Oracle® Fusion Middleware RESTful管理サービスによるOracle WebLogic Serverの管理

12c (12.1.2)

E48049-01(原本部品番号:E28120-01)

Oracle® Fusion Middleware

RESTful管理サービスによるOracle WebLogic Serverの管理

12c (12.1.2)

E48049-01(原本部品番号:E28120-01)

2013年6月

注意:

WebLogic Serverの現在のリリースでは、RESTful管理サービスは、WebLogic Serverの監視に厳密に限定されているためGET HTTPメソッドのみサポートします。

概要とロード・マップ

次の各項では、このガイド『RESTful管理サービスによるOracle WebLogic Serverの管理』の内容と構成について説明します。

- ドキュメントの内容と対象読者

- このドキュメントの手引き

- 関連ドキュメント

ドキュメントの内容と対象読者

WebLogic Serverには、WebLogic ServerをOracle Public Cloud管理コンソールの外部で監視できるようにするRESTful管理サービスが用意されています。このマニュアルでは、RESTful管理サービスの使用方法について説明します。

このマニュアルは、Java EEおよび一般的なアプリケーション管理の概念に精通している読者を対象としています。このドキュメントでは、限定的でありながら有用な一連のRESTful監視サービスを開発するための実践的な方法を重点的に扱います。

このドキュメントの手引き

このドキュメントの構成は次のとおりです。

- この章「概要とロード・マップ」では、このマニュアルの構成を紹介します。

- 「概要」では、WebLogic ServerでのRESTful管理サービスの使用の概要を示します。

- 「はじめに」では、WebLogic ServerでRESTful管理サービスを有効にする方法について説明します。

- 「REST URLを使用したWebLogic Serverドメインの監視」では、HTTP URLの形式と使用方法、およびサポートされるリクエスト・コンテンツ・タイプについて説明します。

- 「WebLogic Serverの監視でサポートされるRESTリソース」では、RESTful管理サービスでWebLogic Serverを監視する際にサポートされるRESTリソースについて説明します。

- ドキュメントのアクセシビリティについて

関連ドキュメント

WebLogic Serverアプリケーション用に他のタイプの管理サービスを開発するためのガイドラインについては、以下のドキュメントを参照してください。

- Oracle WebLogic ServerにデプロイされたアプリケーションへのWebLogicロギング・サービスの追加。WebLogicによるログ・メッセージの国際化とローカライゼーションのサポートについて説明し、WebLogic Serverで提供されているテンプレートおよびツールを使用して、ロケール固有のメッセージ・カタログを作成または編集する方法を示します。

- Oracle WebLogic Server診断フレームワークの構成と使用。WebLogic診断フレームワークを構成および使用して、実行中のサーバーおよびそのサーバーのコンテナにデプロイされているアプリケーションで生成された診断データを作成、収集、分析、アーカイブおよびアクセスする方法を示します。

概要

WebLogic Server RESTful管理サービスには、WebLogic ServerをOracle Public Cloud管理コンソールの外部で監視できるようにするRepresentational State Transfer (REST)リソースが用意されています。RESTクライアントは、Oracle Public PaaS WebLogic Serviceのファイアウォールの背後で実行されているときにドメインのサーバー、クラスタ、アプリケーションおよびデータ・ソースを監視できる柔軟でカスタマイズされたコンソールに、きめ細かな監視情報を埋め込むことができます。監視リソースは、内部Webアプリケーションによってホストされます。

AdministratorsグループまたはMonitorsグループに属するユーザーだけが、RESTful管理サービスにアクセスできます。WebLogic Serverでのユーザー・ロールの定義の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server ロールおよびポリシーによるリソースの保護』のユーザー、グループおよびセキュリティ・ロールに関する項を参照してください。

RESTful管理サービスで監視できるコンポーネント

WebLogic Serverの次のコンポーネントは、RESTful管理サービスを使用して監視できます。

- サーバー - ドメイン内のすべてのサーバー・インスタンスまたは指定したサーバー・インスタンス。

- クラスタ - ドメイン内のすべてのクラスタまたは指定したクラスタ。クラスタのすべてのサーバー・メンバーを含みます。

- アプリケーション - ドメインにデプロイされているすべてのアプリケーションまたは指定したアプリケーション。

- データ・ソース - ドメインで実行されているすべてのデータ・ソースまたは指定したデータ・ソース。

RESTful管理サービスにアクセスできるクライアント

WebLogic Server RESTful管理サービスには、次のようなクライアント・アプリケーションを通じてアクセスできます。

- Webブラウザ

- cURL

- GNU Wget

次のような各種プログラミング言語で開発されたクライアントでも、WebLogic Server RESTful管理サービスを使用できます。

- JavaScript

- Ruby

- Perl

- Java

- JavaFX

はじめに

RESTful管理サービスをWebLogic Serverドメインで使用するには、WebLogic管理者がWebLogic Server管理コンソールを使用してそれらを有効にする必要があります。詳細は、管理コンソール・オンライン・ヘルプのRESTful管理サービスの有効化に関する項を参照してください。

REST URLを使用したWebLogic Serverドメインの監視

WebLogic Serverの現在のリリースでは、RESTful管理サービスはWebLogic Serverの監視のみに限定されているため、GET HTTPメソッドのみサポートします。監視対象の各WebLogic Serverリソースには、HTTP Uniform Resource Locator (URL)を介してアクセスできます。

WebLogicを監視するためのREST URL形式

WebLogic Server監視リソースURLの形式は次のとおりです。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/path

説明:

host - WebLogic Serverが実行されているホスト

port - HTTPまたはHTTPSポート

path - 個々のリソースを識別する相対パス。たとえば、サーバー・インスタンスへのパスはservers/myserverのようになります。

RESTリソースへのリクエストでサポートされるコンテンツ・タイプ

WebLogic Server RESTful管理サービスでは、次の表現形式がサポートされます。

- JSON

- XML

- HTML

クライアントは、HTTPヘッダーを通じてリソース表現を指定する必要があります。たとえば、クライアントがcURLユーティリティを使用している場合は、次のように-Hオプションを使用してタイプを指定する必要があります。

- JSON - -H "Accept application/json"を指定します

- XML - -H "Accept application/xml"を指定します

- HTML - -Hオプションを省略します

WebLogic Server監視リソースの表現方法

WebLogic Server監視リソースの表現には次の2種類があります。

- アイテム・リソース表現

- コレクション・リソース表現

アイテム・リソース表現

アイテム・リソースは、サーバー・インスタンスなど、WebLogic Serverエンティティのインスタンスを表します。

JSON形式

JSONを使用したサーバー・インスタンスのアイテム・リソース表現の出力例を次に示します。

{
"body": {
"item": {
// attributes for the item, e.g.
// "name": "adminserver"
// "state": "RUNNING",
// …
}
},
"messages": [
// an array of messages
]
}

使用可能な属性値型は次のとおりです。

- 二重引用符""で囲んだstring

- trueまたはfalseのboolean

- number

- null

- "["および"]"で囲んだarray

- "{"および"}"で囲んだobject

XML形式

XMLを使用したサーバー・インスタンスのアイテム・リソース表現の出力例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data>
<object>
<property name="body">
<object>
<property name="item">
<object>
<!--
<property name="Name">
<value type="string">adminserver</value>
</property>
// other properties
-->
</object>
</property>
</object>
</property>
<property name="messages">
<array>
<!-- message objects -->
</array>
</property>
</object>
</data>

HTML形式

アイテム・リソースのHTMLリソース表現は、アイテム属性とその値をHTMLリスト形式で表示するWebページです。これは、テストとデバッグの目的でのみ使用する必要があります。

HTMLを使用したサーバー・インスタンスのアイテム・リソース表現の出力例を次に示します。

図1 HTML形式でのアイテム・リソース

「図1 HTML形式でのアイテム・リソース」の説明

コレクション・リソース表現

コレクション・リソースは、ドメイン内のすべてのサーバーを表す場合など、同じタイプのWebLogic Serverエンティティのセットを表します。通常、アイテム・リソースはコレクション内のエンティティごとに存在します。

JSON形式

JSONを使用したドメイン内のすべてのサーバーのコレクション・リソース表現の出力例を次に示します。

{
"body": {
"items": [
{
// attributes for item 1
// "name": "adminserver"
// "state": "RUNNING",
// …
},
{
// attributes for item 2
},
…
{
// attributes for item n
}
],
"messages": [
]
}

XML形式

XMLを使用したドメイン内のすべてのサーバーのコレクション・リソース表現の出力例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data>
<object>
<property name="body">
<object>
<property name="items">
<array>
<!--
<object>
<property name="name">
<value type="string">adminserver</value>
</property>
// other properties
</object>

// other items
-->
</array>
</property>
</object>
</property>
<property name="messages">
<array>
<!--
<object>
<property name="severity">
<value type="string">WARNING</value>
</property>
<property name="message">
<value type="string">Server ms1 is not running.</value>
</property>
</object>

// other messages
-->
</array>
</property>
</object>
</data>

HTML形式

コレクション・リソースのHTMLリソース表現は、すべてのコレクション・アイテムの属性と値をHTMLリスト形式で表示するWebページです。これは、テストとデバッグの目的でのみ使用します。

HTMLを使用したドメイン内のすべてのサーバーのコレクション・リソース表現の出力例を次に示します。

図1 HTML形式でのコレクション・リソース

「図2 HTML形式でのコレクション・リソース」の説明

コンパクト・レスポンス形式とフル・レスポンス形式

コレクション・リソースは、デフォルトでコンパクト・レスポンス形式を使用します。つまり、コレクションのアイテムごとに、使用可能なすべての監視情報のサブセットのみが返されます。

各アイテムのフル・レスポンス形式を取得するには、リクエスト・パラメータにformat=fullを追加する必要があります。次に例を示します。

http://host:port/management/tenant-monitoring/servers?format=full

アイテム・リソースは、RESTインタフェースを通じて使用可能なすべての監視情報を含むフル・レスポンス形式を常に使用します。アイテム・リソースの本文アイテムには、フル形式のコレクション・リソース内の対応するアイテムとまったく同じ情報が含まれます。

WebLogic Serverの監視でサポートされるRESTリソース

この項では、RESTful管理サービスでWebLogic Serverドメインを監視する際にサポートされるRESTリソースについて説明します。

- ドメイン内のすべてのサーバーを監視するためのRESTリソース

- ドメイン内の指定したサーバーを監視するためのRESTリソース

- ドメイン内のすべてのクラスタを監視するためのRESTリソース

- ドメイン内の指定したクラスタを監視するためのRESTリソース

- ドメインにデプロイされたすべてのアプリケーションを監視するためのRESTリソース

- ドメインにデプロイされた指定したアプリケーションを監視するためのRESTリソース

- ドメイン内のすべてのデータ・ソースを監視するためのRESTリソース

- ドメイン内の指定したデータ・ソースを監視するためのRESTリソース

ドメイン内のすべてのサーバーを監視するためのRESTリソース

次にリストする/servers URLは、ドメインに構成されたすべてのサーバーを返し、サーバー状態やヘルスなど、各サーバーのランタイム情報を提供します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/servers

表1 ドメイン内のすべてのサーバーを監視するためのRESTリソース

アイテム属性
(コンパクト形式)

型

有効な値

name

string

サーバーの名前。

state

文字列

サーバー・ステータス。可能な状態は次のとおりです。

- RUNNING

- STARTING

- STANDBY

- ADMIN

- RESUMING

- SHUTDOWN

health

文字列

サーバーのヘルス状態。可能なヘルス状態は次のとおりです。

- HEALTH_OK

- HEALTH_WARN

- HEALTH_CRITICAL

- HEALTH_FAILED

- HEALTH_OVERLOADED

- UNKNOWN

JSON形式での/servers URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"items": [
{
"name": "adminserver",
"state": "RUNNING",
"health": " HEALTH_OK "
},
{
"name": "ms1",
"state": "SHUTDOWN",
"health": ""
}
],
},
"messages": [
]
}

ドメイン内の指定したサーバーを監視するためのRESTリソース

次にリストする/servers/{servername} URLは、サーバー状態、ヘルス、JVMヒープの可用性など、ドメイン内の指定したサーバーに関する情報を返します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/servers/{servername}

表2 ドメイン内の指定したサーバーを監視するためのRESTリソース

アイテム属性

型

有効な値

name

文字列

サーバー・インスタンスの名前。

state

文字列

サーバーのステータス。想定されている状態は次のとおりです。

- RUNNING

- STARTING

- STANDBY

- ADMIN

- RESUMING

- SHUTDOWN

health

文字列

サーバーのヘルス状態。想定されているヘルス状態は次のとおりです。

- HEALTH_OK

- HEALTH_WARN

- HEALTH_CRITICAL

- HEALTH_FAILED

- HEALTH_OVERLOADED

- UNKNOWN

clusterName

文字列

サーバーが属するクラスタ。

currentMachine

文字列

サーバーが実行されているマシン。

weblogicVersion

文字列

WebLogic Serverインスタンスのバージョン。

openSocketsCurrentCount

数値

サーバーのソケット多重化用に登録されている現在のソケット数。

heapSizeCurrent

数値

JVMヒープの現在のサイズ(バイト単位)。

heapFreeCurrent

数値

JVMヒープで使用可能な現在のメモリー量(バイト単位)。

javaVersion

文字列

JVMのJavaバージョン。

osName

文字列

JVMが実行されているオペレーティング・システム。

osVersion

文字列

JVMが実行されているオペレーティング・システムのバージョン。

jvmProcessorLoad

数値

VMがすべてのプロセッサに与えている平均負荷。たとえば、1.0は100%を表します。

JSON形式での/servers/{servername} URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"item": {
"name": "adminserver",
"clusterName": null,

"state": "RUNNING",

"currentMachine": "machine-0",
"weblogicVersion": "WebLogic Server 12.1.1.0.0 Thu May 5 01:17:16 2011 PDT",
"openSocketsCurrentCount": 2,
"health": "HEALTH_OK",

"heapSizeCurrent": 536870912,
"heapFreeCurrent": 39651944,
"heapSizeMax": 1073741824,
"javaVersion": "1.6.0_20",
"osName": "Linux",
"osVersion": "2.6.18-238.0.0.0.1.el5xen",

"jvmProcessorLoad": 0.25,
}
},
messages: [
]
}

ドメイン内のすべてのクラスタを監視するためのRESTリソース

次にリストする/clusters URLは、ドメインに構成されたすべてのクラスタを返し、すべてのメンバー・サーバーの状態やヘルスなど、各クラスタおよび各クラスタのメンバー・サーバーのランタイム情報を提供します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/clusters

表3 ドメイン内のすべてのクラスタを監視するためのRESTリソース

アイテム属性
(コンパクト形式)

型

有効な値

name

文字列

クラスタの名前。

servers

文字列

クラスタのメンバー・サーバー。

- name - メンバー・サーバー名。

- state - メンバー・サーバー・ステータス。想定されている状態は次のとおりです。

- RUNNING

- STARTING

- STANDBY

- ADMIN

- RESUMING

- SHUTDOWN

- health - メンバー・サーバーのヘルス状態。想定されている状態は次のとおりです。

- HEALTH_OK

- HEALTH_WARN

- HEALTH_CRITICAL

- HEALTH_FAILED

- HEALTH_OVERLOADED

- UNKNOWN

JSON形式での/clusters URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"items": [
{
"name": "mycluster1",
"servers": [
{
"name": "ms1",
"state": "RUNNING",
"health": "HEALTH_OK"
},
{
"name": "ms2",
"state": "RUNNING",
"health": "HEALTH_OVERLOADED"
}
]
}
],
},
"messages": [
]
}

ドメイン内の指定したクラスタを監視するためのRESTリソース

次にリストする/clusters/{clustername} URLは、メンバー・サーバーの状態やヘルス情報など、指定したクラスタとそのメンバー・サーバーのランタイム情報を返します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/clusters/{clustername}

表4 ドメイン内の指定したクラスタを監視するためのRESTリソース

アイテム属性

型

有効な値

name

文字列

クラスタの名前。

servers

objectまたはnumber

クラスタのメンバー・サーバー。

- name - メンバー・サーバー・インスタンスの名前。

- state: メンバー・サーバーのステータス。

- STARTING

- RUNNING

- STANDBY

- ADMIN

- RESUMING

- SHUTDOWN

- health: メンバー・サーバーのヘルス状態。

- HEALTH_OK

- HEALTH_WARN

- HEALTH_CRITICAL

- HEALTH_FAILED

- HEALTH_OVERLOADED

- UNKNOWN

- clusterMaster - (object)サーバーが、サーバー移行用に構成されているクラスタのクラスタ・マスターである場合はTrue。

- dropOutFrequency - (number)クラスタの観点からサーバーが到達不能になった回数の相対的な測定。

- resendRequestsCount - (number)クラスタ内の受信サーバーがメッセージを見逃したために、再送しなければならなかったstate-deltaメッセージの数。

- fragmentsSentCount - (number)サーバーからクラスタに送信されたメッセージ・フラグメントの総数。これは、マルチキャストおよびユニキャストの両方のメッセージ・タイプに適用されます。

- fragmentsReceivedCount - (number)サーバーで受信されたクラスタからのメッセージの総数。これは、マルチキャストおよびユニキャストの両方のメッセージ・タイプに適用されます。

JSON形式での/cluster URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"item": {
"name": "mycluster1",
"servers": [
{
"name": "ms1",
"state": "RUNNING",
"health": "OK",

"clusterMaster": false,

"dropOutFrequency": "Never"
"resendRequestsCount": 0,
"fragmentsSentCount": 3708,
"fragmentsReceivedCount": 3631
},
{
"name": "ms2",
"state": "RUNNING",
"health": "OK"
...
}
]
}
},
"messages": [
]
}

ドメインにデプロイされたすべてのアプリケーションを監視するためのRESTリソース

次にリストする/applications URLは、ドメインにデプロイされているすべてのアプリケーションと、アプリケーション・タイプ、その状態とヘルスなどのランタイム情報を返します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/applications

表5 ドメインにデプロイされたすべてのアプリケーションを監視するためのRESTリソース

アイテム属性
(コンパクト形式)

型

有効な値

name

文字列

アプリケーション名。

type

文字列

アプリケーション・タイプ。可能なタイプは次のとおりです。

- ear

- war

- ejb

- rar

- jms

- jdbc

state

文字列

統合アプリケーションの実行ステータス。想定されている状態は次のとおりです。

- STATE_NEW

- STATE_FAILED

- STATE_RETIRED

- STATE_PREPARED

- STATE_ADMIN

- STATE_ACTIVE

- STATE_UPDATE_PENDING

health

文字列

アプリケーションの統合ヘルス状態。想定されているヘルス状態は次のとおりです。

- HEALTH_OK

- HEALTH_WARN

- HEALTH_CRITICAL

- HEALTH_FAILED

- HEALTH_OVERLOADED

- UNKNOWN

JSON形式での/applications URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"items": [
{
"name": "appscopedejbs",
"type": "ear",
"state": "STATE_ACTIVE",
"health": " HEALTH_OK"
},
{
"name": "MyWebApp",
"type": "war",
"state": "STATE_NEW"
}
}
],
},
"messages": [
]
}

ドメインにデプロイされた指定したアプリケーションを監視するためのRESTリソース

/applications/{applicationname} URLは、エンティティBean、アプリケーション・スコープのワーク・マネージャおよびデータ・ソースの統計など、指定したアプリケーションのランタイム情報を返します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/applications/{applicationname}

表6 ドメインにデプロイされた指定したアプリケーションを監視するためのRESTリソース

アイテム属性

型

有効な値

name

文字列

アプリケーションの名前。

type

文字列

アプリケーション・タイプ。想定されているタイプは次のとおりです。

- ear

- war

- ejb

- rar

- jms

- jdbc

state

文字列

統合されたアプリケーションの実行ステータス。想定されている状態は次のとおりです。

- STATE_NEW

- STATE_FAILED

- STATE_RETIRED

- STATE_PREPARED

- STATE_ADMIN

- STATE_ACTIVE

- STATE_UPDATE_PENDING

health

文字列

アプリケーションの統合されたヘルス状態。想定されているヘルス状態は次のとおりです。

- HEALTH_OK

- HEALTH_WARN

- HEALTH_CRITICAL

- HEALTH_FAILED

- HEALTH_OVERLOADED

- UNKNOWN

targetStates

object

各ターゲットのアプリケーション実行ステータス。

- target - ターゲットの名前。

- state - 指定したターゲットのアプリケーション実行ステータス。想定されている状態は次のとおりです。

- STATE_NEW

- STATE_FAILED

- STATE_RETIRED

- STATE_PREPARED

- STATE_ADMIN

- STATE_ACTIVE

- STATE_UPDATE_PENDING

dataSources

オブジェクト

埋込みデータ・ソースのランタイム情報。

- name - データ・ソース・インスタンスの名前。

- server - データ・ソース・インスタンスが実行されているサーバーの名前。

- state - データ・ソース・インスタンスの現在の状態。想定されている状態は次のとおりです。

- 実行中

- 一時停止

- 停止

- 過負荷

- 不明

workManagers

オブジェクトまたは数値

アプリケーションに対して構成されているワーク・マネージャの統計。

- name - (string)ワーク・マネージャの名前。

- server - (string)ワーク・マネージャが関連付けられているサーバーの名前。

- pendingRequests - (number)キューで待機している保留中リクエストの数。

- completedRequests - (number)処理されたリクエストの数。

minThreadsConstraints

オブジェクトまたは数値

アプリケーションに対して構成されている最小スレッド制約の統計。

- name - (string)最小スレッド制約の名前。

- server - (string)最小スレッド制約が関連付けられているサーバーの名前。

- pendingRequests - (number)使用可能スレッドを待機している保留中リクエストの数。

- completedRequests - (number)処理された完了済みリクエストの数。

- executingRequests - (number)現在実行しているリクエストの数。

- outOfOrderExecutionCount - (number)制約を満たすために順番を無視して実行されたリクエストの数。

- mustRunCount - (number)制約を満たすために実行する必要のあるリクエストの数。

- maxWaitTime - (number)リクエストがスレッドを待機する必要のあった最大時間。制約を満たすために実行する必要のあるリクエストのみが考慮されます。

- currentWaitTime - (number)リクエストがスレッドを待機する必要のあった最近の時間。制約を満たすために実行する必要があるリクエストのみが対象です。

maxThreadsConstraints

オブジェクトまたは数値

アプリケーションに対して構成されている最大スレッド制約の統計。

- name - (string)最大スレッド制約の名前。

- server - (string)最大スレッド制約が関連付けられているサーバーの名前。

- executingRequests - (number)現在実行しているリクエストの数。

- deferredRequests - (number)制約を超過したため実行のスレッドが拒否されたリクエストの数。

requestClasses

オブジェクトまたは数値

アプリケーションに対して構成されているリクエスト・クラスの統計。

- name - (string)リクエスト・クラスの名前。

- server - (string)リクエストが関連付けられているサーバーの名前。

- requestClassType - (string)リクエスト・クラスのタイプ("fairshare"、"responsetime"、"context"のいずれか)

- completedCount - (number)サーバーの起動後に完了したリクエストの総数。

- totalThreadUse - (number)サーバーの起動後の、リクエスト・クラスによるスレッド使用時間の合計(ミリ秒単位)。

- pendingRequestCount - (number)スレッドが使用可能になるのを待機している保留中リクエストの数。

- virtualTimeIncrement - (number)リクエスト・クラスの現在の優先度。優先度は他のリクエスト・クラスの優先度に対して相対的です。優先度は動的に計算されて頻繁に変更される可能性があります。

JSON形式での/applications/{applicationname} URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"item": {
"name": "appscopedejbs",
"type": "ear",
"health": " HEALTH_OK ",
"state": "STATE_ACTIVE",
"targetStates": [
{
"target": "ms1",
"state": "STATE_ACTIVE",
},
{
"name": "ms2",
"state": "STATE_ACTIVE",
}
] ,
"dataSources": [
],
"entities": [
],
"workManagers": [
{
"name": "default",
"server": "ms1",
"pendingRequests": 0,
"completedRequests": 0
}
],
"minThreadsConstraints": [
{
"name": "minThreadsConstraints-0",
"server": "ms1",
"completedRequests"; 0,
"pendingRequests"; 0,
"executingRequests": 0,
"outOfOrderExecutionCount":0,
"mustRunCount": 0,
"maxWaitTime": 0,
"currentWaitTime": 0
}
],
"maxThreadsConstraints": [
{
"name": "maxThreadsConstraints-0",
"server": "ms1",
"executingRequests": 0,
"deferredRequests": 0
}
],
"requestClasses": [
{
"name": "requestClasses-0",
"server": "ms1",
"requestClassType"; "fairshare",
"completedCount"; 0,
"totalThreadUse": 0,
"pendingRequestCount":0,
"virtualTimeIncrement": 0
}
]
}
},
"messages": [
]
}

ドメイン内のすべてのデータ・ソースを監視するためのRESTリソース

次にリストする/datasources URLは、ドメインに構成されたすべての汎用およびGridLink JDBCデータ・ソースを返し、各データ・ソースのランタイム情報を提供します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/datasources

表7 ドメイン内のすべてのデータ・ソースを監視するためのRESTリソース

アイテム属性
(コンパクト形式)

型

有効な値

name

文字列

データ・ソースの名前。

type

文字列

データ・ソース・タイプ(GenericまたはGridLink)。

instances

文字列

データ・ソース・インスタンスのランタイム情報。

- server - データ・ソース・インスタンスが実行されているサーバー・インスタンス。

- state - データ・ソース・インスタンスの現在の状態。想定されている状態は次のとおりです。

- Running

- 一時停止中

- Shutdown

- Overloaded

- Unknown

JSON形式での/datasources URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"items": [
{
"name": "genericDS",
"type": "Generic"
"instances": [
{
"server": "ms1",
"state": "Running"
},
{
"server": "ms2",
"state": "Suspended"
}
]
},
{
"name": "gridlinkDS",
"type": "GridLink",
"instances": [
{
"server": "ms1",
"state": "Running"
},
]
}
],
},
"messages": [
]
}

ドメイン内の指定したデータ・ソースを監視するためのRESTリソース

次にリストする/datasources/{datasourcename} URLは、GridLinkデータ・ソースのOracle RAC統計など、指定したデータ・ソースのランタイム情報を返します。

http(s)://host:port/management/tenant-monitoring/datasources/{datasourcename}

表8 ドメイン内の指定したデータ・ソースを監視するためのRESTリソース

アイテム属性
(コンパクト形式)

型

有効な値

name

文字列

データ・ソースの名前。

type

文字列

データ・ソース・タイプ(GenericまたはGridLink)。

instances

オブジェクトまたは数値

データ・ソース・インスタンスのランタイム情報。

- server - (string)データ・ソース・インスタンスが実行されているサーバーの名前。

- state - (string)データ・ソース・インスタンスの現在の状態。想定されている状態は次のとおりです。

- Running

- Suspended

- Shutdown

- Overloaded

- Unknown

- enabled - (boolean)データ・ソースが有効になっている場合はTrue。

- versionJDBCDriver - (string)データベース接続の作成に使用されたJDBCドライバのドライバ・クラス名。

- activeConnectionsAverageCount - (number)データ・ソース内のアクティブ接続の平均数。

- activeConnectionsCurrentCount - (number)アプリケーションで現在使用されている接続数。

- activeConnectionsHighCount - (number)データ・ソースのインスタンス化以降の、データ・ソースのインスタンスにおけるアクティブなデータベース接続の最大数。

- connectionDelayTime - (number)データベースへの物理接続の作成に要する平均時間(ミリ秒単位)。

- connectionsTotalCount - (number)データ・ソースのデプロイ以降にデータ・ソースで作成されたデータベース接続の累積数。

- currCapacity - (number)データ・ソースの接続プールにあるJDBC接続の現在の数。

- currCapacityHighCount - (number)データ・ソースのデプロイ以降に、データ・ソースで使用可能または使用中だったデータベース接続の最大数(現在の容量)

- failedReserveRequestCount - (number)データ・ソースの接続に対するリクエストのうち、満たすことのできなかったリクエストの累積数。

- failuresToReconnectCount - (number)データベース接続のリフレッシュ試行に失敗した回数。

instances(続き)

オブジェクトまたは数値

- highestNumAvailable - (number)データ・ソースのデプロイ以降に、データ・ソースにおいて、任意の時点でアイドル状態でアプリケーションによる使用が可能だったデータベース接続の最大数

- leakedConnectionCount - (number)リークされた接続の数。

- numAvailable - (number)データ・ソースにおいて、現在アイドル状態でアプリケーションによる使用が可能になっているデータベース接続の数。

- numUnavailable - (number)プールで現在使用されている接続数

- prepStmtCacheAccessCount - (number)文キャッシュがアクセスされた回数の現在の累積数。

- prepStmtCacheAddCount - (number)文キャッシュに追加された文の累積数。

- prepStmtCacheCurrentSize - (number)文キャッシュに現在キャッシュされているプリコンパイルされた文および呼出し可能文の数。

- prepStmtCacheDeleteCount - (number)キャッシュから破棄された文の累積数。

- prepStmtCacheHitCount - (number)キャッシュにある文が使用された回数の累積数。

- prepStmtCacheMissCount - (number)キャッシュにある文で文リクエストを満たすことができなかった回数。

- reserveRequestCount - (number)データ・ソースの接続に対するリクエストの累積数。

- waitSecondsHighCount - (number)接続プールがインスタンス化された後、接続プールからの接続をアプリケーションが待機した最大秒数(最大接続予約待機時間)。

- waitingForConnectionCurrentCount - (number)データベース接続を待機している接続リクエストの数。

- waitingForConnectionFailureTotal - (number)データ・ソースの接続に対するリクエストのうち、接続を取得する前に待機する必要があり、最終的に接続を取得することのできなかったリクエストの累積数。

- waitingForConnectionHighCount - (number)データ・ソースの接続を同時に待機しているアプリケーション・リクエストの最大数。

instances(続き)

オブジェクトまたは数値

- waitingForConnectionSuccessTotal - (number)データ・ソースの接続に対するリクエストのうち、接続を取得する前に待機する必要があり、最終的に接続を取得することのできたリクエストの累積数。

- waitingForConnectionTotal - (number)データ・ソースの接続に対するリクエストのうち、接続を取得する前に待機する必要があったリクエストの累積数。最終的に接続を取得できたリクエストと取得できなかったリクエストの両方が含まれます。

- successfulRclbBasedBorrowCount - (number)ランタイム接続ロード・バランシング・ポリシーを満たす既存の接続が見つかった予約リクエストの数。

- failedRCLBBasedBorrowCount - (number)ランタイム接続ロード・バランシング・ポリシーに基づく接続が見つからなかった予約リクエストの数。

- successfulAffinityBasedBorrowCount - (number)アフィニティ・ポリシーを満たす既存の接続が見つかった予約リクエストの数。

- failedAffinityBasedBorrowCount - (number)アフィニティ・ポリシーの既存の接続が見つからなかった予約リクエストの数。

- racInstances - Oracle RACインスタンス統計。

- instanceName - (string) Oracle RACインスタンスの名前。

- state - (string)データ・ソース内のOracle RACインスタンスの現在の状態(「実行中」、「一時停止」、「停止」、「過負荷」および「不明」)。

- enabled - (boolean) Oracle RACインスタンスが有効になっている場合はTrue。

- signature - (string) Oracle RACインスタンスを一意に識別するシグネチャ。

- currentWeight - (number) Oracle RACインスタンスの現在の重み。

- activeConnectionsCurrentCount - (number)アプリケーションで現在使用されている接続数。

- reserveRequestCount - (number) Oracle RACインスタンスの接続に対するリクエストの累積数。

instances(続き)

オブジェクトまたは数値

- racInstances(続き):

- connectionsTotalCount - (number)データ・ソースのデプロイ以降にOracle RACインスタンスで作成されたデータベース接続の累積数。

- currCapacity - (number) Oracle RACインスタンスのデータ・ソースの接続プールにあるJDBC接続の現在の数。

- numAvailable - (number) Oracle RACインスタンスのデータ・ソースで現在使用可能な(使用中でない)データベース接続の数。

- numUnavailable - (number) Oracle RACインスタンスで(使用中、またはシステムによるテスト中のため)現在使用不能なデータベース接続数。

JSON形式での/datasources/{datasourcename} URLレスポンスの例を次に示します。

{
"body": {
"item": {
"name": "gridlinkDS",
"instances": [
{
"server": "ms1",
"state": 'Running",
"enabled": true,
"activeConnectionsAverageCount": 5,
…
"racInstances": [
{
"instanceName": "gridlinkDS-0",
"state": "Running",
…
},
{
"instanceName": "gridlinkDS-1",
"state": "Suspended",
…
}
]
}

}
},
"messages": [
]
}

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害があるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic ServerにおけるRESTful管理サービスの使用, 12c (12.1.2)

E48049-01

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、Oracleまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.