Oracle® Virtual Assembly Builder

インストレーション・ガイド

11g リリース1 (11.1.1.6)

B66715-02(原本部品番号:E18705-03)

2012年9月

Oracle Virtual Assembly Builderインストレーション・ガイド, 11g リリース1(11.1.1.6)

B66715-02

Copyright © 2011, 2012 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次のNoticeが適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle およびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェアおよびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 インストールの概要

- 1.1 Oracle Virtual Assembly Builderのインストール・ロードマップ

- 1.1.1 インストールおよび構成オプション

- 1.1.1.1 Studioのみのインストール

- 1.1.1.2 デプロイのみのインストール

- 1.1.1.3 Studioおよびデプロイヤのインストール(デフォルトのインストール・オプション)

- 1.2 セキュリティ対策

- 1.3 推奨トポロジ

- 1.4 環境に関する考慮事項

- 1.4.1 参照システムにおける解凍ツール

- 1.4.2 SSHポート転送の有効化が必須

- 1.5 動作保証およびシステム要件

- 1.5.1 動作保証

- 1.5.2 システム要件

- 1.5.2.1 オペレーティング・システム

- 1.5.2.2 Java Development Kit

- 1.5.2.3 Oracle Enterprise Linux JeOS

- 1.5.2.4 Oracle Open-OVF

- 1.5.2.5 システムのベース・イメージ

2 Oracle Virtual Assembly Builderのインストール

- 2.1 Oracle Virtual Assembly Builderのインストール

- 2.1.1 インストールおよび構成

- 2.1.2 インストールのみ

- 2.1.3 構成のみ

- 2.1.4 サイレント・インストール

- 2.2 アンインストール

3 Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの構成

- 3.1 Oracle Fusion Middleware構成ウィザードの起動

- 3.2 デプロイヤによる新規ドメインの作成

- 3.3 手動によるOracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの構成

- 3.4 デプロイヤのセキュリティ構成

索引

はじめに

このマニュアルでは、Oracle Virtual Assembly Builderをインストールするために必要な要件および手順を詳細に説明します。ここでは、次の内容について説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このマニュアルは、自分の組織用にOracle Virtual Assembly Builderをインストールするユーザーを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティへの取組みの詳細は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleカスタマは、My Oracle Supportから電子サポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたはhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs (聴覚障害者向け)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、ドキュメント・セットに含まれる次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Virtual Assembly Builderユーザーズ・ガイド

- Oracle Virtual Assembly Builder開発者ガイド

- Oracle Virtual Assembly Builderリリース・ノート

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 インストールの概要

Oracle Virtual Assembly Builder。この章には次の項が含まれます:

- 第1.1項「Oracle Virtual Assembly Builderのインストール・ロードマップ」

- 第1.2項「セキュリティ対策」

- 第1.3項「推奨トポロジ」

- 第1.4「環境に関する考慮事項」

- 第1.5項「動作保証およびシステム要件」

1.1 Oracle Virtual Assembly Builderのインストール・ロードマップ

表1-1に、Oracle Virtual Assembly Builderのインストールに必要な手順を示します。

表1-1 Oracle Virtual Assembly Builderのインストール手順におけるタスク

タスク

説明およびドキュメント

インストール用のシステム環境の準備。

システム環境がOracle Virtual Assembly Builderの一般的なインストール要件を満たしていることを確認します。

次の項を参照してください。

- 第1.2項「セキュリティ対策」

- 第1.3項「推奨トポロジ」

- 第1.4「環境に関する考慮事項」

- 第1.5項「動作保証およびシステム要件」

参照システムが設定されていることの確認。

Oracle Virtual Assembly Builderのイントロスペクション機能を使用してアプライアンスを作成するには、適切な参照システムを設定する必要があります。これらのシステム要件および設定については、製品固有のドキュメントを参照してください。

デプロイメント環境のインストールおよび構成。

アセンブリをデプロイするには、Oracle VM環境をインストールおよび構成する必要があります。詳細は、Oracle VM(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm)を参照してください。

アプリケーション・サーバーのインストール。

Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤには、Oracle MiddlewareホームにOracle WebLogic Serverをインストールする必要があります。

Oracle WebLogic Serverをインストールすると、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤのインストールに必要なMiddlewareのホームおよびWebLogicホーム・ディレクトリが作成されます。詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のMiddlewareおよびWebLogicのホーム・ディレクトリに関する項を参照してください。『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイド』の次の各項も参照してください。

- 最新バージョンをダウンロードする方法の説明は、製品配布に関する項を参照してください。

- インストール手順は、グラフィカル・モードでのインストール・プログラムの実行に関する項を参照してください。

Oracle Virtual Assembly Builderのインストール。

このインストーラを使用して、Oracle Virtual Assembly Builder Studioおよびデプロイヤをインストールし、Studioインスタンスを構成します。

これによって、次のディレクトリが作成されます。

- Middlewareホーム内のOracle Virtual Assembly Builderホーム。

- Oracle Virtual Assembly Builder Studioインスタンス・ホーム。Studioインスタンスのホーム・ディレクトリの場所を指定するように要求されます(ご使用のシステムの任意の場所に配置可能です)。

インストール手順については、第2章「Oracle Virtual Assembly Builderのインストール」を参照してください。

Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤ用にOracle WebLogic Serverドメインを作成および構成します。

Oracle Fusion Middleware構成ウィザードを使用して、WebLogicドメインを作成し、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤを構成します。

ドメインのホーム・ディレクトリの場所を指定するように要求されます(管理サーバーがある場所です)。このディレクトリは、システム上の任意の場所でかまいません。

構成ウィザードの起動、WebLogicドメインの作成、手動での構成の実行およびセキュリティの構成については、第3章「Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの構成」を参照してください。

サーバーの開始。

管理サーバーを起動します。

管理サーバーを起動する手順については、『Oracle® Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』のサーバーの起動および停止に関する説明を参照してください。

1.1.1 インストールおよび構成オプション

Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤコンポーネントは、Oracle WebLogic Server内部で動作します。CLIおよびStudioグラフィカル・ユーザー・インタフェースは、Oracle WebLogic Serverで公開されるWebサービス経由でOracle Virtual Assembly Builderデプロイヤと対話します。インストールおよび構成プロセスの一部として、Oracle WebLogic Serverを構成する必要があります。

次のいずれかのインストール・オプションを選択できます。

1.1.1.1 Studioのみのインストール

このオプションでは、Oracle Virtual Assembly Builder Studioのみがインストールされます。アプライアンスとアセンブリの作成、アプライアンス・テンプレートとアセンブリ・アーカイブの作成、およびデプロイメント計画の作成をするための機能が含まれています。

このオプションでは、新規または既存のMiddlewareホームの新規Oracleホームにインストールされます。

このオプションでは、abctlコマンドラインおよびStudioグラフィカル・ユーザー・インタフェースが公開されます。

1.1.1.2 デプロイのみのインストール

このオプションでは、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤのみがインストールされます。デプロイメント・ターゲットの構成、デプロイヤへのアセンブリ・アーカイブのアップロード、アセンブリ・インスタンスの作成、アセンブリ・インスタンスのデプロイ/アンデプロイ/起動/停止、およびアプライアンス・インスタンスのスケーリングを行う機能が含まれます。

Oracle WebLogic Serverは、Middlewareホームに事前にインストールされている必要があります。

Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤは、Oracle WebLogic ServerがインストールされているMiddlewareホームの新しいOracleホームにインストールされます。

このオプションでは、abctlコマンドラインおよびWebサービス・インタフェースが公開されます。

1.1.1.3 Studioおよびデプロイヤのインストール(デフォルトのインストール・オプション)

デフォルトのインストール・オプションでは、Oracle Virtual Assembly Builder Studioとデプロイヤの両方がインストールされます。これには、Oracle Virtual Assembly Builder StudioおよびOracle Virtual Assembly Builderデプロイヤのインストール・オプションの説明で記載している機能が含まれます。

Oracle WebLogic Serverは、Middlewareホームに事前にインストールされている必要があります。

Oracle Virtual Assembly Builder Studioおよびデプロイヤの両方が、Oracle WebLogic ServerがインストールされているMiddlewareホームの新しいOracleホームにインストールされます。

このオプションでは、abctlコマンドライン、Studioグラフィカル・ユーザー・インタフェースおよびWebサービス・インタフェースが公開されます。

1.2 セキュリティ対策

処理を進める前に、この項をお読みください。ここでは、セキュリティに関する非常に需要な情報および対策を示しています。ここに示す内容を理解していないと、セキュリティの脆弱性が生じる可能性があります。

- インストールを行うユーザーは信頼できるユーザーで、信頼できるOSグループのメンバーである必要があります。

- テンプレートの作成プロセスでは、テンプレートを作成するオペレーティング・システム(OS)・ユーザーが、Oracle Virtual Assembly Builderのbinディレクトリを所有するOSユーザーと同じであることを確認するために、セキュリティ・チェックが行われます。製品をインストールするOSユーザーを、テンプレートを作成するOSユーザーと同じにすることによって、セキュリティ・チェックが確実に正常に完了します。

- Oracle WebLogic Serverは、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤをデプロイする前に、セキュアな構成にインストールされる必要があります。

1.3 推奨トポロジ

Oracle Virtual Assembly Builderでは、仮想化インフラストラクチャとしてOracle VMの製品セットが使用されます。

Oracle Virtual Assembly BuilderおよびOracle VM Managerは、ネットワークおよびストレージ集中型の製品です。Oracle VMサーバー、Oracle VM ManagerおよびOracle Virtual Assembly Builderは、VMのイントロスペクション、登録およびデプロイメントの流れの中でネットワークを介して対話を行います。

この設定には、次の特性があります。

- 合計で16GB以上の物理メモリー、ギガビット・ネットワーク機能、高容量かつ高速の記憶領域(様々なテストおよび構成用)、許容できる処理能力を備えたOracle VMサーバー・プール・マシン。高速プロセッサ、メモリーおよび高性能の記憶域サブシステムを備えたサーバー・クラスのマシンで最高のパフォーマンスが得られます。

- 別のマシンでホストされるOracle VM Managerマシン。このマシンは、OEL x86_64 Linuxを実行し、ギガビット・ネットワーク・スイッチによってOracle VMサーバー・プールに接続される必要があります。

- イントロスペクションおよびファイル・セットの取得を高速化するために、参照システム(イントロスペクトする計画の製品)をこのマシンにインストールすることも可能です。Oracle Virtual Assembly Builderもリモート・イントロスペクションをサポートするため、参照システムをOracle Virtual Assembly Builderと共存させる必要はありません。コンポーネント用に作成されるOracle Virtual Assembly Builderの様々なアーティファクトのサイズが大きいため、このマシンのディスク領域に十分な余裕があることを確認する必要があります。

- デプロイメント対象のアセンブリのアプライアンスに静的IPアドレスを使用する場合は、アプライアンス・インスタンスごとに1つの静的IPアドレスが必要です。

1.4 環境に関する考慮事項

Oracle Virtual Assembly Builderを使用する前に、ご使用の環境が次の前提条件を満たしていることを確認します。この項目はインストールには不要ですが、Oracle Virtual Assembly Builderを使用するために必要な環境コンポーネントです。

1.4.1 参照システムにおける解凍ツール

Oracle Virtual Assembly Builderでは、リモート・イントロスペクションが正しく機能するために、参照システムに解凍ユーティリティ必要です。

1.4.2 SSHポート転送の有効化が必須

Oracle Virtual Assembly Builderでは、リモート操作(イントロスペクションやパッケージ化など)が正しく機能するために、参照システムでSSHポート転送が有効化される必要があります。

1.5 動作保証およびシステム要件

インストールを開始する前に、ご使用の環境がすべての要件を満たしていることを確認します。

1.5.1 動作保証

次の動作保証に関するドキュメントには、サポートされているインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベースおよびJDKが詳細に示されています。Oracle Fusion Middleware 11g リリース1のVirtual Assembly Builder(http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_certification.html)を参照してください。

1.5.2 システム要件

次の要件を満たしていることを確認してください。

1.5.2.1 オペレーティング・システム

次のオペレーティング・システムがサポートされます。

- Oracle Enterprise Linux 5 (UL3+)(32ビット。32ビット・モードでサポートされる64ビット)

- Red Hat Enterprise Linux 5 (UL3+)(32ビット。32ビット・モードでサポートされる64ビット)

次のコマンドを使用して、ご使用のオペレーティング・システムのバージョンを確認できます。

- Oracle Enterprise Linuxの場合:

# cat /etc/enterprise-release

- Red Hat Enterprise Linuxの場合:

# cat /etc/redhat-release

1.5.2.2 Java Development Kit

Oracle Universal Installerには、Linux用のSun JDKが含まれています。インストール中にこれ(JDK)をインストールすることを選択でき、これをOracle Virtual Assembly Builderで使用できます。ユーザー独自のJDKインストールを使用することもできます。

1.5.2.3 Oracle Enterprise Linux JeOS

http://edelivery.oracle.com/oraclevmからOracle Enterprise Linux JeOSをダウンロードしてインストールします。eDeliveryを初めて使用する場合は登録が必要です。登録して続行します。

1. 「ようこそ」画面で、「続行」をクリックします。「メディア・パックの検索」画面が表示されます。

2. 「製品パック」(Oracle Linux)と「プラットフォーム」(x86 32ビット)を選択します。「移動」をクリックします。結果が表示されます。

3. 「x86 (32ビット)用のOracle VMのテンプレート構築のOracle Linux JeOS」を選択します。「続行」をクリックします。利用可能なダウンロードが表示されます。

4. 「ダウンロード」をクリックして、JeOSベースx86およびx86_64をダウンロードします。ファイルがダウンロードされます。

5. ダウンロードしたzipファイルを解凍します。

6. (ルートとして)rpmコマンドに-iオプションを指定して使用し、ovm-modify-jeosパッケージをインストールします。

1.5.2.4 Oracle Open-OVF

Oracle Open-OVFパッケージを、yumリポジトリのOVM 3.0チャネルからダウンロードしてインストールします。yumリポジトリの設定については、http://www.oracle.com/technetwork/topics/linux/yum-repository-setup-085606.htmlを参照してください。

Unbreakable Linuxネットワークに関するホワイトペーパー(http://www.oracle.com/us/technologies/027615.pdf)も参照してください(Oracle LinuxおよびOracle VMサポート・サブスクライバ向けの包括的なリソースで、yumプログラムおよびサポート・ポリシーに関する情報とともに、Linuxソフトウェアのパッチ、更新および修正にアクセスできます)。

1.5.2.5 システムのベース・イメージ

サポートされるGuest OSは、Oracle Enterprise Linuxベース・イメージです。

注意:

Oracle提供のサンプルOracle Enterprise Linuxベース・イメージをダウンロードするか、またはユーザー独自のものを作成することができます。サンプル・イメージは、Oracle Technology Network(http://www.oracle.com/technology/products/ovab)で入手できます。

ベース・イメージのアーキテクチャがご使用のコンポーネント・ソフトウェアに適合していることを確認します。すなわち、ご使用のコンポーネント・ソフトウェアが32ビットの場合は32ビットのベース・イメージを使用し、64ビットのコンポーネント・ソフトウェアの場合は64ビットのベース・イメージを使用します。

適切なベース・イメージを作成するには、次のことを確認してください。

- Oracle Enterprise Linuxベース・イメージ(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/overview/templates-101937.htmlを参照)。このページおよび参照先のページでは、ユーザー独自のシステム・ベース・イメージの作成に必要な情報が提供されます。
ベース・イメージを指定する際に、イメージは次の要件を満たしている必要があります。

- Oracle Enterprise Linux 5 (UL3+)

- /tmp用に250MB以上の空き領域。(アプライアンスを作成しデプロイする製品タイプに応じて、さらに多くの空き領域が必要な場合があります。固有の空き領域要件については、該当する製品のインストール・ガイドを参照してください)。

- 500MB以上のスワップ領域

- 次のパッケージ(RPM)をインストールしておく必要があります。

- nc

- libaio

- zip

- unzip

- nfs-utils

- xen-tool

- ovmapi-lib

- ovmapi-xenstoreprovider

- kmod-ovmapi-xen

- 次のカーネル・モジュールをインストールします。

- ovmapi_5.5.ko (32ビット)

- ovmapi_5.3_64bit.ko (64ビット)

- さらに、FMWコンポーネント用の仮想マシンをデプロイするために、次のものをインストールしておく必要があります。

- gcc

- gcc-c++

- setarch

- sysstat

- libaio

- libaio-devel

- libstdc++

- libstdc++-devel

- compat-libstdc++

- compat-db

- control-center

- glibc-common

- binutils

- make

- openmotif22 (Oracle FormsおよびOracle Reportsの各サーバーでのみ必要)

- Oracle Database用の仮想マシンをデプロイするために、次のものをインストールしておく必要があります。

- binutils

- compat-libstdc++

- elfutils-libelf

- elfutils-libelf-devel

- gcc

- gcc-c++

- glibc

- glibc-common

- glibc-devel

- glibc-headers

- libaio

- libaio-devel

- libgcc

- libstdc++

- libstdc++-devel

- make

- numactl-devel

- sysstat

- ksh

- FMWコンポーネントの場合、次のシェル・パラメータの設定が必要です。

- soft=4096

- hard=4096

- Oracle Databaseの場合、次のシェル・パラメータの設定が必要です。

- nproc-soft=2047

- nproc=hard=16384

- nofile-soft=1024

- nofile-hard=65536

- maxproc(ulimit -p)=16384

- descriptors(ulimit -n)=65536

- Oracle Databaseの場合、次のカーネル・パラメータの設定が必要です。

- セマフォの制限

semmni=128 # max number of arrays; default is 128
semmsl=250 # max semaphores per array. default is 250
semmns=32000 # max semaphores system wide; default is 32000
semopm=100 # max ops per semop call; default is 32

- 共有メモリーの制限

shmmni=4096 # max number of segments; default is 4096
shmmax=0.5GB # max seg size (kbytes); default is 4194303, which is 3GB
shmall=2097152 # max total shared memory (kbytes); default is 1073741824

- ファイル記述子

file-max=6815744 # system wide file descriptors; default is 204573;
aio-max-nr=Maximum:1048576 # default is 65536;
ip_local_port_range=9000 65500 # default is 32768 61000;
rmem_default=262144 # default is 109568;
rmem_max=4194304 # default is 131071;
wmem_default=262144 # default is 105968
wmem_max=1048576 # default is 131071

- 追加のデータベース要件は次のとおりです。

- 名前解決: /etc/hostsファイルによってホスト名が解決されていることを確認します。

- /tmpディレクトリには1GB以上の領域が必要です。

- /etc/pam.d/ログイン・ファイルに、次の行を追加します。

session required pam_limits.so

- イメージの作成中に、oraclevm-templatesを有効にする必要があります。

- イメージの作成中に、iptablesを無効にすることをお薦めします。

- sudo操作が機能するように、ベース・イメージではrequirettyを無効にする必要があります。これは、Enterprise Manager経由でアセンブリ・アーカイブをデプロイするために必要です。

- ベース・イメージでは、ユーザーをoracleとする必要があります。ベース・イメージにユーザーを追加する方法の1つに、ベース・イメージを起動し、これにルートとしてログオンして/usr/sbin/useradd oracleを呼び出す方法があります。

注意:

oracleユーザーのプライマリ・グループは、oracleである必要があります。デフォルトでは、oracleユーザーの作成時に自動的に設定されます。手動で設定するには、グループを作成し、次のように実行して、これをoracleユーザーに割り当てます。

/usr/sbin/groupadd oracle
/usr/sbin/usermod -g oracle -a -G oracle oracle

ベース・イメージを作成する手順については、modifyjeosのドキュメントを参照してください。

2 Oracle Virtual Assembly Builderのインストール

次の項で、Oracle Virtual Assembly Builderの完全なインストールを行う方法を説明します。

- 第2.1項「Oracle Virtual Assembly Builderのインストール」

- 第2.2項「アンインストール」

2.1 Oracle Virtual Assembly Builderのインストール

次の手順に従って、Oracle Virtual Assembly Builderをインストールおよび構成します。

注意:

これらのインストール手順は、Oracle Enterprise Linux 5 (UL3+)へのOracle Virtual Assembly Builderのインストールにのみ適用されます。ローカル環境にあわせて調整することはできます。

Oracle Universal Installerを使用してインストールおよび構成を一度に行うことも(推奨)、インストールのみを選択して、構成は後で実行することもできます。

- 第2.1.1項「インストールおよび構成」

- 第2.1.2項「インストールのみ」

- 第2.1.3項「構成のみ」

- 第2.1.4項「サイレント・インストール」

インストールを開始するには、Oracle Universal Installer (Disk1/runInstaller)を起動します。

2.1.1 インストールおよび構成

OracleホームにOracle Virtual Assembly Builderソフトウェアをインストールし、提供されている様々な詳細設定でOracle Virtual Assembly Builderインスタンス・ホームを構成するように選択できます。Oracle Virtual Assembly Builderをインストールして構成するには、インストーラを起動し、次の手順に従います。

1. インベントリ・ディレクトリの指定: このページでは、インストーラ・ファイルのディレクトリを指定できます。これをインベントリ・ディレクトリと呼びます。インストーラは、インベントリ・ディレクトリ内に、インベントリ・データを含むサブディレクトリを製品ごとに自動的に設定し、通常製品ごとに150KB消費します。
インベントリ・ディレクトリのフルパスを入力してください。

前述のディレクトリに対する書込み権限を持つオペレーティング・システム・グループを指定できます。

図2-1 「インベントリ・ディレクトリの指定」ページ

続行できる状態になったら、「OK」をクリックします。インストールを続行する前に特定のアクションをroot権限で実行することを警告するダイアログが表示されます。

root権限がある場合は、別のウィンドウを使用して、指定したインベントリ・ディレクトリからスクリプトcreateCentralInventory.shを実行します。終了したら、「OK」をクリックします。

root権限を持たずにインストールを続行する場合は、「ローカル・インベントリでのインストールの続行」ボックスをチェックし、「OK」をクリックします。

2. ようこそ: このページではインストールについて紹介します。インストールのフローが左のパネルに表示され、コントロール・ボタンが下に表示されます。

図2-2 「ようこそ」ページ

インストールを開始する準備が整った後、「次へ」をクリックします。「ソフトウェア更新のインストール」ページが表示されます。

注意:

すべてのページでヘルプを利用できます。これを使用して、このページで実行可能なことと、フィールドの説明、設定できる値などの情報を入手できます。

3. ソフトウェアの更新: インストールを続行する前に、Oracleソフトウェアが最新であることを確認する必要があります。「ソフトウェアの更新のスキップ」ラジオ・ボタンを選択してこの手順をスキップすることはできますが、更新をスキップするのは、ご使用のソフトウェアのすべてが最新のものであることが確実な場合のみにしてください。

図2-3 「ソフトウェア更新のインストール」ページ

Oracleサポートのユーザー名とパスワードを入力してから、「接続のテスト」をクリックして資格証明をテストします。

ご使用のコンピュータがファイアウォールまたはプロキシの内側にあり、インターネットに直接接続していない場合は、「プロキシ設定」をクリックします(オプション)。

図2-4 「プロキシ設定」ページ

プロキシ情報を入力して、接続をテストするかまたは「OK」をクリックするか、あるいはその両方を行います。

ソフトウェアの更新を検索しない場合は、「ソフトウェアの更新のスキップ」をクリックします。

「次へ」をクリックします。更新がインストールされ、「前提条件のチェック」ページに確認の進捗と不足しているものが表示されます。

図2-5 「前提条件のチェック」ページ

4. 前提条件のチェック: チェックは自動的に開始します。現在チェックしている対象とチェック結果が表示されます。ページのボタンを使用して、チェックを中止、再試行または続行できます。たとえば、物理メモリーのチェックに失敗した場合、その問題に移動して修正した後、「再試行」をクリックして、この項目の再チェックをOracle Universal Installerに指示します。
前提条件チェックが完了したら、「次へ」をクリックします。「インストール場所の指定」ページが表示されます。

図2-6 「インストール場所の指定」ページ

5. インストール場所の指定: Oracle MiddlewareホームおよびOracleホーム・ディレクトリを指定します。
Oracle Virtual Assembly Builder StudioとOracle Virtual Assembly Builderデプロイヤをインストールする場合、またはOracle Virtual Assembly Builderデプロイヤのみをインストールする場合は、Oracle WebLogic Serverが同じMiddlewareホームにインストールされていることを確認してください。

Oracle Virtual Assembly Builder Studioのみをインストールする場合は、任意のMiddlewareホーム(存在しないディレクトリの場所も含む)を選択できます。

既存のOracleホームの場所を選択することも、新しい場所を指定することも可能です。新しいディレクトリを使用する場合は、ディレクトリが空であることを確認してください。

注意:

既存のOracleホーム:

- 既存のOracleホームへのインストールは、通常はバイナリの再インストールのために行われ、場合によってはあるリリースから別のリリースへOracleホームのアップグレードのために行われます。

- Oracle Universal Installerは空ではないOracleホームをチェックして、選択されたOracleホームが有効であることを確認します。

「次へ」をクリックします。「インストール・タイプ」ページが表示されます。

図2-7 「インストール・タイプ」ページ

6. インストール・タイプ: インストール・タイプを次のように選択します。

- Studioのインストール: Oracle Virtual Assembly Builder Studioのみがインストールされます(アプライアンスとアセンブリの作成、アプライアンス・テンプレートとアセンブリ・アーカイブの作成、およびデプロイメント・プランの作成が可能になります)。

- デプロイヤのインストール: Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤのみがインストールされます(デプロイメント・ターゲットの構成、Deployerへのアセンブリ・アーカイブのアップロード、アセンブリ・インスタンスの作成、アセンブリ・インスタンスのデプロイ/アンデプロイ/起動/停止、およびアプライアンス・インスタンスのスケーリングが可能になります)。

- Studioの構成: Oracle Virtual Assembly Builder Studioインスタンスを構成します。インストールしたコンポーネントが機能するには、これらのコンポーネントのインスタンスを構成する必要があります。
インストール後にOracle Virtual Assembly Builder Studioインスタンスを構成するには、「Studioの構成」オプションを選択するか、Oracleホームのbinディレクトリからconfig.shを実行します。

インストール後にOracle Virtual Assembly Builderデプロイヤ・インスタンスを構成するには、Oracle WebLogic Serverホームのbinディレクトリからconfig.shを実行します。

「次へ」をクリックします。「インスタンス構成」ページが表示されます。

図2-8 「インスタンス構成」ページ

7. インスタンス構成: 「Oracle Virtual Assembly Builderインスタンス・ホーム」および「Oracle Virtual Assembly Builder Javaホーム」を入力または選択します。
Oracle Virtual Assembly Builderインスタンス・ホーム: Oracle Virtual Assembly Builderインスタンスのホーム。

Oracle Virtual Assembly Builder Javaホーム: Oracle Virtual Assembly BuilderのJavaホーム。

注意:

JREの場所を明示的に指定せずにインストールを開始した場合、JAVA_HOMEの場所はデフォルトで、$ORACLE_HOME/jdk (JDKがインストールされる場所)になります。別のJDKの場所に変更することもできますが、その場合、JDKはインストールされません。

「次へ」をクリックします。「テンプレート作成の構成」ページが表示されます。

図2-9 「テンプレート作成の構成」ページ

8. テンプレート作成の構成: このページでは、新しいアプライアンスの作成に使用するベース・イメージを定義できます。このページで、Oracle VMおよびOracle Exalogic用のOELベース・イメージの場所を指定します。

注意:

OELベース・イメージの構成を選択すると、Oracle Installerによって、$AB_INSTANCE/templates/baseImage/OVM/OELディレクトリ(Oracle VMの場合)、または$AB_INSTANCE/templates/baseImage/Exalogic/OELディレクトリ(Exalogicの場合)に、ユーザー提供のOELベース・イメージがコピーされます。このベース・イメージは、このOracle Virtual Assembly Builderインスタンスのデフォルトのベース・イメージとして使用できるようになります。

すべてのOracle Virtual Assembly Builderインスタンスでベース・イメージを共有する場合は、ここではOELベース・イメージの構成の選択を行わずに、インストールの完了後に行ってください。

- $ORACLE_HOMEディレクトリ内部に、適切なディレクトリを作成します。
$ORACLE_HOME/templates/baseImage/OVM/OEL、または

$ORACLE_HOME/templates/baseImage/Exalogic/OEL

- OELベース・イメージ・ファイル(System.imgおよびvm.cfg)を$ORACLE_HOME/templates/baseImage/OVM/OELまたは$AB_INSTANCE/templates/baseImage/Exalogic/OELディレクトリにコピーします。

注意:

ベース・イメージは、$AB_INSTANCEまたは$ORACLE_HOMEのいずれかに格納されます。ベース・イメージ検出の優先順序は次のとおりです。

- -baseImageフラグによって指定された場所

- $AB_INSTANCE/templates/baseImage/OVM/OEL

- $ORACLE_HOME/templates/baseImage/OVM/|OEL

場所を入力(または選択)してから、「次へ」をクリックします。「デプロイヤの信頼構成」ページが表示されます。

図2-10 「デプロイヤの信頼構成」ページ

9. デプロイヤの信頼構成: Oracle Virtual Assembly Builder Studioでは、HTTPSでOracle Virtual Assembly Builderデプロイヤへ接続する際にクライアントとしてキーストアが使用されます。Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの接続を構成する際、このキーストアにはOracle Virtual Assembly BuilderデプロイヤのWebLogic証明書が格納されます。
パスワードによって、キーストアは改ざんできないようになっています。

デプロイヤ信頼キーストアのパスワードを入力および確認します。

「次へ」をクリックします。「デプロイヤの接続構成」ページが表示されます。

図2-11 「デプロイヤの接続構成」ページ

10. デプロイヤの接続構成: Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤへの接続を構成できます。これを行うには、「Studioをデプロイヤ接続に構成」をチェックして、次の接続情報を入力します。

- 接続名: デプロイヤの接続名。

- デプロイヤURL: デプロイヤWebサービスのURL。

- ユーザー名: デプロイヤWebサービスの認証に使用するユーザー名。

- パスワード: デプロイヤWebサービスの認証に使用するパスワード。

「次へ」をクリックします。

接続を構成すると、接続がテストされます。接続が失敗した場合は、Oracle Middleware Administration Serverが起動していること、およびホスト名、ユーザー名およびパスワードが正しく構成されていることを確認します。

「インストール・サマリー」ページが表示されます。

図2-12 「インストール・サマリー」ページ

11. サマリー: 「インストール・サマリー」ページには、インストールのコンポーネントおよび場所がリストされます。「保存」をクリックして、レスポンス・ファイルを保存できます。
インストールまたは構成の選択内容を変更する場合は、左ペインから項目を選択して変更し、「サマリー」ページに戻ります。

「インストール」をクリックしてインストール処理を開始します。

12. ユーザーの選択に応じて、「インストールの進行状況」ページに関連情報が表示されます。

図2-13 「インストールの進行状況」ページ

13. インストールの進行状況としてポップアップ・メッセージが表示され、構成スクリプトを実行するよう指示されます。メッセージの手順に従ってください。

図2-14 構成スクリプトのポップアップ・メッセージ

14. スクリプトの実行後に、「構成の進行状況」ページが表示されます。

図2-15 「構成の進行状況」ページ

15. インストールが完了すると、「インストール完了」ページが表示されます。

図2-16 「インストール完了」ページ

16. Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤをインストールした場合は、第3章「Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの構成」の手順を使用して、デプロイヤを構成する必要があります。

2.1.2 インストールのみ

このオプションを使用して、OracleホームにOracle Virtual Assembly Builderバイナリをインストールします。Oracle Virtual Assembly Builderをインストールして後で構成するには、インストーラを起動してから次の手順を実行します。

1. ようこそ: このページではインストールについて紹介します。インストールのフローが左のパネルに表示され、コントロール・ボタンが下に表示されます。

図2-17 「ようこそ」ページ

インストールを開始する準備が整った後、「次へ」をクリックします。「ソフトウェア更新のインストール」ページが表示されます。

図2-18 「ソフトウェアの更新」ページ

注意:

すべてのページでヘルプを利用できます。これを使用して、このページで実行可能なことと、フィールドの説明、設定できる値などの情報を入手できます。

2. ソフトウェアの更新: インストールを続行する前に、Oracleソフトウェアが最新であることを確認する必要があります。「ソフトウェアの更新のスキップ」ラジオ・ボタンを選択してこの手順をスキップすることはできますが、更新をスキップするのは、ご使用のソフトウェアのすべてが最新のものであることが確実な場合のみにしてください。
Oracleサポートのユーザー名とパスワードを入力してから、「接続のテスト」をクリックして資格証明をテストします。

ご使用のコンピュータがファイアウォールまたはプロキシの内側にあり、インターネットに直接接続していない場合は、「プロキシ設定」をクリックします(オプション)。

図2-19 「プロキシ設定」ページ

プロキシ情報を入力して、接続をテストするかまたは「OK」をクリックするか、あるいはその両方を行います。

「次へ」をクリックします。更新がインストールされ、「インストール・タイプの選択」ページが表示されます。

図2-20 「インストール・タイプの選択」ページ

3. インストール・タイプ: このページを使用して、インストールと構成を同時に行うか、またはインストールのみを行って構成は後で行うかを選択します。このセクションはインストールのみカバーしているため、「Studioの構成」ラジオ・ボタンは選択しないでください。
後で手動による構成手順を使用してソフトウェアを構成する必要があることを注意するメッセージが表示されます。「前提条件のチェック」ページが表示されます。

図2-21 「前提条件のチェック」ページ

4. 前提条件のチェック: チェックは自動的に開始します。現在チェックしている対象とチェック結果が表示されます。ページのボタンを使用して、チェックを中止、再試行または続行できます。たとえば、物理メモリーのチェックに失敗した場合、その問題に移動して修正した後、「再試行」をクリックして、この項目の再チェックをOracle Universal Installerに指示します。
前提条件チェックが完了したら、「次へ」をクリックします。「インストール場所の指定」ページが表示されます。

図2-22 「インストール場所の指定」ページ

5. インストール場所の指定: 既存のOracleホームの場所を選択することも、新しい場所を指定することも可能です。新しいディレクトリを使用する場合は、ディレクトリが空であることを確認してください。

注意:

既存のOracleホーム:

- 既存のOracleホームへのインストールは制限されており、ユーザーが実行できるのは、同じタイプのOracleホーム(この場合はOVAB Oracleホーム)へのインストールのみが可能です。別のタイプのOracleホーム(SOA用のOracleホームなど)へのインストールはできません。

- 既存のOracleホームへのインストールは、通常はバイナリの再インストールのために行われ、場合によってはあるリリースから別のリリースへOracleホームのアップグレードのために行われます。

- Oracle Universal Installerは空ではないOracleホームをチェックして、選択されたOracleホームが有効であることを確認します。

「次へ」をクリックします。「インストール・サマリー」ページが表示されます。

図2-23 「インストール・サマリー」ページ

6. サマリー: 「インストール・サマリー」ページには、インストールするコンポーネントおよび場所がリストされます。「保存」をクリックして、レスポンス・ファイルを保存できます。
インストールまたは構成の選択内容を変更する場合は、左ペインから項目を選択し、変更してから、「インストール・サマリー」ページに戻ります。

「インストール」をクリックしてインストール処理を開始します。「インストールの進行状況」ページに関連情報が表示されます。

図2-24 「インストールの進行状況」ページ

7. インストールの進行状況としてポップアップ・メッセージが表示され、構成スクリプトを実行するよう指示されます。メッセージの手順に従ってください。

図2-25 構成スクリプトのポップアップ・メッセージ

8. インストールが完了すると、「インストール完了」ページが表示されます。

図2-26 「インストール完了」ページ

9. Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤをインストールした場合は、第3章「Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの構成」の手順を使用して、デプロイヤを構成する必要があります。

2.1.3 構成のみ

このインストール・オプション(インスタンスの構成のみを行う)は、ソフトウェアのインストールが完了した後でユーザーが構成ウィザードを起動すると使用可能になります。構成のみを開始するには、$ORACLE_HOME/binフォルダからconfig.shを実行します。次の手順を実行します。

1. ようこそ: このページではインストールについて紹介します。インストールのフローが左のパネルに表示され、コントロール・ボタンが下に表示されます。

図2-27 インストールの「ようこそ」ページ

インストールを開始する準備が整った後、「次へ」をクリックします。「インスタンス構成」ページが表示されます。

注意:

すべてのページでヘルプを利用できます。これを使用して、このページで実行可能なことと、フィールドの説明、設定できる値などの情報を入手できます。

2. インスタンス構成: 「Oracle Virtual Assembly Builderインスタンス・ホーム」および「Oracle Virtual Assembly Builder Javaホーム」を入力または選択します。
Oracle Virtual Assembly Builderインスタンス・ホーム: Oracle Virtual Assembly Builderインスタンスのホーム。

Oracle Virtual Assembly Builder Javaホーム: Oracle Virtual Assembly BuilderのJavaホーム。

注意:

JREの場所を明示的に指定せずにインストールを開始した場合、JAVA_HOMEの場所はデフォルトで$ORACLE_HOME/jdkになります。別のJDKの場所に変更できます。

「次へ」をクリックします。「テンプレート作成の構成」ページが表示されます。

図2-28 「テンプレート作成の構成」ページ

3. テンプレート作成の構成: このページでは、新しいアプライアンスの作成に使用するベース・イメージを定義できます。このページで、Oracle VMおよびOracle Exalogic用のOracle Enterprise Linuxベース・イメージのURIを指定します。

注意:

OELベース・イメージの構成を選択すると、Oracle Installerによって、$AB_INSTANCE/templates/baseImage/OVM/OELディレクトリに、ユーザー提供のOELベース・イメージがコピーされます。このベース・イメージは、このOVABインスタンスのデフォルトのベース・イメージとして使用できるようになります。

すべてのOracle Virtual Assembly Builderインスタンスでベース・イメージを共有する場合は、ここではOELベース・イメージの構成の選択を行わずに、インストールの完了後に行ってください。

- $ORACLE_HOMEディレクトリ内部に次のディレクトリを作成します。
$ORACLE_HOME/templates/baseImage/OVM/OEL

- OELベース・イメージ・ファイル(System.imgおよびvm.cfg)を$ORACLE_HOME/templates/baseImag/OVM/OELディレクトリにコピーします。

注意:

ベース・イメージは、$AB_INSTANCEまたは$ORACLE_HOMEのいずれかに格納されます。ベース・イメージ検出の優先順序は次のとおりです。

- -baseImageフラグによって指定された場所

- $AB_INSTANCE/templates/baseImage/OVM/OEL

- $ORACLE_HOME/templates/baseImage/OVM/OEL

Oracle Enterprise Linuxベース・イメージの構成: 選択した場合は、Oracle VMおよびOracle Exalogic用のOELベース・イメージのURIを指定します。

場所を入力(または選択)してから、「次へ」をクリックします。「デプロイヤの信頼構成」ページが表示されます。

図2-29 「デプロイヤの信頼構成」ページ

4. デプロイヤの信頼構成: デプロイヤは、このキーストアを使用して信頼できるサーバーを識別します。
デプロイヤ信頼キーストアのパスワードを入力および確認します。

「次へ」をクリックします。「デプロイヤの接続構成」ページが表示されます。

図2-30 「デプロイヤの接続構成」ページ

5. デプロイヤの接続構成: Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤへの接続を構成できます。これを行うには、「Studioをデプロイヤ接続に構成」をチェックして、次の接続情報を入力します。

- 接続名: デプロイヤの接続名。

- デプロイヤURL: デプロイヤWebサービスのURL。

- ユーザー名: デプロイヤWebサービスの認証に使用するユーザー名。

- パスワード: デプロイヤWebサービスの認証に使用するパスワード。
「次へ」をクリックします。

接続を構成すると、接続がテストされます。接続が失敗した場合は、Oracle Middleware Administration Serverが起動していること、およびホスト名、ユーザー名およびパスワードが正しく構成されていることを確認します。

「インストール・サマリー」ページが表示されます。

6. 図2-31 「インストール・サマリー」ページ

7. サマリー: 「インストール・サマリー」ページには、インストールするコンポーネントおよび場所がリストされます。「保存」をクリックして、レスポンス・ファイルを保存できます。
インストールまたは構成の選択内容を変更する場合は、左ペインから項目を選択して変更し、「サマリー」ページに戻ります。

「構成」をクリックして、構成プロセスを開始します。

8. 「構成の進行状況」ページが表示されます。

図2-32 「構成の進行状況」ページ

9. インストールが完了すると、「インストール完了」ページが表示されます。

図2-33 「インストール完了」ページ

2.1.4 サイレント・インストール

サイレント・インストールは、すべてのユーザーの入力に対応する一連のレスポンス・ファイルによってサポートされています。サイレント・レスポンス・ファイルのテンプレートは、Disk1/stage/Responseフォルダで提供されています。

次を実行することによって、サイレント・インストールが開始されます。

/runInstaller -silent -responseFile <absolute path to response file>

2.2 アンインストール

Oracle Virtual Assembly Builderをアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

$ORACLE_HOME/oui/bin/runInstaller –deinstall

サイレント・モードでは、次のように実行します。

$ORACLE_HOME/oui/bin/runInstaller -deinstall -silent -responseFile <absolute path of response file>

アンインストール・コマンドを実行すると、Oracle Universal Installerが起動します。ようこそページが表示されます。

図2-34 アンインストールの「ようこそ」ページ

1. 「次へ」をクリックします。「アンインストール・タイプの選択」ページが表示されます。

図2-35 「アンインストール・タイプの選択」ページ

2. アンインストールの対象に応じて、表示されるページは異なります。

- Oracleホームのアンインストールを選択する場合、「Oracleホームのアンインストール」ページが表示されます。

図2-36 「Oracleホームのアンインストール」ページ

「アンインストール」をクリックします。アクションの結果について通知する警告が表示され、Oracleホームを削除せずにアンインストールすることができることが示されます。

図2-37 アンインストールの警告ポップアップ

「はい」または「いいえ」を選択してください。「アンインストールの進行状況」ページが表示されます(図2-40を参照)。

- Oracle Virtual Assembly Builderインスタンスのアンインストールを選択すると、「インスタンスの場所の指定」ページが表示されます。

図2-38 「インスタンスの場所の指定」ページ

Oracle Virtual Assembly Builderインスタンスの場所を入力(または参照して選択)してから、「次へ」をクリックします。「アンインストール・サマリー」ページが表示されます。

図2-39 Oracle Virtual Assembly Builderの「アンインストール・サマリー」ページ

「アンインストール」をクリックします。「アンインストールの進行状況」ページが表示されます。

「アンインストールの進行状況」ページの内容は、ユーザーの選択によって異なります。

図2-40 「アンインストールの進行状況」ページ

3. アンインストールの進行状況が完了したら、「終了」をクリックします。「アンインストール完了」ページが表示されます。

図2-41 「アンインストール完了」ページ

4. アンインストールが完了すると、「アンインストール完了」ページが表示されます。「終了」をクリックします。

3 Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの構成

この章では、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤドメイン拡張テンプレートを使用し、Oracle WebLogic Server構成ウィザードを実行して、新規ドメインを作成する方法を説明します。これによってOracle WebLogic Serverの新規ドメインが作成され、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤ Webアプリケーションがデプロイされます。

この章には次の項が含まれます:

- 第3.1項「Oracle Fusion Middleware構成ウィザードの起動」

- 第3.2項「デプロイヤによる新規ドメインの作成」

- 第3.3項「Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの手動構成」

- 第3.4項「デプロイヤのセキュリティ構成」

3.1 Oracle Fusion Middleware構成ウィザードの起動

構成ウィザードは、WebLogic Server Oracleホーム内のcommon/binディレクトリにあります。

cd ORACLE_HOME/common/bin
./config.sh

新規WebLogicドメインを作成するには、第3.2項「デプロイヤによる新規ドメインの作成」の手順に従ってください。

3.2 デプロイヤによる新規ドメインの作成

構成ウィザードの起動後(第3.1項「Oracle Fusion Middleware構成ウィザードの起動」)、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤを使用して構成されたドメインを作成します。

新規ドメインの作成を選択します。Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤで構成されたドメインを作成するには、「ドメイン・ソースの選択」画面で次を選択します。

- Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤ - 11.1.1.0 [ORACLE_HOME]

この画面の詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるドメインの作成』のドメイン・ソースの選択に関する説明を参照してください。

ドメイン名およびドメインの場所を入力し、「次へ」をクリックします。

Oracle WebLogicの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。パスワードは8文字以上の長さで、数字または特殊文字を1つ以上含む必要があります。「次へ」をクリックします。

Sun JDKの使用を選択します。「次へ」をクリックします。

管理サーバー(Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤに必要)の作成を選択します。必要に応じてその他のオプションの構成項目を選択します。

この後に示す手順に従います。ドメインが作成され、ドメインの場所および管理サーバーのURLが表示されます。

次のサーバーが作成されます。

- 管理サーバー

3.3 Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤの手動構成

Oracle WebLogic Serverドメインが作成された後で、Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤ用のURLを設定します。

1. DOMAIN_HOME/bin/setOVABDomainEnv.shを編集します。

2. "OVAB_WEBSERVER_URL"エントリのコメントを解除し、ホスト名とポートを、Oracle WebLogic Serverのホストとポートに置換します。
ovab.webserver.urlプロパティは、Oracle VMによって使用されるベースURLを参照して、Oracle VMサーバー・ホスト上にアセンブリ・アーカイブ(OVAファイル)をダウンロードします。このURLは、Oracle VMサーバー・ホストからアクセス可能である必要があります。ポート7001は、WLSのデフォルトのセキュアでないアプリケーション・ポートです。セキュアなダウンロードを行うためにhttps://<ip/host>:7002を使用できます(7002はOracle WebLogic Serverにおけるデフォルトのセキュアなアプリケーション・ポートです)。

3.4 デプロイヤのセキュリティ構成

Oracle Virtual Assembly Builderによって、セキュリティ・ロールおよびグループが定義されます。埋込みLDAPの場合、製品のインストーラによって必要なロールおよびグループが設定されます。ドメイン作成の完了後に、Oracle WebLogic Serverコンソールを使用してユーザーを作成し、「クラウド管理」および「アプリケーション管理」グループに追加する必要があります。これらは、デプロイヤへの接続を作成する際に指定される必要があるユーザーです。「クラウド管理」グループに追加されるすべてのユーザーは、「アプリケーション管理」グループにも追加される必要があります。

Oracle Virtual Assembly Builderデプロイヤによって使用されるセキュリティ・モデルの理解および有効化に関する情報については、『Oracle Virtual Assembly Builderユーザーズ・ガイド』を参照してください。

外部LDAPサーバーを構成するには、ロールおよびグループを作成し、「クラウド管理」および「アプリケーション管理」グループにユーザーを追加します。

1. 『Oracle® Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverの保護』の手順を使用して、外部LDAP用のOracle WebLogic Serverを構成します。

2. LDAPサーバーで、「クラウド管理」および「アプリケーション管理」のグループを作成します。『Oracle Virtual Assembly Builderユーザーズ・ガイド』を参照してください。

3. これらのグループに、LDAPサーバーで定義されたユーザーを追加します。

4. ロール式Grp(GroupName|GroupName|GroupName)を使用して、グループをセキュリティ・ロールに含めます。

5. 『Oracle Virtual Assembly Builderユーザーズ・ガイド』の手順を実行して、Oracle VMまたはOracle Exalogicのバックエンドのエンドポイントへの接続を定義し、必要に応じて資格証明を指定し、バックエンドにデプロイメント・ターゲットを追加します。

索引
C  I  J  M  O  P  R  S

C

動作保証, 1.5.1

I

Oracle Virtual Assembly Builderのインストール, 2.1

インストール・タイプ

構成のみ, 2.1.3

アンインストール, 2.2

インストールと構成, 2.1.1

インストールのみ, 2.1.2

サイレント, 2.1.4

J

Java Development Kit, 1.5.2.2

M

modifyjeos, 1.5.2.5

O

Oracle Enterprise Linux JeOS, 1.5.2.3

P

前提条件, 1.4

R

要件

SSHポート転送, 1.4.2

システム, 1.5.2

解凍ユーティリティ, 1.4.1

S

セキュリティ, 1.2

システム要件, 1.5.2

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2014, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。