Oracle® Fusion Middleware

Oracle Managed File Transferのインストールと構成

12c (12.1.3)

E56219-02(原本部品番号:E48382-02)

2014年7月

インストール担当者とシステム管理者向けのドキュメントで、Oracle Managed File Transferのインストールおよび構成方法について説明しています。

Oracle Fusion Middleware Oracle Managed File Transferのインストールと構成 12c (12.1.3)

E56219-02

Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

原本著者:  Wortimla RS

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Managed File Transferのインストールの計画

- 1.1 このドキュメントの使用

- 1.1.1 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法

- 1.1.2 このドキュメントを使用してドメインを拡張する方法

- 1.1.3 開発モードでのManaged File Transferのインストール

- 1.2 標準インストール・トポロジの理解

- 1.3 標準インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ

- 1.4 システム環境の確認のロードマップ

- 1.5 製品の配布の理解と入手

- 1.6 インストール・チェックリストの確認

2 Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール

- 2.1 インストール・プログラムの起動

- 2.2 インストール画面のナビゲート

- 2.3 インストールの確認

- 2.3.1 インストール・ログ・ファイルの確認

- 2.3.2 ディレクトリ構造のチェック

- 2.3.3 Oracleホームの内容の表示

3 Oracle Managed File Transferドメインの構成

- 3.1 データベース・スキーマの作成

- 3.1.1 動作保証されたデータベースのインストールおよび構成

- 3.1.2 リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動

- 3.1.3 RCU画面からスキーマ作成へのナビゲート

- 3.2 Oracle Managed File Transfer WebLogicドメインの構成

- 3.2.1 構成ウィザードの起動

- 3.2.2 構成ウィザード画面のナビゲートによるドメインの作成

- 3.3 サーバーの起動

- 3.3.1 ノード・マネージャの起動

- 3.3.2 管理サーバーの起動

- 3.3.3 管理対象サーバーの起動

- 3.4 構成の確認

4 WebLogicドメイン構成後の次の手順

- 4.1 基本的なManaged File Transfer管理タスクの実行

- 4.2 追加のManaged File Transferドメイン構成タスクの実行

- 4.3 追加のManaged File Transfer管理タスクの実行

- 4.4 高可用性のManaged File Transfer環境の準備

5 Oracle Managed File Transferのアンインストール

- 5.1 製品のアンインストールの理解

- 5.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

- 5.3 データベース・スキーマの削除

- 5.4 ソフトウェアのアンインストール

- 5.4.1 アンインストール・プログラムの起動

- 5.4.2 アンインストールする製品の選択

- 5.4.3 アンインストール画面のナビゲート

- 5.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

- 5.6 Windowsオペレーティング・システムでのプログラム・ショートカットの削除

- 5.7 ドメインとアプリケーション・データの削除

- 5.8 ソフトウェアの再インストール

A コンパクト・ドメインでのOracle Managed File Transferの構成

B Oracle Managed File Transferのセカンダリ・トポロジの理解

- B.1 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジの理解

- B.2 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジをインストールし構成するためのロードマップ

- B.2.1 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suite用に選択する構成オプション

はじめに

このドキュメントでは、Oracle Managed File Transferのインストールおよび構成方法を説明します。

対象読者

このドキュメントは、Oracle Managed File Transferをインストールしているシステム管理者またはアプリケーション開発者を対象としています。読者はWebテクノロジを熟知しており、WindowsとUNIXのプラットフォームについて一般的に理解していることが前提になります。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

Oracleサポート・サービスでは、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、12c (12.1.3)ドキュメント・セットにある次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング
このドキュメントには、Oracle Fusion Middleware製品インストールの計画に役立つ重要な情報が含まれます。

- Oracle Managed File Transferの使用
このドキュメントでは、Oracle Managed File Transferの管理方法、ファイル転送を設計しモニターする方法およびOracle Managed File Transferと他のアプリケーションを統合する方法について説明します。

- Oracle SOA Suite FoundationおよびBusiness Process Managementのインストールおよび構成
このドキュメントには、Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Managementをインストールし構成する手順が記載されています。

『Oracle Managed File Transferの使用』のOracle SOA Suiteとの統合に関する項に説明されているとおり、Oracle Managed File TransferはOracle SOA Suiteと統合できます。

- Oracle Service Busのインストールおよび構成
このドキュメントには、Oracle Service Busをインストールし構成する手順が記載されています。

『Oracle Managed File Transferの使用』のOracle Service Busとの統合に関する項に説明されているとおり、Oracle Managed File TransferはOracle Service Busと統合できます。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Managed File Transferのインストールの計画

この章は、Oracle Managed File Transferをインストールし、構成するための準備を整えるうえで役立ちます。

製品インストールやドメイン構成の途中または後で問題が発生しないよう、十分に確認する必要がある様々なトピックを扱います。

この章は次の項で構成されています。

- 第1.1項「このドキュメントの使用」

- 第1.2項「標準インストール・トポロジの理解」

- 第1.3項「標準インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ」

- 第1.4項「システム環境の確認のロードマップ」

- 第1.5項「製品の配布の理解と入手」

- 第1.6項「インストール・チェックリストの確認」

1.1 このドキュメントの使用

この項には次のトピックが含まれます:

- 第1.1.1項「開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法」

- 第1.1.2項「このドキュメントを使用してドメインを拡張する方法」

- 第1.1.3項「開発モードでのManaged File Transferのインストール」

1.1.1 標準インストール・トポロジの最初の使用

ここでは、Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジの作成について説明します。このトポロジは高可用性でセキュアに拡張できるので、本番システムに適してします。

標準インストール・トポロジはこの製品のトポロジ例であり、このトポロジのみがサポートされるわけではありません。詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の「標準インストール・トポロジの理解」を参照してください。

1.1.2 このドキュメントを使用してドメインを拡張する方法

このドキュメントの手順は新しいドメインを作成する方法を説明したもので、使用中のシステムにその他のOracle Fusion Middleware製品はインストールされていないことを前提としています。インストールおよびドメイン作成の手順のすべてがこの前提に基づいています。

すでにその他のOracle Fusion Middleware製品がシステムにインストールされている場合(たとえば、すでにOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャがインストールされ、ドメインが起動して稼働している場合)、同じ手順を使用して既存のドメインを拡張できます。これを行うように選択する場合、Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニングで同じドメインにおける複数製品のインストールに関する項を必ず参照してください。

新規ドメインを作成する場合でも、手順に示された内容と要件が合わないときは、適切な内容を選択していることを確認し、その他の詳細について説明されているドキュメントを参照してください。

1.1.3 開発モードでのManaged File Transferのインストール

このガイドは、本番インストールのみに対応しています。Managed File Transferを開発環境にインストールするには、次のオプションを考慮します。

- 開発者コンパクト・ドメイン用のSOA Quick StartにOracle Managed File Transferを追加する。
詳細は、『SOA SuiteおよびBusiness Process Management SuiteのQuick Start for Developersのインストール』のOracle SOA Suite Quick Start用コンパクト・ドメインの構成に関する項を参照してください。

- Oracle Managed File Transfer専用のコンパクト・ドメインを作成する。
詳細は、付録Aを参照してください。

1.2 標準インストール・トポロジの理解

図1-1は、Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジを示しています。

図1-1 Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジ

このトポロジは、2台の管理対象サーバーを含む1つのクラスタと管理サーバーが1台の標準的なWebLogic Serverドメインを示しています。管理対象サーバーには、Oracle ADFアプリケーションのデプロイと管理に必要なライブラリと追加ソフトウェアがインストールされ、使用可能になっています。このドメインは単一のホストに構成され、(必要なFusion Middlewareスキーマがインストールされた)サポートされているデータベースを必要とします。

このトポロジの図にあるすべての要素については、表1-1に説明があります。

表1-1 Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジの要素の説明

要素

説明と追加ドキュメントへのリンク

APPHOST

アプリケーション層をホストしているマシンを示す、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

DBHOST

データベースをホストしているマシンを示す、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

WebLogicドメイン

論理的に関連するJavaコンポーネントのグループ(ここでは管理サーバー、管理対象サーバーおよびその他の関連するソフトウェアコンポーネント)。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle WebLogic Serverドメインの概要に関する項を参照してください。

管理サーバー

ドメインの構成オブジェクトをメンテナンスし、管理対象サーバーへの構成変更を分散させる、ドメインの中央制御エンティティ。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理サーバーの概要に関する項を参照してください。

Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control。ドメインを管理するために使用する主要ツール。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の「Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control」を参照してください。

クラスタ

同時に稼働し連携する、複数のWebLogic Serverインスタンスの集合。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理対象サーバーと管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

マシン

1つまたは複数のWebLogic Serverインスタンス(サーバー)をホストするコンピュータを論理的に表現するもの。マシンは、ノード・マネージャを使用して管理対象サーバーを起動または停止するためにWebLogicの管理対象サーバーとノード・マネージャを論理的に結び付けるものでもあり、管理対象サーバーはマシンに関連付けされている必要があります。

管理対象サーバー

アプリケーション、アプリケーション・コンポーネント、Webサービスおよび関連リソースをホストします。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理対象サーバーと管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

インフラストラクチャ

次のものを含むサービスの集合:

- Metadata Repository (MDS)
これにはOracle Application Developer Frameworkなどの、Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのメタデータが含まれます。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のメタデータ・リポジトリの概要に関する項を参照してください。

- Oracle Application Developer Framework (Oracle ADF)

- Oracle Web Services Manager (OWSM)

1.3 標準インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ

ここでは、標準インストール・トポロジをインストールして構成するために必要なすべての手順を示します。このトポロジの変更バージョンを作成する場合に使用できる補足情報への参照も、ガイドの手順内に記載されています。

表1-2に、トポロジをインストールして構成するために必要な手順を示します。

表1-2 Oracle Managed File Transferインストールのロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

システム環境の確認

インストールの前に、最小限のシステム要件およびネットワーク要件を満たしていることを確認します。

第1.4項を参照してください。

適切なディストリビューションの入手

Oracle Managed File Transferは、既存のOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャ・インストールが必要であり、同じOracleホームにインストールする必要があります。両方の配布を入手します。

第1.5項を参照してください。

インストール・ディレクトリの決定

作成する必要があるディレクトリが作成されているか、またはインストーラからアクセスでき、最小要件を満たすシステムに存在していることを確認します。

Oracle Managed File Transferは、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャを含む既存のOracleホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

Oracle Fusion Middlewareの理解の主要なOracle Fusion Middlewareディレクトリの場所に関する項を参照してください。

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストール

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをインストールして、Oracle Managed File TransferのOracleホーム・ディレクトリを作成します。

『Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』を参照してください。

Oracle Managed File Transferのインストール

Oracle Universal Installerを実行して、Oracle Managed File Transferをインストールします。

ソフトウェアのインストールにより、使用しているシステムにソフトウェアが転送され、Oracleホーム・ディレクトリが作成されます。

第2章を参照してください。

WebLogicドメインの作成

構成ウィザードを使用してWebLogicドメインの作成および構成を行います。

第3章を参照してください。

高可用性のためのドメインの管理と準備

ドメインを管理するための追加のツールおよびリソースを確認し、可用性が高くなるようにドメインを構成します。

第4章を参照してください。

1.4 システム環境の検証ロードマップ

インストールと構成のプロセスを開始する前に参照して理解する必要がある重要な情報が、この項(表1-3)に記載されています。ここでは、Oracle Managed File Transferをインストールおよび構成するために、ご使用の環境が適切に準備されていることを確認するための重要なタスクおよび判断項目を示します。

表1-3 システム環境の検証ロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

動作保証要件およびシステム要件を確認します。

インストールおよび構成について、ご使用のオペレーティング・システムが動作保証され適切に構成されることを確認します。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の動作保証とシステム要件の確認に関する項を参照してください。

正しいインストール・ユーザーを指定します。

インストール・ユーザーが、ソフトウェアをインストールおよび構成するための適切な権限を持っていることを確認します。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストール・ユーザーの選択に関する項を参照してください。

システムでインストールおよび構成のディレクトリを選択します。

推奨ディレクトリ構造に従って、インストールおよび構成に必要なディレクトリが作成できることを確認します。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストールおよび構成のためのディレクトリの選択に関する項を参照してください。

動作保証されたJDKをインストールします。

配布のインストール・プログラムは、ご使用のシステムで動作保証されたJDKを必要とします。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のJDKのインストールに関する項を参照してください。

Oracle Databaseをインストールおよび構成します。

WebLogicドメインを構成するには、Oracle Managed File Transferに必要なスキーマが正しく構成された、動作保証されているデータベースへのアクセス権が必要です。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の動作保証されたデータベースのインストールおよび構成に関する項を参照してください。

1.5 製品の配布の理解と入手

Oracle Fusion MiddlewareインフラストラクチャとOracle Managed File Transferの両方の配布は、.jarファイルとして入手できます。このディストリビューションのインストールと構成を行うには、動作保証されたJDKがシステムに存在していることが必要です。

ヒント:

配布の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品の配布の理解と入手に関する項を参照してください。

配布の入手方法は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品の配布の入手に関する項を参照してください。

1.6 インストール・チェックリストの確認

表1-4は、Oracle Managed File Transferのインストール前に理解しておく必要のある重要な項目と、インストール中に決定する必要のある重要な項目を示しています。

表1-4 インストール・チェックリスト

情報

値の例

説明

JAVA_HOME

/home/Oracle/jdk7_55/jdk1.7.0_55

Java JDK 1.7ホーム・ディレクトリを指す環境変数

データベースのホスト名

examplehost.exampledomain

データベースが稼動しているホストの名前とドメイン。

データベース・ポート

1521

データベースがリスニングしているポート番号。デフォルトのOracleデータベース・リスニング・ポートは1521です。

データベース・サービス名

orcl

Oracleデータベースには一意のサービス名が必要です。デフォルトのサービス名は、orclです。

DBAユーザー名

SYS

データベース管理権限を持つユーザーの名前。OracleデータベースのデフォルトのDBAユーザーは、SYSです。

DBAパスワード

ExamplePassword1

データベース管理権限を持つユーザーのパスワード。

ORACLE_HOME

/home/Oracle/product/Oracle_Home

ソフトウェアをインストールするディレクトリ。このディレクトリには、Oracle Fusion MiddlewareインフラストラクチャとOracle Managed File Transfer、さらに必要に応じて、Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Management Suiteが含まれます。

WebLogic Serverのホスト名

examplehost.exampledomain.com

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Managed File Transferコンソールのホスト名。

コンソール・ポート

7011

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Managed File Transferコンソールのポート。

DOMAIN_HOME

/home/Oracle/config/domains/mft_domain

ドメイン・データの格納先。

APPLICATION_HOME

/home/Oracle/config/applications/mft_domain

アプリケーション・データの格納先。

WebLogicドメインの管理者のユーザー名

weblogic

Oracle WebLogic Serverの管理権限を持つユーザーの名前。デフォルトの管理者ユーザーは、weblogicです。

管理者ユーザーのパスワード

ExamplePassword1

Oracle WebLogic Serverの管理権限を持つユーザーのパスワード。

$FTP_ROOT

ORACLE_HOME/mft/ftp_root

埋込みFTPサーバーのルート・ディレクトリ。

FTPポート

7021

埋込みFTPサーバーのポート。

RCUユーティリティ

ORACLE_HOME/oracle_common/bin

リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)へのパス。

RCUスキーマの接頭辞

MFT

Oracle Managed File Transferが使用するデータベース・スキーマの名前の接頭辞。

RCUスキーマのパスワード

ExamplePassword1

Oracle Managed File Transferが使用するデータベース・スキーマのパスワード。

Configユーティリティ

ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin

ドメインを作成し構成するための構成ウィザードへのパス。

2 Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール

この章では、Oracle Managed File Transfer (MFT)ソフトウェアのインストール方法を説明します。

インストールを開始する前に、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャが『Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』に説明されているとおりにインストールされていることを確認します。また、第1.4項で説明されている最小要件をすべて満たしていることを確認します。この章が終わるまでに、Managed File TransferソフトウェアがOracleホームにインストールされます。

この章は次の項で構成されています。

- 第2.1項「インストール・プログラムの起動」

- 第2.2項「インストール画面のナビゲート」

2.1 インストール・プログラムの起動

インストール・プログラムを起動するには、次の手順を実行します。

1. ターゲット・システムにログインします。

2. 動作保証されたJDKがシステムに存在していることがインストーラでは必要です。詳細は、「Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成」ページで12c (12.1.3)用の適切な動作保証ドキュメントを参照してください。

3. JAVA_HOME環境変数を、ご使用のシステム上の動作保証されたJDKの場所に設定します。この場所は、binより上のディレクトリにする必要があります。たとえば、JDKが/home/Oracle/JDK/jdk7_55/jdk1.7.0_55に配置されている場合は、次のようになります。
UNIXオペレーティング・システムの場合:

setenv JAVA_HOME /home/Oracle/JDK/jdk7_55/jdk1.7.0_55

Windowsオペレーティング・システムの場合:

set JAVA_HOME=C:\home\Oracle\JDK\jdk7_55\jdk1.7.0_55

4. インストール・プログラムをダウンロードしたディレクトリに移動します。

5. 次の例に示すとおり、ご使用のシステムのJDKディレクトリからjava実行可能ファイルを実行し、インストール・プログラムを起動します。
UNIXオペレーティング・システムの場合:

$JAVA_HOME/bin/java -jar fmw_12.1.3.0.0_mft.jar

Windowsオペレーティング・システムの場合:

%JAVA_HOME%\bin\java -jar fmw_12.1.3.0.0_mft.jar

注意:

インストーラをサイレント・モードで起動して、インストール・プロセス中に構成オプションが表示されないようにすることもできます。

サイレント・インストールやコマンド行インストールの詳細は、Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールでサイレント・モードにおけるOracle Universal Installerの使用方法に関する項を参照してください。

インストール・プログラムが表示されると、インストールを開始する準備が完了しています。各インストール・プログラム画面の詳細は、第2.2項を参照してください。

2.2 インストール画面のナビゲート

インストール・プログラムでは表2-1に記載された順番で一連の画面が表示されます。

インストール画面に関して詳細な情報が必要な場合は、画面の名前をクリックしてください。

表2-1 Oracle Managed File Transferのインストール画面

画面

説明

インストール・インベントリの設定

UNIXオペレーティング・システムで、初めてOracle製品をこのホストにインストールする場合にこの画面が表示されます。中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択されたオペレーティング・システム・グループ名に対して、中央インベントリの場所への書込み権限が付与されていることを確認してください。

中央インベントリの詳細は、Oracle Universal InstallerによるソフトウェアのインストールでOracle中央インベントリの理解に関する項を参照してください。

この画面は、Windowsオペレーティング・システムでは表示されません。

ようこそ

これは、製品インストーラの開始画面です。

インストール場所

この画面を使用して、Oracleホーム・ディレクトリの場所を指定します。この場所には、すでにOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャが含まれている必要があります。

Oracle Fusion Middlewareディレクトリ構造の詳細は、Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニングでインストールと構成のディレクトリの選択に関する項を参照してください。

前提条件のチェック

この画面で、システムが最小限の要件を満たしているかどうかが検証されます。

警告メッセージやエラー・メッセージが出力された場合、第1.4項に記載されている次のドキュメントのいずれかを参照できます。

インストール・サマリー

この画面を使用して、選択したインストール・オプションを検証できます。これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合、「保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの名前および場所を指定します。レスポンス・ファイルは、後でサイレント・インストールに使用できます。

サイレント・インストールやコマンド行インストールの詳細は、Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールでサイレント・モードにおけるOracle Universal Installerの使用方法に関する項を参照してください。

インストールの進行状況

この画面では、インストールの進行状況を参照できます。

進捗バーが100%に達すると、インストールが完了します。「終了」をクリックしてインストーラを終了するか、「次」をクリックして次の画面に進みます。

インストール完了

この画面には、完了したインストールについての要約が表示されます。画面上の情報を確認し、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

2.3 インストールの検証

インストールの完了後、次のタスクを正常に実行することでインストールを検証できます。

- 第2.3.1項「インストール・ログ・ファイルの確認」

- 第2.3.2項「ディレクトリ構造の確認」

- 第2.3.3項「Oracleホームの内容の表示」

2.3.1 インストール・ログ・ファイルの確認

インストール・ログ・ファイルの内容を確認し、何も問題が発生していないことを確認します。ログ・ファイルとその場所の詳細は、Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールのインストール・ログ・ファイルの理解に関する項を参照してください。

2.3.2 ディレクトリ構造のチェック

インストールの内容は、インストール中に選択したオプションによって異なります。

インストール後のディレクトリ構造の詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項を参照してください。

2.3.3 Oracleホームの内容の表示

Oracleホームの内容を、viewInventoryスクリプトを使用して表示することもできます。詳細は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールに関するマニュアルのOracleホームの内容の表示に関する項を参照してください。

3 Oracle Managed File Transferドメインの構成

この章では、Oracle Managed File Transferドメインの作成および構成方法を説明します。構成が終わるまでに、スキーマが作成され、Weblogicドメインが構成されます。また、これらの高可用性も拡張できます。

構成プロセスを開始する前に、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャと同じOracleホームへのOracle Managed File Transferソフトウェアのインストールが完了していることを確認します。詳細は、第2章を参照してください。

この章の内容は次のとおりです。

- 第3.1項「データベース・スキーマの作成」

- 第3.2項「Oracle Managed File Transfer WebLogicドメインの構成」

- 第3.3項「サーバーの起動」

- 第3.4項「構成の確認」

3.1 データベース・スキーマの作成

Oracle Managed File Transferドメインを構成するには、事前に、このリリースのOracle Fusion Middlewareで使用する動作保証済データベースで必要なスキーマを作成する必要があります。

これらのスキーマを、この項の手順に従ってインストールします。

- 動作保証されたデータベースのインストールおよび構成

- リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動

- RCU画面からスキーマ作成へのナビゲート

3.1.1 動作保証されたデータベースのインストールおよび構成

動作保証されたデータベースをインストールして構成し、そのデータベースが起動し稼働していることを確認します。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の「データベースおよびデータベース・スキーマのインストール」を参照してください。

3.1.2 リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動

リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を起動するには:

1. システムのORACLE_HOME/oracle_common/binディレクトリに移動します。

2. JAVA_HOME環境変数が、ご使用のシステム上の動作保証されたJDKの場所に設定されていることを確認します。この場所は、binより上のディレクトリにする必要があります。たとえば、JDKが/home/Oracle/JDK/jdk7_55/jdk1.7.0_55に配置されている場合、次のようになります。
UNIXオペレーティング・システムの場合:

setenv JAVA_HOME /home/Oracle/JDK/jdk7_55/jdk1.7.0_55

Windowsオペレーティング・システムの場合:

set JAVA_HOME=C:\home\Oracle\JDK\jdk7_55\jdk1.7.0_55

これらの例におけるJDKの場所をシステムにおける実際のJDKの場所で必ず置換してください。

3. 次のようにRCUを起動します。
UNIXオペレーティング・システムの場合:

./rcu

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

rcu.bat

3.1.3 RCU画面からスキーマ作成へのナビゲート

スキーマの作成には、次のタスクが含まれています。

- タスク1「RCUの導入」

- タスク2「スキーマ作成方法の選択」

- タスク3「データベース接続の詳細の提供」

- タスク4「カスタム接頭辞の指定とスキーマの選択」

- タスク5「スキーマ・パスワードの指定」

- タスク6「スキーマ作成の実行」

タスク1   RCUの導入

「次」をクリックします。RCUを次回にロードする場合は、画面下部のチェック・ボックスを選択して、この画面をスキップできます。

タスク2   スキーマ作成方法の選択

データベースでDBAアクティビティを実行するために必要な権限を持っている場合は、「システム・ロードおよび製品ロード」を選択します。この手順では、必要な権限があることを想定しています。

データベースでDBAアクティビティを実行するために必要な権限を持っていない場合は、この画面で「システム・ロードに対するスクリプトの準備」を選択します。これによってSQLスクリプトが生成され、これをデータベース管理者が利用できます。詳細は、『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』でシステム・ロードと製品ロードの理解に関する項を参照してください。

タスク3   データベース接続の詳細の提供

RCUがデータベースに接続するためのデータベース接続の詳細を提供します。

「次へ」をクリックして続行し、データベースへの接続が成功したことを通知するダイアログ・ウィンドウで「OK」をクリックします。

タスク4   カスタム接頭辞の指定とスキーマの選択

「接頭辞の新規作成」を選択し、カスタム接頭辞を指定して、Managed File Transferスキーマを選択します。依存関係に応じて、次のスキーマが自動的に選択されます。

- Metadata Services

- Audit Services

- Audit Services Append

- Audit Services Viewer

- Oracle Platform Security Services

- User Messaging Service

- Oracle Enterprise Scheduler

共通インフラストラクチャ・サービスと呼ばれるスキーマも自動的に作成されます。このスキーマはグレー表示されており、選択も選択解除もできません。このスキーマを使用すると、ドメインの構成中にRCUから情報を取得できます。詳細は、『Repository Creation Utilityによるスキーマの作成』のサービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

カスタム接頭辞は、これらのスキーマをこのドメイン専用に論理的にグループ化するために使用します。ドメイン間でのスキーマ共有はサポートされていないため各ドメイン用のスキーマの一意のセットを作成する必要があります。

ヒント:

カスタム接頭辞の詳細は、『Repository Creation Utilityによるスキーマの作成』でカスタム接頭辞の理解に関する項を参照してください。

マルチドメイン環境のスキーマを構成する方法の詳細は、『Repository Creation Utilityによるスキーマの作成』でスキーマの作成計画に関する項を参照してください。

ヒント:

ここで入力したカスタム接頭辞を書き留めておく必要があります。これは後でドメインの作成時に必要になります。

「次へ」をクリックして続行し、スキーマ作成の前提条件チェックが成功したことを通知するダイアログ・ウィンドウで「OK」をクリックします。

タスク5   スキーマ・パスワードの指定

データベースでのスキーマ・パスワードの設定方法を指定した後、パスワードを指定して確認します。

ヒント:

この画面で設定したパスワードを書き留めておく必要があります。これは後でドメインの作成時に必要になります。

タスク6   スキーマ作成の実行

残りのRCU画面を最後までナビゲートし、スキーマ作成を完了します。「完了サマリー」画面が表示されたら、「閉じる」をクリックしてRCUを終了します。

3.2 Oracle Managed File Transfer WebLogicドメインの構成

この項では、構成ウィザードを使用してWebLogicドメインを作成するための指示について説明します。ドメイン作成に使用できるその他の方法の詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のWebLogicドメインの作成、拡張および管理のためのその他のツールに関する項を参照してください。

ドメインの作成と構成には、次のタスクが含まれます。

- 構成ウィザードの起動

- 構成ウィザード画面のナビゲートによるドメインの作成

3.2.1 構成ウィザードの起動

ドメインの構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./config.sh

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

config.cmd

3.2.2 構成ウィザード画面のナビゲートによるドメインの作成

トポロジにドメインを作成して構成するには、この項の手順に従います。

注意:

この項に記載されている同じ手順を使用して、既存のドメインを拡張できます。手順で示された指示とニーズが一致しない場合、必ず調和するように選択を行うか、サポート・ドキュメントで詳細を参照してください。

ドメイン作成および構成には次のタスクが含まれます。

- タスク1「ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択」

- タスク2「構成テンプレートの選択」

- タスク3「アプリケーション・ホームの場所の選択」

- タスク4「管理者アカウントの構成」

- タスク5「ドメイン・モードおよびJDKの指定」

- タスク6「データソース構成タイプの指定」

- タスク7「JDBCコンポーネントのスキーマ情報の指定」

- タスク8「JDBC接続のテスト」

- タスク9「詳細構成の選択」

- タスク10「管理サーバーのリスニング・アドレスの構成」

- タスク11「ノード・マネージャの構成」

- タスク12「管理対象サーバーの構成」

- タスク13「クラスタの構成」

- タスク14「管理対象サーバーのクラスタへの割当て」

- タスク15「Coherenceクラスタの構成」

- タスク16「新規マシンの作成」

- タスク17「サーバーのマシンへの割当て」

- タスク18「構成の指定内容の確認とドメインの構成」

- タスク19「ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録」

タスク1   ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

「構成タイプ」画面で、新規ドメインを作成を選択します。

「ドメインの場所」フィールドで、ドメイン・ホーム・ディレクトリを指定します。

ドメイン・ホームはOracleホーム・ディレクトリ以外にあるため、Oracle Fusion Middlewareの理解の主要なOracle Fusion Middlewareディレクトリの場所に関する項に要約されたディレクトリ構造に従ってドメイン・ホームを検索することをお薦めします。このディレクトリ構造によって、ソフトウェアをアップグレードまたは再インストールする必要があるときに問題が起きにくくできます。

ヒント:

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成の構成タイプに関する項を参照してください。

タスク2   構成テンプレートの選択

「テンプレート」画面で「製品テンプレートを使用してドメインを作成(P)」が選択されていることを確認した後に、次のテンプレートを選択します。

- Oracle Managed File Transfer - 12.1.3.0 [mft]]
このテンプレートを選択すると、次に示すものが依存関係として自動的に選択されます。

- Oracle B2B Client - 12.1.3.0 [soa]

- Oracle Enterprise Manager - 12.1.3.0 [em]

- Oracle WSM Policy Manager - 12.1.3.0 [oracle_common]

- Oracle JRF - 12.1.3.0 [oracle_common]

- WebLogic Coherence Cluster Extension - 12 1.3.0 [wlserver]

ヒント:

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のテンプレートに関する項を参照してください。

タスク3   アプリケーション・ホームの場所の選択

「アプリケーションの場所」画面で、ドメインに関連するアプリケーションの格納先を選択します。この場所は、アプリケーション・ホーム・ディレクトリとも呼ばれます。

アプリケーション・ホームはOracleホーム・ディレクトリ以外にあるため、Oracle Fusion Middlewareの理解の主要なOracle Fusion Middlewareディレクトリの場所に関する項に要約されたディレクトリ構造に従ってアプリケーション・ホームを検索することをお薦めします。ソフトウェアのアップグレードや再インストールが必要な場合に、このディレクトリ構造は問題の予防に役立ちます。

ヒント:

アプリケーション・ホーム・ディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のアプリケーション・ホームの選択に関する項を参照してください。

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のアプリケーションの場所に関する項を参照してください。

タスク4   管理者アカウントの構成

「管理者アカウント」画面で、ドメインにおけるデフォルトのWebLogic管理者アカウントのユーザー名とパスワードを指定します。

この画面で設定したユーザー名およびパスワードを書き留めておくことをお薦めします。これらの資格証明は後でドメインの管理サーバーを起動して接続する際に必要になります。

タスク5   ドメイン・モードおよびJDKの指定

「ドメイン・モードおよびJDK」画面で次の操作を行います。

- 「本番(P)」を「ドメイン・モード」フィールドで選択します。

- 「JDK」フィールドで、Oracle HotSpot JDKを選択します。

ヒント:

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のドメイン・モードとJDKに関する項を参照してください。

タスク6   データソース構成タイプの指定

この画面のフィールドをアクティブ化するには、「RCUデータ」を選択します。「RCUデータ」オプションによってデータベースおよびサービス表(STB)スキーマに接続し、ドメインの構成に必要なスキーマのスキーマ情報を自動的に受け取るように構成ウィザードで指定できます。

注意:

この画面で「手動構成」を選択する場合、「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面で、スキーマのパラメータを手動で指定する必要があります。

「RCUデータ」を選択した後、次のフィールドを入力します。

フィールド

説明

DBMS/サービス

データベースDBMS名を入力します。サービス・タイプ・ドライバを選択した場合はサービス名を入力します。

ホスト名

データベースをホストするサーバーの名前を入力します。

ポート

データベースがリスニングしているポート番号を入力します。

スキーマ所有者

スキーマ・パスワード

データベースのサービス表スキーマに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。これはRCUの「スキーマ・パスワード」画面でサービス表コンポーネントに指定されたスキーマのユーザー名およびパスワードです(第3.1.3項のタスク5を参照)。

デフォルトのユーザー名はprefix_STBであり、この場合prefixはRCUで定義した接頭辞です。

データベース接続情報の指定が完了したら、「RCU構成の取得」をクリックします。「接続結果ログ」の次の出力は、処理が成功したことを示しています。

Connecting to the database server...OK
Retrieving schema data from database server...OK
Binding local schema components with retrieved data...OK

Successfully Done.

ヒント:

「RCUデータ」オプションの詳細は、リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成のサービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のデータソースのデフォルトを参照してください。

タスク7   JDBCコンポーネントのスキーマ情報の指定

「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面の値が、すべてのスキーマについて適切であることを確認します。前の画面で「RCUデータ」を選択した場合、スキーマ表には適切な値がすでに挿入されています。

ヒント:

高可用性環境の場合は、Oracle RACデータベースのデータ・ソース構成に関する追加情報について、『高可用性ガイド』の次の項を参照してください。

- Oracle RACでのGridLinkデータ・ソースの構成

- マルチ・データ・ソースの構成

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のJDBCコンポーネント・スキーマに関する項を参照してください。

タスク8   JDBC接続のテスト

「JDBCコンポーネント・スキーマ・テスト」画面を使用して、構成したデータソース接続をテストします。

「ステータス」列の緑色のチェック・マークは、テスト結果が正常であったことを示します。何か問題があった場合は、画面の「接続結果ログ」セクションのエラー・メッセージを確認して問題を修正した後、接続を再度テストします。

ヒント:

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のテスト・コンポーネント・スキーマに関する項を参照してください。

タスク9   詳細構成の選択

トポロジのドメイン構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択する必要があります。

- 管理サーバー
管理サーバーのリスニング・アドレスを適切に構成するためにこれが必要です。

- ノード・マネージャ
これは、ノード・マネージャの構成で必要です。

- 管理対象サーバー、クラスタおよびCoherence
これはOracle Data Integrator管理対象サーバーの構成で必要です。

タスク10   管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

「管理サーバー」画面で、「リスニング・アドレス」の隣にあるドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。

「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

「管理サーバー」にサーバー・グループを指定しないでください。

タスク11   ノード・マネージャの構成

「ノード・マネージャ」画面を使用して、構成するノード・マネージャのタイプおよびノード・マネージャ資格証明を選択します。

「ノード・マネージャ・タイプ」に「ドメインごとのデフォルトの場所」を選択し、ノード・マネージャ資格証明を指定します。

ヒント:

この画面に示されるその他のオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのタイプの詳細は、Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理でノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

タスク12   管理対象サーバーの構成

「管理対象サーバー」画面で、mft_server1という名前の新しい管理対象サーバーが作成されます。

1. 「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

2. 「サーバー・グループ」ドロップダウン・リストで、MFT-MGD-SVRSを選択します。
サーバーに対してOracle Web Services Manager (OWSM)ではなくMFTのみを対象とするMFT-MGD-SVRS-ONLYと呼ばれる別のサーバー・グループがあります。これは、通常、Oracle Web Services Manager (OWSM)がMFTサーバーとは異なるサーバーにある場合に使用されます。

サーバー・グループは、定義されたアプリケーション・サービス・グループをそれぞれに定義されたサーバー・グループにマッピングすることで、Fusion Middlewareアプリケーションおよびサービスを1つ以上のサーバーにターゲット設定します。必要な場合は、特定のアプリケーション・サービス・グループを、複数のサーバー・グループにマップさせることができます。特定のサーバー・グループにマップされたアプリケーション・サービスは、そのグループに割り当てられたすべてのサーバーに自動的にターゲット設定されます。詳細は、『ドメイン・テンプレート・リファレンス』のアプリケーション・サービス・グループ、サーバー・グループおよびアプリケーション・サービス・マッピングに関する項を参照してください。

3. このプロセスを繰り返して、mft_server2の名前で2台目の管理対象サーバーを作成します。
2台目の管理対象サーバーを構成することは、高可用性の標準トポロジを構成するために必要な手順の1つです。高可用性環境を作成しない場合、この手順はオプションです。

高可用性の標準トポロジの詳細は、高可用性ガイドでFusion Middleware標準HAトポロジの理解に関する項を参照してください。

ドメイン構成後に高可用性の準備をするための次の手順の詳細は、第4.4項を参照してください。

これらのサーバー名は、このドキュメント全体で使用します。異なる名前を選択する場合は、必要に応じて読み替えてください。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成の管理対象サーバーに関する項を参照してください。

タスク13   クラスタの構成

「クラスタ」画面を使用して新規クラスタを作成します。

1. 「追加」を選択します。

2. 「クラスタ名」フィールドにmft_cluster1を指定します。

3. 「クラスタ・アドレス」フィールドは空欄にします。

デフォルトでは、クラスタのサーバー・インスタンスは、ユニキャストを使用して互いに通信します。クラスタの通信にマルチキャストを使用するように変更する場合は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のユニキャストまたはマルチキャストの選択についての考慮事項に関する項を参照してください。

Fusion Middleware Controlを使用して新規にクラスタを作成することもできます。その場合、クラスタ通信(ユニキャストまたはマルチキャスト)は新規クラスタの作成時に構成できます。詳細は、Oracle WebLogic Server管理コンソール・オンライン・ヘルプで、クラスタの作成と構成に関する項を参照してください。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のクラスタに関する項を参照してください。

タスク14   管理対象サーバーのクラスタへの割当て

「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用してmft_server1およびmft_server2を新規クラスタmft_cluster1に割り当てます。

1. 「クラスタ」ペインで、サーバーを割り当てるクラスタ(ここではmft_cluster1)を選択します。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかを実行して、mft_server1をmft_cluster1に割り当てます。

- mft_server1を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「クラスタ」ペインで選択したクラスタ(mft_cluster1)の下に移動します。

- mft_server1をダブルクリックして、クラスタ・ペインの選択したクラスタ(mft_cluster1)の下に移動します。

3. mft_server2をmft_cluster1に割り当てるように繰り返します。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のサーバーのクラスタへの割当に関する項を参照してください。

タスク15   Coherenceクラスタの構成

「Coherenceクラスタ」画面を使用して、ドメインに自動的に追加されるCoherenceクラスタを構成します。Coherenceクラスタ・リスニング・ポートとしてデフォルトのポート番号を0のままにします。

注意:

ユニキャスト・リスニング・ポートを0に設定すると、管理対象サーバー・ポート番号のオフセットが作成されます。オフセットは5000で、管理対象サーバー・ポート番号に割り当てられる最大許容値が65535ではなく60535であることを意味します。

Coherence構成の詳細と次の手順については、表4-2を参照してください。

注意:

Coherenceのライセンス情報については、ライセンス情報のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

タスク16   新規マシンの作成

「マシン」画面を使用して、新規マシンをドメインで作成します。ノード・マネージャでサーバーの起動と停止ができるようするために、マシンが必要です。

ヒント:

高可用性環境を作成する予定があり、ターゲット・トポロジで必要なマシンのリストを把握している場合、この項の指示に従って、すべてのマシンをこの時点で作成できます。詳細は、高可用性ガイドでオプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

1. 「追加」を選択して、新規マシンを作成します。

2. mft_machine1を「名前」フィールドで指定します。

3. 「ノード・マネージャ・リスニング・アドレス」フィールドで、管理対象サーバーが構成されるマシンのIPアドレスを選択します。
localhostではなく特定のインタフェースを選択する必要があります。これによって、Coherenceクラスタ・アドレスを動的に計算できます。

4. 「ノード・マネージャ・リスニング・ポート」フィールドのポートを確認します。
ポート番号の5556がこの例で示されていますが、ドキュメントにあるその他の例で参照される場合があります。必要に応じて、このポート番号をご使用の独自ポート番号で置換します。

注意:

既存のドメインを拡張すると、サーバーを既存のマシンに割り当てることができます。状況で必要になる場合を除いて、新規マシンを作成する必要はありません。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のマシンに関する項を参照してください。

タスク17   サーバーのマシンへの割当て

「サーバーのマシンへの割当」画面を使用して、管理サーバーと管理対象サーバーを新規作成マシンに割り当てます。

1. 「マシン」ペインで、サーバーを割り当てるマシンを選択します。この場合、mft_machine1になります。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかを実行して、AdminServerをmft_machine1に割り当てます。

- 「AdminServer」を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「マシン」ペインで選択したマシン(mft_machine1)の下に移動します。

- 「AdminServer」をダブルクリックして、「マシン」ペインの選択したマシン(mft_machine1)の下に移動します。

3. mft_server1とmft_server2の両方をmft_machine1に割り当てるように繰り返します。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のサーバーのマシンへの割当に関する項を参照してください。

タスク18   構成の指定内容の確認とドメインの構成

「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインの構成情報の詳細が含まれています。画面上で各項目の詳細をチェックし、情報が正しいことを確認します。

変更を行う必要がある場合、「戻る」をクリックするか、画面をナビゲーション・ペインで選択して、前の画面に戻ることができます。

ドメインの作成は、「作成」をクリックするまで開始されません。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成の構成サマリーに関する項を参照してください。

タスク19   ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録

「構成に成功しました」画面に、構成したドメインに関する次の項目が表示されます。

- ドメインの場所

- 管理サーバーURL

いずれの項目も後で必要になるため、メモしておいてください。ドメインの場所はノード・マネージャと管理サーバーを開始するために使用するスクリプトへのアクセスに必要で、URLは管理サーバーへのアクセスに必要です。

「終了」をクリックして構成ウィザードを閉じます。

3.3 サーバーの起動

構成が完了したら次のように実行し、ドメインを管理できるツールにアクセスします。

注意:

ドメインを管理するために使用できるその他のツールの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middleware管理ツールの概要に関する項を参照してください。

- ノード・マネージャの起動

- 管理サーバーの起動

- 管理対象サーバーの起動

3.3.1 ノード・マネージャの起動

ドメインごとのノード・マネージャを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムでは、次のようにnohupを使用してノード・マネージャを起動し、出力ファイルにnm.outのようにします。

nohup ./startNodeManager.sh > $LOG_DIR/nm.out&

このコマンドで、LOG_DIRはログ・ファイルを格納するディレクトリの場所です。

Windowsオペレーティング・システムの場合は次を実行します。

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsオペレーティング・システムでは、起動サービスとして動作するようにノード・マネージャを構成することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびにノード・マネージャが自動的に起動されます。

詳細は、Oracle WebLogic Serverのノード・マネージャの管理で ノード・マネージャを起動サービスとして実行することに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのその他の構成オプションについては、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

3.3.2 管理サーバーの起動

管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合は次を実行します。

./startWebLogic.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合は次を実行します。

startWebLogic.cmd

タスク5の「ドメイン・モードおよびJDK」画面で「本番モード」を選択した場合(第3.2.2項)、タスク4の「管理者アカウント」画面での表示と同様に、管理者ユーザーのログイン資格証明を求めるプロンプトが表示されます。

ヒント:

管理サーバーの起動の詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理で管理サーバーの起動と停止に関する項を参照してください。

本番モードで、起動IDファイルを作成して、管理サーバー起動時にユーザー名とパスワードを指定する必要性をバイパスできます。詳細は、Oracle WebLogic Serverのサーバー起動とサーバー停止の管理で管理サーバーの起動IDファイルの作成に関する項を参照してください。

管理サーバー・コンソールにアクセスすることによって、管理サーバーが起動されて実行中であることを確認できます。URLは、タスク19の「構成に成功しました」画面に表示されます。

注意:

本番スキーマをホストしているデータベースが起動されて稼働中であり、管理サーバーからアクセス可能であることを確認してください。

http://administration_server_host:administration_server_port/console

デフォルトの管理サーバー・ポート番号は7001です。ポートがすでに使用されている場合は、使用可能なポートが見つかるまで、7002、次に7003といった順序で試してください。

管理コンソールの使用方法については、『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle WebLogic Server管理コンソールの使用のスタート・ガイドを参照してください。

3.3.3 管理対象サーバーの起動

この項では、Fusion Middleware Controlを使用して管理対象サーバーを起動する手順を説明します。手動でスクリプトを使用してサーバーを起動する場合は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』でスクリプトを使用した管理対象サーバーの起動と停止に関する項を参照してください。

Fusion Middleware Controlを使用して管理対象サーバーを起動するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Fusion Middleware Controlにログインします。

http://administration_server_host:administration_server_port/em

管理サーバーのホストおよびポート番号は、「構成に成功しました」画面(タスク19)のURLに表示されたものです。管理サーバーのデフォルトのポート番号は7001です。

ログイン資格証明は、「管理者アカウント」画面(タスク4)に表示されたものです。

2. 「ターゲット・ナビゲーション」ペインから、矢印をクリックして管理対象サーバー(mft_server1およびmft_server2)が表示されるまでドメインを拡張します。

3. 1番目の管理対象サーバー(mft_server1)を選択します。

4. 「WebLogic Server」メニューの横の「起動」を選択します。

5. 手順3と手順4を繰り返してmft_server2を起動します。

6. ターゲット・ナビゲーション・ペインでドメイン名を選択し、起動して稼働中であるすべてのサーバーを表示します。

3.4 構成の確認

ドメインが正しく構成されていることを確認するには、第4.1項を参照してください。この項に記載されているタスクに習熟して、ドメインが適切に構成されていることを確認するために実行する必要があります。

4 WebLogicドメイン構成後の次の手順

この章では、新規に作成したOracle Managed File Transferドメインで実行する必要がある一般的なタスクについて説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- 第4.1項「基本的なManaged File Transfer管理タスクの実行」

- 第4.2項「追加のManaged File Transferドメイン構成タスクの実行」

- 第4.3項「追加のManaged File Transfer管理タスクの実行」

- 第4.4項「高可用性のManaged File Transfer環境の準備」

4.1 基本的なManaged File Transfer管理タスクの実行

表4-1に、新規作成ドメインで実行する可能性の高い共通管理タスクを示します。

表4-1 新規ドメイン用の基本的な管理タスク

タスク

説明

詳細

Fusion Middleware管理ツールについての学習

環境の管理に使用できる様々なツールについて学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middleware管理ツールの概要に関する項を参照してください。

製品およびサーバーの起動と停止

Oracle Fusion Middleware(管理サーバー、管理対象サーバー、コンポーネントを含む)起動と停止の方法について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareの起動と停止に関する項を参照してください。

Secure Sockets Layer (SSL)の構成

Oracle Fusion Middlewareコンポーネント間のSSLを使用したセキュアな通信の設定方法について学習します。これにより、Managed File Transferアプリケーションと公開されたWebサービスへのアクセス権が付与されます。

Managed File Transferコンソールを使用して、Managed File Transferの追加のセキュリティ構成(たとえば、sFTPとPGP)を実行します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion MiddlewareでのSSLの構成に関する項を参照してください。

Managed File Transfer固有のセキュリティ手順は、第4.3項を参照してください。

Oracle Fusion Middlewareの監視

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのステータスを追跡する方法を学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareのモニタリングに関する項を参照してください。

バックアップとリカバリの手順の理解

Oracle Fusion Middlewareのバックアップとリカバリの推奨手順について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のバックアップとリカバリの概要に関する項を参照してください。

4.2 追加のManaged File Transferドメイン構成タスクの実行

表4-2に、新規作成ドメインで実行する可能性の高い追加タスクを示します。

表4-2 追加ドメイン構成タスク

タスク

説明

詳細

アプリケーションのデプロイ

アプリケーションをOracle Fusion Middlewareにデプロイする方法を学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のアプリケーションのデプロイに関する項を参照してください。

ドメインへのWeb層のフロントエンドの追加

OracleのWeb層でWebページ(静的と動的)をホストし、組込みのクラスタ、ロード・バランシングおよびフェイルオーバーの機能とともにセキュリティと高パフォーマンスを実現します。特にWeb層にはOracle HTTP Serverが含まれます。

Oracle HTTP ServerをWebLogic Serverドメインにインストールするには、『Oracle HTTP Serverのインストールと構成』を参照してください。

また、詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインへの複数製品のインストールに関する項を参照してください。

トポロジに対するCoherenceのチューニングと構成

標準インストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象Coherenceサーバーが含まれるCoherenceクラスタがあります。この構成はCoherenceの使用には適切な出発点ですが、特定の要件によっては、本番環境でのパフォーマンスを向上させるためにCoherenceをチューニングして再構成することを検討してください。

Coherenceクラスタの詳細は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のCoherenceクラスタの構成および管理に関する項を参照してください。

Coherenceのチューニングの詳細は、『Oracle Coherenceの管理』を参照してください。

CoherenceにおけるHTTPセッション・データの格納の詳細は、『Oracle Coherence*WebでのHTTPセッション・マネージメントの管理』のWebLogicサーバーでのCoherence*Webの使用に関する項を参照してください。

Coherenceアプリケーションの作成とデプロイの詳細は、『Oracle WebLogic Server Oracle Coherenceアプリケーションの開発 』を参照してください。

4.3 追加のManaged File Transfer管理タスクの実行

表4-3は、ソフトウェアをインストールし、構成した後に考慮する必要がある共通のManaged File Transfer管理タスクをリストしています。

表4-3 追加の管理タスク

タスク

詳細

Oracle Managed File Transferのセキュリティを構成します。

『Oracle Managed File Transferの使用』のOracle Managed File Transferのセキュリティに関する項を参照してください。

通知のためのユーザーを構成します。

『Oracle Managed File Transferの使用』のユーザーの認証と認可に関する項を参照してください。

必要なカスタム・コールアウトを構成します。

『Oracle Managed File Transferの使用』のカスタム・コールアウトによる転送の処理に関する項を参照してください。

埋込みFTPおよびsFTPサーバーを構成します。

『Oracle Managed File Transferの使用』の埋込みサーバーの構成に関する項を参照してください。

埋込みサーバーのセキュリティと転送の暗号化を構成します。

『Oracle Managed File Transferの使用』の埋込みサーバーのセキュリティに関する項を参照してください。

その他のOracle SOA Suite製品でのManaged File Transferの使用

『Oracle Managed File Transferの使用』のOracle Managed File Transferと他の製品の統合に関する項を参照してください。

4.4 高可用性のManaged File Transfer環境の準備

標準インストール環境を高可用性用にスケール・アウトする場合に実行するタスクのリストが表4-4に記載されています。

表4-4 高可用性の環境を準備するために必要なタスク

タスク

説明

詳細

複数のホスト・コンピュータへのスケール・アウト

高可用性を有効にするには、他のホストコンピュータへのフェイルオーバーの機能を実現することが重要です。これにより、あるコンピュータが停止しても、環境はデプロイ済アプリケーションのコンシューマに、サービス提供を続けることができます。

『高可用性ガイド』のトポロジのスケール・アウト(マシンのスケール・アウト)に関する項を参照してください。

Web層コンポーネントの高可用性の構成

Web層フロントエンドを追加する場合は、WebLogic Serverソフトウェアと同様にWeb層を高可用性構成にする必要があります。

『高可用性ガイド』のWeb層コンポーネントの高可用性の構成に関する項を参照してください。

フロントエンドのロード・バランサの設定

ロード・バランサを使用してリクエストをより均等にサーバーに分散させることができます。

『高可用性ガイド』の高可用性環境でのサーバー・ロード・バランシングとロード・バランサの構成に関する項を参照してください。

ノード・マネージャの構成

ノード・マネージャを使用して、リモート位置から管理サーバー・インスタンスと管理対象サーバー・インスタンスを起動、シャットダウンおよび再起動できます。このドキュメントは、ドメインごとにノード・マネージャが構成されていることを前提としています。ノード・マネージャの高度な構成オプションと機能の詳細は、ノード・マネージャのドキュメントを参照してください。

『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

5 Oracle Managed File Transferのアンインストール

この章では、Oracle Managed File Transferのアンインストールまたは再インストールの方法について説明します。

ソフトウェアを削除する際には、必ずこの章に記載する指示に従ってください。ソフトウェアを手動で削除しようとすると、後でソフトウェアを再インストールする際に問題が発生する場合があります。この章の手順に従うことで、ソフトウェアを正しく削除できます。

この章には次のトピックが含まれます:

- 第5.1項「製品のアンインストールの理解」

- 第5.2項「Oracle Fusion Middlewareの停止に関する項」

- 第5.3項「データベース・スキーマの削除」

- 第5.4項「ソフトウェアのアンインストール」

- 第5.5項「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」

- 第5.6項「Windowsオペレーティング・システムでのプログラム・ショートカットの削除」

- 第5.7項「ドメインとアプリケーション・データの削除」

- 5.8項「ソフトウェアの再インストール」

5.1 製品のアンインストールの理解

The Oracle Fusion Middlewareアンインストーラは、ソフトウェアが起動されたOracleホーム・ディレクトリから、このソフトウェアを削除します。表5-1 には手順の要約とサポート・ドキュメントへのリンクが記載されています。

表5-1 Oracle Managed File Transferをアンインストールする際のロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

Oracle Fusion Middlewareを停止します。

アンインストーラ実行前に、ドメインにあるすべてのサーバーとプロセスが停止している必要があります。

第5.2項を参照してください。

データベース・スキーマを削除します。

Repository Creation Utilityを実行してデータベース・スキーマを削除します。

第5.3項を参照してください。

ソフトウェアを削除します。

製品アンインストーラを実行し、アンインストーラを起動したOracleホームからソフトウェアを削除します。

アンインストーラを使用して、一度に1つの製品のみを削除できます。Oracle Managed File TransferとOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャは同じOracleホームにインストールされている必要があるため、ソフトウェアを削除するためにアンインストーラを2回実行する必要があります。

1. アンインストーラを実行し、Oracle Managed File Transferを削除します。

2. アンインストーラの2回目の実行で、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャを削除します。

第5.4項を参照してください。

Oracleホーム・ディレクトリを削除します。

アンインストーラでは、すべてのファイルとフォルダがOracleホーム・ディレクトリから削除されません。アンインストーラが終了した後、手動でOracleホームを削除して、製品の削除を完了させる必要があります。

第5.5項を参照してください。

ドメインとアプリケーション・データを削除します。

アンインストーラでは、ドメイン・ホームやアプリケーション・ホームのディレクトリにあるデータがOracleホーム内にあっても削除されません。これらのディレクトリは手動で削除する必要があります。

第5.7項を参照してください。

5.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

アンインストーラ実行前に、削除対象のOracleホームに関連付けられたサーバーとプロセスをすべて停止する必要があります。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理でOracle Fusion Middleware環境の停止に関する項を参照してください。

5.3 データベース・スキーマの削除

Oracleホームを削除する前にRepository Creation Utilityを実行し、このドメインに関連付けられたデータベース・スキーマを削除する必要があります。各ドメインにはカスタム接頭辞によって一意に識別される独自のスキーマ・セットがあります(『Repository Creation Utilityによるスキーマの作成』のカスタム接頭辞の理解に関する項を参照してください)。これらのスキーマを他のドメインと共有することはできません(『Repository Creation Utilityによるスキーマの作成』のスキーマの作成計画に関する項を参照してください)。

データベースに複数のスキーマ・セットがある場合は、削除するドメインに関連付けられたスキーマ接頭辞を指定します。

スキーマの削除手順は、『Repository Creation Utilityによるスキーマの作成』のスキーマの削除に関する項を参照してください。

5.4 ソフトウェアのアンインストール

この項の手順に従って、製品アンインストーラを起動し、ソフトウェアを削除します。

- アンインストール・プログラムの起動

- アンインストールする製品の選択

- アンインストール画面へのナビゲート

サイレント(コマンド行)アンインストールを実行する場合、Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールでサイレント・アンインストールのOracle Universal Installerの実行に関する項を参照してください。

5.4.1 アンインストール・プログラムの起動

アンインストーラを起動する手順は次のとおりです。

- UNIXの場合
ORACLE_HOME/oui/binディレクトリに移動し、次のコマンドを入力してください。

./deinstall.sh

- Windowsの場合
次のいずれかを実行します。

- ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用して、ORACLE_HOME\oui\binディレクトリに移動し、deinstall.cmdをダブルクリックします。

- コマンド行から、ORACLE_HOME\oui\binディレクトリに移動し、次のコマンドを入力します。

deinstall.cmd

- 「開始」メニューから、「すべてのプログラム」を選択してから「Oracle」、「OracleHome」、「Oracle Middlewareのアンインストール」の順に選択します。

5.4.2 アンインストールする製品の選択

Oracleホームには複数の製品が存在するため、正しいOracleホームをアンインストールしていることを確認します。アンインストーラを実行した後、「アンインストールする配布」画面が表示されます。ドロップダウン・リストから、「MFT 12.1.3.0.0」を選択し、「アンインストール」をクリックします。アンインストール・プログラムによって、表5-2に列挙されている画面が表示されます。

注意:

Oracle Managed File Transferソフトウェアをアンインストールした後、アンインストール・ウィザードを再度実行することによってOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをアンインストールできます。他のソフトウェアがOracle Fusion Middleware Infrastructureに依存していない場合は、「アンインストールする配布」画面は表示されません。

5.4.3 アンインストール画面のナビゲート

アンインストール・プログラムでは表5-2に記載された順番で一連の画面が表示されます。

アンインストール画面に関して詳細な情報が必要な場合、画面名をクリックしてください。

表5-2 アンインストール画面と説明

画面

説明

ようこそ

この画面により製品アンインストーラが開始します。

アンインストール・サマリー

この画面は、アンインストールされるOracleホーム・ディレクトリとその内容を示しています。これが正しいディレクトリであることを確認してください。

これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの名前と場所を指定します。レスポンス・ファイルは、後でサイレント・アンインストールに使用できます。サイレント・アンインストールまたはコマンド行でのアンインストールの詳細は、Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールのサイレント・アンインストールのためのOracle Universal Installerの実行に関する項を参照してください。

「削除」をクリックして、ソフトウェアの削除を開始します。

アンインストールの進行状況

この画面にはアンインストールの進行状況が表示されます。

アンインストール完了

アンインストールが完了すると、この画面が表示されます。この画面の情報を確認し、「終了(F)」をクリックしてアンインストーラを閉じます。

5.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

アンインストーラが終了した後、アンインストーラで削除されなかったOracleホーム・ディレクトリと既存のサブディレクトリを手動で削除する必要があります。たとえば、UNIXオペレーティング・システムの場合でご使用のOracleホーム・ディレクトリが/home/Oracle/Products/Oracle_Homeの場合の例は、次となります。

> cd /home/Oracle/Products
> rm -rf Oracle_Home

Windowsオペレーティング・システムで、Oracleホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Products\Oracle_Homeの場合、ファイル・マネージャのウィンドウを使用してC:\Oracle\Productsディレクトリにナビゲートし、Oracle_Homeフォルダを右クリックしてから「削除」をクリックします。

5.6 Windowsオペレーティング・システムでのプログラム・ショートカットの削除

Windowsオペレーティング・システムでは、プログラム・ショートカットを手動で削除する必要があります。アンインストーラは、ショートカットを削除しません。

C:\Program Data\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle\Oracle Home\Productディレクトリに移動します。Oracleホームに製品が1つのみインストールされている場合は、Oracle Homeディレクトリを削除できます。Oracleホームに複数の製品がインストールされている場合は、Oracleホームを削除する前に、すべての製品を削除する必要があります。

5.7 ドメインとアプリケーション・データの削除

ドメインとアプリケーション・データを削除するには:

1. 手動でドメイン・ホーム・ディレクトリを削除します。
たとえば、UNIXオペレーティング・システムでドメイン・ホーム・ディレクトリが/home/Oracle/config/domains/mft_domainの場合は、次のように実行します。

> cd /home/Oracle/config/domains
> rm -rf mft_domain

Windowsオペレーティング・システムの場合でドメイン・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\domains\mft_domainの場合、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\domainsディレクトリに移動し、mft_domainフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

2. 手動でアプリケーション・ホーム・ディレクトリを削除します。
たとえば、UNIXオペレーティング・システムでアプリケーション・ホーム・ディレクトリが/home/Oracle/config/applications/mft_domainの場合は、次のように実行します。

> cd /home/Oracle/config/applications
> rm -rf mft_domain

Windowsオペレーティング・システムの場合でアプリケーション・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\applications\mft_domainの場合、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\applicationsディレクトリに移動し、mft_domainフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

3. Oracleホームのdomain_registry.xmlファイルをバックアップしてから、ファイルを編集し、削除するドメインに関連する行を削除します。たとえばmft_domainを削除するには、次の行を検索してこれを削除します。

<domain location="/home/Oracle/config/domains/mft_domain"/>

終了したら、ファイルを保存して終了します。

5.8 ソフトウェアの再インストール

手動でOracleホーム・ディレクトリを削除することを含め、この章の指示に従ってソフトウェアが削除されている場合のみ、同じOracleホームに前のインストールとしてソフトウェアを再インストールできます。再インストールする際、同じOracleホームを前のインストールとして指定できます。

次のようにOracleホームが空でない場合を考慮します。

- 同じ機能セットがある既存のOracleホームにインストールします。
インストールを試行するソフトウェアと同じソフトウェアが、インストール中に指定したOracleホームに存在すると、インストーラは警告します。次のオプションがあります。

1. 別のインストール・タイプを選択します。この場合、Oracleホーム・ディレクトリに存在しない機能セットのみがインストールされます。

2. 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

- 空でない既存のOracleホームにインストールします。
たとえば、ドメイン・ホームやアプリケーション・ホームを既存のOracleホーム内部で作成することを選択したと仮定します。このデータはアンインストール中に削除されません。そのため、同じOracleホームに再インストールしようとしても、インストーラではできません。次のオプションがあります。

1. この章で説明しているように、ソフトウェアをOracleホームからアンインストールしてから、Oracleホーム・ディレクトリを削除します。これが完了すると、第2章の指示に従って、再インストールして同じOracleホームの場所を再利用できます。Oracleホームにあったドメイン・データやアプリケーション・データは、再作成する必要があります。

2. 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

A コンパクト・ドメインでのOracle Managed File Transferの構成

コンパクト・ドメインは、単一の管理サーバーで構成され、管理対象サーバーのない開発者ドメインです。コンパクト・ドメインは開発環境でのみサポートされます。コンパクト・ドメインは、開発者向けのローカル・テスト環境を提供し、限られた量のディスク領域とシステム・リソースを必要とします。

Oracle Managed File Transfer用のコンパクト・ドメインを作成するには、表A-1にリストされたタスクを実行します。

表A-1 専用コンパクト・ドメインへのOracle Managed File Transferのインストール

タスク

詳細

専用OracleホームへのOracle Managed File Transferのインストール

第2章を参照してください。

サポートされるデータベースでのManaged File Transferスキーマの作成

第3章を参照してください。

Managed File Transfer用のコンパクト・ドメインの構成

『SOA SuiteおよびBusiness Process Management SuiteのQuick Start for Developersのインストール』のコンパクト・ドメインの構成に関する項を参照してください。

コンパクト・ドメインを構成する場合は、Fusion Middleware構成ウィザードでManaged File Transfer構成テンプレートのみを選択します。

B Oracle Managed File Transferのセカンダリ・トポロジの理解

この章では、Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteの代替トポロジについて説明します。

この付録には次のトピックが含まれます:

- 第B.1項「Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジの理解」

- 第B.2項「Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジをインストールし構成するためのロードマップ」

B.1 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジの理解

図B.1は、Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteのトポロジを示しています。

このトポロジを使用して、Oracle SOA SuiteをOracle Managed File Transferドメインに実装できます。Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteソフトウェアは専用クラスタの対象となります。これによって、Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteソフトウェア間でリソースが競合しないように確保します。

図B.1 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteのトポロジ

B.2 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジをインストールし構成するためのロードマップ

表B-1は、システムでこのトポロジを構成するために必要なロードマップを説明しています。

表B-1 Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteのインストールおよび構成手順の概要

タスク

説明

詳細

システム環境を確認します

インストールの前に、最小限のシステム要件およびネットワーク要件を満たしていることを確認します。

第1.4項を参照してください。

なし。

適切なディストリビューションを入手します

Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteのどちらにも既存のOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストールが必要です。Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteは、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャと同じOracleホームにインストールされている必要があります。

両方の製品配布を入手する必要があります。

第1.5項を参照してください。

なし。

インストール・ディレクトリを決めます

作成する必要があるディレクトリが作成されているか、またはインストーラからアクセスでき、最小要件を満たすシステムに存在していることを確認します。

Oracle Fusion Middlewareの理解の主要なOracle Fusion Middlewareディレクトリの場所に関する項を参照してください。

なし。

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストール

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをインストールして、Oracle Managed File TransferのOracleホーム・ディレクトリを作成します。

『Oracle SOA SuiteおよびBusiness Process Managementのインストールと構成』を参照してください。

なし。

Oracle SOA Suiteをインストールします

既存のインフラストラクチャOracleホームへのOracle SOA Suiteソフトウェアのインストール

『Oracle SOA SuiteおよびBusiness Process Managementのインストールと構成』を参照してください。

「インストール・タイプ」画面で「SOA」を選択します。

ソフトウェアのインストール

Oracle Managed File Transferソフトウェアを、Oracle SOA Suiteもインストールされている既存のインフラストラクチャOracleホームにインストールします。

第2章を参照してください。

「インストール・タイプ」画面で「MFT」を選択します。

WebLogicドメインの作成

構成ウィザードを使用してWebLogicドメインの作成および構成を行います。構成画面で必ず適切なオプションを選択してください。

第3章を参照してください。

第B.2.1項で特定の画面について説明されている手順に従います。

サーバーの起動

ドメインの作成が完了したら、管理サーバーと管理対象サーバーを起動します。

第3.3項を参照してください。

なし。

構成の確認

ドメインが適切に構成されていることを確認します。

第3.4項を参照してください。

なし。

Oracle Managed File Transferをインストールし構成した後の次の手順

構成したドメインの管理タスクを実行できます。

第4章を参照してください。

なし。

B.2.1 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suite用に選択する構成オプション

Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteの構成時に選択する必要のある画面とオプションはほとんどすべて、第3章に記載されたものと同じです。ただし、異なるオプションを選択する必要のある画面が2つあり、表B-2に主要な画面とオプションをリストします。この項に示されたとおりに構成オプションを選択してください。

表B-2 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジの主要な画面と構成オプション

画面

説明

テンプレート

この画面は、構成ウィザードを起動してドメインを作成した後に表示されます。

タスク2にリストされたテンプレートに加え、Oracle SOA Suite - 12.1.3.0 [soa]を選択します。

管理対象サーバー

「管理対象サーバー」画面(タスク12)には、2つの管理対象サーバーmft_server1とsoa_server1が作成されています。「追加」をクリックして、さらに2台の管理対象サーバーmft_server2とsoa_server2を作成します。

「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

「サーバー・グループ」ドロップダウン・リストで、soa_server1とsoa_server2がSOA-MGD-SVRSの対象となっており、mft_server1とmft_server2がMFT-MGD-SVRS-ONLYの対象になっていることを確認します。

クラスタ

「クラスタ」画面(タスク13)で、2つのクラスタsoa_cluster1とmft_cluster1を作成します。

サーバーのクラスタへの割当

この画面(タスク14)で、サーバーを次のように割り当てます。

- mft_server1とmft_server2をmft_cluster1に割当て

- soa_server1とsoa_server2をsoa_cluster1に割当て

マシン

この画面(タスク16)で、2台のマシンmft_machine1とsoa_machine2を作成します。

サーバーのマシンへの割当

この画面(タスク17)で、サーバーを次のように割り当てます。

- AdminServer、mft_server1およびmft_server2をmft_machine1に割当て

- soa_server1とsoa_server2をsoa_machine1に割当て

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。