Oracle® Fusion Middleware

Oracle Enterprise Repositoryアップグレード・ガイド

12c リリース1 (12.1.3)

E59480-03(原本部品番号:E55663-03)

2015年4月

Oracle Enterprise Repositoryのアップグレードに関する情報および手順を提供します。

Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repositoryアップグレード・ガイド12cリリース1 (12.1.3)

E59480-03

Copyright © 2001, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

原本著者:  Oracle Corporation

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

このガイドで説明する新機能

- 12c リリース1 (12.1.3)の新機能と変更された機能

- 12c リリース1 (12.1.3)向けドキュメントにおけるその他の重要な変更

1 Oracle Enterprise Repositoryのアップグレード

- 1.1 アップグレード・タスクの実行

- 1.1.1 前提条件

- 1.1.2 アップグレード前タスクの実行

- 1.1.3 Oracle Enterprise Repositoryインストール・プログラムの実行

- 1.1.4 アップグレード・アシスタントを使用したOERスキーマのアップグレード

- 1.1.5 構成ウィザードを使用したドメインの構成

- 1.1.6 WebLogic Serverの起動

- 1.1.7 バックアップ・プロパティ・ファイルのリストア

- 1.1.8 アプリケーションの構成

- 1.2 アップグレード後タスクの実行

2 オプションのインストール後タスク

- 2.1 Oracle Enterprise Repositoryレポートの構成

- 2.1.1 カスタム・レポートの移行

- 2.2 カスタマイズ

- 2.2.1 全般的な指示

- 2.3 診断テスト・ツールの使用

- 2.3.1 Oracle Enterprise Repository診断ツールの有効化

- 2.3.2 診断ツールの起動

- 2.3.3 診断ツール内での移動

- 2.3.4 暗号化パスワードの作成

- 2.3.5 製品のバージョン情報のチェック

- 2.3.6 サーブレット機能のテスト

- 2.3.7 必須ライブラリのテスト

- 2.3.8 データベース接続のテスト

- 2.3.9 システム・パスのリスト

- 2.3.10 プリコンパイル・サーブレットの実行

- 2.3.11 追加機能

- 2.4 Oracle Enterprise Repositoryワークフローのアップグレード

索引

はじめに

『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repositoryアップグレード・ガイド』へようこそ。このマニュアルでは、Oracle Enterprise Repositoryのアップグレードおよびアップグレード・プロセスのトラブルシューティングに関する情報および手順を説明します。

対象読者

このマニュアルは、Oracle Enterprise Repositoryインスタンスのインストール、保守およびアップグレードを担当するOracle Enterprise Repositoryのシステム管理者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティへの取組みの詳細は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたはhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs (聴覚障害者向け)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle Enterprise Repository 11gリリース1のドキュメント・セットの次のドキュメントを参照してください。

- OTNでのOracle Enterprise Repository - Oracle Technology Network (OTN)でのOracle Enterprise Repositoryのホームページは、次のとおりです。
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/repository/overview/index-100687.html

- SOAブログ - 次の場所にある最新のSOAブログを常にチェックしてください。
http://blogs.oracle.com/governance

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

このガイドで説明する新機能

ここでは、Oracle Enterprise Repositoryの新機能と変更された機能、およびこのガイドに記載されているその他の重要な変更について紹介し、詳細情報の参照先を示します。

既知の問題(リリース・ノート)のリストは、http://www.oracle.com/technetwork/middleware/soasuite/documentation/releasenotes121300-2124738.htmlにある、12cリリース1 (12.1.3.0.0)のOracle SOA製品およびOracle BPM製品の既知の問題に関する資料を参照してください。

12c リリース1 (12.1.3)の新機能と変更された機能

『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repositoryアップグレード・ガイド』は、Oracle Enterprise Repository 11gから12cにアップグレードする際のアップグレード・プロセスが簡略化され、それを反映するために更新されました。

- 第1章「Oracle Enterprise Repositoryのアップグレード」では、アップグレード前タスク、OER 12cのインストール、およびアップグレード・アシスタント・プラグインを使用したデータベース・スキーマのアップグレードについて説明しています。

- 第2章「オプションのインストール後タスク」では、カスタム・レポートやその他のOracle Enterprise RepositoryのカスタマイズをOER 11gから12cに移行する場合に実行する、オプションのアップグレード後タスクについて説明しています。

この12c リリース1 (12.1.3)向けドキュメントにおけるその他の重要な変更

このドキュメントには、12cリリース1 (12.1.3)に関するその他の重要な変更は記載されていません。

1 Oracle Enterprise Repositoryのアップグレード

この章では、Oracle Enterprise Repository 12cへアップグレードする際のアップグレード・プロセスについて説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- 第1.1項「アップグレード・タスクの実行」

- 第1.2項「アップグレード後タスクの実行」

1.1 アップグレード・タスクの実行

記載されている指示を実行することにより、Oracle Enterprise Repository 12cインストール・プログラムを使用して、WebLogic Server上のOracle Enterprise Repository 11gをアップグレードできます。

この項には次のトピックが含まれます:

- 第1.1.1項「前提条件」

- 第1.1.2項「アップグレード前タスクの実行」

- 第1.1.3項「Oracle Enterprise Repositoryインストール・プログラムの実行」

- 第1.1.4項「アップグレード・アシスタントを使用したOERスキーマのアップグレード」

- 第1.1.5項「構成ウィザードを使用したドメインの構成」

- 第1.1.6項「WebLogic Serverの起動」

- 第1.1.7項「バックアップ・プロパティ・ファイルのリストア」

- 第1.1.8項「アプリケーションの構成」

1.1.1 前提条件

WebLogic Serverで、Oracle Enterprise Repository 11gを12cにアップグレードするには、次の前提条件があることを確認しておく必要があります。

- Oracle Enterprise Repository 12cには、WebLogic Server 12cが必要です。現在インストールされているOracle Enterprise Repositoryアプリケーションを実行しているのが必要なバージョンではない場合は、アップグレードするか、サポートされているバージョンのWebLogic Serverを別のOracleホーム・ディレクトリにインストールしてください。WebLogic Serverのインストールの詳細は、『Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceのインストールと構成』を参照してください。

- Oracle Enterprise Repositoryドメインは、デフォルトの場所である<FMW_HOME>/user_projects/domains/oer内にインストールする必要があります。Oracle Enterprise Repositoryドメインが別の場所にインストールされている場合は、適切な場所に変更する必要があります。

- アップグレードの手順を実行する前に、パスワードの暗号化要件に関する項を参照してください。詳細は、第2.3.4項「暗号化パスワードの作成」を参照してください。

- アップグレードの手順を実行する前に、WebLogic Serverを停止してください。

- BPMを使用している場合は、BPMデータベースを必ずバックアップしてください。

- 既存のOracle Enterprise Repositoryデータベースをバックアップしてください。

1.1.2 アップグレード前タスクの実行

アップグレード・プロセスを続行する前に、次のタスクを実行する必要があります。

- タスク1「カスタム・ファイルまたは編集済ファイルのバックアップ」

- タスク2「現在のOracle Enterprise Repositoryインストール・ファイルの削除」

- タスク3「Oracle Enterprise Repository 11gのアンインストール」

- タスク4「(オプション)データベースでのリポジトリ作成ユーティリティの実行」

タスク1 カスタム・ファイルまたは編集済ファイルのバックアップ

アーティファクト・ストア、カスタム・ファイル、プロパティ・ファイル、カスタマイズなど、最新リリースにアップグレードした後に、再作成が必要になるものがないか、現在のOER実装で確認してください。アップグレードの完了後に同じ機能をリストアできるよう、作成内容を記録しておいてください。

ヒント:
このガイドの第1.1.8項では、インストールの過程において、いくつかのプロパティを変更することになります。アップグレード中に値を入力するときに参照できるよう、現在のOER実装から、それらの値を記録しておくと便利です。

注意:
インストーラには、Oracle Enterprise Repository 12cアプリケーションでドメインを作成するためのアプリケーション・テンプレートが用意されています。そのため、既存のドメインは使用されなくなります。

タスク2 現在のOracle Enterprise Repositoryインストール・ファイルの削除

注意:
タスク1「カスタム・ファイルまたは編集済ファイルのバックアップ」で説明されているように、この手順は、維持する必要のあるファイルをバックアップしてから実行してください。

同じドメイン名を使用する場合は、現在のOracle Enterprise Repositoryドメインの名前を変更するか、削除してください。たとえば、<FMW_HOME>/user_projects/domains/<domain_name>を<FMW_HOME>/user_projects/domains/old_<domain_name>にします。

タスク3 Oracle Enterprise Repository 11gのアンインストール

Oracle Enterprise Repository 11gのアンインストール・プロセスでは、旧リリースのすべてのコンポーネントを削除します。旧バージョンのOERをアンインストールする方法の詳細は、11gリリースの『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repository開発者ガイド』を参照してください。

タスク4   (オプション)データベースでのリポジトリ作成ユーティリティの実行

アップグレード・アシスタント・プラグインでは、いくつかのコンポーネントがデータベースにすでに存在する必要があります。リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)をデータベースで以前に実行したことがない場合は、1.1.4項の説明に従ってアップグレード・アシスタントを使用してOERスキーマをアップグレードする前に、これを実行する必要があります。

アップグレード・アシスタントで必要なコンポーネントをインストールする手順は次のとおりです。

1. WebLogic Serverインストールの次のディレクトリからrcu.shまたはrcu.batユーティリティを実行します。

<FMW_HOME>/oracle_common/bin/rcu.sh or rcu.bat

2. 「ようこそ」画面の「次へ」をクリックします。

3. 「リポジトリの作成」が選択されていることを確認してから、「リポジトリの作成」画面で「システム・ロードおよび製品ロード」を選択します。このドキュメントの手順では、DBAアクティビティを実行するために必要な権限があることを想定しています。「次へ」をクリックします。

4. 「データベース接続の詳細」画面に、データベースに接続するためのRCUに関するデータベース接続の詳細が表示されます。
「次へ」をクリックして先に進み、データベースへの接続が成功したことを確認するダイアログ・ウィンドウで、「OK」をクリックします。

5. 「AS共通スキーマ」を展開します。次の図に示すように、「共通インフラストラクチャ・サービス」のみが選択されていることを確認します。

「新規接頭辞の作成」フィールドを、デフォルト値のDEVのままにします。「次へ」をクリックして先に進み、スキーマ作成の前提条件チェックが成功したことを確認するダイアログ・ウィンドウの「OK」をクリックします。

6. スキーマのパスワードをデータベースに設定する方法を指定してから、パスワードの指定と確認を行います。

7. RCU画面の残りの部分を先に進めて、スキーマ作成を完了します。「完了サマリー」画面に到達したら、「閉じる」をクリックしてRCUを終了します。

1.1.3 Oracle Enterprise Repositoryインストール・プログラムの実行

既存のOracle Enterprise Repository (OER) 11gコンポーネントをアップグレードするには、まず、OER 12cのディストリビューションをインストールする必要があります。『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repositoryインストレーション・ガイド』の「Oracle Enterprise Repositoryソフトウェアのインストール」の章に記載されている指示に従ってください。

1.1.4 アップグレード・アシスタントを使用したOERスキーマのアップグレード

アップグレード・アシスタントを使用してOERのスキーマとインスタンスをアップグレードするには、この項の手順に従います。

注意:
パージ・スクリプトまたはスケジュールされたデータベース・ジョブの実行中は、アップグレード・アシスタントを起動しないでください。
パージまたはアップグレードが完了するまで待ってから、アップグレード・プロセスを開始してください。アップグレード・アシスタントを使用してスキーマをアップグレードするときに、パージ・スクリプトまたはインスタンスのアップグレード・ジョブを実行していると、アップグレードは失敗します。

アップグレード・アシスタントを起動する必要がある場合は、パージを停止し、スケジュール済ジョブを必ず無効化してください。

- タスク1「アップグレード・アシスタントの起動」

- タスク2「スキーマのアップグレード」

タスク1 アップグレード・アシスタントの起動

次の手順を実行して、アップグレード・アシスタントを起動します。

1. ディレクトリをORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/bin (UNIXオペレーティング・システムの場合)またはORACLE_HOME\oracle_common\upgrade\bin (Windowsオペレーティング・システムの場合)に変更します。

2. 次のコマンドを入力してアップグレード・アシスタントを起動します。
(UNIX) ./ua

(Windows) ua.bat

アップグレード・アシスタントは、次の例に示すようにロギングを有効にして実行することをお薦めします。

./ua [-logLevel <log_level>] [-logDir <log_directory>]

タスク2 スキーマのアップグレード

スキーマをアップグレードする際、アップグレード・アシスタントには、表1-1に示す一連の画面が表示されます。各画面でそれぞれの操作を実行します。Oracle Enterprise Repositoryを選択すると、OERスキーマがアップグレードの対象になります。

表1-1 アップグレード・アシスタントの画面: スキーマのアップグレード

画面

説明および必要な操作

ようこそ

この画面では、アップグレード・アシスタントの概要と、アップグレード前の重要なタスクについての情報が示されます。

スキーマ

スキーマを選択します。

使用可能なコンポーネント

この画面では、アップグレード可能なスキーマがあるインストール済のOracle Fusion Middlewareコンポーネントのリストが提供されます。コンポーネントを選択すると、スキーマとすべての依存関係が自動的に選択されます。たとえば、Oracle Enterprise Repositoryを選択すると、OERスキーマがアップグレードの対象になります。

注意: デフォルトでは、Oracle Platform Security Services (OPSS)とAudit Servicesのスキーマが選択されている場合があります。OERにはこれらのスキーマは不要です。続行する前に、これらのオプションが選択されていないことを確認します。

前提条件

スキーマ・アップグレードの前提条件が満たされていることを確認します。「次」をクリックする前に、それぞれの前提条件を選択する必要があります。

注意: アップグレード・アシスタントは、これらの前提条件が満たされていることを確認しません。

スキーマ資格証明

この画面を使用して、アップグレードする各スキーマのデータベース接続の詳細を入力します。

1. 「データベース・タイプ」ドロップダウン・メニューからデータベース・タイプを選択します。

2. データベース接続の詳細を入力して、「接続」をクリックします。

3. スキーマのユーザー名とパスワードを入力します。

4. 「次へ」をクリックします。

注意:

- データベースへの接続に必要なフィールドの詳細は、「ヘルプ」をクリックするか、『Upgrade Assistantによるアップグレード』のスキーマ資格証明に関する項を参照してください。

調査

各コンポーネントを調査し、コンポーネントのアップグレード準備が整っていることを検証するアップグレード・アシスタントのステータスを確認します。

スキーマごとに表示される「ソース・バージョン」に、アップグレード対象のスキーマの正しいバージョン番号が示されていることを確認します。

アップグレード・サマリー

スキーマ・アップグレードのために選択したオプションのサマリーを確認します。正しいソース・バージョンとターゲット・バージョンが、アップグレード対象の各スキーマにリストされていることを確認します。

「アップグレード」をクリックしてスキーマをアップグレードするか、構成を変更する場合は「戻る」をクリックします。

アップグレードの進行状況

現在のアップグレード・プロセスのステータスを確認します。

注意: この画面のプログレス・バーには、現在のアップグレード手順の進行状況が表示されます。アップグレードの残り時間を示すものではありません。

アップグレードが完了したら「次へ」をクリックします。

アップグレード成功

アップグレードが成功していれば「閉じる」をクリックします。

アップグレードが失敗した場合または正常に完了する前にアップグレードを取り消した場合は、ログ・ファイルを確認してバックアップ環境をリストアし、アップグレード・アシスタントを再起動する必要があります。

1.1.5 構成ウィザードを使用したドメインの構成

WebLogic Serverドメインを構成するには、『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repositoryインストレーション・ガイド』のWebLogicドメインの構成に関する項の指示に従ってください。

1.1.6 WebLogic Serverの起動

Oracle Enterprise Repositoryに必要なサーバーを起動する方法の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repositoryインストレーション・ガイド』のサーバーの起動に関する項を参照してください。

1.1.7 バックアップ・プロパティ・ファイルのリストア

第1.1.2項「アップグレード前タスクの実行」のタスク1でプロパティ・ファイルをバックアップした場合、それらのファイルを、新しいOERドメインで作成される<FMW_HOME>/user_projects/domains/oer_domain/oer-configディレクトリに貼り付けます。

注意:
database.propertiesファイルは新しいディレクトリに貼り付ける必要はありません。
また、OERのデータベース接続は、WebLogic Serverに組み込まれた標準のデータソース・メカニズムを使用して処理されないことに注意してください。

1.1.8 アプリケーションの構成

Oracle Enterprise Repositoryのプロパティを構成するには、アプリケーションに管理ユーザーとしてログインし、「管理」ページの「システム設定」セクションを使用します。

1. アプリケーション・サーバーのファイル・システム・パスを参照するOracle Enterprise Repositoryの次のプロパティを更新します。
cmee.asset.xml.paths.export-destination

cmee.asset.xml.paths.xsl-source

cmee.asset.xml.paths.out-destination

cmee.server.paths.upload

cmee.extframework.export.tempfile

Oracle Enterprise Repositoryのデプロイメントで影響を受けるその他のプロパティは次のとおりです。

cmee.server.paths.upload-registrar

アプリケーション・サーバーに基づくFTP、HTTP、HTTPSおよびSMB/CIFSアーティファクト・ストア定義も、WLSアプリケーション・テンプレートの構成プロセスによる、パスの変更の影響を受けます。

これらのタイプのアーティファクト・ストアに特に注意して、適切に構成を更新してください。

2. Oracle Enterprise Repositoryのログイン・ページやアプリケーションにアクセスできない場合、またはなんらかのエラー・メッセージが表示される場合は、database.propertiesファイルのdb.passwordプロパティが暗号化されていない可能性があります。この動作を説明するメッセージは、cmee.logファイルを確認してください。

Oracle Enterprise Repository診断ツールを有効にする方法の詳細は、第2.3.1項「Oracle Enterprise Repository診断ツールの有効化」を参照してください。

1.2 アップグレード後タスクの実行

アップグレード・プロセスの完了後に、新しいOracle Enterprise Repositoryインストールへのアセット、レポートまたはその他のデータの移行が必要になる場合があります。これは、カスタム・レポートやその他のカスタマイズをOER 12cに移行する場合にのみ必要です。アップグレード後タスクの詳細は、第2章「オプションのインストール後タスク」を参照してください。

2 オプションのインストール後タスク

この章では、Oracle Enterprise Repository 11gから12cへアップグレードする際のオプションのアップグレード後タスクについて説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- 第2.1項「Oracle Enterprise Repositoryレポートの構成」

- 第2.2項「カスタマイズ」

- 第2.3項「診断テスト・ツールの使用」

- 第2.4項「Oracle Enterprise Repositoryワークフローのアップグレード」

2.1 Oracle Enterprise Repositoryレポートの構成

この項では、Business Intelligence (BI) Publisherの概要と、そのインストール・プロセスについて説明します。

OERでレポートを使用するには、Oracle Business Intelligence Publisher (Oracle Enterprise Repositoryの「レポート」ページで入手可能)をインストールして構成する必要があります。

Oracle Enterprise RepositoryでのみBI Publisherを使用する場合は、Oracle Enterprise Repositoryに事前構成されているBI Publisherコンテンツが使用されます。基本タイプのBI Publisherインストールをお薦めします。

Oracle Enterprise Repositoryには、事前構成済のBI Publisherコンテンツのコレクションが含まれています。このコンテンツは、Oracle Enterprise Repositoryレポートを実行する前に、デプロイして構成しておく必要があります。

Oracle Enterprise Repositoryに事前構成されているBI Publisherコンテンツをデプロイする方法の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repository管理者ガイド』のBI Publisher Enterprise Serverの構成に関する項を参照してください。

2.1.1 カスタム・レポートの移行

次の手順で説明するように、CustomReports.xmlファイルを編集する必要があります。

1. OERドメインの/WEB-INF/config/reports/ディレクトリに移動します。

2. テキスト・エディタでcustomreports.xmlファイルを開きます。

3. カスタム・レポートを参照できるよう、レポート名、表示名、説明および外部のメタタグを編集します。

2.2 カスタマイズ

Oracle Enterprise Repository 11gのインストールで、そのインストールに固有のカスタマイズがいくつか行われている場合があります。それには次のようなものがありますが、これに限られるわけではありません。

- REXインタフェースに対して記述されたOpen APIプログラム

- エンドポイント・イベント・サブスクリプション

- データベースへのアプリケーション・プロパティの移動

2.2.1 全般的な指示

概要の項に記載したどのカスタマイズも、正常にアップグレードした後で、Oracle Enterprise Repository 12cで再度行う必要があります。

2.3 診断テスト・ツールの使用

診断ツールを使用すると、Oracle Enterprise Repositoryアプリケーションの特定の領域のテストやトラブルシューティングを行うことができます。この項には次のトピックが含まれます:

- 第2.3.1項「Oracle Enterprise Repository診断ツールの有効化」

- 第2.3.2項「診断ツールの起動」

- 第2.3.3項「診断ツール内での移動」

- 第2.3.4項「暗号化パスワードの作成」

- 第2.3.5項「製品のバージョン情報の確認」

- 第2.3.6項「サーブレット機能のテスト」

- 第2.3.7項「必須ライブラリのテスト」

- 第2.3.8項「データベース接続のテスト」

- 第2.3.9項「システム・パスのリスト」

- 第2.3.10項「プリコンパイル・サーブレットの実行」

- 第2.3.11項「追加機能」

2.3.1 Oracle Enterprise Repository診断ツールの有効化

Oracle Enterprise Repositoryでは、「診断」ページは、デフォルトで無効化されています。http://host_name:port/application_name/diag/index.jspに移動します(host_nameは適切な場所に置き換えてください)。

デフォルト・モードで「診断」ページを開くと、次のメッセージが表示されます。

診断ページは現在無効です。Oracle Enterprise Repository管理者に連絡してください。

「診断」ページを有効にするには、次の手順を実行します。

1. FMW_HOME/user_projects/domains/DOMAIN_NAME/bin/に移動します。

2. Oracle Enterprise Repositoryサーバーを起動する前に、setStartupEnv.shまたはsetStartupEnv.cmdを編集します。

3. -DdiagPagesEnabled JVMプロパティを、このファイルのEXTRA_JAVA_PROPERITES="${EXTRA_JAVA_PROPERTIES}行で、trueに設定します。

4. Oracle Enterprise Repositoryサーバーを再起動します。

必要な場合にのみ有効化し、システムが問題なく稼働したら無効化することをお薦めします。

2.3.2 診断ツールの起動

Oracle Enterprise Repository 12cがデプロイされました。Oracle Enterprise Repositoryの「診断」ページを使用して、インストールをテストすることをお薦めします。推奨されるテストは次のとおりです。

- 製品のバージョン情報

- 必須ライブラリのテスト

- データベースのテスト

Oracle Enterprise Repository診断ツールを起動するには、次の場所に移動します

http://host_name:port_number/application_name/diag/index.jsp

2.3.3 診断ツール内での移動

診断ホームおよびOracle Enterprise Repositoryのリンクに加え、診断ツールの左サイドバーにはいくつかのテストへのリンクがあり、実行するとOracle Enterprise Repositoryのインストールをチェックできます。これらのリンクのいずれかをクリックすると、診断ツールのメイン・ペインに、使用可能なテストが表示されます。

- 汎用Webアプリケーション

- インストールのテスト

- 製品のバージョン情報
Oracle Enterprise Repositoryのインストールされているバージョン、インストールされているOracle Enterprise Repositoryデータベースのバージョン、アップグレード日、およびデータベースの保守モード設定に関する情報が提供されます。

- スヌープ・サーブレット
アプリケーション・サーバーに対するリクエストの一部として設定されている、すべてのCookie、ヘッダー、CGI変数、サーブレット・コンテキスト属性、セッション情報およびセッション値の出力リストが提供されます。

- 必須ライブラリのテスト
必須JARライブラリ・ファイル、インストールされているXMLパーサー、および最低限必要なOracle Enterprise Repositoryプロパティ・ファイルの存在に関連し、アプリケーション・サーバーの構成についての情報が提供されます。

- アクティブ診断テストの実行
インストールされているOracle Enterprise Repositoryアプリケーションに対してJUnitテストを実行します。これらのテストの多くは、Oracle Enterprise RepositoryでのXMLデータの作成や解析を可能にするために必要です。

- データベースのテスト
サポートされている必要があるデータベース側の機能数を含め、JDBCドライバの機能を把握できます。また、database.propertiesファイルに設定されている接続文字列をテストし、JDBCドライバのバージョンに関する追加情報を提供するだけでなく、データベース表の間の差異についても示すことができます。

- システム・パスのリスト
cmee.propertiesファイルに構成されている経路(ローカルURLおよび絶対URL)と、それらの経路のうち、データベースに格納されているものがリストされます。また、アプリケーション・デプロイメントの一部が機能して、その他が機能しない(イメージは機能するのにロードはできないなど)理由を判断する際にも役立ちます。

- ツール

- JSPプリコンパイラ
Oracle Enterprise Repositoryアプリケーション内で、アプリケーション・サーバーがJSPページのJITコンパイルを即時実行するよう強制します。各アプリケーション・サーバーの再起動後にこのプロセスを実行すると、ページ・ロードのパフォーマンスが大幅に向上します

- パスワード文字列の暗号化
テキスト・フィールドに入力されたクリアテキスト・パスワード文字列にハッシュを実行します。この機能は、アプリケーション・プロパティ・ファイルに保存されるパスワードの暗号化に使用されます。このツールをユーザー・パスワードの暗号化に使用しないでください。データベース内のパスワードを更新する適切な手順については、Oracleサポートに連絡してください。

- Oracle Enterprise Repositoryテスト

- ランタイム - 構成

- 有効なシステム設定のリスト
Oracle Enterprise Repositoryデータベースに設定されているすべての値と、プロパティ・ファイルに設定されている値をリストします。

- システム・パスの編集
管理者が、アプリケーション・サーバーのcmee.propertiesファイルを永続的に変更できるようにします。

- ランタイム - アセット

- タイプのリスト
Oracle Enterprise Repositoryデータベースに格納されているすべてのアセット・タイプを記述するXML出力を生成します。

- アセット・カスタム・データの編集
アセットのメタデータを編集できない場合に、アセットに含まれるXMLデータをレジストラが変更できるようにします。Oracleサポートの担当者に特に指示された場合を除き、このツールを使用しないでください。

- XMLの取得: タイプIDの表示
アセット・タイプ・レコードの一意のIDに基づいて、特定のアセット・タイプのXML記述を生成します。

- XMLの取得: 文字列としてのタイプID
1つの連続した文字列としてのアセット・タイプ・レコードの一意のIDに基づいて、特定のアセット・タイプのXML記述を生成します。

- XMLの取得: タイプXMLスキーマ
このツールは、アセット・タイプ・レコードの一意のIDに基づいて、特定のアセット・タイプのXMLスキーマを生成します。

- XMLの取得: 文字列としてのタイプXMLスキーマ
このツールは、1つの連続した文字列としてのアセット・タイプ・レコードの一意のIDに基づいて、特定のアセット・タイプのXMLスキーマを生成します。

- XMLの取得: アセットID
- アセットの一意のIDに基づいて、アセットのXMLデータを生成します。

- 拡張メタデータを含めるオプションにより、ポリシーおよびその他のデータに関連する追加情報が生成されます。

- XMLの取得: 文字列としてのアセットID
1つの連続した文字列としてのアセットの一意のIDに基づいて、アセットのXMLデータを生成します。

- ランタイム - セキュリティ

- オプションのテスト

- SOAPサービス
次のものを使用して、Rex APIサービスのSOAP URLをテストします

http://server:port/oer_app_name/service/FlashlineRegistry?wsdl

このプロセスにより、Oracle Enterprise RepositoryのWebサービスWSDLファイルが生成されます。

- ロギング・オプション

- Oracle Enterprise Repositoryのログイン・ページにアクセスするには、「診断」ページのサイドバーで「Oracle Enterprise Repository」リンクをクリックします。

- 現在のセッションのデバッグ・モードをアクティブ化するには、メイン・ペインでロギングをONにするリンクをクリックします。

2.3.4 暗号化パスワードの作成

Oracle Enterprise Repository 12cでは、すべてのクリアテキスト・パスワードを暗号化する必要があります。

暗号化パスワード生成の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repository管理者ガイド』のパスワードの暗号化に関する項を参照してください。

2.3.5 製品のバージョン情報のチェック

製品のバージョン情報をチェックするには、次の手順を実行します。

1. 汎用Webアプリケーションの下で、インストール・テストをクリックします。

2. メイン・ペインで、製品のバージョン情報をクリックします。
新しいブラウザ・ウィンドウが開き、内部の製品バージョン、データベース・スキーマのバージョン、および最新のアップグレード/インストールに関する情報が表示されます。

2.3.6 サーブレット機能のテスト

Oracle Enterprise Repositoryのサーブレット機能をテストするには、次の手順を実行します。

1. 汎用Webアプリケーションの下で、インストール・テストをクリックします。

2. メイン・ペインで、スヌープ・サーブレットをクリックします。
新しいブラウザ・ウィンドウが開き、Webクライアントからサーバーに渡されたパラメータに関する情報が表示されます。

2.3.7 必須ライブラリのテスト

必須ライブラリをテストするには、次の手順を実行します。

1. 汎用Webアプリケーションの下で、インストール・テストをクリックします。

2. メイン・ペインで、必須ライブラリのテストをクリックします。
新しいブラウザ・ウィンドウが開き、適切に機能するために必要なプロパティ・ファイルおよびシステム・プロパティに関する情報が表示されます。

2.3.8 データベース接続のテスト

Oracle Enterprise Repositoryのデータベース接続をテストするには、次の手順を実行します。

1. 汎用Webアプリケーションの下で、インストール・テストをクリックします。

2. メイン・ペインで、データベースのテストをクリックします。
新しいブラウザ・ウィンドウが開き、コンテナ・アクセス、JDBCドライバの可用性およびOracle Enterprise Repositoryの重要なデータ表の存在に関する情報が表示されます。

2.3.9 システム・パスのリスト

Oracle Enterprise Repositoryのシステム・パスをリストするには、次の手順を実行します。

1. 汎用Webアプリケーションの下で、インストール・テストをクリックします。

2. メイン・ペインで、システム・パスのリストをクリックします。
新しいブラウザ・ウィンドウが開き、Oracle Enterprise Repositoryのすべてのパスが表示されます。

2.3.10 プリコンパイル・サーブレットの実行

プリコンパイラ・サーブレットを実行するには、次の手順を実行します。

1. 汎用Webアプリケーションの下で、「ツール」をクリックします。

2. メイン・ペインでJSPプリコンパイラをクリックします。
新しいブラウザ・ウィンドウが開き、初回のアクセスをより迅速にするためにプリコンパイルされたシステムJSPのリストが表示されます。

注意:
このサーブレットにより、エラー・ログにエラーが記録され、アプリケーション・サーバーを起動する前にログがリセットされます。

2.3.11 追加機能

診断テスト・ツールには、次の追加機能があります。

- 標準URLとローカル・ファイルの両方に対するブラウザ・リダイレクトの互換性テスト。

- Oracle Enterprise Repositoryの有効化されているすべての設定のリスト。

- システムの全タイプのリスト。

- 特定タイプのXMLの表示(エディタとビューアの両方)。

- 特定アセットのXMLの表示。

- クラスタ・ステータスによる、クラスタ内の全ノードのリストの表示。

Oracle Enterprise Repositoryが、クライアント・ブラウザおよびJREインストールでサポートされている適切なバージョンであることを確認してください。

2.4 Oracle Enterprise Repositoryワークフローのアップグレード

Oracle Enterprise Repository 12cには、新規および更新済のエクスプレス・ワークフローが用意されており、バージョン11.1.1.7以上のOracle SOA SuiteとOracle BPM Suiteのインスタンスがインストールされている必要があります。これより古いバージョンのOERで作成されたワークフローには、このリリースとの互換性がありません。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Enterprise Repository管理者ガイド』のOracle Enterprise Repositoryエクスプレス・ワークフローの構成に関する項を参照してください。

索引
A  C  E  G  L  M  N  P  R  S  T  U  W

A

追加機能, 2.3.11

C

製品のバージョン情報のチェック, 2.3.5

Oracle Enterprise Repositoryレポートの構成, 2.1

暗号化パスワードの作成, 2.3.4

カスタマイズ, 2.2

「全般的な指示」を参照

E

Oracle Enterprise Repository診断ツールの有効化, 2.3.1

G

全般的な指示, 2.2.1

L

診断ツールの起動, 2.3.2

システム・パスのリスト, 2.3.9

M

カスタム・レポートの移行, 2.1.1

N

診断ツール内での移動, 2.3.3

P

前提条件, 1.1.1

R

プリコンパイル・サーブレットの実行, 2.3.10

Oracle Enterprise Repositoryインストール・プログラムの実行, 1.1.3

S

WebLogic Serverの起動, 1.1.6

T

データベース接続のテスト, 2.3.8

必須ライブラリのテスト, 2.3.7

サーブレット機能のテスト, 2.3.6

アプリケーションのテスト, 1.1.8

U

Oracle Enterprise Repositoryワークフローのアップグレード, 2.4

Oracle Enterprise Repositoryのアップグレード, 1

診断テスト・ツールの使用, 2.3

「追加機能」を参照

「製品のバージョン情報のチェック」を参照

「暗号化パスワードの作成」を参照

「Oracle Enterprise Repository診断ツールの有効化」を参照

「診断ツールの起動」を参照

「システム・パスのリスト」を参照

「診断ツール内での移動」を参照

「プリコンパイル・サーブレットの実行」を参照

「サーブレット機能のテスト」を参照

「データベース接続のテスト」を参照

「必須ライブラリのテスト」を参照

W

WebLogic Serverアプリケーションのアップグレード, 1.1

「前提条件」を参照

「Oracle Enterprise Repositoryインストール・プログラムの実行」を参照

「WebLogic Serverの起動」を参照

「アプリケーションのテスト」を参照

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。