Oracle® Big Data Appliance サイト・チェックリスト

リリース2 (2.0)

B72462-01(原本部品番号:E36964-01)

Oracle® Big Data Appliance

サイト・チェックリスト

リリース2 (2.0)

B72462-01(原本部品番号:E36964-01)

2012年11月

Oracle Big Data Applianceに対する準備がサイトで整っていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

- インストール前のサイトのサマリー

- システム・コンポーネント・チェックリスト

- データ・センター・ルーム・チェックリスト

- データ・センター環境チェックリスト

- アクセス・ルート・チェックリスト

- 施設電力チェックリスト

- 安全性チェックリスト

- ロジスティクス・チェックリスト

- ネットワーク構成チェックリスト

- 自動サービス・リクエスト

アクセシビリティについては、「ドキュメントのアクセシビリティについて]を参照してください。

注意:
このドキュメントのPDF版は、Adobe ReaderまたはAdobe Acrobatを使用して完成させてください。Foxit、PreviewなどのPDFリーダーを使用しないでください。ファイルが破損し、他のプログラムで読めなくなる可能性がありります。

1 インストール前のサイトのサマリー

基本的な顧客情報の入力とサイトの総合的なインストール準備が整っているかの評価を行うには、このチェックリストを完成させます。

説明

サイトの情報

顧客名

顧客の署名と日付(オプション)

顧客の住所

顧客側担当者
名前
役職
電子メール
電話番号

Oracleインストール・サービス・リクエスト番号(わかる場合)

インストール・タイプ: ラック数、新規インストールですか、既存のインストールの拡張ですか。

サイトはインストールの準備が整っていますか。
A: 合格。すべて完了し、インストールの準備が整っています。

B: 条件付合格。準備はできていませんが、未解決事項はすべて修正される予定です。

F: 不合格。準備はできていません。未解決事項が修正される予定はありません。

未解決の問題: 不合格の事項は何ですか。問題はいつ解決されますか。

コメント:

2 システム・コンポーネント・チェックリスト

システム・コンポーネントの問題に対応済であることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

システム・コンポーネント確認項目

はい

いいえ

NA脚注1

コメント

ラックのインストールは新規インストールではなく、既存システムの拡張ですか。既存システムの拡張の場合、マルチラックのケーブル配線の詳細は、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

設置するOracle Big Data Applianceラックの数

--

--

--

マルチラック・ケーブル配線サービスを依頼しましたか。

設置するラックの数が3台を超える場合、追加の長いケーブルを注文しましたか。

すべてのOracle Big Data Applianceラックは相互に隣接していますか。

接続するラックが、指定された距離内にない場合、次のタスクを行いましたか。

- 認定されたサードパーティ・プロバイダから長いインフィニバンド・ケーブルを購入しましたか。

- 設置時のカスタム・マルチラック・ケーブル配線サービスをOracleサポート・サービスに依頼し、スケジュールしましたか。

Oracle Big Data ApplianceをOracle Exadata Database Machine Half Rackに接続する場合、Exadata Machineにスパイン・スイッチはありますか。

スパイン・スイッチのないOracle Exadata Database Machine Half Rackに接続する場合、Exadata Expansion Switch Kitを注文しましたか。

データ・センターに10GbEインフラストラクチャがない場合、10GbE (または40GbE)と1GbEの両方をサポートする外部スイッチを注文しましたか。

インフィニバンド・ゲートウェイ・スイッチを10GbEネットワーク・インフラストラクチャに接続するためのケーブルとトランシーバを購入しましたか。

イーサネット・スイッチを交換する場合、交換するスイッチの設置の手配をしましたか。

その他の追加機器をラックに取り付けますか。はいの場合、追加分について記載します。

脚注1 使用するインストールには該当しません。

3 データ・センター・ルーム・チェックリスト

データ・センター・ルームの要件を満たしていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

スペースとフロアの要件については、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

データ・センター・ルーム

はい

いいえ

NA

コメント

Oracle Big Data Applianceラックの場所は割り当てられていますか。

割り当てられた場所は使用されておらず、新しい機器を設置可能ですか。

フロア・レイアウトは、機器のメンテナンス・アクセス要件を満たしていますか。

メンテナンスに十分な広さがありますか。

キャビネットの固定方法を選択しましたか。

データ・センターには上げ床がありますか。

上げ床は、新規ハードウェアの作業負荷要件を満たしていますか。

上げ床タイルに、電源コード・プラグを下張り床に通すのに十分なカット部分がありますか。

サービスに対応するためにフロア・タイルを許可なく外すことができますか。

新しいハードウェアの場所に標準以外のケーブル長が必要ですか。

床から天井までの高さが最小要件の3.2メートル(10.5フィート)ですか。

4 データ・センター環境チェックリスト

データ・センター環境の要件を満たしていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

温度と湿度の要件については、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

データ・センター環境確認項目

はい

いいえ

NA

コメント

コンピュータ・ルームの空調システムは、温度と湿度の要件を満たしていますか。

設置フロア・レイアウトは、通気要件を満たしていますか。

あるラックの排気が別のラックに吸気として取り込まれないように機器が配置されていますか。

各多孔フロア・タイルの空気の流れは400立方フィート/分以上ですか。

データ・センターの空調によって前面から背面に十分に空気が流れていますか。

ホット・スポットを防ぐのに十分な空気の流れがありますか。

データ・センターは、環境要件を継続的に満たすことができますか。

必要に応じて多孔フロア・タイルを増設できますか。

5 アクセス・ルート・チェックリスト

アクセス・ルートの要件を満たしていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

アクセス・ルートの要件については、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

アクセス・ルート確認項目

はい

いいえ

NA

コメント

アクセス・ルートに梱包された機器のための空間があるかを確認しましたか。

すべてのドアと通路が、梱包された機器の幅を含めた、搬送用の幅と高さの要件を満たしていますか。

すべてのドアが、梱包物の納入の高さの要件である218.4cm (86インチ)を満たしていますか。

アクセス・ルートに梱包された機器を搬送するのに十分な空間がありますか。

傾斜路または敷居について懸念がありますか。はいの場合、詳細を記載します。

新しいラックを移動する通り道に階段または傾斜路がありますか。

すべてのルートの傾斜角が許容範囲内であることを確認しましたか。

アクセス・ルートにラックに衝撃を与えるような障害物がないことを確認しましたか。

すべての表面が、新しい開梱された機器または梱包された機器を運ぶのに適していますか。

パレット・ジャッキを使用する場合、ラックの重量に耐えられることを確認しましたか。

階段がある場合、機器に使用できるエレベータがありますか。

エレベータを使用する場合:

- エレベータのかごは、機器を搬入するのに十分な幅がありますか。

- エレベータのかごは、機器を搬入するのに十分な高さがありますか。

- エレベータは、1134kg (2500lb)の積載重量を扱えますか。

- エレベータのドアは、梱包されたラックの納入の高さの要件である218.4cm (86インチ)を満たしていますか。

Width:
高さ

容量

受領場所から指定されたデータ・センター・エリアまでの通り道は、未開梱の機器の重量に耐えられますか。

上げ床までの通り道は、サーバーの動荷重に耐えられますか。

6 施設電力チェックリスト

施設の電力要件を満たしていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

電力の要件については、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

施設電力確認項目

はい

いいえ

NA

コメント

どのタイプのPDUコネクタを注文しましたか。
A: 低電圧単相

B: 低電圧3相

C: 高電圧単相

B: 高電圧3相

--

--

--

指定された場所には、新しい機器に使用できる電源コンセントがありますか。

各ラックの2メートル以内に十分な数の電源コンセントがありますか。

電源コンセントには、注文したPDUオプションに適したソケット受け口がありますか。

オプションの接地ケーブルをラックに取り付けますか。

機器のサーキット・ブレーカは、電圧と電流の容量の点で適していますか。

電力周波数は、機器の仕様に合っていますか。

デバイスと周辺機器の動作電圧、電流レベルなどのシステムの電力要件は何ですか。

--

--

--

新しいハードウェアの電力負荷に対応するために最低限必要な電源がありますか。

システムの電力は、2つの別個の送電網から送られますか。

機器に電力を供給する無停電電源装置(UPS)がありますか。

7 安全性チェックリスト

安全性の要件を満たしていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

安全性のガイドラインおよび電源の投入と切断については、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

安全性確認項目

はい

いいえ

NA

コメント

緊急電源切断がありますか。

データ・センター・ルームに防火システムはありますか。

コンピュータ・ルームに十分な消化設備がありますか。

帯電防止フロアが設置されていますか。

8 ロジスティクス・チェックリスト

ロジスティクスの要件を満たしていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

開梱とスペースの要件については、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

ロジスティクス確認項目

はい

いいえ

NA

コメント

データ・センター側担当者の連絡先情報を持っていますか。

データ・センターにセキュリティまたは利用制限はありますか。

ベンダー側担当者がデータ・センターに出入りするためにセキュリティ・バックグラウンド・チェックまたは許可証が必要ですか。はい、かつ指定された担当者がいる場合、その連絡先を記載します。

セキュリティ担当者名:
電話番号:

バックグラウンド・チェックは何日前に完了する必要がありますか。

--

--

--

その他のセキュリティ・アクセスの問題がありますか。

ハードウェアを設置するための移動の人員は十分にいますか。

納入または設置のどこかで組合労働者は必要ですか。はいの場合、どの部分か記載します。

納入用トラックの長さ、幅、高さに制限はありますか。はいの場合、最大寸法を記載します。

長さ:
幅:

深さ:

納入業者は、床を傷つけないキャスター、台車、パレット・ジャッキ、フォークリフトなどの特別な装備が必要ですか。

機器をコンピュータ・ルームに配置するために次のいずれかが必要ですか。

- 階段昇降台車

- リフター

- 傾斜路

- 鋼板

- フロア・カバー

建物に搬入口はありますか。

搬入口の利用に時間制限はありますか。はいの場合、スケジュールを記載します。

納入業者が搬入口で機器を降ろす際、テール・リフトが必要ですか。

納入、開梱、中間準備の場所はありますか。

開梱および中間準備の場所は、風雨にさらされない場所ですか。

納入場所は室内ですか。

納入場所が室内でない場合、クレートを開梱できますか。

受渡しに十分なスペースが建物にありますか。

開梱場所は空調管理されていて、各種ハードウェア・コンポーネントを熱衝撃から守ることができますか。

クレートやその他のごみの撤去の準備はできていますか。

設置担当者はコンピュータ・ルームに出入りできますか。

ラップトップ、携帯電話およびカメラをデータ・センターに持ち込むことができますか。いいえの場合、制限のある機器を記載します。

制限のある機器:

段ボール箱やその他の梱包材は、コンピュータ・ルームに持ち込めますか。

梱包材をコンピュータ・ルームに持ち込めない場合、1階での納入にサイド・レール・リフトは必要ですか。

9 ネットワーク構成チェックリスト

ネットワーク構成の要件を満たしていることを確認するには、次のチェックリストを完成させます。

IPアドレスの詳細は、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

注意:
カスタマ・ネットワーク構成の問題で大幅な遅れが生じる場合があります。潜在的な問題を検出し、迅速に解決するには、次のようにします。

- preinstall-checkip.shスクリプトを2回実行します。次の表の確認項目を参照します。

- ネットワーク管理者がOracle Big Data Applianceのインストール時(1、2日)現場にいることを確認します。

ネットワーク構成確認項目

はい

いいえ

NA

コメント

ネットワークに接続する前のpreinstall-checkip.shスクリプトの実行時に競合が検出されましたか。スクリプトの詳細は、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

初期構成後、preinstall-checkip.shスクリプトの実行時に競合が検出されましたか。スクリプトの詳細は、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

ネットワーク機器からOracle Big Data Applianceの設置場所まで必要なネットワーク・ケーブルを通しましたか。

Oracle Big Data Applianceに接続するネットワーク・ケーブルにラベルを付けましたか。

ゲートウェイ・スイッチごとに何個の10GbE接続を構成しますか。スイッチごとに1個から8個の接続、合計でアプライアンごとに2個から16個の接続が可能です。最少は2つの接続(スイッチごとに1つ)です。

Ciscoイーサネット・スイッチのIPルーティングは無効にしますか。

10 自動サービス・リクエスト・チェックリスト

Oracle Big Data Applianceで自動サービス・リクエストを使用する予定の場合、次のチェックリストを完成させます。

自動サービス・リクエストの詳細については、『Oracle Big Data Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

自動サービス・リクエスト

はい

いいえ

NA

コメント

My Oracle Supportアカウントがありますか。

Oracleカスタマ・サポート識別子(CSI)がありますか。

ASRマネージャをホストするサーバーのホスト名とIPアドレスがありますか。

システムにプロキシ・サーバーが必要ですか。その場合、プロキシ・サーバーのホスト名とIPアドレスは何ですか。

自動サービス・リクエストの技術サポートの連絡先情報は持っていますか。この情報には、担当者の名前、姓、電子メール・アドレス、システムの正確な配送先住所などがあります。
注意: 複数サイトの複数システムが同じカスタマ・サポート識別子でリストされている場合があるため、シリアル番号を確認してください。

11 ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

Oracle Big Data Applianceサイト・チェックリスト, リリース2 (2.0)

B72462-01

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Cloudera、Cloudera CDHおよびCloudera Managerは、Cloudera, Incの登録商標および商標です。

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.