Oracle® Database Appliance ライセンス情報

リリース2.1

B66179-01(原本部品番号:E25375-01)

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 キャパシティ・ライセンス情報

- Oracle Database ApplianceのCPUコア数の構成

2 サードパーティ製品のライセンス

Oracle® Database Appliance

ライセンス情報

リリース2.1

B66179-01(原本部品番号:E25375-01)

2011年9月

Oracle Database Applianceライセンス情報, リリース2.1

B66179-01

Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次のNoticeが適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracleおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

IntelおよびIntel XeonはIntel社の商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスに基づいて使用されており、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDのロゴ、およびAMD Opteronのロゴは、Advanced Micro Devicesの商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、およびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

はじめに

このマニュアルは、Oracleのライセンス契約においてプログラム・マニュアルの一部となっています。このマニュアルは、Oracleプログラムで使用できる機能とオプションについて理解することを目的としています。ライセンスに関するご質問は、Oracleサポート・サービス、またはhttp://www.oracle.com/us/corporate/license-management-services/index.htmlのLicense Management Servicesの担当者に問い合せるか、「関連ドキュメント」にリストされている情報リソースで詳細を参照してください。

ここでは、次の項目について説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このマニュアルは、Oracle Database Applianceリリース2.1のすべての購入者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、次のOracleマニュアルを参照してください。

- Oracle Database Applianceのインストールの詳細は、Oracle Database Applianceのインストレーション、構成およびユーザーズ・ガイド

- 次に示す場所にある『Software Investment Guide』
http://www.oracle.com/corporate/pricing/sig.pdf

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 キャパシティ・ライセンス情報

この章には、Oracle Database Applianceのキャパシティ・ライセンス情報を示します。次の項目で構成されています。

- Oracle Database ApplianceのCPUコア数の構成

Oracle Database ApplianceのCPUコア数の構成

この項では、Oracle Database ApplianceのCPUコア数の構成方法について説明します。CPUコア数は、1サーバー当たりの有効なCPUの数です。

Oracle Database Applianceには、2台のサーバーが含まれています。各サーバーにはCPUコアが12個あります。

デフォルトでは、Oracle Database Applianceは、1サーバー当たり12個のCPUコアを搭載して出荷されます。つまり、次のようになります。

- 2台のサーバーのそれぞれで、12個すべてのCPUが有効です。

- これによって、アプライアンスで有効なCPUコアは合計24個になります。

デフォルトのCPUコア数(各サーバーで12個)を使用することも、「CPUコア数の変更」の手順に従ってCPUコア数を変更することもできます。たとえば、CPUコア数を8個に変更すると、次のようになります。

- 2台のサーバーのそれぞれで、8個のCPUが有効です。

- これによって、アプライアンスで有効なCPUコアは合計16個になります。

CPUコア数を変更する場合のルールと制限

CPUコア数を変更する前に次のルールと制限を確認してください。

- 1台当たりのCPUコア数は、2、4、6、8、10または12に変更できます。

- CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。
たとえば、CPUコア数を6に変更した場合、その後はCPUコア数を8、10または12に変更できます。CPUコア数を8に変更した場合、その後はCPUコア数を10または12に変更できます。

- 必要な1サーバー当たりのCPUコア数が12の場合、デフォルト構成を使用します。「CPUコア数の変更」の手順に従ってCPUコア数を12に設定しないでください。デフォルト構成を使用すると、必要に応じて後でCPUコア数を12未満に設定できます。

注意:
手順に従って誤ってCPUコア数を12に設定し、後でCPUコア数を減らせない状態であることにすぐに気付いた場合、Oracleサポートに連絡して問題を解決してください。

CPUコア数の変更

CPUコア数を変更する手順:

1. My Oracle Supportにログインします。

https://myoraclesupport.com

2. 「設定」タブをクリックし、サブメニューから「アセット」を選択します。

3. アセット・リストでアプライアンスのシリアル番号を検索します。
シリアル番号が見つからない場合は、Oracleサポートにご連絡ください。

4. アプライアンスのシリアル番号を選択します。

5. 使用可能なアクションから「キーの管理...」を選択します。

6. 「コア構成キーの管理」ダイアログ・ボックスに、アプライアンスのシリアル番号が表示されます。キーが以前に生成されていた場合、現在の構成を表示できます。

1. 「1サーバー当たりのコア数」ドロップダウン・リストで、1サーバー当たりの有効なコア数を選択します。選択された値は、アプライアンスの両方のサーバーに適用されます。
最初は2、4、6、8、10または12を選択できます。

以降は、現在の数より大きい数のみ選択できます。

2. 「キーの生成」をクリックしてキーを生成します。

3. 「キーをクリップボードにコピー」をクリックしてキーをクリップボードにコピーします。

7. キーを空のテキスト・ファイルに貼り付け、Oracle Database Applianceの任意の場所にファイルを保存します。

8. Oracle Database Applianceのサーバーの1つにrootとしてログインします。

9. 注意: このステップのコマンドによって、再構成を完了するためにサーバーが再起動されます。
次のコマンドを実行します。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key key_file_location

key_file_locationは、ステップ7で作成したテキスト・ファイルのフルパス名です。

次に例を示します。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key /home/myfile.txt

システムの再起動後、Oracle Database Applianceが再構成され、両方のサーバーが、指定されたCPUコア数で稼働します。

2 サードパーティ製品のライセンス

この章には、Oracle Database Applianceに含まれるサードパーティ製品のライセンス情報を示します。

Oracle Database Applianceには、Oracle Database 11gリリース2 (11.2)で使用されているサードパーティ製品が含まれています。これらのサードパーティ製品のライセンス情報を確認するには、『Oracle Databaseライセンス情報』を参照してください。

Oracle Database Applianceには、Oracle Integrated Lights Out Manager 3.0で使用されているサードパーティ製品が含まれています。これらのサードパーティ製品のライセンス情報を確認するには、『Oracle Integrated Lights Out Manager 3.0 Program Documentation Third Party Licenses and Notices』を参照してください。

Intel PXE Firmware License

The enclosed software products and documentation were developed at private expense, and are provided with "Restricted Rights."Use, duplication or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in FAR 52.227-14 and DFARS 252.227-7013 et. seq. or its successor.The use of this product by the government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights in the product.

Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.