照してください。

注意:
Oracle DatabaseでAL32UTF8キャラクタ・セットのエンコーディングが使用されていることを確認します。

2. インストール時にインストーラを使用してOracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、メタデータ・サービスおよびSOAインフラストラクチャの新しいスキーマを作成するか、既存のスキーマを使用するかを決定します。

- インストーラを使用して新しいスキーマを作成する場合、スキーマ作成の詳細は「Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utility (RCU)を使用したデータベース・スキーマの作成」を参照してください。スキーマの作成後、ステップ3に移動してインストールを続けます。

- 既存のスキーマを使用する場合は、アップグレード・アシスタント・ツールを使用してスキーマをアップグレードする必要があります。詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementアップグレード・ガイド』を参照してください。

3. Oracle WebLogic Serverをインストールします。詳細は、「Oracle WebLogic ServerのインストールとOracleミドルウェア・ホームの作成」を参照してください。

4. Oracle Identity Managerを使用する場合は、Oracle SOA 11gSuite(11.1.1.5.0)をインストールします。Oracle SOA 11g Suiteのインストールの詳細は、「Oracle SOA Suiteの最新バージョンのインストール(Oracle Identity Managerユーザーのみ)」を参照してください。

5. 「インストールの開始」のすべての手順を実行して、インストールを開始します。手順を完了すると、「ようこそ」画面が表示されます。

6. 「ようこそ」画面で「次へ」をクリックします。「前提条件チェック」画面が表示されます。

7. すべての前提条件の確認が完了したら、「次へ」をクリックします。「インストール場所の指定」画面が表示されます。

8. 「インストール場所の指定」画面で、システムにインストールされたOracle Middlewareホームの場所へのパスを入力します。Oracle WebLogic Serverが、システム上の同じミドルウェア・ホームにすでにインストールされていることを確認します。このディレクトリは、Oracle WebLogic Serverインストールで作成されたOracleホームと同じです。

注意:
インストール場所の指定」画面で有効なミドルウェア・ホーム・ディレクトリを指定しないと、Oracle Identity Manager Design ConsoleとOracle Identity Managerリモート・マネージャのみのインストールを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。Oracle Identity Managerのこれらの2つのコンポーネントには、ミドルウェア・ホーム・ディレクトリは必要ありません。
WindowsマシンにOracle Identity Manager Design Consoleのみをインストールする場合、WindowsマシンでOracle WebLogic Serverをインストールしてミドルウェア・ホーム・ディレクトリを作成する必要はありません。Oracle Identity Manager Design Consoleを使用する前に、Oracle Identity Managerサーバーを構成する必要があります。ただし、Oracle Identity Managerサーバーは別のマシン上でもインストールおよび構成できるため、WindowsマシンでDesign Consoleのみを構成する場合は、Oracle Identity ManagerサーバーのホストおよびURL情報を指定できます。

9. 「Oracleホーム・ディレクトリ」フィールドで、ミドルウェア・ホームの下に作成されるOracleホーム・フォルダの名前を入力します。このドキュメントでは、このディレクトリをIDM_Homeとも呼びます。
「次へ」をクリックします。「サマリー・ページ」画面が表示されます。

「サマリー・ページ」画面には、選択内容のサマリーが表示されます。このサマリーを確認し、インストールを開始するかどうかを決定します。この段階でいずれかの構成設定を変更する場合は、左のナビゲーション・ページでトピックを選択し、選択内容を変更します。Oracle Identity and Access Managementのインストールを続行するには、「インストール」をクリックします。

このインストール・プロセスでは、Identity Managementソフトウェアをシステムにコピーして、Oracle_IDM1などのIDM_Homeディレクトリをミドルウェア・ホームの下に作成します。「Oracle Identity and Access Managementソフトウェアをインストールした後に」の説明に従って、WebLogicドメインの作成に進む必要があります。また、ドメインの作成時に管理サーバーの設定を構成する必要があります。

Oracle Identity Managerサーバー、Oracle Identity Manager Design ConsoleおよびOracle Identity Managerリモート・マネージャを構成するには、「Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードの起動」の説明に従って、Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードを起動します。

「OIMサーバーの構成」、「OIM Design Consoleの構成」および「OIMリモート・マネージャの構成」も参照してください。

5.2 Oracle Identity and Access Managementソフトウェアをインストールした後に

Oracle Identity and Access Managementソフトウェアのインストール後、新規または既存のWebLogicドメインでのOracle Identity and Access Management製品の構成に進む必要があります。Oracle Fusion Middleware構成ウィザードを使用して、WebLogicドメインを作成するか、既存のドメインを拡張します。WebLogic管理ドメイン・オプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるドメインの作成』のWebLogicドメインについてに関する項を参照してください。

この章では、いくつかの基本的なインストールおよび構成シナリオについて説明します。高度なインストール・シナリオの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』を参照してください。

関連項目:
Oracle WebLogic Server管理ドメインの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverドメイン構成の理解』の「Oracle WebLogic Serverドメインについて」の章を参照してください。

Oracle Identity Managerユーザーのみ:

新規または既存のWebLogicドメインでOracle Identity Managerを構成後、「概要」の説明に従って、Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードを実行して、Oracle Identity Managerサーバー、Oracle Identity Manager Design ConsoleおよびOracle Identity Managerリモート・マネージャを構成する必要があります。

5.3 基本的なインストールおよび構成シナリオ

この項では、Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Entitlements ServerおよびOracle Identity Navigatorで構成されるOracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1.5.0)製品の、いくつかの最も基本的なインストールおよび構成シナリオについて説明します。

この項の内容は次のとおりです。

- 新しいWebLogicドメインでのOINの構成

- OIMサーバーの構成

- 新しいWebLogicドメインでのOAMの構成

- 新しいWebLogicドメインでのOAAMの構成

- 新しいWebLogicドメインでのOAAM (オフライン)の構成

- 新しいWebLogicドメインでのOESの構成

5.3.1 新しいWebLogicドメインでのOINの構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』の新しいWebLogicドメインでのOINの構成に関する項を参照してください。

5.3.2 OIMサーバーの構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOIMサーバーの構成に関する項を参照してください。

5.3.3 新しいWebLogicドメインでのOAMの構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』の新しいWebLogicドメインでのOAMに関する項を参照してください。

5.3.4 新しいWebLogicドメインでのOAAMの構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』の新しいWebLogicドメインでのOAAMに関する項を参照してください。

5.3.5 新しいWebLogicドメインでのOAAM (オフライン)の構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOracle Adaptive Access Manager (オフライン)の構成に関する項を参照してください。

5.3.6 新しいWebLogicドメインでのOESの構成

詳細は、次の項を参照してください。

- 『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOracle Entitlements Server管理サーバーの構成に関する項。

- 『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOracle Entitlements Serverクライアントの構成に関する項。

5.4 OIMサーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャの構成

新規または既存のWebLogic管理ドメインでのOracle Identity Manager (OIM)の構成後、Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードを実行して、次のコンポーネントを構成する必要があります。

- Oracle Identity Managerサーバー

- Oracle Identity Manager Design Console (Windowsオペレーティング・システムでのみ)

- Oracle Identity Managerリモート・マネージャ

注意:
新規または既存のWebLogicドメインでのOracle Identity Managerの構成後の、Oracle Identity Managerサーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャの構成の詳細は、第6章「OIMサーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャの構成」を参照してください。

5.5 Oracle HTTP Server 11g WebGate for OAMのインストール

Oracle HTTP Server 11g WebGate for Oracle Access Manager (OAM)のインストールと構成の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』の「Oracle HTTP Server 11g WebGate for OAMのインストールおよび構成」章を参照してください。

5.6 OIMとOAM間の統合の設定

Oracle Identity Manager (OIM)とOracle Access Manager (OAM)間の統合の設定の詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Access Manager統合ガイドのOracle Access ManagerとOracle Identity Managerとの統合に関する項を参照してください。

6 OIMサーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャの構成

この章では、新規または既存のWebLogicドメインでOracle Identity Managerアプリケーションを構成後、Oracle Identity Manager (OIM)サーバー、Design Consoleおよびリモート・マネージャを構成する方法について説明します。

次の項目が含まれます。

- 概要

- 前提条件

- Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードの起動

- OIMサーバーの構成

- WindowsでのOIM Design Consoleのみのインストールおよび構成

- OIM Design Consoleの構成

- OIMリモート・マネージャの構成

注意:
Oracle Identity Manager構成ウィザードでは、Oracle Identity Managerサーバー、Oracle Identity Manager Design ConsoleおよびOracle Identity Managerリモート・マネージャなど、Oracle Identity Managerの基本的な非J2EE要素のみを構成できます。Oracle Identity Managerの構成と管理の詳細は、Oracle Identity Managerシステム管理者ガイドを参照してください。
Oracle Identity Manager構成ウィザード画面の「ヘルプ」ボタンをクリックすると、Oracle Identity Manager構成プロセスのどの段階においても、オンライン・ヘルプを呼び出すことができます。

6.1 概要

Oracle Identity Management 11g構成ウィザードでは、Oracle Identity Manager (OIM)サーバー、Design Console (Windowsのみ)およびリモート・マネージャを構成できます。

この構成ウィザードは、管理サーバーが稼働しているマシンで実行する必要があります。

このOracle Identity Managerコンポーネントの追加構成は、新規または既存のWebLogic管理ドメインでOracle Identity Managerを構成した後に行う必要があります。

注意:
Oracle Identity Manager構成ウィザードを実行してOracle Identity Managerサーバー、Design Consoleまたはリモート・マネージャを構成できるのは、初期設定中に1度だけです。初期設定後に、Oracle Identity Manager構成ウィザードを再度実行して、Oracle Identity Managerサーバー、Design Consoleまたはリモート・マネージャの構成を変更することはできません。このような変更には、Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlを使用する必要があります。

Oracle Identity Managerには、Oracle Identity and Access Management専用のOracle SOA Suite 11g (11.1.1.5.0)が必要です。Oracle Identity Managerを構成する前に、Oracle SOA Suiteをインストールする必要があります。Oracle Identity ManagerとOracle Access Manager間の統合を設定する場合は、Oracle Identity Manager、Oracle Access ManagerおよびOracle SOA Suiteを同じドメインに構成するようにします。

6.2 前提条件

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOIMサーバー、Design Consoleまたはリモート・マネージャの構成前に関する項を参照してください。

6.3 Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードの起動

Oracle Identity Manager 11g構成ウィザードを起動するには、管理サーバーが実行されているマシンで、<IDM_Home>/bin/config.shスクリプト(UNIXの場合)を実行します(Windowsでは<IDM_Home>\bin\config.bat)。このIDM_Homeは、Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access ManagerおよびOracle Identity Navigatorをインストールしたディレクトリです。

Oracle Identity Management 11g構成ウィザードが起動し、「ようこそ」画面が表示されます。

6.4 OIMサーバーの構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOIMサーバーの構成に関する項を参照してください。

6.5 WindowsでのOIM Design Consoleのみのインストールおよび構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のWindowsでのOIM Design Consoleのみのインストールおよび構成に関する項を参照してください。

6.6 OIM Design Consoleの構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOIM Design Consoleの構成に関する項を参照してください。

6.7 OIMリモート・マネージャの構成

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』のOIMリモート・マネージャの構成に関する項を参照してください。

7 インストールしたコンポーネントの検証

この章では、Oracle Identity Management 11g リリース1(11.1.1)コンポーネントのインストールを検証する方法について説明します。

内容は次のとおりです。

- Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)の検証

- Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)の検証

7.1 Oracle Identity Management (11.1.1.6.0)の検証

このトピックでは、インストールしたOracle Internet Directory (OID)、Oracle Virtual Directory (OVD)、Oracle Directory Services Manager (ODSM)、Oracle Directory Integration Platform (ODIP)およびOracle Identity Federation (OIF)を検証する方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- Oracle Internet DirectoryまたはOracle Virtual Directory

- Oracle Directory Integration Platform

- Oracle Directory Services Manager

- Oracle Identity Federation

7.1.1 Oracle Internet DirectoryまたはOracle Virtual Directory

Oracle Internet DirectoryまたはOracle Virtual Directoryを検証するには、次の手順を実行します。

- $ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl status -lコマンドを実行します。たとえば、Oracle Internet Directoryが構成されている場合は次の結果が表示されます。

Processes in Instance: asinst_1
---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
ias-component                    | process-type       |     pid | status   |        uid |  memused |    uptime | ports
---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
oid1                             | oidldapd           |   24032 | Alive    |  582907955 |   113004 |   0:00:41 | N/A
oid1                             | oidldapd           |   24024 | Alive    |  582907954 |    56288 |   0:00:42 | N/A
oid1                             | oidmon             |   24001 | Alive    |  582907953 |    50232 |   0:00:43 | LDAPS:3131,LDAP:3060
EMAGENT                          | EMAGENT            |   24000 | Alive    |  582907952 |     5852 |   0:00:43 | N/A

- 非SSLポートおよびSSLポートで$ORACLE_HOME/bin/ldapbindコマンドを実行します。例:
非SSLポートの場合:

$ORACLE_HOME/bin/ldapbind -h <hostname> -p <port> -D cn=orcladmin -w <password>

SSLポートの場合:

$ORACLE_HOME/bin/ldapbind -h <hostname> -p <port> -D cn=orcladmin -w <password> -U 1

7.1.2 Oracle Directory Integration Platform

Oracle Directory Integration Platformを検証するには、$ORACLE_HOME/bin/ディレクトリにあるdipStatusコマンドを使用します。

注意:
環境変数WL_HOMEおよびORACLE_HOMEを設定してから、dipStatusコマンドを実行してください。

dipStatusコマンドの構文は次のとおりです。

$ORACLE_HOME/bin/dipStatus -h HOST -p PORT -D wlsuser [-help]

- -h | -hostには、Oracle Directory Integration PlatformがデプロイされているOracle WebLogic Serverを指定します。

- -p | -portには、Oracle Directory Integration PlatformがデプロイされているOracle WebLogic Managed Serverのリスニング・ポートを指定します。

- -D | -wlsuserには、Oracle WebLogic ServerのログインIDを指定します。

注意:
Oracle WebLogic Serverのログイン・パスワードが求められます。パスワードはコマンド・ライン引数で指定することはできません。
パスワードを指定する最適なセキュリティ・プラクティスは、コマンドからのプロンプトへの応答のみです。スクリプトからdipStatusを実行する必要がある場合、Oracle WebLogic Serverのパスワードを含むファイルからの入力をリダイレクトできます。ファイル・アクセス権を使用してファイルを保護し、不要になった場合は削除します。

7.1.3 Oracle Directory Services Manager

Oracle Directory Services Managerを検証するには、ブラウザのアドレス・フィールドに次のURLを入力します。

http://host:port/odsm

- hostは、Oracle Directory Services ManagerをホストするWebLogic管理対象サーバーの名前を表します。

- portは、WebLogic管理対象サーバーのリスニング・ポートを表します。正確なポート番号を決定するには、次の内容を確認します。

$MW_HOME/ORACLE_IDENTITY_MANAGEMENT_DOMAIN/servers/MANAGED_
SERVER/data/nodemanager/MANAGED_SERVER.url

「Oracle Directory Services Managerへようこそ」画面が表示された場合、Oracle Directory Services Managerがインストールされ、実行されています。

注意:
ようこそ画面の表示状態でOracle Directory Services Managerがインストールされ、実行されていることを検証しますが、適切なディレクトリ・サーバー資格証明がない場合、Oracle Directory Services ManagerからOracle Internet DirectoryまたはOracle Virtual Directoryに接続できません。

7.1.4 Oracle Identity Federation

Oracle Identity Federationを検証するには、次の手順を実行します。

- 次のURLでOracle Identity Federationメタデータにアクセスします。メタデータにアクセスできる場合は、Oracle Identity Federationがインストールされ、Oracle Identity Federationサーバーが実行されています。
http://host:port/fed/sp/metadata

注意:
hostは、Oracle Identity FederationがインストールされたWebLogic管理対象サーバーの名前を表します。portは、WebLogic管理対象サーバーのリスニング・ポートを表します。

- Fusion Middleware Controlにアクセスして、Oracle Identity Federationが使用可能で実行されていることを確認します。詳細は、『Oracle Fusion Middleware管理者ガイド』のOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlを使用するスタート・ガイドに関する項を参照してください。

7.2 Oracle Identity and Access Management (11.1.1.5.0)の検証

このトピックでは、インストールしたOracle Identity Manager (OIM)、Oracle Access Manager (OAM)、Oracle Adaptive Access Manager (OAAM)、Oracle Entitlements Server (OES)およびOracle Identity Navigator (OIN)を検証する方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- OIMのインストールの検証

- OAMのインストールの検証

- OAAMのインストールの検証

- OESのインストールの検証

- OINのインストールの検証

7.2.1 OIMのインストールの検証

Oracle Identity Manager (OIM)のインストールを検証する前に、次のサーバーが起動して稼働していることを確認します。

- Oracle Identity Managerアプリケーションがデプロイされているドメインの管理サーバー

- Oracle Identity Managerをホストする管理対象サーバー

- Oracle SOA 11gスイートをホストする管理対象サーバー

Oracle Identity Managerのインストールは、次の方法で検証できます。

- http://<Hostname>:<Port>/oim/faces/faces/pages/Admin.jspxなどのOracle Identity ManagerサーバーURLをチェックします。

- http://<Hostname>:<Port>/admin/faces/pages/Admin.jspxなどのIdentity Managementシェルをチェックします。このシェルは、ユーザーおよびロール管理タスクに使用されます。

- http://<Hostname>/<Port>/oimなどのOracle Identity Managerセルフ・サービスURLをチェックします。

- Oracle Identity ManagerとOracle SOA(BPELプロセス・マネージャ)間の構成を、次のように検証します。

1. xelsysadmで、Oracle Identity Manager管理コンソールにログインします。
http://<host>:<oim_port>/oim/faces/pages/Admin.jspx

2. ユーザー・プロファイルの変更などのリクエストを作成します。

3. SOAインフラストラクチャにログインして、コンポジット・アプリケーションが表示されるかどうかを確認します。
http://<host>:<bpel_port>/soa-infra

4. xelsysadmで、BPELワークリスト・アプリケーションにログインします。
http://<host>:<soa_port>/integration/worklistapp

5. タスク・リストで、リクエストが承認のために戻ってくるかどうかを確認します。

6. タスクをクリックし、「アクション」タブの「認可」をクリックします。

7. 「リフレッシュ」アイコンをクリックします。リクエストが戻ってきます。再び承認します。

8. http://<host>:<oim_port>/oim/faces/pages/Admin.jspxに移動して、リクエストが完了しているかどうかを確認します。

9. http://<host>:<oim_port>/admin/faces/pages/Admin.jspxに移動して、ユーザー・プロファイルが変更されているかどうかを確認します。

- xelsysadmと適切なパスワードで、Design Consoleにログインします。ログインできた場合、インストールに成功したことを示します。

- remotemanager.shまたはremotemanager.batを適宜実行して、リモート・マネージャ・サービスを起動します(remotemanager.sh(UNIXの場合)またはremotemanager.bat(Windowsの場合)は、Oracleホーム・ディレクトリのremote_managerというフォルダにあります)。

7.2.2 OAMのインストールの検証

インストール後手順を含め、インストール・プロセスの完了後、Oracle Access Manager (OAM)のインストールと構成を次の方法で検証できます。

1. 管理サーバーおよび管理対象サーバーが起動して稼働していることを確認します。

2. URL: http://<adminserver-host>:<adminserver-port>/oamconsoleを使用して、Oracle Access Managerの管理コンソールにログインします。
管理サーバー上で稼動しているこの管理コンソールにアクセスすると、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。管理者のロールと権限を持っている必要があります。

3. Oracle WebLogic Server管理コンソールを検証します。Oracle Access Managerのインストールと構成に成功した場合、このコンソールに実行モードの管理サーバー(oam_adminなど)と管理対象サーバー(oam_serverなど)が表示されます。また、このコンソールでアプリケーション・デプロイメントをチェックする場合、oam_adminとoam_serverの両方がアクティブな状態である必要があります。

7.2.3 OAAMのインストールの検証

インストール後手順を含め、インストール・プロセスの完了後、Oracle Adaptive Access Manager (OAAM)のインストールと構成を次の方法で検証できます。

1. 管理サーバーを起動して、新たに作成した管理対象サーバーをドメインに登録します。管理サーバーを起動するには、次のコマンドを実行します。

- Windowsの場合: コマンド・プロンプトで、次の例のようにstartWebLogicスクリプトを実行し、管理サーバーを起動します。
\middleware\user_projects\domains\base_domain\bin\startWebLogic

- UNIXの場合: $プロンプトで、次の例のようにstartWebLogic.shスクリプトを実行します。
sh /MW_HOME/user_projects/domains/base_domain/bin/startWebLogic.sh

2. 「スタックの起動」の説明に従って、管理対象サーバーを起動します。
管理サーバーと管理対象サーバーが起動するまで待機します。

3. URL: http://<host>:<port>/oaam_adminを使用して、Oracle Adaptive Access Managerの管理サーバーにログインします。

4. URL: https://<host>:<sslport>:oaam_serverを使用して、Oracle Adaptive Access Manager Serverにログインします。

7.2.4 OESのインストールの検証

Oracle Entitlements Server管理サーバーのインストールが成功したことを検証するには、Oracle Identity and Access Management 11gリリース1 (11.1.1.5.0)のインストールに関連付けられたOracle Middlewareホーム・ディレクトリに移動し、IDM_HOMEの下にOESフォルダが作成されていることを確認します。

7.2.5 OINのインストールの検証

Oracle Identity Navigator (OIN)のインストールを検証するには、次の手順を実行します。

1. 次のURLを使用して、ブラウザでOracle Identity Navigatorを起動します。
http://<host>:7001/oinav/faces/idmNag.jspx

Oracle Identity Navigatorダッシュボードとリソース・カタログが表示されます。

2. 画面右上隅にある「編集」リンクをクリックして、編集モードに切り替えます。

3. ページで「コンテンツの追加」ボタンをクリックします。リソース・カタログがポップ・アップ表示されます。

4. ポップアップ・ダイアログで、「IDM製品ランチャ」フォルダの「開く」リンクをクリックします。ランチャ・タスク・フローがポップ・アップ表示されます。

5. ポップアップ・ダイアログで、「追加」リンクをクリックします。ランチャ・ポートレットがページ・コンテンツに追加されていることを確認します。ポップアップ・ダイアログを閉じずに、ページへの新規タスク・フローの追加を続けます。右上隅にある上矢印をクリックします。最上位フォルダ・レイアウトが再び表示されます。「ニュース」フォルダの「開く」リンクをクリックします。「ニュースとお知らせ」タスク・フローがポップ・アップ表示されます。

6. 「ニュースとお知らせ」ポップアップ・ダイアログで、「追加」リンクをクリックします。レポート・ポートレットがページ・コンテンツに追加されていることを確認します。ポップアップ・ダイアログを閉じずに、ページへのレポート・タスク・フローの追加を続けます。右上隅にある上矢印をクリックします。最上位フォルダ・レイアウトが再び表示されます。「マイ・レポート」フォルダの「開く」リンクをクリックします。「追加」リンクをクリックして、「閉じる」ボタン(X)をクリックします。3つのワークフローがすべて、ページ・コンテンツに追加されます。

7. 必要に応じて、画面の右上にある鉛筆のアイコンをクリックして、デフォルト・レイアウトを変更します。

8. 編集モードを終了するには、「閉じる」ボタンをクリックします。
タスク・フローが適切にページ・コンテンツに追加された場合、画面にタスク・フロー・コンテンツが表示されます。

9. 製品登録機能を、次の手順でテストします。

1. 「管理」タブをクリックして、製品情報を作成、編集または削除します。

2. 新製品を追加するには、「製品登録」セクションで「イメージの作成」アイコンをクリックします。「新規製品登録」ダイアログがポップ・アップ表示されます。

3. このダイアログに関連情報を入力すると、新製品登録が適宜更新されます。「ダッシュボード」タブをクリックすると、ランチャ・ポートレットで新製品登録データが更新されます。

4. 製品リンクをクリックして、登録された製品URLで新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブが開くことを確認します。

10. ニュース機能を、次の手順でテストします。

1. 「リフレッシュ」アイコンをクリックして、RSSフィードのコンテンツを更新します。

2. ニュース・アイテムのリンクをクリックして、コンテンツのソースを、新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブに開きます。

11. レポート機能を、次の手順でテストします。

1. 「追加」アイコンをクリックして、レポートを追加します。「レポートの追加」ダイアログがポップ・アップ表示されます。

2. このダイアログで、追加するレポートを選択し、「レポートの追加」ボタンをクリックします。レポートが追加されていることを確認します。

3. 「レポート」アイコンをクリックして、レポートを実行します。新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブにレポートが開きます。

A Oracle Identity Managementのアンインストールおよび再インストール

この付録では、Oracle Identity Management 11gリリース1のアンインストールと再インストールに関する情報を提供します。内容は次のとおりです。

- Oracle Identity Managementのアンインストール

- Oracle Identity Managementの再インストール

注意:
ソフトウェアのアンインストールには、必ずこの付録の手順を使用してください。ソフトウェアを手動でアンインストールしようとすると、ソフトウェアの再インストール時に問題が発生することがあります。この付録の手順に従うことで、ソフトウェアを適切にアンインストールできます。

A.1 Oracle Identity Managementのアンインストール

このトピックでは、Oracle Identity Managementをアンインストールする手順について説明します。内容は次のとおりです。

- Oracle Identity Management Oracleホームのアンインストール

- Oracle共通ホームのアンインストール

- Oracle Single Sign-On 10g リリース10.1.4.3.0に登録されたアプリケーションのアンインストール

A.1.1 Oracle Identity Management Oracleホームのアンインストール

アンインストーラは、自らが起動されたOracleホーム・ディレクトリをアンインストールしようとします。Oracle Identity Management Oracleホーム・ディレクトリをアンインストールする前に、ディレクトリが既存のドメインによって使用されていないこと、およびこのOracleホームを使用するすべての実行プロセスが停止されていることを確認します。

Oracle Identity Managementをアンインストールしても、作成したWebLogicドメインは削除されません。削除されるのは、Oracle Identity Management Oracleホーム・ディレクトリ内のソフトウェアのみです。

注意:
インスタンスおよびOracleホームの削除には、oraInventoryが必要です。たとえば、UNIXの場合は次の場所にあります。
/etc/oraInst.loc

この項では、グラフィカルな、画面ベースのアンインストーラを使用して、Oracle Identity Management Oracleホーム・ディレクトリをアンインストールする方法を説明します。ただし、レスポンス・ファイルを使用してサイレント・アンインストールを実行することもできます。アンインストール・レスポンス・ファイルのテンプレートは、アンインストールにあわせてカスタマイズ可能で、UNIXではDisk1/stage/Responseディレクトリ、WindowsではDisk1\stage\Responseディレクトリにあります。

グラフィカルな、画面ベースのアンインストーラを使用してOracle Identity Management Oracleホームをアンインストールするには、次の手順を実行します。

1. Oracle Identity Management Oracleホームが、既存のドメインによって使用されていないことを確認します。

2. Oracle Identity Management Oracleホームを使用しているすべてのプロセスを停止します。

3. コマンド・プロンプトを開き、IDENTITY_MANAGEMENT_ORACLE_HOME/oui/binディレクトリ(UNIX)またはIDENTITY_MANAGEMENT_ORACLE_HOME\oui\binディレクトリ(Windows)に移動(cd)します。

4. -deinstallオプションを使用して、コマンド・ラインからアンインストーラを起動します。例:
UNIXの場合:

./runInstaller -deinstall

Windowsの場合:

setup.exe -deinstall

「ようこそ」画面が表示されます。

5. 「次へ」をクリックします。

- Oracle Internet Directory、Oracle Virtual Directory、Oracle Directory Services Manager、Oracle Directory Integration PlatformまたはOracle Identity Federationをアンインストールする場合、「アンインストール・タイプの選択」画面が表示されます。
実行するアンインストール・タイプを選択します。表A-1で、各アンインストール・タイプについて説明します。

表A-1 アンインストール・タイプ

タイプ

説明

Oracleホームのアンインストール

リストされているOracle Identity Management Oracleホームに含まれるバイナリをアンインストールするには、このオプションを選択します。

このオプションを選択すると、「Oracleホームのアンインストール」画面が表示され、アンインストールする前にアンインストール設定を含むレスポンス・ファイルを保存できます。

Weblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストール - Oracle Internet DirectoryとOracle Virtual Directoryにのみ適用できます。

Weblogicドメインに登録されたOracle Internet DirectoryやOracle Virtual DirectoryなどのOracle Identity Managementシステム・コンポーネント・インスタンスをアンインストールするには、このオプションを選択します。

このオプションを選択すると、「Weblogicドメインの詳細の指定」画面が表示されます。ここで、アンインストールするシステム・コンポーネントが属する管理ドメインを特定します。次に「管理対象インスタンスの選択」画面が表示されたら、アンインストールするインスタンスを特定します。

管理対象外ASInstanceのアンインストール - Oracle Internet DirectoryとOracle Virtual Directoryにのみ適用できます。

Weblogicドメインに登録されていないOracle Internet DirectoryやOracle Virtual DirectoryなどのOracle Identity Managementシステム・コンポーネント・インスタンスをアンインストールするには、このオプションを選択します。

このオプションを選択すると、「インスタンスの場所の指定」画面が表示されます。ここで、アンインストールするインスタンスを特定します。

選択するオプションおよびその後に表示される画面にかかわらず、アンインストールの進捗状況画面が表示され、アンインストールの進捗状況とステータスが示されます。アンインストールが完了する前に中止する場合は、「取消」をクリックします。

アンインストールの進捗状況が100%になったら、「終了」をクリックします。「アンインストール完了」画面が表示されます。

- Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Entitlements ServerおよびOracle Identity Navigatorをアンインストールする場合、「Oracleホームのアンインストール」画面が表示されます。
「Oracleホームのアンインストール>」画面では、アンインストールする前にアンインストール設定を含むレスポンス・ファイルを保存できます。「アンインストール」をクリックします。アンインストールの進捗状況画面が表示されます。この画面には、アンインストールの進捗状況とステータスが表示されます。アンインストールが完了する前に中止する場合は、「取消」をクリックします。

アンインストールの進捗状況が100%になったら、「終了」をクリックします。「アンインストール完了」画面が表示されます。

6. 「アンインストール完了」画面で「終了」をクリックすると、アンインストーラが終了します。

A.1.2 Oracle共通ホームのアンインストール

MW_HOMEディレクトリにあるORACLE_COMMON_HOMEディレクトリには、Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware ControlおよびOracle Java Required Files (JRF)に必要なバイナリ・ファイルとライブラリ・ファイルが含まれます。ORACLE_COMMON_HOMEディレクトリをアンインストールする前に、Oracle SOA Suiteなど他のOracle Fusion MiddlewareソフトウェアがORACLE_COMMON_HOMEに依存していないことを確認します。ORACLE_COMMON_HOMEディレクトリに依存するすべてのソフトウェアをアンインストールするまで、このディレクトリをアンインストールできません。

ORACLE_COMMON_HOMEディレクトリをアンインストールするには、次の手順を実行します。

1. ORACLE_COMMON_HOMEディレクトリを使用するすべてのプロセスを停止します。

2. 「Oracle Identity Managementのアンインストール」の手順を実行して、Oracle Identity Management Oracleホームをアンインストールします。

3. コマンド・プロンプトを開き、ORACLE_COMMON/oui/bin/ディレクトリ(UNIXの場合)またはORACLE_COMMON_HOME\oui\bin\ディレクトリ(Windowsの場合)に移動(cd)します。

4. -deinstallオプションとJava Runtime Environment (JRE)がインストールされている場所を特定する-jreLocオプションを使用して、コマンド・ラインからアンインストーラを起動します。例:
UNIXの場合:

./runInstaller -deinstall -jreLoc FULL_PATH_TO_JRE_DIRECTORY

Windowsの場合:

setup.exe -deinstall -jreLoc FULL_PATH_TO_JRE_DIRECTORY

「ようこそ」画面が表示されます。

5. 「次へ」をクリックします。「アンインストール・タイプの選択」画面が表示されます。

6. 「アンインストール・タイプの選択」画面上部にある「Oracleホームのアンインストール」オプションを選択します。

注意:
ORACLE_COMMON_HOMEディレクトリへのパスは、「Oracleホームのアンインストール」オプションを説明するテキストに表示されます。

「次へ」をクリックします。「Oracleホームのアンインストール」画面が表示されます。

7. 正しいORACLE_COMMON_HOMEディレクトリが表示されていることを確認し、「アンインストール」をクリックします。
アンインストールの進捗状況画面に、ORACLE_COMMON_HOMEディレクトリのアンインストールの確認を求めるダイアログ・ボックスが表示されます。

8. 「警告」ダイアログ・ボックスで「はい」をクリックして、ORACLE_COMMON_HOMEディレクトリのアンインストールを確認します。アンインストールが開始されます。

9. アンインストールの進捗状況が100%になったら、「終了」をクリックします。「アンインストール完了」画面が表示されます。

10. 「アンインストール完了」画面で「終了」をクリックすると、アンインストーラが終了します。

A.1.3 Oracle Single Sign-On 10g リリース10.1.4.3.0に登録されたアプリケーションの削除

Oracle Single Sign-On 10g リリース10.1.4.3.0に登録されたパートナ・アプリケーションをアンインストールするには、Oracle Single Sign-Onから手動でパートナ・アプリケーションを登録解除する必要があります。次の場所にある『Oracle Application Server Single Sign-On 管理者ガイド10gリリース10.1.4.0.1』の第9章の、シングル・サインオン中間層でのmod_ossoの再登録に関する項を参照してください:

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html

A.2 Oracle Identity Managementの再インストール

Oracle Identity Managementを再インストールするには、次の手順を実行します。

1. Oracle Identity Managementの再インストール先ディレクトリに、既存のOracle Identity Managementインスタンスが含まれていないことを確認します。含まれている場合、再インストールする前にそれらのインスタンスをアンインストールする必要があります。既存のOracle Identity Managementインスタンスを含むディレクトリに、Oracle Identity Management 11g リリース1(11.1.1)を再インストールすることはできません。

2. このガイドの該当する手順を実行して、初回インストールであるかのようにOracle Identity Managementを再インストールします。

B Oracleスタックの起動および停止

Oracleスタックのコンポーネントは、特定の順序で起動および停止する必要があります。この付録ではその順序について説明します。内容は次のとおりです。

- スタックの起動

- スタックの停止

注意:
次のトピックで説明するstartManagedWebLogicおよびstopManagedWebLogicスクリプトを実行する際は、次の点に注意してください。

- DOMAIN_NAMEのデフォルト値はIDMDomainです。

- SERVER_NAMEは、WebLogic管理対象サーバーの名前を表します。Oracle Directory Integration PlatformおよびOracle Directory Services Manager WebLogic管理対象サーバーのデフォルト値はwls_ods1です。Oracle Identity Federation WebLogic管理対象サーバーのデフォルト値はwls_oif1です。

- スクリプトの実行時にオプションとして指定しなかった場合、USER_NAMEとPASSWORDの値の入力を求められます。

- スクリプトの実行時にオプションとして指定しなかった場合、ADMIN_URLの値は継承されます。

B.1 スタックの起動

スタック・コンポーネントは、次の順序で起動します。

1. 次のコマンドを実行して、WebLogic管理サーバーを起動します。

MW_HOME/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/bin/startWebLogic.sh

2. 次のコマンドを実行して、Oracle Internet DirectoryやOracle Virtual Directoryなどのシステム・コンポーネントを起動します。

ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl startall

次のコマンドを実行して、システム・コンポーネントが起動したことを確認できます。

ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl status -l

3. 次のコマンドを実行して、Oracle Directory Integration Platform、Oracle Identity Manager、Oracle Access Manager、Oracle Adaptive Access Manager、Oracle Identity FederationおよびOracle Directory Services ManagerなどのWebLogic管理対象コンポーネントを起動します。

MW_HOME/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/bin/startManagedWebLogic.sh\
SERVER_NAME {ADMIN_URL}

注意:
WebLogic管理対象コンポーネントのステータスは、Fusion Middleware Controlで表示できます。

B.2 スタックの停止

スタック・コンポーネントは、次の順序で停止します。

1. 次のコマンドを実行して、Oracle Identity Manager、Oracle Access ManagerおよびOracle Adaptive Access ManagerなどのWebLogic管理対象コンポーネントを停止します。

MW_HOME/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/bin/stopManagedWebLogic.sh \
{SERVER_NAME} {ADMIN_URL} {USER_NAME} {PASSWORD}

2. 次のコマンドを実行して、WebLogic管理サーバーを停止します。

MW_HOME/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/bin/stopWebLogic.sh

3. 次のコマンドを実行して、Oracle Internet DirectoryやOracle Virtual Directoryなどのシステム・コンポーネントを停止します。

ORACLE_INSTANCE/bin/opmnctl stopall

索引

C

C

構成ツール

実行, 4.3

Copyright © 2001, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.