Oracle® Fusion Middleware

Oracle Service Busのインストールおよび構成

12c (12.1.3)

E53005-02(原本部品番号:E48383-02)

2014年7月

Oracle Service Busのインストール方法と構成方法について説明する、製品インストール・ユーザーおよびシステム管理者向けのドキュメントです。

Oracle Fusion Middleware Oracle Service Busのインストールおよび構成 12c (12.1.3)

E53005-02

Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

原本主著者: Wortimla RS

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、Oracleまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次のNoticeが適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

IntelおよびIntel XeonはIntel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARC商標はライセンスに基づいて使用されるSPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴおよびAMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devicesの商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェアおよびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Service Busのインストール計画

- 1.1 このドキュメントの使用

- 1.1.1 標準インストール・トポロジを開始点として使用する方法

- 1.1.2 このドキュメントをアップグレード・シナリオで使用する方法

- 1.1.3 このドキュメントをドメイン拡張で使用する方法

- 1.2 標準インストール・トポロジの理解

- 1.2.1 Oracle Service Busの標準インストール・トポロジの理解

- 1.2.2 標準インストールのトポロジ図に示された要素の理解

- 1.3 標準インストール・トポロジをインストールして構成する際のロードマップ

- 1.4 システム環境を確認する際のロードマップ

- 1.5 製品ディストリビューションの理解と入手

- 1.6 インストール・チェックリストの確認

2 Oracle Service Busソフトウェアのインストール

- 2.1 インストール・プログラムの起動

- 2.2 インストール画面のナビゲート

- 2.3 将来参照するためのインストールの確認

- 2.3.1 インストール・ログ・ファイルの確認

- 2.3.2 ディレクトリ構造の確認

- 2.3.3 Oracleホームの内容の表示

3 Oracle Service Busドメインの構成

- 3.1 データベース・スキーマの作成

- 3.1.1 動作保証されたデータベースのインストールと構成

- 3.1.2 リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動

- 3.1.3 スキーマ作成のためのRCU画面のナビゲート

- 3.2 Oracle Service Bus WebLogicドメインの構成

- 3.2.1 構成ウィザードの起動

- 3.2.2 ドメインを作成するための構成ウィザード画面のナビゲート

- 3.3 サーバーの起動

- 3.3.1 ノード・マネージャの起動

- 3.3.2 管理サーバーの起動

- 3.3.3 管理対象サーバーの起動

- 3.4 構成の確認

4 WebLogicドメイン構成後の次のステップ

- 4.1 基本的な管理タスクの実行

- 4.2 追加のドメイン構成タスクの実行

- 4.3 高可用性向けの環境の準備

5 Oracle Service Busのアンインストール

- 5.1 製品のアンインストールの理解

- 5.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

- 5.3 データベース・スキーマの削除

- 5.4 ソフトウェアのアンインストール

- 5.4.1 アンインストール・プログラムの起動

- 5.4.2 アンインストールする製品の選択

- 5.4.3 アンインストール画面のナビゲート

- 5.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動による削除

- 5.6 ドメインおよびアプリケーション・データの削除

- 5.7 ソフトウェアの再インストール

A Oracle Service Busのセカンダリ・トポロジ

- A.1 Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Schedulerのトポロジの理解

- A.2 Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Schedulerのトポロジをインストールして構成する際のロードマップ

- A.2.1 Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Scheduler用に選択する構成オプション

はじめに

このドキュメントでは、Oracle Service Busをインストールして構成する方法について説明します。

対象読者

このドキュメントは、Oracle Service Busをインストールするシステム管理者またはアプリケーション開発者を対象としています。また、Webテクノロジに精通しており、WindowsプラットフォームとUNIXプラットフォームの一般的な知識がある読者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティへの取組みの詳細は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleのお客様は、My Oracle Supportから電子サポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたはhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs(聴覚障害者向け)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、12c (12.1.3)ドキュメント・セットの次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング

- Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストールおよび構成

- Oracle SOA Suite FoundationおよびBusiness Process Managementのインストールおよび構成

- Oracle Service Busの管理

- 高可用性ガイド

表記規則

このドキュメントでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

斜体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダー変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Service Busのインストール計画

この章は、Oracle Service Busのインストールとドメインの構成の準備に役立つ内容を記載しています。

製品のインストール時およびドメインの構成時またはその後で問題が発生することがないように、様々なトピックで示された説明を最後まで確認してください。

この章の内容は次のとおりです。

- 第1.1項「このドキュメントの使用」

- 第1.2項「標準インストール・トポロジの理解」

- 第1.3項「標準インストール・トポロジをインストールして構成する際のロードマップ」

- 第1.4項「システム環境を確認する際のロードマップ」

- 第1.5項「製品ディストリビューションの理解と入手」

- 第1.6項「インストール・チェックリストの確認」

1.1 このドキュメントの使用

この項には次のトピックが含まれます:

- 第1.1.1項「標準インストール・トポロジを開始点として使用する方法」

- 第1.1.2項「このドキュメントをアップグレード・シナリオで使用する方法」

- 第1.1.3項「このドキュメントをドメイン拡張で使用する方法」

1.1.1 標準インストール・トポロジを開始点として使用する方法

このガイドは、Oracle Service Busの標準インストール・トポロジ(図1-1)を作成する際に役立ちます。このトポロジは、本番システムでの使用に適した、可用性の高いセキュアな環境になるように拡張できます。

標準インストール・トポロジは、この製品のサンプル・トポロジです。これはサポートされている唯一のトポロジではありません。詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の標準インストール・トポロジの理解に関する項を参照してください。

1.1.2 このドキュメントをアップグレード・シナリオで使用する方法

Oracle Service Busをアップグレード手順の一部としてインストールする場合は、このドキュメントの手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。ただし、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成は実行しないでください。

ソフトウェアのインストール後は、Oracle SOA SuiteとBusiness Process Managementのアップグレードを参照してください。

1.1.3 このドキュメントをドメイン拡張で使用する方法

このドキュメントでは、新しいドメインを作成する手順について説明していますが、その他のOracle Fusion Middleware製品が対象のシステムにインストールされていないことを想定しています。インストールとドメイン作成のためのすべての手順は、この前提に基づいています。

その他のOracle Fusion Middleware製品を対象のシステムにインストール済の場合は(たとえば、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャを、稼働中のドメインにインストール済の場合は)、同じ手順で既存のドメインを拡張できます。これを実行することを選択した場合は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインへの複数製品のインストールに関する項の重要な情報も確認してください。

新しいドメインを作成しているときに、この手順の説明では要件が満たされない場合は、その要件に応じた選択を行ってから、サポート・ドキュメントで追加の詳細を参照してください。

1.2 標準インストール・トポロジの理解

この項には次のトピックが含まれます:

- 第1.2.1項「Oracle Service Busの標準インストール・トポロジの理解」

- 第1.2.2項「標準インストールのトポロジ図に示された要素の理解」

1.2.1 Oracle Service Busの標準インストール・トポロジの理解

図1-1に、Oracle Service Busの標準インストール・トポロジを示します。

図1-1 Oracle Service Busの標準インストール・トポロジ

1.2.2 標準インストールのトポロジ図に示された要素の理解

このトポロジ図のすべての要素については、表1-1で説明しています。

表1-1 Oracle Service Busの標準インストール・トポロジに含まれる要素の説明

要素

説明および追加ドキュメントへのリンク

APPHOST

Oracleのドキュメントで、アプリケーション層をホストするマシンを表す標準の用語。

DBHOST

Oracleのドキュメントで、データベースをホストするマシンを表す標準の用語。

WebLogicドメイン

論理的に関連するJavaコンポーネントのグループ(ここでは、管理サーバー、管理対象サーバー、およびその他の関連ソフトウェア・コンポーネント)。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle WebLogic Serverドメインの説明に関する項を参照してください。

管理サーバー

1つのドメインの中央管理エンティティ。ドメインの構成オブジェクトを保持し、構成の変更内容を各管理対象サーバーに配布します。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理サーバーの説明に関する項を参照してください。

Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control。これは、ドメインの管理に使用するメイン・ツールです。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlに関する項を参照してください。

クラスタ

同時に実行され連動する複数のWebLogic Serverインスタンスのコレクション。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理サーバーおよび管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

マシン

1つ以上のWebLogic Serverインスタンス(サーバー)をホストするコンピュータの論理的な表現。マシンは、WebLogic管理対象サーバーとノード・マネージャを論理的に結び付ける役割も果たします。ノード・マネージャで管理対象サーバーを起動または停止するには、その管理対象サーバーはマシンに関連付けられている必要があります。

管理対象サーバー

アプリケーション、アプリケーション・コンポーネント、Webサービス、およびそれらに関連付けられたリソースのホスト。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理サーバーおよび管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

インフラストラクチャ

次のものを含むサービスのコレクション。

- メタデータ・リポジトリ(MDS)
これには、Oracle Fusion Middlewareのコンポーネント(Oracle Application Developer Frameworkなど)のメタデータが格納されます。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のメタデータ・リポジトリの説明に関する項を参照してください。

- Oracle Application Developer Framework (Oracle ADF)

- Oracle Web Services Manager (OWSM)

1.3 標準インストール・トポロジをインストールして構成する際のロードマップ

このガイドでは、標準インストール・トポロジのインストールと構成に必要なすべての手順について説明しています。また、このガイドでは手順の説明の中で、このトポロジの改変バージョンを作成する場合に活用できる追加情報への参照も提供しています。

表1-2に、このトポロジをインストールして構成するために必要な手順を示します。

表1-2 Oracle Service Busのインストールのロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

システム環境の確認

インストールを開始する前に、システムとネットワークの最小要件を満たしていることを確認します。

第1.4項を参照してください。

適切なディストリビューションの入手

Oracle Service Busには、既存のOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストールが必要です。また、Oracle Service Busを、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャと同じOracleホームにインストールする必要があります。両方の配布を取得します。

第1.5項を参照してください。

インストール・ディレクトリの決定

作成する必要のあるディレクトリをインストーラで作成またはアクセスできることと、そのディレクトリが、最小要件を満たしたシステムに存在していることを確認します。

Oracle Service Busは、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャを格納している既存のOracleホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項を参照してください。

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストール

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをインストールして、Oracle Service Bus用のOracleホーム・ディレクトリを作成します。

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストールおよび構成を参照してください。

ソフトウェアのインストール

Oracle Universal Installerを実行して、Oracle Service Busをインストールします。

ソフトウェアをインストールすることで、ソフトウェアをシステムに転送し、Oracleホーム・ディレクトリを作成します。

第2章を参照してください。

WebLogicドメインの作成

構成ウィザードを使用して、WebLogicドメインを作成して構成します。

Oracle Service Busのトポロジを作成する場合は、第3章を参照してください。

高可用性のためのドメインの管理と準備

ドメインを管理するための追加のツールやリソースを見つけて、ドメインの可用性が高くなるように構成します。

第4章を参照してください。

1.4 システム環境を確認する際のロードマップ

表1-3には、インストールおよび構成のプロセスを開始する前に、よく読んで理解しておく必要のある重要な情報が記載されています。ここでは、Oracle Service Busのインストールと構成に備えて、適切な環境を整えるために実行する必要のある重要なタスクとチェックを示します。

表1-3 システム環境を確認する際のロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

動作保証とシステム要件の確認

対象のオペレーティング・システムが動作保証されていて、インストールと構成に備えて適切に構成されていることを確認します。

『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の動作保証とシステム要件の確認に関する項を参照してください。

適切なインストール・ユーザーの特定

インストール・ユーザーに、ソフトウェアをインストールして構成するための適切な権限が付与されていることを確認します。

『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストール・ユーザーの選択に関する項を参照してください。

システム上のインストール・ディレクトリと構成ディレクトリの選択

インストールと構成に必要なディレクトリを、推奨されるディレクトリ構造に従って作成できることを確認します。

『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストールと構成用のディレクトリの選択に関する項を参照してください。

動作保証されたJDKのインストール

ディストリビューションのインストール・プログラムでは、動作保証されたJDKがシステムに存在している必要があります。

『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のJDKのインストールに関する項を参照してください。

Oracleデータベースのインストールと構成

WebLogicドメインを構成するには、Oracle Service Busで必要なスキーマに対して適切に構成された、動作保証済のデータベースにアクセスできる必要があります。

『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の動作保証済データベースのインストールと構成に関する項を参照してください。

1.5 製品ディストリビューションの理解と入手

Oracle Fusion MiddlewareインフラストラクチャとOracle Service Busのディストリビューションは、.jarファイル形式で入手できます。このディストリビューションをインストールして構成するには、動作保証されたJDKをシステムにインストールしておく必要があります。

ヒント:

配布の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品配布の理解と取得に関する項を参照してください。

配布の入手方法については、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品配布の入手に関する項を参照してください。

1.6 インストール・チェックリストの確認

表1-4に、Oracle Service Busのインストール前に知っておく必要のある重要な項目、またはインストール中に決定する必要のある重要な項目を示します。

表1-4 インストール・チェックリスト

情報

値の例

説明

JAVA_HOME

/home/Oracle/jdk7_55/jdk1.7.0_55

Java JDK 1.7ホーム・ディレクトリを指す環境変数。

データベース・ホスト名

examplehost.exampledomain

データベースを実行しているホストの名前とドメイン。

データベース・ポート

1521

データベースがリスニングするポート番号。デフォルトのOracleデータベース・リスニング・ポートは1521です。

データベース・サービス名

orcl

Oracleデータベースでは一意のサービス名が必要です。デフォルトのサービス名はorclです。

DBAユーザー名

SYS

データベース管理権限を持つユーザーの名前。OracleデータベースのデフォルトDBAユーザーはSYSです。

DBAパスワード

ExamplePassword1

データベース管理権限を持つユーザーのパスワード。

ORACLE_HOME

/home/Oracle/product/Oracle_Home

ソフトウェアのインストール先ディレクトリ。このディレクトリには、Oracle Fusion Middleware Infrastructure、Oracle Service Bus、および必要に応じてOracle SOA SuiteとOracle Business Process Management Suiteを含められます。

WebLogic Serverホスト名

examplehost.exampledomain.com

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Service Busのコンソールのホスト名。

コンソール・ポート

7001

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Service Busのコンソールのポート。

DOMAIN_HOME

/home/Oracle/config/domains/osb_domain

ドメイン・データの格納場所。

APPLICATION_HOME

/home/Oracle/config/applications/osb_domain

アプリケーション・データの格納場所。

WebLogicドメインの管理者ユーザー名

weblogic

Oracle WebLogic Server管理権限を持つユーザーの名前。デフォルトの管理者ユーザーはweblogicです。

管理者ユーザー・パスワード

ExamplePassword1

Oracle WebLogic Server管理権限を持つユーザーのパスワード。

$FTP_ROOT

${ORACLE_HOME}/osb/ftp_root

埋込みFTPサーバーのルート・ディレクトリ。

FTPポート

7021

埋込みFTPサーバーのポート。

RCUユーティリティ

ORACLE_HOME/oracle_common/bin

リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)へのパス。

RCUスキーマ接頭辞

osb

Oracle Service Busで使用するデータベース・スキーマの名前の接頭辞。

RCUスキーマ・パスワード

ExamplePassword1

Oracle SOA Service Busで使用するデータベース・スキーマのパスワード。

Configユーティリティ

ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin

ドメインの作成と構成のための構成ウィザードへのパス。

2 Oracle Service Busソフトウェアのインストール

この章では、Oracle Service Busソフトウェアのインストール方法について説明します。

インストール・プロセスを開始する前に、システム環境が検証済であり(第1.4項)、Oracle Fusion MiddlewareインフラストラクチャがOracleホームにインストールされている(『Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』)ことを確認します。

この章が終わるまでに、Oracle Service BusソフトウェアがOracleホームにインストールされます。

この章の内容は次のとおりです。

- 2.1項「インストール・プログラムの起動」

- 第2.2項「インストール画面のナビゲート」

- 第2.3項「将来参照するためのインストールの確認」

2.1 インストール・プログラムの起動

インストール・プログラムを起動するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットのシステムにログインします。

2. このインストーラでは、動作保証されたJDKがシステムに存在している必要があります。詳細は、Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成ページで、12c (12.1.3)の該当する動作保証ドキュメントを参照してください。

3. インストール・プログラムをダウンロードしたディレクトリに移動します。

4. 次の例に示すように、システム上のJDKディレクトリからjava実行可能ファイルを呼び出すことにより、インストール・プログラムを起動します。
UNIXオペレーティング・システム:

/home/Oracle/jdk7_55/jdk1.7.0_55/bin/java -jar fmw_12.1.3.0.0_osb.jar

Windowsオペレーティング・システム:

C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_55\bin\java -jar fmw_12.1.3.0.0_osb.jar

これらの例のJDKの場所は、システム上の実際のJDKの場所に置き換えてください。

注意:

インストーラをサイレント・モードで起動して、インストール・プロセス中に構成オプションが表示されないようにすることもできます。サイレント・インストールまたはコマンド行インストールの詳細は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールのサイレント・モードでのOracle Universal Installerの使用方法に関する項を参照してください。

インストール・プログラムが表示されたら、インストールの準備は完了です。各インストール・プログラム画面の説明については、第2.2項を参照してください。

2.2 インストール画面のナビゲート

インストール・プログラムでは、表2-1にリストした順序で一連の画面が表示されます。

インストール画面の追加情報が必要な場合は、画面の名前をクリックしてください。追加の指示が必要な場合は、インストール画面で「ヘルプ」をクリックすることもできます。

表2-1 Oracle Service Busのインストール画面

画面

説明

インストール・インベントリの設定

UNIXオペレーティング・システムでは、このホストにOracle製品を初めてインストールする場合に、この画面が表示されます。中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択したオペレーティング・システム・グループ名には、中央インベントリの場所への書込み権限があることを確認してください。

中央インベントリの詳細は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールのOracle中央インベントリの理解に関する項を参照してください。

Windowsオペレーティング・システムでは、この画面は表示されません。

ようこそ

この画面は、製品インストーラの紹介です。

インストール場所

この画面を使用して、Oracleホーム・ディレクトリの場所を指定します。

「表示」をクリックすると、Oracle Service Busが正しいOracleホームにインストールされていることを確認できます。このOracleホームには、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャが含まれている必要があります。

Oracle Fusion Middlewareディレクトリ構造の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストールと構成用のディレクトリの選択に関する項を参照してください。

インストール・タイプ

この画面を使用して、インストールのタイプ、つまり、インストールする製品と機能セットを選択します。

「Service Bus」を選択します。

前提条件のチェック

この画面では、対象のシステムが最小限の要件を満たしているかどうかを確認します。

前提条件チェックを完了前の任意の時点で停止するには、「停止」をクリックします。

「停止」の選択後に、再度チェックを実行するには、「再実行」をクリックします。

前提条件チェックを省略して、次の画面に移動する場合は、「スキップ」をクリックします。ただし、チェックをスキップしたかどうかに関係なく、システムが最小要件を満たしていない場合は、ソフトウェアをインストールできず、「インストールの進行状況」画面にエラー・メッセージが表示されます。

確認済のタスクのリストを表示する場合は、「正常なタスクの表示」を選択します。ログの詳細を表示する場合は、「ログを表示」を選択します。

警告メッセージまたはエラー・メッセージが表示された場合は、第1.4項に記載されているドキュメントのいずれかを参照してください。

インストール・サマリー

この画面を使用して、選択したインストール・オプションを確認します。これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合は、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの場所と名前を指定します。レスポンス・ファイルは、今後、サイレント・インストールを実行する場合に使用できます。

サイレント・インストールまたはコマンド行インストールの詳細は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールのサイレント・モードでのOracle Universal Installerの使用方法に関する項を参照してください。

「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

インストールの進行状況

この画面では、インストールの進行状況を確認できます。インストール中に実行された手順を表示する場合は、「メッセージの表示」を選択します。

進捗バーが100%完了になった後で、「次へ」をクリックします。

インストール完了

この画面で情報を確認し、将来の参照用にOracleホームとインストール・ログ・ファイルの場所をメモします。また、インストール後の次の手順にすばやく目を通します。「終了」 をクリックしてインストーラを終了します。

2.3 将来参照するためのインストールの確認

インストールを完了したら、次のタスクを正常に実行することで、インストールを確認できます。

- 第2.3.1項「インストール・ログ・ファイルの確認」

- 第2.3.2項「ディレクトリ構造の確認」

- 第2.3.3項「Oracleホームの内容の表示」

2.3.1 インストール・ログ・ファイルの確認

インストール・ログ・ファイルの内容を調べて、問題が発生していないことを確認します。デフォルトでは、インストーラはログ・ファイルをOracle_Inventory_Location/log (UNIXオペレーティング・システムの場合)またはOracle_Inventory_Location\logs (Windowsオペレーティング・システムの場合)ディレクトリに書き込みます。

ログ・ファイルの説明とその場所の詳細は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールのインストール・ログ・ファイルの理解に関する項を参照してください。

2.3.2 ディレクトリ構造の確認

インストールの内容は、インストール時に選択したオプションに応じて変化します。

インストール後のディレクトリ構造の詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項を参照してください。

2.3.3 Oracleホームの内容の表示

viewInventoryスクリプトを使用して、Oracleホームの内容を表示することもできます。詳細は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールのOracleホームの内容の表示に関する項を参照してください。

3 Oracle Service Busドメインの構成

この章では、Oracle Service Busドメインを作成して構成する方法について説明します。

構成プロセスを開始する前に、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャと同じOracleホームへのOracle Service Busソフトウェアのインストールが完了していることを確認してください。詳細は、第2章を参照してください。

この章が終わるまでに、Oracle Service Busのデータベース・スキーマが作成され、単一のホストに1つのクラスタと2つの管理対象サーバーを備えたOracle WebLogicドメインが構成されます。

この章の内容は次のとおりです。

- 第3.1項「データベース・スキーマの作成」

- 第3.2項「Oracle Service Bus WebLogicドメインの構成」

- 3.3「サーバーの起動」

- 第3.4項「構成の確認」

3.1 データベース・スキーマの作成

Oracle Service Busドメインを構成するには、まず、このリリースのOracle Fusion Middlewareで使用する動作保証されたデータベースに、必要なスキーマをインストールする必要があります。

この項で説明する手順を実行して、スキーマをインストールします。

- 第3.1.1項「動作保証されたデータベースのインストールと構成」

- 第3.1.2項「リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動」

- 第3.1.3項「スキーマ作成のためのRCU画面のナビゲート」

3.1.1 動作保証されたデータベースのインストールと構成

動作保証されたデータベースのインストールと構成が完了していて、そのデータベースが稼働中であることを確認します。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のデータベースとデータベース・スキーマのインストールに関する項を参照してください。

3.1.2 リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動

リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を起動するには:

1. 対象のシステムで、ORACLE_HOME/oracle_common/binディレクトリに移動します。

2. 対象のシステムで、JAVA_HOME環境変数に、動作保証されたJDKの場所が設定されていることを確認します。この場所は、binディレクトリより上の階層にする必要があります。たとえば、/home/Oracle/JDK/jdk7_55/jdk1.7.0_55内にJDKが配置されている場合は、次のようになります。
UNIXオペレーティング・システム:

setenv JAVA_HOME /home/Oracle/JDK/jdk7_55/jdk1.7.0_55

Windowsオペレーティング・システム:

set JAVA_HOME=C:\home\Oracle\JDK\jdk7_55\jdk1.7.0_55

3. RCUを起動します。
UNIXオペレーティング・システム:

./rcu

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

rcu.bat

3.1.3 スキーマ作成のためのRCU画面のナビゲート

スキーマ作成に必要なタスクは、次のとおりです。

- タスク1「RCUの概要」

- タスク2「スキーマ作成の方法の選択」

- タスク3「データベース接続の詳細の指定」

- タスク4「カスタム接頭辞の指定とスキーマの選択」

- タスク5「スキーマのパスワードの指定」

- タスク6「カスタム変数の指定」

- タスク7「スキーマ作成の完了」

タスク1   RCUの概要

これは、「ようこそ」画面です。「次へ」をクリックします。

タスク2   スキーマ作成の方法の選択

対象のデータベースに対するDBAアクティビティの実行に必要なパーミッションと権限が付与されている場合は、「システム・ロードおよび製品ロード」を選択します。この手順は、必要な権限が付与されていることを前提としています。

データベースに対するDBAアクティビティの実行に必要なパーミッションまたは権限が付与されていない場合は、この画面で、「システム・ロードに対するスクリプトの準備」を選択する必要があります。このオプションにより、SQLスクリプトが生成されます。このスクリプトをデータベース管理者に提出してください。リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のシステム・ロードおよび製品ロードの理解に関する項を参照してください。

タスク3   データベース接続の詳細の指定

RCUがデータベースに接続できるようにするために、データベース接続の詳細を指定します。次の情報を指定する必要があります。

- データベース・タイプ

- ホスト名

- ポート

- サービス名

- ユーザー名

- パスワード

- ロール

「次へ」をクリックして先に進み、データベースへの接続が成功したことを確認するダイアログ・ウィンドウで、「OK」をクリックします。

タスク4   カスタム接頭辞の指定とスキーマの選択

「接頭辞の新規作成」を選択して、「SOA Suite」スキーマを選択します。これにより、自動的に「SOAインフラストラクチャ」が選択され、同時に次のスキーマが依存関係として選択されます。

- Metadata Services

- 監査サービス

- 監査サービスへの追加

- 監査サービス・ビューア

- Oracle Platform Security Services

- ユーザー・メッセージング・サービス

- WebLogicサービス

共通インフラストラクチャ・サービスというスキーマも自動的に作成されます。このスキーマは、グレー表示されていて選択することも選択解除することもできません。このスキーマを使用すると、ドメインの構成中にRCUから情報を取得できるようになります。詳細は、リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のサービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

カスタム接頭辞は、これらのスキーマを論理的にグループ化して、このドメイン内でのみ使用することを目的としています。複数のドメイン間でのスキーマの共有はサポートされていないため、ドメインごとに固有のスキーマのセットを作成する必要があります。

ヒント:

カスタム接頭辞の詳細は、リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のカスタム接頭辞の理解に関する項を参照してください。

複数ドメイン環境でスキーマを編成する方法の詳細は、リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のスキーマ作成の計画に関する項を参照してください。

ヒント:

ここに入力するカスタム接頭辞は、メモしておく必要があります。このカスタム接頭辞は、後述するドメイン作成のプロセスで必要になります。

「次へ」をクリックして先に進み、スキーマ作成の前提条件チェックが成功したことを確認するダイアログ・ウィンドウの「OK」をクリックします。

タスク5   スキーマのパスワードの指定

スキーマのパスワードをデータベースに設定する方法を指定してから、パスワードの指定と確認を行います。

ヒント:

この画面で設定するパスワードは、メモしておく必要があります。このパスワードは、後述するドメイン作成のプロセスで必要になります。

タスク6   カスタム変数の指定

SOAインフラストラクチャ・スキーマのカスタム変数を指定します。Oracle Service Busの標準インストール・トポロジの場合は、Database Profileのデフォルト値SMALLと、Healthcare Integrationのデフォルト値NOをそのまま使用します。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成のカスタム変数に関する項を参照してください。

タスク7   スキーマ作成の完了

RCU画面の残りの部分を先に進めて、スキーマ作成を完了します。「完了サマリー」画面に到達したら、「閉じる」をクリックしてRCUを終了します。

3.2 Oracle Service Bus WebLogicドメインの構成

この項では、構成ウィザードを使用して、WebLogicドメインを作成する手順について説明します。ドメイン作成に使用可能なその他の方法の詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のWebLogicドメインの作成、拡張および管理のための追加ツールに関する項を参照してください。

ドメインの作成と構成には、次の作業が含まれます。

- 第3.2.1項「構成ウィザードの起動」

- 第3.2.2項「ドメインを作成するための構成ウィザード画面のナビゲート」

3.2.1 構成ウィザードの起動

ドメインの構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動して、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システム:

./config.sh

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

config.cmd

3.2.2 ドメインを作成するための構成ウィザード画面のナビゲート

この項で説明する手順を実行して、目的のトポロジのドメインを作成して構成します。

注意:

この項で説明する手順を使用して、既存のドメインを拡張することもできます。この手順の説明では要件が満たされない場合は、その要件に応じた選択を行うか、サポート・ドキュメントで追加の詳細を参照してください。

ドメインを作成して構成するためのタスクは次のとおりです。

- タスク1「ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択」

- タスク2「構成テンプレートの選択」

- タスク3「アプリケーション・ホームの場所の選択」

- タスク4「管理者アカウントの構成」

- タスク5「ドメイン・モードとJDKの指定」

- タスク6「データベース構成タイプの指定」

- タスク7「JDBCコンポーネント・スキーマ情報の指定」

- タスク8「JDBC接続のテスト」

- タスク9「拡張構成の選択」

- タスク10「管理サーバーのリスニング・アドレスの構成」

- タスク11「ノード・マネージャの構成」

- タスク12「管理対象サーバーの構成」

- タスク13「クラスタの構成」

- タスク14「クラスタへの管理対象サーバーの割当て」

- タスク15「Coherenceクラスタの構成」

- タスク16「新しいマシンの作成」

- タスク17「マシンへのサーバーの割当て」

- タスク18「構成の仕様の確認とドメインの構成」

- タスク19「ドメイン・ホームと管理サーバーURLのメモ」

タスク1   ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

「構成タイプ」画面で、「新規ドメインの作成」を選択します。

「ドメインの場所」フィールドで、ドメイン・ホームのディレクトリを指定します。

ドメイン・ホームは、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項に概略を示したディレクトリ構造に従って配置してください。このディレクトリ構造では、Oracleホーム・ディレクトリの外側にドメイン・ホームが配置されています。このディレクトリ構造は、ソフトウェアのアップグレードや再インストールが必要になったときに問題を回避するために役立ちます。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成の構成タイプに関する項を参照してください。

タスク2   構成テンプレートの選択

「テンプレート」画面では、「製品テンプレートを使用してドメインを作成」が選択されていることを確認し、次のテンプレートを選択します。

- Oracle Service Bus - 12.1.3.0 [osb]
このテンプレートを選択すると、次の項目が依存関係として自動的に選択されます。

- WebLogic Advanced Web Services for JAX-RPC Extension - 12.1.3 [oracle_common]

- Oracle Enterprise Manager - 12.1.3.0 [em]

- Oracle WSM Policy Manager - 12.1.3.0 [oracle_common]

- Oracle JRF - 12.1.3.0 [oracle_common]

- WebLogic Coherence Cluster Extension - 12 1.3.0 [wlserver]

- ODSI XQuery 2004 Components - 12.1.3.0 [oracle_common]

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のテンプレートに関する項を参照してください。

タスク3   アプリケーション・ホームの場所の選択

「アプリケーションの場所」画面では、ドメインに関連付けられたアプリケーションを格納する場所を選択します。この場所は、アプリケーション・ホーム・ディレクトリとも呼ばれます。

アプリケーション・ホームは、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項に概略を示したディレクトリ構造に従って配置してください。このディレクトリ構造では、Oracleホーム・ディレクトリの外側にアプリケーション・ホームが配置されています。このディレクトリ構造は、ソフトウェアのアップグレードや再インストールが必要になったときに問題を回避するために役立ちます。

ヒント:

アプリケーション・ホーム・ディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のアプリケーション・ホームの選択に関する項を参照してください。

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のアプリケーションの場所に関する項を参照してください。

タスク4   管理者アカウントの構成

「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントにユーザー名とパスワードを指定します。

この画面で指定した、ユーザー名とパスワードはメモしておいてください。これらの資格証明は、このドメインの管理サーバーの起動とそのサーバーへの接続で、後で必要になります。

タスク5   ドメイン・モードとJDKの指定

「ドメイン・モードおよびJDK」画面では、次の操作を実行します。

- 「ドメイン・モード」フィールドで、「本番」を選択します。

- 「JDK」フィールドで、Oracle HotSpot JDKを選択します。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のドメイン・モードとJDKに関する項を参照してください。

タスク6   データベース構成タイプの指定

「RCUデータ」を選択して、この画面に示されるフィールドをアクティブ化します。「RCUデータ」オプションは、構成ウィザードにデータベースとサービス表(STB)スキーマに接続して、ドメインの構成に必要なスキーマに関するスキーマ情報を自動的に取得するように指示します。

注意:

この画面の「手動構成」を選択した場合は、「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面でスキーマのパラメータを手動で入力する必要があります。

「RCUデータ」を選択してから、次の各フィールドに入力します。

フィールド

説明

DBMS/サービス

データベースのDBMS名(サービス・タイプ・ドライバを選択している場合はサービス名)を入力します。

ホスト名

データベースをホストするサーバーの名前を入力します。

ポート

データベースがリスニングするポート番号を入力します。

スキーマ所有者

スキーマ・パスワード

データベースのサービス表スキーマに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。これは、RCUの「スキーマ・パスワード」画面でサービス表コンポーネントに指定したスキーマ・ユーザー名とパスワードです(第3.1.3項のタスク5を参照)。

デフォルトのユーザー名はprefix_STBです。prefixは、RCUで定義したカスタム接頭辞です。

データベース接続情報の指定を完了したら、「RCU構成の取得」をクリックします。操作に成功すると、「接続結果ログ」に次の出力が示されます。

Connecting to the database server...OK
Retrieving schema data from database server...OK
Binding local schema components with retrieved data...OK

Successfully Done.

ヒント:

「RCUデータ」オプションの詳細は、リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成のサービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のデータソースのデフォルトに関する項を参照してください。

タスク7   JDBCコンポーネント・スキーマ情報の指定

「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面に示される値が、すべてのスキーマに対して適切であることを確認します。前の画面で「RCUデータ」を選択した場合、スキーマ表はすでに適切に移入されている必要があります。

ヒント:

高可用性環境の場合は、Oracle RACデータベース用のデータ・ソースの構成方法の追加情報について、高可用性ガイドの次の項を参照してください。

- 「Oracle RACを使用したGridLinkデータ・ソースの構成」

- 「マルチ・データ・ソースの構成」

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のJDBCコンポーネント・スキーマに関する項を参照してください。

タスク8   JDBC接続のテスト

「JDBCコンポーネント・スキーマ・テスト」画面を使用して、構成したばかりのデータ・ソース接続をテストします。

「ステータス」列に示される緑色のチェック・マークは、テストが成功したことを表します。問題が発生した場合は、この画面の「接続結果ログ」セクションに示されるエラー・メッセージを確認し、問題を修正してから接続テストを再試行してください。

デフォルトでは、各スキーマ・コンポーネントのスキーマ・パスワードは、スキーマの作成時に指定したパスワードです。異なるスキーマ・コンポーネントで異なるパスワードを使用する場合は、各行の「スキーマ・パスワード」列に希望するパスワードを入力して、それらを手動で編集します。パスワードを指定した後、パスワードを変更したスキーマに対応するチェック・ボックスを選択し、再度接続をテストします。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のコンポーネント・スキーマのテストに関する項を参照してください。

タスク9   拡張構成の選択

目的のトポロジに応じたドメインの構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択します。

- 管理サーバー
これは、管理サーバーのリスニング・アドレスを適切に構成するために必要です。

- ノード・マネージャ
これは、ノード・マネージャを構成するために必要です。

- 管理対象サーバー、クラスタおよびCoherence
これは、Oracle Service Bus管理対象サーバーを構成するために必要です。

タスク10   管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

「管理サーバー」画面で、「リスニング・アドレス」の横にあるドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」は使用しないでください。

管理サーバーにサーバー・グループは指定しないでください。

タスク11   ノード・マネージャの構成

「ノード・マネージャ」画面は、構成するノード・マネージャのタイプと、そのノード・マネージャの資格証明を選択するために使用できます。

ノード・マネージャのタイプとして「ドメインごとのデフォルトの場所」を選択して、ノード・マネージャの資格証明を指定します。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのタイプの詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』のノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

タスク12   管理対象サーバーの構成

「管理対象サーバー」画面で、osb_server1という名前の新しい管理対象サーバーを作成します。

1. 「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーを配置するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」は使用しないでください。「サーバー・グループ」でOSB-MGD-SVRS-COMBINEDが選択されていることを確認します。
OSBサーバーとは異なるサーバーにOWSMPMを配置する場合は、OSB-MGD-SVRS-ONLYを選択します。これによりOWSMPMではなく、OSBのみがサーバーの対象となります。

2. 「追加」をクリックし、この手順を繰り返して、osb_server2という名前の2番目の管理対象サーバーを作成します。
2番目の管理対象サーバーの構成は、高可用性の標準トポロジを構成するために必要な手順の1つです。高可用性環境を作成しない場合、この手順はオプションになります。

高可用性の標準トポロジの詳細は、高可用性ガイドのFusion Middleware標準HAトポロジの理解に関する項を参照してください。

高可用性の準備を整えるために、ドメインの構成後に実行する手順の詳細は、第4.3項を参照してください。

これらのサーバー名は、このドキュメント全体で引用されるため、別の名前を選択したときには、それらの名前を必要に応じて置換してください。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成の管理対象サーバーに関する項を参照してください。

タスク13   クラスタの構成

「クラスタ」画面を使用して、新しいクラスタを作成します。

1. 「追加」をクリックします。

2. 「クラスタ名」フィールドに、osb_cluster1を指定します。

3. 「クラスタ・アドレス」フィールドは、空白のままにしておきます。

デフォルトでは、クラスタ内のサーバー・インスタンスは、ユニキャストを使用して相互に通信します。マルチキャストを使用するようにクラスタの通信を変更する場合は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のユニキャストまたはマルチキャストを選択する際の考慮事項に関する項を参照してください。

新しいクラスタは、Fusion Middleware Controlを使用して作成することもできます。この場合、クラスタ通信(ユニキャストまたはマルチキャスト)は、新しいクラスタの作成時に構成できます。詳細は、Oracle WebLogic Server管理コンソール・オンライン・ヘルプのクラスタの作成と構成に関する項を参照してください。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のクラスタに関する項を参照してください。

タスク14   クラスタへの管理対象サーバーの割当て

「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用して、osb_server1とosb_server2を新しいクラスタosb_cluster1に割り当てます。

1. 「クラスタ」ペインで、サーバーの割当て先にするクラスタ(ここでは、osb_cluster1)を選択します。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかの操作を実行して、osb_server1をosb_cluster1に割り当てます。

- osb_server1を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「クラスタ」ペイン内の選択したクラスタ(osb_cluster1)の下に移動します。

- osb_server1をダブルクリックして、「クラスタ」ペイン内の選択したクラスタ(osb_cluster1)の下に移動します。

3. 同じ手順を繰り返して、osb_server2をosb_cluster1に割り当てます。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のサーバーのクラスタへの割当てに関する項を参照してください。

タスク15   Coherenceクラスタの構成

「Coherenceクラスタ」画面を使用して、ドメインに自動的に追加されるCoherenceクラスタを構成します。Coherenceクラスタのリスニング・ポートとして、デフォルトのポート番号の0をそのまま使用します。

注意:

ユニキャストのリスニング・ポートを0に設定すると、管理対象サーバーの各ポート番号にオフセットが作成されます。このオフセットは5000です。つまり、管理対象サーバーのポート番号として割当て可能な最大許容値は、65535ではなく60535になります。

Coherenceの構成方法の詳細と、この後の手順は、表4-2を参照してください。

注意:

Coherenceのライセンス情報については、ライセンス情報のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

タスク16   新しいマシンの作成

「マシン」画面を使用して、ドメイン内に新しいマシンを作成します。マシンは、ノード・マネージャでサーバーを起動または停止できるようにするために必要です。

ヒント:

高可用性環境を作成する際に目的のトポロジで必要になるマシンのリストがわかっているときには、この項の手順を実行して、この時点ですべてのマシンを作成できます。詳細は、高可用性ガイドのオプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

1. 「追加」クリックして、新しいマシンを作成します。

2. 「名前」フィールドに、osb_machine1を指定します。

3. 「ノード・マネージャ・リスニング・アドレス」フィールドで、管理対象サーバーを構成するマシンのIPアドレスを選択します。
localhostではなく、特定のインタフェースを選択する必要があります。これにより、Coherenceクラスタのアドレスが動的に計算されます。

4. 「ノード・マネージャ・リスニング・ポート」フィールドのポート番号を確認します。
この例に示されているポート番号5556は、このドキュメントの別の例でも引用されることがあります。このポート番号は、必要に応じて各自のポート番号に置換してください。

注意:

既存のドメインを拡張している場合は、既存のマシンにサーバーを割り当てることもできます。新しいマシンが不要な場合は、マシンを作成する必要はありません。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のマシンに関する項を参照してください。

タスク17   マシンへのサーバーの割当て

「サーバーのマシンへの割当」画面を使用して、作成したばかりの新しいマシンに管理サーバーと管理対象サーバーを割り当てます。

1. 「マシン」ペインで、サーバーの割当て先にするマシン(ここでは、osb_machine1)を選択します。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかの操作を実行して、AdminServerをosb_machine1に割り当てます。

- AdminServerを1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「マシン」ペイン内の選択したマシン(osb_machine1)の下に移動します。

- AdminServerをダブルクリックして、「マシン」ペイン内の選択したマシン(osb_machine1)の下に移動します。

3. 同じ手順を繰り返して、osb_server1とosb_server2をosb_machine1に割り当てます。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成のサーバーのマシンへの割当てに関する項を参照してください。

タスク18   構成の仕様の確認とドメインの構成

「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインに関する詳細な構成情報が表示されます。この画面に示された各項目の詳細を調べて、情報に間違いがないことを確認します。

変更が必要な場合は、「戻る」ボタンを使用するか、ナビゲーション・ペインで画面を選択することで任意の画面に戻れます。

ドメイン作成は、「作成」をクリックするまでは開始されません。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成の構成サマリーに関する項を参照してください。

タスク19   ドメイン・ホームと管理サーバーURLのメモ

「構成に成功しました」画面には、構成したばかりのドメインについて、次の項目が表示されます。

- ドメインの場所

- 管理サーバーURL

どちらの項目も後で必要になるため、メモしておく必要があります。ドメインの場所は、ノード・マネージャと管理サーバーの起動に使用するスクリプトへのアクセスで必要になります。また、URLは管理サーバーへのアクセスで必要になります。

「終了」をクリックして、構成ウィザードを閉じます。

3.3 サーバーの起動

構成が完了したら、次の手順を実行して、ドメインの管理に使用できる各ツールにアクセスします。

注意:

ドメインの管理に使用できるその他のツールの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareの管理ツールの概要に関する項を参照してください。

- 第3.3.1項「ノード・マネージャの起動」

- 3.3.2「管理サーバーの起動」

- 3.3.3「管理対象サーバーの起動」

3.3.1 ノード・マネージャの起動

ドメインごとのノード・マネージャを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合は、次に示すように、nohupとサンプル出力ファイルnm.outを使用してノード・マネージャを起動します。

nohup ./startNodeManager.sh > $LOG_DIR/nm.out&

上記コマンドで、LOG_DIRはログ・ファイルを格納するディレクトリの場所です。

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsオペレーティング・システムの場合は、ノード・マネージャを起動サービスとして実行することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびに、ノード・マネージャが自動で起動されます。

詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』の起動サービスとしてのノード・マネージャの実行に関する項を参照してください。

ノード・マネージャの追加の構成オプションの詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

3.3.2 管理サーバーの起動

管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

./startWebLogic.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startWebLogic.cmd

タスク5 (第3.2.2項)で、「ドメイン・モードおよびJDK」画面の「本番モード」を選択した場合は、タスク4の「管理者アカウント」画面で指定した管理者ユーザーのログイン資格証明を入力するように求めるプロンプトが表示されます。

ヒント:

管理サーバーの起動方法の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』の管理サーバーの起動と停止に関する項を参照してください。

本番モードでは、起動アイデンティティ・ファイルを作成することで、管理サーバーの起動時に必要なユーザー名とパスワードの指定を省略できます。詳細は、『Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』の管理サーバー用の起動アイデンティティ・ファイルの作成に関する項を参照してください。

管理サーバー・コンソールにアクセスすることで、管理サーバーが稼働中であることを確認できます。このURLは、タスク19の「構成に成功しました」画面に示されます。

注意:

製品スキーマをホストしているデータベースが稼働中であり、管理サーバーからアクセスできることを確認してください。

http://administration_server_host:administration_server_port/console

デフォルトの管理サーバーのポート番号は7001です。

管理コンソールの使用方法の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle WebLogic Server管理コンソールの使用のスタートガイドを参照してください。

3.3.3 管理対象サーバーの起動

管理サーバーを起動するには:

1. Oracle Fusion Middleware Controlにログインします。

http://administration_server_host:administration_server_port/em

管理サーバーのホストとポート番号は、「構成に成功しました」画面(タスク19)のURLで示されているものです。デフォルトの管理サーバーのポート番号は7001です。

ログイン資格証明は、「管理者アカウント」画面(タスク4)で指定したものです。

2. 「ターゲット・ナビゲーション」ペインで、管理対象サーバー(osb_server1とosb_server2)が表示されるまで矢印をクリックしてドメインを開きます。

3. 最初の管理対象サーバー(osb_server1)を選択します。

4. 「WebLogic Server」メニューの横にある「起動」を選択します。

5. 手順3と4を繰り返して、osb_server2を起動します。

6. 「ターゲット・ナビゲーション」ページでドメイン名を選択し、すべてのサーバーが稼働中であることを確認します。

3.4 構成の確認

ドメインが適切に構成されたことを確認するには、第4.1項を参照してください。この項で説明されているタスクに精通した後、それらのタスクを実行してドメインが適切に構成されていることを確認してください。

4 WebLogicドメイン構成後の次のステップ

この章では、新しく作成したOracle Service Busドメインで実行する一般的なタスクについて説明します。

この章の内容は次の項のとおりです。

- 第4.1項「基本的な管理タスクの実行」

- 第4.2項「追加のドメイン構成タスクの実行」

- 第4.3項「高可用性向けの環境の準備」

4.1 基本的な管理タスクの実行

表4-1に、新しく作成したドメインで実行する可能性がある一般的な管理タスクの一部を示します。

表4-1 新しいドメインの基本的な管理タスク

タスク

説明

詳細情報

Fusion Middleware管理ツールの習熟

環境の管理に使用できる各種ツールについて習熟します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middleware管理ツールの概要に関する項。

製品およびサーバーの起動と停止

Oracle Fusion Middleware (管理サーバー、管理対象サーバー、コンポーネントを含む)の起動方法と停止方法について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareの起動および停止に関する項。

Secure Sockets Layer (SSL)の構成

Oracle Fusion Middlewareコンポーネント間で、SSLを使用したセキュアな通信を設定する方法について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion MiddlewareでのSSLの構成に関する項。

Oracle Fusion Middlewareの監視

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのステータスを追跡する方法について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareのモニタリングに関する項。

バックアップ手順とリカバリ手順の理解

Oracle Fusion Middlewareのバックアップとリカバリの推奨手順について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のバックアップおよびリカバリの概要に関する項。

4.2 追加のドメイン構成タスクの実行

表4-2に、新しく作成したドメインで実行する可能性がある、追加のタスクの一部を示します。

表4-2 追加のドメイン構成タスク

タスク

説明

詳細情報

アプリケーションのデプロイ

Oracle Fusion Middlewareにアプリケーションをデプロイする方法について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のアプリケーションのデプロイに関する項。

ドメインへのWeb層のフロントエンドの追加

OracleのWeb層はWebページ(静的および動的)をホストし、組込みのクラスタリング、ロード・バランシングおよびフェイルオーバーの機能に加え、セキュリティと高パフォーマンスを提供します。特に、Web層にはOracle HTTP Serverが含まれています。

Oracle HTTP Serverのインストールおよび構成の、WebLogic ServerドメインでのOracle HTTP Serverのインストールと構成の手順に従ってください。

また、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインへの複数製品のインストールに関する項の重要な情報も参照してください。

使用するトポロジにあわせたCoherenceのチューニングと構成

標準のインストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象のCoherenceサーバーを含む、Coherenceクラスタがあります。この構成は、Coherenceを使用する際のよい開始点になりますが、特定の要件によっては、本番環境でパフォーマンスを向上するために、Coherenceのチューニングと再構成を検討してください。

Coherenceクラスタについては、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のCoherenceクラスタの構成および管理に関する項を参照してください。

Coherenceのチューニングについては、Oracle Coherenceの管理を参照してください。

HTTPセッション・データをCoherenceに格納する方法については、『Oracle Coherence*WebでのHTTPセッション・マネージメントの管理』のWebLogic ServerでのCoherence*Webの使用に関する項を参照してください。

Coherenceアプリケーションの作成およびデプロイの詳細は、『Oracle WebLogic Server Oracle Coherenceアプリケーションの開発』を参照してください。

4.3 高可用性向けの環境の準備

表4-3に、標準のインストール環境を高可用性向けにスケール・アウトする必要がある場合に実行するタスクを示します。

表4-3 高可用性向けの環境の準備に必要なタスク

タスク

説明

詳細情報

複数のホスト・コンピュータへのスケール・アウト

高可用性を有効にするには、別のホスト・コンピュータにフェイルオーバー機能を提供することが重要です。そうすることで、1台のコンピュータが停止しても、デプロイされたアプリケーションの利用者に対してご使用の環境でサービスを継続的に提供できます。

高可用性ガイドのトポロジのスケール・アウト(マシン・スケールアウト)に関する項。

Web層コンポーネントの高可用性の構成。

Web層のフロントエンドを追加した場合、WebLogic Serverソフトウェアのほかに、Web層も高可用性向けに構成する必要があります。

高可用性ガイドのWeb層コンポーネントの高可用性の構成に関する項。

フロントエンドのロード・バランサの設定

ロード・バランサを使用すると、より均等にリクエストをサーバーに分散できます。

高可用性ガイドの高可用性環境でのサーバーのロード・バランシングに関する項およびロード・バランサの構成に関する項。

ノード・マネージャの構成

ノード・マネージャは、離れた場所から管理サーバー・インスタンスや管理対象サーバー・インスタンスを起動、停止および再起動できます。このドキュメントは、ドメインごとにノード・マネージャが構成されていることを前提としています。ノード・マネージャの高度な構成オプションおよび機能の詳細は、ノード・マネージャのドキュメントを参照してください。

Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理を参照してください。

5 Oracle Service Busのアンインストール

この章では、Oracle Service Busをアンインストールまたは再インストールする方法について説明します。

ソフトウェアを削除する場合は、必ずこの章の手順に従ってください。ソフトウェアを手動で削除すると、その後でソフトウェアを再インストールするときに問題が発生する可能性があります。この章で説明する手順を実行すると、ソフトウェアを適切に削除できます。

この章の内容は次のとおりです。

- 第5.1項「製品のアンインストールの理解」

- 第5.2項「Oracle Fusion Middlewareの停止」

- 第5.3項「データベース・スキーマの削除」

- 第5.4項「ソフトウェアのアンインストール」

- 第5.5項「Oracleホーム・ディレクトリの手動による削除」

- 第5.6項「ドメインおよびアプリケーション・データの削除」

- 第5.7項「ソフトウェアの再インストール」

5.1 製品のアンインストールの理解

Oracle Fusion Middlewareのアンインストーラは、ソフトウェアを起動したOracleホーム・ディレクトリからそのソフトウェアを削除します。表5-1に、手順の概要とサポート・ドキュメントへのリンクを示します。

表5-1 製品をアンインストールする際のロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

Oracle Fusion Middlewareの停止

アンインストーラを実行する前に、ドメイン内のすべてのサーバーおよびプロセスを停止する必要があります。

第5.2項を参照してください。

データベース・スキーマの削除

リポジトリ作成ユーティリティを実行して、データベース・スキーマを削除します。

第5.3項を参照してください。

ソフトウェアの削除

製品のアンインストーラを実行して、Oracle Service Busを削除します。

Oracleホームに複数の製品が含まれている場合は、アンインストーラを複数回(製品ごとに1回)実行する必要があります。

第5.4項を参照してください。

Oracleホーム・ディレクトリの削除

アンインストーラを使用しても、すべてのファイルとフォルダがOracleホーム・ディレクトリから削除されることはありません。製品を完全に削除するには、アンインストーラの完了後に手動でOracleホームを削除する必要があります。

第5.5項を参照してください。

ドメインおよびアプリケーション・データの削除

Oracleホーム内にある場合でも、ドメイン・ホーム・ディレクトリまたはアプリケーション・ホーム・ディレクトリに格納されているデータはアンインストーラでは削除されません。これらのディレクトリは手動で削除する必要があります。

第5.6項を参照してください。

5.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

アンインストーラを実行する前に、削除するOracleホームに関連付けられている、すべてのサーバーおよびプロセスを停止する必要があります。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middleware環境の停止に関する項を参照してください。

5.3 データベース・スキーマの削除

Oracleホームを削除する前に、リポジトリ作成ユーティリティを実行して、このドメインに関連付けられたデータベース・スキーマを削除します。各ドメインには、カスタム接頭辞で一意に識別された独自のスキーマのセットがあります(リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のカスタム接頭辞の理解に関する項を参照)。このスキーマのセットは、別のドメインと共有できません(リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のスキーマ作成の計画に関する項を参照)。

データベースに複数のスキーマのセットがある場合は、削除するドメインに関連付けられたスキーマの接頭辞を特定してください。

スキーマを削除する手順については、リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のスキーマの削除に関する項を参照してください。

5.4 ソフトウェアのアンインストール

この項で説明する手順を実行して、製品アンインストーラを起動し、ソフトウェアを削除します。

- 第5.4.1項「アンインストール・プログラムの起動」

- 第5.4.2項「アンインストールする製品の選択」

- 第5.4.3項「アンインストール画面のナビゲート」

サイレント(コマンド行)アンインストールを実行する場合は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールのサイレント・アンインストール用のOracle Universal Installerの実行方法に関する項を参照してください。

5.4.1 アンインストール・プログラムの起動

アンインストーラを開始するには、次の手順を実行します。

- UNIXの場合
UNIXオペレーティング・システムでアンインストーラを起動するには、ORACLE_HOME/oui/binディレクトリに移動して、次のコマンドを入力します。

./deinstall.sh

- Windowsの場合
以下のいずれかを実行します。

- ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してORACLE_HOME\oui\binディレクトリに移動して、deinstall.cmdをダブルクリックします。

- コマンド行から、ORACLE_HOME\oui\binに移動して、次のコマンドを入力します。

deinstall.cmd

- 「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「Oracle」→「OracleHome」→Oracle Middlewareのアンインストールを選択します。

5.4.2 アンインストールする製品の選択

Oracleホームには複数の製品が存在するため、正しいOracleホームをアンインストールしていることを確認します。アンインストーラの実行後、「アンインストールする配布」画面が表示されます。ドロップダウン・リストからServiceBus 12.1.3.0.0を選択し、「アンインストール」をクリックします。アンインストール・プログラムでは、表5-2にリストした画面が表示されます。

注意:

再度アンインストール・ウィザードを実行することで、Oracle Service Busソフトウェアがアンインストールされた後に、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをアンインストールできます。他のソフトウェアがOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャに依存していない場合は、「アンインストールする配布」画面は表示されません。

5.4.3 アンインストール画面のナビゲート

アンインストール・プログラムでは、表5-2にリストした順序で一連の画面が表示されます。

アンインストール画面に関する追加のヘルプが必要な場合は、画面名をクリックするか、各画面の下部にある「ヘルプ」をクリックすると詳細を確認できます。

表5-2 アンインストール画面と説明

画面

説明

ようこそ

この画面は、製品アンインストーラの紹介です。

アンインストール・サマリー

この画面には、削除されるOracleホーム・ディレクトリと、そのディレクトリの内容が示されます。このディレクトリで正しいことを確認してください。

これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合は、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの場所と名前を指定します。サイレント・アンインストール状況では、後からレスポンス・ファイルを使用できます。サイレントまたはコマンド行のアンインストールの詳細は、Oracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールのサイレント・アンインストールのためのOracle Universal Installerの実行に関する項を参照してください。

「アンインストール」をクリックすると、ソフトウェアの削除が開始されます。

アンインストールの進行状況

この画面には、アンインストールの進行状況が表示されます。

アンインストール完了

アンインストールが完了すると、この画面が表示されます。この画面の情報を確認してから、「終了」をクリックして、アンインストーラを終了してください。

5.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動による削除

アンインストーラの終了後に、アンインストーラで削除されなかったOracleホーム・ディレクトリと既存のサブディレクトリを手動で削除する必要があります。たとえば、UNIXオペレーティング・システム上のOracleホーム・ディレクトリ/home/Oracle/product/Oracle_Homeであった場合は、次の操作を実行します。

> cd /home/Oracle/product
> rm -rf Oracle_Home

Windowsオペレーティング・システム上のOracleホーム・ディレクトリC:\Oracle\Product\Oracle_Homeであった場合は、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Productディレクトリに移動し、Oracle_Homeフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

5.6 ドメインおよびアプリケーション・データの削除

ドメインおよびアプリケーション・データを削除するには:

1. 手動でドメイン・ホーム・ディレクトリを削除します。
たとえば、UNIXオペレーティング・システム上のドメイン・ホーム・ディレクトリ/home/Oracle/config/domains/osb_domainであった場合は、次の操作を実行します。

> cd /home/Oracle/config/domains
> rm -rf osb_domain

Windowsオペレーティング・システム上のドメイン・ホーム・ディレクトリC:\Oracle\Config\domains\osb_domainであった場合は、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\domainsディレクトリに移動し、osb_domainフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

2. 手動でアプリケーション・ホーム・ディレクトリを削除します。
たとえば、UNIXオペレーティング・システム上のアプリケーション・ホーム・ディレクトリ/home/Oracle/config/applications/osb_domainであった場合は、次の操作を実行します。

> cd /home/Oracle/config/applications
> rm -rf osb_domain

Windowsオペレーティング・システム上のアプリケーション・ホーム・ディレクトリC:\Oracle\Config\applications\osb_domainであった場合は、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\applicationsディレクトリに移動し、osb_domainフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

3. Oracleホーム内にあるdomain-registry.xmlファイルをバックアップしてから、そのファイルを編集して、削除するドメインに関連付けられた行を削除します。たとえば、osb_domainを削除するには、次の行を探して削除します。

<domain location="/home/Oracle/config/domains/osb_domain"/>

作業の完了後に、ファイルを保存して終了します。

5.7 ソフトウェアの再インストール

この章の指示に従ってソフトウェアを削除した場合にのみ(Oracleホーム・ディレクトリの手動削除も含む)、以前のインストールと同じOracleホームにソフトウェアを再インストールできます。再インストール時には、以前のインストールと同じOracleホームを指定できます。

Oracleホームが空でない、次の各ケースについて考えてみます。

- 同じ機能セットを格納している既存のOracleホームへのインストール。
インストール時に指定したOracleホームには、インストールしようとしているのと同じソフトウェアがすでに格納されているという警告が表示されます。この場合のオプションは次のとおりです。

1. 別のインストール・タイプを選択します。この場合、Oracleホーム・ディレクトリに存在していない機能セットのみがインストールされます。

2. 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

- 既存の空でないOracleホームへのインストール。
たとえば、ドメイン・ホームまたはアプリケーション・ホームを既存のOracleホーム内に作成するとします。このデータは、アンインストール・プロセスでは削除されないため、同じOracleホームにインストールしようとすると、インストーラによってインストールが拒否されます。この場合のオプションは次のとおりです。

1. この章の説明に従ってOracleホームからソフトウェアを削除してから、Oracleホーム・ディレクトリを削除します。これを完了すると、第2章の手順を使用して、同じOracleホームの場所での再インストールと再使用が可能になります。Oracleホームに存在していたドメインまたはアプリケーション・データは、再作成する必要があります。

2. 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

A Oracle Service Busのセカンダリ・トポロジ

この付録では、Oracle Service Busの代替トポロジについて説明します。

この付録は、次の節で構成されています。

- 第A.1項「Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Schedulerのトポロジの理解」

- 第A.2項「Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Schedulerのトポロジをインストールして構成する際のロードマップ」

A.1 Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Schedulerのトポロジの理解

図A-1に、Oracle Service BusとEnterprise Schedule Services (ESS)のトポロジを示します。

このトポロジを使用して、Oracle Enterprise Schedulerの機能をOracle Service Busに統合します。

トポロジは、第1.2項で説明したOracle Service Bus標準インストール・トポロジに似ています。ただし、このトポロジでは、Oracle Fusion MiddlewareインフラストラクチャとOracle Service Busソフトウェアに加え、Oracle Enterprise SchedulerソフトウェアもOracle WebLogic Serverクラスタの対象となります。

図A-1 Oracle Service BusとEnterprise Schedule Servicesのトポロジ

A.2 Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Schedulerのトポロジをインストールして構成する際のロードマップ

表A-1は、システムでこのトポロジを構成するために必要なロードマップを説明しています。

表A-1 Oracle Service BusとOracle Enterprise Schedulerのインストールおよび構成手順

タスク

説明

詳細情報

特別な指示

システム環境の確認

インストールを開始する前に、システムとネットワークの最小要件を満たしていることを確認します。

第1.4項を参照してください。

なし。

適切なディストリビューションの入手

Oracle Service BusとEnterprise Schedule Servicesはどちらも、既存のOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストールが必要です。Oracle Service Busをインストールすると、Enterprise Schedule Servicesもインストールされます。Oracle Service Busは、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャと同じOracleホームにインストールする必要があります。

第1.5項を参照してください。

Oracle Fusion MiddlewareインフラストラクチャとOracle Service Busの両方の配布を入手する必要があります。

インストール・ディレクトリの決定

作成する必要のあるディレクトリをインストーラで作成またはアクセスできることと、そのディレクトリが、最小要件を満たしたシステムに存在していることを確認します。

Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項を参照してください。

なし。

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストール

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをインストールして、Oracle Service Bus用のOracleホーム・ディレクトリを作成します。

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストールおよび構成を参照してください。

なし。

ソフトウェアのインストール

Oracle Service Busソフトウェアを既存のインフラストラクチャOracleホームにインストールします。Oracle Service Busをインストールすると、Enterprise Schedule Servicesもインストールされます。

第2章を参照してください。

なし。

WebLogicドメインの作成

構成ウィザードを使用して、WebLogicドメインを作成して構成します。構成画面で適切なオプションを選択していることを確認します。

第3章を参照してください。

第A.2.1項の特定の画面について示された指示に従います。

サーバーの起動

ドメインの作成が完了したら、管理サーバーと管理対象サーバーを起動します。

第3.3項を参照してください。

Oracle Enterprise Schedulerがデプロイされる管理対象サーバーを起動する前に、wsm-pmを対象とする管理対象サーバーを起動します。

構成の確認

ドメインが適切に構成されたことを確認します。

第3.4項を参照してください。

なし。

Oracle Service BusとEnterprise Schedule Servicesをインストールおよび構成した後の次の手順

構成したばかりのドメインの管理タスクを実行できます。

第4章を参照してください。

なし。

A.2.1 Oracle Service BusおよびOracle Enterprise Scheduler用に選択する構成オプション

Oracle Service BusとEnterprise Schedule Servicesの構成時に選択する必要のある画面とオプションはほぼすべて、第3章に記載されたものと同じです。ただし、異なるオプションを選択する必要がある画面が2つあります。表A-2に主な画面とオプションをリストします。この表に示された構成オプションを選択してください。

表A-2 Oracle Service BusおよびEnterprise Schedule Servicesトポロジ用の主な画面と構成オプション

画面

説明

コンポーネントの選択

この画面は、RCUを実行してスキーマを作成するときに表示されます。

タスク4で示されたスキーマ・リストに加え、Oracle Enterprise Schedulerを選択します。

テンプレート

この画面は、構成ウィザードを起動してドメインを作成した後に表示されます。

タスク2でリストされたテンプレートに加え、次のテンプレートを選択します。

- Oracle Enterprise Scheduler Services Basic - 12.1.3.0 [oracle_common]

- Oracle Enterprise Manager Plugin for ESS - 12.1.3.0 [em]

管理対象サーバー

「管理対象サーバー」画面(タスク12)で、2台の管理対象サーバーosb_server1とess_server1が作成されています。ess_server1を削除して、osb_server2を作成します。「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーを配置するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」は使用しないでください。

「サーバー・グループ」ドロップダウン・リストで、osb_server1とosb_server2がOSB-MGD-SVRS_COMBINEDとESS_MGD_SVRSの対象となっていることを確認します。

サーバーのクラスタへの割当て

この画面(タスク14)で、osb_server1とosb_server2の両方をosb_cluster1に割り当てます。

サーバーのマシンへの割当て

この画面(タスク17)で、AdminServer、osb_server1およびosb_server2をosb_machine1に割り当てます。

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。