Oracle® Fusion Middleware

Oracle HTTP Serverリリース・ノート

12c (12.1.3)

E56225-04(原本部品番号:E48287-05)

2018年4月

このドキュメントには、Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)に関する重要なリリース情報が記載されています。

Oracle Fusion Middleware Oracle HTTP Serverリリース・ノート, 12c (12.1.3)

E56225-04

Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

原本著者: Trupthi NT

原本協力者: Kevin Clark、Leonard Bottleman、Sriram Natarajan

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 概要

- 最新リリース情報

- このドキュメントの目的

- システム要件と仕様

- 動作要件

- 製品ドキュメント

- Oracleサポート

- ライセンス情報

2 このリリースでの新機能

- 新機能

- 12c (12.1.3)での新機能と変更された機能

- 12c (12.1.3)の新機能

- 12c (12.1.3)での重要な更新

- SSL FIPSモードはSSLFIPSディレクティブとして構成可能

- リリース12c (12.1.2)の新機能と変更された機能

- リリース12c (12.1.2)の新機能

- リリース12c (12.1.2)で搭載されたWebLogic Management Framework

- OHSリリース12c (12.1.2)のFIPS 140のサポート

- 「mod_wl_ohs構成」ページでの検索機能

- 「mod_wl_ohs構成」ページでのAutoFill機能

- リリース12c (12.1.2)での重要な更新

- WLSプラグインはWebサーバーのログの一部になりました

- sqlnet.oraのNZトレース・ロギング・メカニズムはサポートされなくなりました

- UNIXの特権ポートのサポート実装が異なります

- ECID情報

- SSLリクエストの終了

- 非推奨になった機能

- 12c (12.1.3)の非推奨になった機能

- 非推奨モジュール

- SSLプロトコル・バージョン3対応の削除

- SSLSessionCacheのshmht値は非推奨です

- 12c (12.1.2)の非推奨になった機能

- Oracle Web Cacheとの統合

- mod_oradav

- mod_osso

- サード・パーティのWebサーバーに対するSSOプラグイン

- サード・パーティのWebサーバーに対するOracle WebLogic Serverプロキシ・プラグイン

- SSLプロトコル・バージョン2およびエクスポート暗号

3 既知の問題と回避策

- Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)の既知の問題

- スクリプトの起動および停止にディレクトリの書込み権限が要求される

- Oracle HTTP Serverインスタンスがmod_cgidのロードに失敗する

- IBM-AIX上のOHSから継続的にWebアプリケーションをヒットすると大きなエラー・ログが生成される場合がある

- 特定のプロトコルおよび暗号を構成できない

- コロケート環境でノード・マネージャを起動するとシステム・メッセージが生成される

- FMWコントロールのOracle HTTP Serverでデプロイヤ・ロールが認識されない

- ServerNameディレクティブでIPv6がサポートされない

- 不正なCLASSPATH環境変数によりWLSTが損なわれる場合がある

- Solaris 5.10でOracle HTTP Server Configuration Assistantの起動に失敗する

- SSLセキュリティ・プロトコルの無効化

- MaxPostSize Webサーバー・プラグインのパラメータのデフォルト値の変更

- FIPSがWindowsプラットフォームで使用できない

- Oracle Linux 7環境へのOracle HTTP Serverのインストール

- SSL証明書のDNの属性の順序が正しくない

- Oracle HTTP Server 12c (12.1.2)の既知の問題

- パラメータなしでshutdown()を使用するとWebLogic Serverが停止する

- 複数のバージョンのWLST

- すべてのOHSインスタンス、状態およびポートをリストするコマンドがない

- 構成ウィザードでサマリー画面が表示されない

- スタンドアロンのインスタンスがUNKNOWN状態で起動する

- nmServerStatus()は存在しないインスタンスに対してUNKNOWNを戻す

- スタンドアロン・インスタンスの自動ポート割当てがない

- nmStart()、nmServerStatus()およびnmKill()にはサーバー・タイプ・パラメータが必要

- RUNNING状態でもインスタンスを削除できる

- 秘密鍵をDMZマシンに配置しない

- ライブラリが欠落すると、通知なしにHTTPDが終了することがある

- 起動障害の診断時に手動でDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを作成する

- インストーラがセキュリティ更新の指定画面でハングすることがある

- Oracle HTTP Serverインスタンスを作成していない場合に警告が表示される

- ohs.plugins.nodemanager.properties内のパスのバックスラッシュをエスケープする必要がある

- adminserverという名前のインスタンスを作成すると例外がスローされる

- OHSが停止するとDMSは誤ったメッセージを表示する

- AIXでノード・マネージャ12c (12.1.2) OHSがJava例外をスローする

- WindowsでOHSの起動に失敗する場合はPATH環境変数を手動で設定する

- 管理対象ノード上のインスタンスのリカバリにはtar/untarコマンドが必要

- 構成ウィザードでのOHSインスタンスの作成ではマシンの割当ては不要

- httpd.exeの起動が失敗する

- ssl.conf内でSSLWalletディレクティブが適切に保存されない可能性がある

- スタンドアロン・ドメインでのapxsのCONFIG_FILE_PATH設定

- 起動失敗の診断時に手動でログ・ディレクトリを作成する

- createOHSTestDomain()はオフライン・モードでのみ使用する

- リスニング・ポートが予約済範囲に構成されている場合にUNIX上のOHSが起動しない場合がある

- FIPSがWindowsプラットフォームで使用できない

- SSL証明書のDNの属性の順序が正しくない

4 このリリースで修正された不具合

5 ドキュメントの変更

- Oracle HTTP Server管理者ガイドで欠落しているサードパーティ・モジュールの情報

- SSLリクエストの終了に関する項がOracle HTTP Server管理者ガイドで誤って配置されている

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのmod_wl_ohs.confファイルに指定されたパスが正しくない

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのApacheプラグイン・サンプル・コードの場所エントリが正しくない

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのOracle HTTP Server用の非推奨ディレクティブの情報が正しくない

はじめに

Oracle HTTP Server 12c(12.1.3)リリース・ノートは、修正された問題、一般的な問題およびその回避策、非推奨となった機能と削除された機能などに関連するリリース情報をまとめています。このリリースの製品はメンテナンス・モードであり、新しい機能またはコンテンツが含まれません。

対象読者

Oracle HTTP Serverは、アプリケーション・サーバー管理者、セキュリティ管理者およびアプリケーション・サーバーで使用されるデータベースの管理者を対象としています。このドキュメントは、読者がApache HTTP Serverについて十分に理解していることを前提としています。

特に他に記載のないかぎり、このドキュメントに収められている情報は、Oracle HTTP ServerがOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middleware Controlにインストールされている場合に適用できます。Oracle Fusion Middlewareコンセプトの理解およびOracle Fusion Middlewareの理解で説明されているOracle Fusion Middlewareの主な概念を理解していることが前提です。

スタンドアロン・モードでのOracle HTTP Serverのインストールの詳細は、『Oracle HTTP Serverのインストールと構成』を参照してください。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle HTTP Serverドキュメント・セットの次のドキュメントを参照してください。

- Oracle HTTP Serverの管理

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグイン12.1.3の使用

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 概要

この章では、Oracle HTTP Serverのリリース・ノートについて説明します。

トピック

- 最新リリース情報

- このドキュメントの目的

- システム要件と仕様

- 動作要件

- 製品ドキュメント

- Oracleサポート

- ライセンス情報

最新リリース情報

このドキュメントには、発行時点において正確な情報が記載されています。Oracleでは、ソフトウェアのリリース後にリリース・ノートを定期的に更新します。http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.htmlのOracle Technology Networkでこれらのリリース・ノートの最新情報および追加情報にアクセスできます。

このドキュメントの目的

このドキュメントには、Oracle HTTP Serverに関連する問題およびリリース固有のユーザー情報に関連する情報が含まれます。

製品をインストールまたは使用する前に、このマニュアルの内容を確認することをお薦めします。

システム要件と仕様

ユーザーがインストール前にハードウェアおよびソフトウェアの前提条件を満たしていないと、Oracle HTTP Serverのインストールと構成は正常に完了しません。Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様に関するページを参照してください。

動作要件

Oracle HTTP Serverが動作保証およびサポートされているプラットフォームのバージョンおよび関連ソフトウェアを表示するには、http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.htmlにアクセスしてください。

製品ドキュメント

Oracle HTTP Serverに関するドキュメント一覧は、http://docs.oracle.com/en/middleware/にアクセスしてください。

Oracleサポート

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Support (https://support.oracle.com)にアクセスして電子サポートを受けることができます。

ライセンス情報

Oracle HTTP Serverのライセンス情報は、次の場所で入手可能です。

http://oraclestore.oracle.com

Oracle Fusion Middlewareのライセンス準拠に関する詳細情報は、次の場所で入手可能です。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/overview/index.html

2 このリリースでの新機能

この項では、Oracle HTTP Serverの新機能および非推奨になった機能について説明します。

トピック

- 新機能

- 非推奨になった機能

新機能

次のトピックでは、新機能および変更された機能と、Oracle HTTP Serverの現在のリリースに対するその他の重要な変更について紹介します。

Weblogic Serverプロキシ・プラグインのバージョン12.1.1、12.1.2および12.1.3間における機能拡張、バグ修正および機能上の相違点の詳細は、http://support.oracle.comでMy Oracle Supportのナレッジ・ベースのドキュメントID 1111903.1を参照してください。

トピック

- 12c (12.1.3)での新機能と変更された機能

- リリース12c (12.1.2)の新機能と変更された機能

12c (12.1.3)での新機能と変更された機能

この項の内容は次のとおりです。

トピック

- 12c (12.1.3)の新機能

- 12c (12.1.3)での重要な更新

12c (12.1.3)の新機能

Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインはWebsocketプロトコルに対応するようになりました。この対応によって、WLMaxWebSocketClientsプラグインに対するオプションのディレクティブが新たに1つ増えました。このディレクティブは、アクティブなwebsocket接続の最大数を示します。通常リクエストに対する接続はクライアントのリクエストによってwebsocket接続にアップグレードされ、接続が閉じられるまでwebsocket処理専用となります。デフォルトで、この値はOracle HTTP Server用に構成された総接続数の半分となります。

12c (12.1.3)での重要な更新

この項では、Oracle HTTP Serverの以前のバージョンから大幅に更新された機能について説明します。

トピック

- SSL FIPSモードはSSLFIPSディレクティブとして構成可能

SSL FIPSモードはSSLFIPSディレクティブとして構成可能

Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)では、Apacheオープン・ソースのようなSSLFIPSディレクティブを使用して、SSL FIPSモードを構成できます。Oracle HTTP ServerによるSSL FIPSモードのサポートの詳細は、OHSリリース12c (12.1.2)のFIPS 140のサポートおよびF.3.6項「SSLFIPS」を参照してください。

注意:

Oracle HTTP Server 12.1.3用SSL FIPS 140-2標準の詳細は、https://support.oracle.comにアクセスしてDoc ID 2160983.1を検索してください。

リリース12c (12.1.2)の新機能と変更された機能

この項の内容は次のとおりです。

トピック

- リリース12c (12.1.2)の新機能

- リリース12c (12.1.2)での重要な更新

リリース12c (12.1.2)の新機能

この項では、Oracle HTTP Serverのこのバージョンでの新機能について説明します。

トピック

- リリース12c (12.1.2)で搭載されたWebLogic Management Framework

- OHSリリース12c (12.1.2)のFIPS 140のサポート

- 「mod_wl_ohs構成」ページでの検索機能

- 「mod_wl_ohs構成」ページでのAutoFill機能

リリース12c (12.1.2)で搭載されたWebLogic Management Framework

このバージョンのOracle HTTP Serverは、Oracle WebLogic 12c (12.1.2)インタフェースを活用するツール・セットであるWebLogic Management Frameworkを搭載し、Oracleを管理するための簡単で一貫性のある分散フレームワークを提供します。WebLogic Management Frameworkの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareコンセプトの理解』の「WebLogic Management Frameworkとは」を参照してください。

新しいフレームワークによって次の変更が行われました。

- 構成は、インストール後に行う作業になり、主に構成ウィザードを使用して、ドメインの作成から開始します。詳細は、『Oracle HTTP Serverのインストールと構成』を参照してください。

- 作成後、OHSインスタンスのリモート管理のサポートを追加することはできません。インストールの前に、必要なドメイン・タイプ(WebLogic Serverまたはスタンドアロン)が選択されている必要があります(1.4項「ドメイン・タイプ」を参照)。これは、J2EE以外の管理ツールを使用してOracleインスタンスを管理するために、WebLogicドメインにOracleインスタンスを後から登録することができたOracle HTTP Server 11gとは異なります。

- WebLogic Serverドメインの一部であるインスタンスの構成ファイルは、管理対象サーバーではなく管理サーバー・ノードに保持されます。

- 管理対象サーバー上の構成ファイルに行われた変更は、たとえばFusion Middleware Controlを使用して、更新が管理サーバーで行われた場合には保持されません。

- Oracle HTTP Serverを管理するためのコマンドは、オペレーティング・システムのシェルからではなく、主にWLST内に用意されています。既存のWLSTコマンドおよびこのリリースで追加された新しいコマンドは、Oracle HTTP Serverに適用可能です(3.6項「WebLogic Scripting Toolの使用」を参照)。

- 以前はopmn.xmlに保持されていたサーバー固有の構成は、Oracle HTTP Server構成ディレクトリのohs.plugins.nodemanager.properties内に構成されるようになりました。

- Oracle HTTP Serverを起動または停止すると、コンソール出力は、特別なコンソールのログ・ファイルではなくログに書き込まれるようになりました。

- サーバー構成ディレクトリには、Oracle HTTP Serverによって生成されるコンテンツで使用される、Apache HTTP Serverのドキュメント、FastCGIプログラム・ライブラリ、アイコン・ファイルなどの製品コードが含まれなくなりました。このコードは本番用ディレクトリ内にのみあります。

- 管理ポート(以前はProxy MBeanまたはAdmin Portと呼ばれていた)は、インスタンスがWebLogic Serverドメインの一部として管理されているかどうかに関係なく、使用されるようになりました。このポートはループバック・インタフェースに制限する必要があります。以前のリリースでは、管理サーバーがポートに接続されていました。

- Fusion Middleware ControlまたはWLST内にあるOracle HTTP Server MBeansは、Oracleの管理ツールを使用するために提供されています。このインタフェースは、予告なしに変更される場合があり、他の使用目的ではサポートされていません。

OHSリリース12c (12.1.2)のFIPS 140のサポート

Oracle HTTP Serverリリース12c (12.1.2)は、米国連邦情報処理標準140番(FIPS 140)に準拠しています。このバージョンのOracle HTTP Serverで使用されているモジュールはまだFIPS 140の検証中ですが、正式なFIPS認証を受けた基底SSLライブラリのバージョンが使用されています。

Oracle HTTP ServerのFIPS 140準拠の一部として、mod_osslプラグインにSSLFIPSディレクティブが含まれるようになりました。このディレクティブは、Oracle HTTP Server構成ファイルで、SSLライブラリのFIPS_modeフラグをオンまたはオフに切り替えることによって、FIPSを有効化します。SSLFIPSはグローバル・サーバー・コンテキスト内に設定される必要があり、競合する設定(たとえば、SSLFIPS offが続くSSLFIPS onなど)があると構成できません。このモードはすべてのSSLライブラリ操作に適用されます。

注意:

SSLFIPSに関する次の制限に注意してください。

- Oracle HTTP ServerでSSLFIPSモードを有効化するには、AESで暗号化された(compat_v12)ヘッダー付きで作成されたウォレットが必要になります。新しいウォレットを作成する場合、または既存のウォレットをAES暗号を使用して変換する場合は、Oracle Fusion Middlewareの管理のorapkiで次の項を参照してください。

- orapkiを使用したOracleウォレットの作成と表示

- AES暗号化によるOracleウォレットの作成

- AES暗号化を使用するように既存のウォレットを変換

SSLFIPSの詳細は、F.3.6項「SSLFIPS」を参照してください。

「mod_wl_ohs構成」ページでの検索機能

Fusion Middleware Controlを使用してmod_wl_ohsを構成する場合、次の検索アイコンをクリックすることで、選択したOracle HTTP Serverインスタンスで使用可能なクラスタまたはサーバーのリストを表示できます。

このツールを選択すると、選択ダイアログ・ボックスが表示され、使用するクラスタまたはサーバーを選択できます。

「mod_wl_ohs構成」ページでのAutoFill機能

「自動入力」ボタンをクリックすることで、指定したベースURLに対する有効なWebLogic Serverとエンドポイントの場所を、「mod_wl_ohs構成」画面の場所表に簡単に追加できるようになりました。同一名の場所のデータは更新され、新しい場所は表に追加されます。

リリース12c (12.1.2)での重要な更新

この項では、Oracle HTTP Serverの以前のバージョンから大幅に更新された機能について説明します。

トピック

- WLSプラグインはWebサーバーのログの一部になりました

- sqlnet.oraのNZトレース・ロギング・メカニズムはサポートされなくなりました

- UNIXの特権ポートのサポート実装が異なります

- ECID情報

- SSLリクエストの終了

WLSプラグインはWebサーバーのログの一部になりました

WebLogic ServerプラグインはOracle HTTP Serverのエラー・ログの一部になり、簡単に識別するためにweblogic:という接頭辞が付きます。したがって、ディレクティブWLLogFileおよびDebugは非推奨になりました。構成がこれらのいずれかを使用すると、次の注意メッセージがコンソールのログ・ファイルに表示されます。

The WLLogFile directive is ignored. The web server log file is used instead.
The Debug directive is ignored. The web server log level is used instead.

sqlnet.oraのNZトレース・ロギング・メカニズムはサポートされなくなりました

Oracle HTTP Serverでは、sqlnet.oraのNZトレース・ロギング・メカニズムがサポートされなくなりました。リリース12c (12.1.2)では、新しいSSLNZTraceLogLevelディレクティブを使用して、ssl.confファイルを使用したNZトレース・ロギングを有効化できます。詳細は、第F.3.9項「SSLTraceLogLevel」を参照してください。

UNIXの特権ポートのサポート実装が異なります

UNIXの特権ポートでのリスニングのサポートは、ルートとしてOracle HTTP Serverコードを実行する必要のない異なる実装を持ちます。ユーザー・ディレクティブとグループ・ディレクティブを構成する必要がなくなりました。

ECID情報

このリリースのOracle HTTP Serverでは、エラーログやアクセス・ログの中のExecution Context ID (ECID)情報を記録するようにサーバーを構成できます。

SSLリクエストの終了

このリリースのOracle HTTP Serverでは、Oracle HTTP Serverの前、あるいはその中でSSLを停止できます。リクエストがOracle HTTP Serverに届く前にSSLを停止するか、リクエストがサーバーの中にある時に停止するかは、トポロジによります。

非推奨となった機能

次の機能はリリース12c 12.1.3および12.1.2から削除されました。

トピック

- 12c (12.1.3)の非推奨になった機能

- 12c (12.1.2)の非推奨になった機能

12c (12.1.3)の非推奨になった機能

次の機能はリリース12c (12.1.3)から削除されました。

トピック

- 非推奨モジュール

- SSLプロトコル・バージョン3対応の削除

- SSLSessionCacheのshmht値は非推奨です

非推奨モジュール

次のプラグイン・モジュールは非推奨となっています。

- mod_perl: 管理者がOracle HTTP ServerでPerlスクリプトを実行できます。

- mod_fastcgi: 管理者がOracle HTTP Serverで従来のCGIスクリプトを効率的に実行できます。
Oracleは、FastCGIプロトコルの現在の実装、Oracle HTTP Serverモジュール(mod_fastcgi)のみを非推奨としています。Oracle HTTP Server 12.xは、別の実装を使用してFastCGIプロトコルのサポートを続けており、お客様はOracle HTTP Server 12.xにあるCGIスクリプトおよびFastCGIスクリプトの実行を続けられます。

- mod_plsql: このモジュールを使用すると、管理者はPL/SQLパッケージおよびストアド・プロシージャから動的なWebページを作成できます。

詳細は、http://support.oracle.comにアクセスして、Oracle Web Tier - Statement of Direction (Doc ID 1576588.1)を検索してください。

SSLプロトコル・バージョン3対応の削除

SSLプロトコル・バージョン3のサポートが削除されました。セキュアな通信を行う場合には、使用はお薦めできません。

SSLSessionCacheのshmht値は非推奨です

SSLSessionCacheのshmht値は非推奨です。

shmht: /path/to/datafile[bytes]: RAM内の共有メモリー・セグメントの中で、高パフォーマンス・ハッシュ表を使用します( bytesはおおよそのサイズを指定)。この表は、/path/to/datafile により設定されます。このハッシュ表は、サーバー・プロセスのローカルSSLメモリー・キャッシュと同期化します。注意: このshm設定では、ローカル・ディスクの/path/to/datafileの下にログ・ファイルは作成されません。

12c (12.1.2)の非推奨になった機能

次の機能はリリース12c (12.1.2)から削除されました。

トピック

- Oracle Web Cacheとの統合

- mod_oradav

- mod_osso

- サード・パーティのWebサーバーに対するSSOプラグイン

- サード・パーティのWebサーバーに対するOracle WebLogic Serverプロキシ・プラグイン

- SSLプロトコル・バージョン2およびエクスポート暗号

Oracle Web Cacheとの統合

Oracle Web Cacheは、Fusion Middleware 12cに含まれなくなりました。Oracle HTTP ServerによるOracle Web Cacheとの統合のサポートはなくなりました。

mod_oradav

mod_oradavモジュールはOracle HTTP Serverに含まれなくなりました。Oracle HTTP ServerでのDAVのサポートを必要とする場合は、オープン・ソースのmod_davモジュールなどのサード・パーティのソリューションを使用する必要があります。

mod_osso

mod_ossoモジュールはOracle HTTP Serverに含まれなくなりました。かわりに、Oracle WebGateを使用することをお薦めします。WebGateがOracle HTTP Serverとともにインストールされるようになりました。

サード・パーティのWebサーバーに対するSSOプラグイン

IISおよびiPlanet用のOracleAS Single Sign-On (SSO)プラグインはOracle HTTP Serverに含まれなくなりました。かわりに、Oracle WebGateを使用することをお薦めします。

サード・パーティのWebサーバーに対するOracle WebLogic Serverプロキシ・プラグイン

IISおよびiPlanet用のプロキシ・プラグインはOracle HTTP Serverに含まれなくなりました。これらのWebサーバーに対するプロキシ・サポートを必要とする場合は、Webサーバーにバンドルされているプロキシ・サポートまたはサード・パーティのソリューションを使用できます。

SSLプロトコル・バージョン2およびエクスポート暗号

SSLプロトコル・バージョン2およびエクスポート暗号のサポートが削除されました。セキュアな通信を行う場合に、これらの使用はお薦めできません。

3 既知の問題と回避策

この章では、Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)に存在する未解決の既知の問題について説明します。また、Oracle HTTP Server 12c (12.1.2)に存在する未解決の既知の問題についても説明します。

トピック

- Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)の既知の問題

- Oracle HTTP Server 12c (12.1.2)の既知の問題

12c (12.1.2)の既知の問題で、Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)において解決済の問題は、「このリリースで修正された不具合」で説明します。

Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)の既知の問題

この項では、Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)に存在する未解決の既知の問題について説明します。

トピック

- スクリプトの起動および停止にディレクトリの書込み権限が要求される

- Oracle HTTP Serverインスタンスがmod_cgidのロードに失敗する

- IBM-AIX上のOHSから継続的にWebアプリケーションをヒットすると大きなエラー・ログが生成される場合がある

- 特定のプロトコルおよび暗号を構成できない

- コロケート環境でノード・マネージャを起動するとシステム・メッセージが生成される

- FMWコントロールのOracle HTTP Serverでデプロイヤ・ロールが認識されない

- ServerNameディレクティブでIPv6がサポートされない

- 不正なCLASSPATH環境変数によりWLSTが損なわれる場合がある

- Solaris 5.10でOracle HTTP Server Configuration Assistantの起動に失敗する

- SSLセキュリティ・プロトコルの無効化

- MaxPostSize Webサーバー・プラグインのパラメータのデフォルト値の変更

- FIPSがWindowsプラットフォームで使用できない

- Oracle Linux 7環境へのOracle HTTP Serverのインストール

- SSL証明書のDNの属性の順序が正しくない

スクリプトの起動および停止にディレクトリの書込み権限が要求される

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

startComponent.shおよびstopComponent.shスクリプトを書込み権限のないディレクトリから実行すると失敗します。

回避策

この状況を回避するには、startComponent.shまたはstopComponent.shを、$DOMAIN_HOME/bin/または書込み権限のあるその他のディレクトリから実行します。

Oracle HTTP Serverインスタンスがmod_cgidのロードに失敗する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle HTTP Serverインスタンスの起動時に、このメッセージが、

Couldn't set permissions on unix domain socket

cgid module (mod_cgid)のロードの際に、Oracle HTTP Serverインスタンス・ログに記録されます。このメッセージは、cgisockログ・ファイルのパスの長さが/usr/include/sys/un.hに定義されているsun_path変数の実際の文字列配列の長さを超えているため、mod_cgidがロードされないことを示しています。

回避策

この問題を回避するには、そのインスタンスのhttpd.confファイルを編集して、Scriptsockの値を${ORACLE_HOME}/network/log/cgisockのかわりに/var/tmp/cgisockに設定します。httpd.confファイルは、$DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/instances/$INSTANCE_NAME/httpd.confに置かれています。

IBM-AIX上のOHSから継続的にWebアプリケーションをヒットすると大きなエラー・ログが生成される場合がある

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

多数のユーザーがいる(たとえば、400人以上)Webアプリケーションを、IBM-AIXユーザーがOracle HTTP Serverから継続的にヒットすると、大きなエラー・ログが生成される場合があります。これはチューニングの問題である可能性が高く、次の例に示すように、IBM-AIXシステムの特定のパラメータおよびOracle HTTP Serverのチューニング・パラメータを更新することで修正できます。

回避策

これはチューニングの問題である可能性が高く、次の例に示すように、IBM-AIXシステムの特定のパラメータおよびOracle HTTP Serverのチューニング・パラメータを更新することで修正できます。

AIXシステム・パラメータでは、

/etc/security/limitsにおいて、次のようにパラメータを設定します。

nofiles = -1
nofiles_hard = -1

/etc/rc.netでは、次のようにパラメータを設定します。

/usr/sbin/no -o sb_max=6192000
/usr/sbin/no -o tcp_sendspace=4096000
/usr/sbin/no -o tcp_recvspace=4096000
/usr/sbin/no -o udp_sendspace=65536
/usr/sbin/no -o udp_recvspace=655360
/usr/sbin/no -o rfc1323=1
/usr/sbin/no -o ipqmaxlen=150
/usr/sbin/no -o clean_partial_conns=true

マシンの再起動が必要になります。

Oracle HTTP Server構成では、

mod_wl_ohs.confにおいて、次の例のように設定します。

LoadModule weblogic_module   "${PRODUCT_HOME}/modules/mod_wl_ohs.so"
# This empty block is needed to save mod_wl related configuration from EM to this file when changes are made at the Base Virtual Host Level

<IfModule weblogic_module>#      WebLogicHost <WEBLOGIC_HOST>#      WebLogicPort <WEBLOGIC_PORT>#      MatchExpression *.jspWebLogicCluster <host-name>:<port>,<host-name>:<port>,<host-name>:<port>ConnectTimeoutSecs 99999 //[Optional parameter]WLIOTimeoutSecs 99999 //[default value 300]WLSocketTimeoutSecs 99999 //[default value 2]MatchExpression *<Location /diagservlet>#      SetHandler weblogic-handler       WLSRequest On       WebLogicCluster<host-name>:<port>,<host-name>:<port>,<host-name>:<port>#      PathTrim /weblogic#      ErrorPage  http:/WEBLOGIC_HOME:WEBLOGIC_PORT/          </Location></IfModule>

httpd.confにおいて、次のように設定します。

<IfModule mpm_worker_module>
-
-
-
MinSpareThreads     200 [default value 25]
MaxSpareThreads     800 [default value 75]
-
-
-
-
</IfModule>

特定のプロトコルおよび暗号を構成できない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Fusion Middleware ControlまたはWLSTコマンドを使用してOracle HTTP ServerのSSLを設定しようとすると、SSLProtocolディレクティブまたは次のSSLCipherSuiteディレクティブの暗号の、TLSv1.1(nzos_Version_1_1)およびTLSv1.2(nzos_Version_1_2)プロトコルを構成できません。

- SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA

- SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5

- SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

- RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

- RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

- RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

- RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

- ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

- ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

- ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

- ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

- ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

- ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

- ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

- ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA

- ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

Oracle HTTP Server仮想ホストのSSLが有効化されるか、Fusion Middleware Control構成画面の「SSL構成」ページまたはWLSTコマンドでSSL構成が変更された場合、ssl.confにおける前述のプロトコルおよび暗号の構成が失われます。これらのプロトコルおよび暗号に対してSSL構成に関連した変更を行う場合は、Fusion Middleware Controlの「拡張構成」ページで、ssl.confディレクトリを直接編集します。

回避策

回避策はありません

コロケート環境でノード・マネージャを起動するとシステム・メッセージが生成される

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

コロケート環境で、startNodeMangerコマンドを使用してノード・マネージャに接続する場合(たとえば、コマンド行からのOracle HTTP Serverインスタンスの起動に関する説明におけるようにstartComponentコマンドを使用する場合など)、起動時に多数のシステム・メッセージが発生することがあります。これらのメッセージは無視してかまいません。

回避策

回避策はありません。

FMWコントロールのOracle HTTP Serverでデプロイヤ・ロールが認識されない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

前のリリースでは、WLSのデプロイヤ・ロールを付与されたユーザーは、Oracle Fusion Middleware Controlにログインできませんでした。Oracle Fusion Middleware Control 12c (12.1.3)より、Oracle HTTP Server 12.1.3以外のJMX FrameworkおよびWLS FMW Controlにおいて、デプロイヤ・ロールはサポートされます(Oracle HTTP Server 12.1.3のFMW Controlではこのロールは認識されません)。デプロイヤ・ロールを付与されたユーザーは、「セキュリティ」、「管理」または「制御」機能にアクセスできません。

回避策

回避策はありません

ServerNameディレクティブでIPv6がサポートされない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle HTTP ServerのServerNameディレクティブは、IPv6アドレッシング形式を受け入れないため、IPv6の実際のアドレスをサポートできません。

回避策

IPv6を使用する必要がある場合は、特定のIPv6アドレス用のドメイン名を作成し、それをServerNameディレクティブで使用してください。

不正なCLASSPATH環境変数によりWLSTが損なわれる場合がある

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

不正なCLASSPATH環境変数により、WebLogic Scripting Tool (WLST)の起動が妨げられることがあります。環境変数に不正なCLASSPATHが設定されている場合に、WLSTを起動しようとすると、次のようなメッセージが表示される場合があります。

Problem invoking WLST - java.lang.NoClassDefFoundError:javax/enterprise/deploy/spi/exceptions/DeploymentManagerCreationException

回避策

類似のエラーが発生した場合は、CLASSPATHが適切に指定されているかどうか、環境変数を確認してください。

Solaris 5.10でOracle HTTP Server Configuration Assistantの起動に失敗する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle HTTP Serverドメインの作成時に、ORACLE_HOME/ohs/common/bin/config.shランチャが起動に失敗し、次のエラーがスローされます。

bash-3.2$ ./config.sh
Exception in thread "main" java.lang.InternalError: Can't connect to X11
window server using ':1.0' as the value of the DISPLAY variable.
at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.initDisplay(Native Method)
at
sun.awt.X11GraphicsEnvironment.access$200(X11GraphicsEnvironment.java:65)
at
sun.awt.X11GraphicsEnvironment$1.run(X11GraphicsEnvironment.java:110)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at
sun.awt.X11GraphicsEnvironment.<clinit>(X11GraphicsEnvironment.java:74)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Class.java:188)

回避策

この問題が発生した場合は、ご使用のプラットフォーム用のパッチを適用してください。パッチはOracleサポートで入手できます。

- Solaris.X64の場合は、パッチ17458572を入手してください。

- Solaris.SPARC64の場合は、パッチ17458571を入手してください。

SSLセキュリティ・プロトコルの無効化

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

いくつかの場所で、『Oracle HTTP Server12cの管理』ドキュメントでは、SSLバージョン3 (SSLv3)セキュリティ・プロトコルについて説明しています。セキュリティ上の問題により、Oracle HTTP ServerからSSLv3セキュリティ・プロトコルを無効にすることをお薦めします。

SSLセキュリティ・プロトコルをOracle HTTP Serverから無効にするには、次の手順を実行します。

1. ステージング・ディレクトリおよびランタイム・ディレクトリでssl.confファイルを探します。
ssl.confファイルは次の場所にあります。

ステージング・ディレクトリ: DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/componentName

ランタイム・ディレクトリ: DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/instances/componentName

2. 非SSLプロトコルを使用するようにセキュリティ宣言を編集します。
たとえば、SSLv3セキュリティ・プロトコルを削除するには、次のようにします。

SSLProtocol -SSLv3

または、TLSバージョン1.0および1.2セキュリティ・プロトコルを追加するには、次のようにします。

SSLProtocol nzos_Version_1_1 nzos_Version_1_2

または、TLSバージョン1.0, 1.1および1.2セキュリティ・プロトコルを追加するには、次のようにします。

SSLProtocol nzos_Version_1_0 nzos_Version_1_1 nzos_Version_1_2

3. ファイルを保存し、Oracle HTTP Serverを再起動します。

注意:

- ファイルを手動で編集している場合、別のものを追加するのではなく、必ず現在構成されている値を編集してください。VirtualHostの値で上書きする場合、グローバル・パラメータを追加するのが簡単です。

- 新しいnzos_Version_*構文の使用が優先されるようになりました。Oracle Fusion Middleware Controlを使用している場合、これがセキュリティの構成方法です。

回避策

回避策はありません。

MaxPostSize Webサーバー・プラグインのパラメータのデフォルト値の変更

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグイン12.1.2の使用』および『Oracle Fusion Middleware Oracle HTTP Serverの管理』の、MaxPostSize Webサーバー・プラグイン・パラメータに関するドキュメントには、そのデフォルト値が-1と記述されています。このリリースでは、デフォルト値が0に変更されました。

回避策

回避策はありません。

FIPSがWindowsプラットフォームで使用できない

問題

影響を受けるプラットフォーム: Windows

FIPSはUNIX/Linuxプラットフォームでのみ使用できます。Windowsプラットフォームでは使用できません。『Oracle HTTP Serverの管理』のOHSリリース12c (12.1.2)のFIPS 140のサポートに関する項、SSL FIPSモードのSSLFIPSディレクティブとしての構成可能に関する項およびSSLFIPSに関する項を参照してください。

回避策

回避策はありません。

Oracle Linux 7環境へのOracle HTTP Serverのインストール

問題

影響を受けるプラットフォーム: Oracle Linux

Oracle Universal Installer (OUI)をコマンドラインから-ignoreSysPrereqsオプションを指定して実行する場合にのみ、Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)をOracle Linux 7 (OEL7)環境にインストールできます。次に例を示します。

./runInstaller -ignoreSysPrereqs ...

回避策

回避策はありません。

SSL証明書のDNの属性の順序が正しくない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

SSL証明書DNにCGIインタフェースを使用して問い合せる場合、DNの属性の順序が次から変更されます。

Country, location, Organisation, Organisational Unit, Common Name, Email.

変更後:

Email, Common Name, Organisational Unit, Organisation, Location, Country.

回避策

回避策はありません。

Oracle HTTP Server 12c (12.1.2)の既知の問題

この項では、Oracle HTTP Server 12c (12.1.2)に存在している未解決の既知の問題について説明します。

トピック

- パラメータなしでshutdown()を使用するとWebLogic Serverが停止する

- 複数のバージョンのWLST

- すべてのOHSインスタンス、状態およびポートをリストするコマンドがない

- 構成ウィザードでサマリー画面が表示されない

- スタンドアロンのインスタンスがUNKNOWN状態で起動する

- nmServerStatus()は存在しないインスタンスに対してUNKNOWNを戻す

- スタンドアロン・インスタンスの自動ポート割当てがない

- nmStart()、nmServerStatus()およびnmKill()にはサーバー・タイプ・パラメータが必要

- RUNNING状態でもインスタンスを削除できる

- 秘密鍵をDMZマシンに配置しない

- ライブラリが欠落すると、通知なしにHTTPDが終了することがある

- 起動障害の診断時に手動でDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを作成する

- インストーラがセキュリティ更新の指定画面でハングすることがある

- Oracle HTTP Serverインスタンスを作成していない場合に警告が表示される

- ohs.plugins.nodemanager.properties内のパスのバックスラッシュをエスケープする必要がある

- adminserverという名前のインスタンスを作成すると例外がスローされる

- OHSが停止するとDMSは誤ったメッセージを表示する

- AIXでノード・マネージャ12c (12.1.2) OHSがJava例外をスローする

- WindowsでOHSの起動に失敗する場合はPATH環境変数を手動で設定する

- 管理対象ノード上のインスタンスのリカバリにはtar/untarコマンドが必要

- 構成ウィザードでのOHSインスタンスの作成ではマシンの割当ては不要

- httpd.exeの起動が失敗する

- ssl.conf内でSSLWalletディレクティブが適切に保存されない可能性がある

- スタンドアロン・ドメインでのapxsのCONFIG_FILE_PATH設定

- 起動失敗の診断時に手動でログ・ディレクトリを作成する

- createOHSTestDomain()はオフライン・モードでのみ使用する

- リスニング・ポートが予約済範囲に構成されている場合にUNIX上のOHSが起動しない場合がある

- FIPSがWindowsプラットフォームで使用できない

- SSL証明書のDNの属性の順序が正しくない

パラメータなしでshutdown()を使用するとWebLogic Serverが停止する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

WebLogicドメインのOracle HTTP Serverインスタンスを停止するには、WebLogic Scripting Tool (WLST)コマンドのshutdown(<instancename>)を使用します。パラメータを指定せずにshutdown()を使用すると、管理サーバーが停止し、WLSTが終了することに注意してください。

回避策

回避策はありません。

複数のバージョンのWLST

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

複数のWLSTスクリプトが、Oracleホーム内で提供されています。ORACLE_HOME/ohs/common/binのWLSTスクリプトを使用してください(Oracle HTTP Serverコマンドおよび他のFusion Middlewareコマンドにアクセスできます)。

回避策

回避策はありません。

すべてのOHSインスタンス、状態およびポートをリストするコマンドがない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

このバージョンのOracle HTTP Serverには、すべてのOracle HTTP Serverインスタンス、状態およびポートをリストするコマンドはありません。Oracle HTTP Server 11gではopmnctl statusコマンドでこのような情報を取得できましたが、これとは異なります。

回避策

回避策はありません。

構成ウィザードでサマリー画面が表示されない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

構成ウィザードを使用してスタンドアロン・ドメインを作成または更新した場合、構成ウィザードでは構成のサマリー画面が表示されません。ユーザーは、手順を戻って構成を変更することはできません。

回避策

回避策はありません。

スタンドアロンのインスタンスがUNKNOWN状態で起動する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

構成ウィザードで作成したスタンドアロンのOracle HTTP Serverインスタンスはすべて、UNKNOWN状態で起動します。

回避策

回避策はありません。

nmServerStatus()は存在しないインスタンスに対してUNKNOWNを戻す

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

スタンドアロン・モードでは、WLSTコマンドnmServerStatus()を使用すると、存在しないインスタンスに対してUNKNOWNを戻します(たとえば、serverName=引数の指定にタイプ・ミスがあった場合)。存在しないインスタンスと、実際にUNKNOWNである、つまり作成直後であるインスタンス(「スタンドアロンのインスタンスがUNKNOWN状態で起動する」を参照)を効果的に区別することはできません。

回避策

回避策はありません。

スタンドアロン・インスタンスの自動ポート割当てがない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

スタンドアロン・モードでは、Oracle HTTP Serverインスタンスの自動ポート割当てはありません。

回避策

回避策はありません。

nmStart()、nmServerStatus()およびnmKill()にはサーバー・タイプ・パラメータが必要

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

スタンドアロンOracle HTTP Serverインスタンスの管理に必要なオフラインのWLSTコマンドnmStart()、nmServerStatus()およびnmKill()はすべて、Oracle HTTP Serverを管理する際にserverType='OHS'パラメータを必要とします。serverTypeパラメータを省略した場合、このコマンドのデフォルトはAdminServerであり、Oracle HTTP Serverインスタンスを管理する際にエラー・メッセージで誤解が生じる可能性があります。

回避策

回避策はありません。

RUNNING状態でもインスタンスを削除できる

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

現在、スタンドアロン・ドメインの更新では、RUNNING状態のインスタンスを削除できます。Oracle HTTP Serverに悪影響を与えるため、これは実行しないでください。削除前にすべてのOHSインスタンスがSHUTDOWN (またはUNKNOWN)である必要があります。

回避策

回避策はありません。

秘密鍵をDMZマシンに配置しない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

keystores.xmlファイルには秘密鍵が含まれますが、秘密鍵は非武装地帯(DMZ、つまり内側および外側のファイアウォール間のゾーン)のマシンに配置しないでください。

回避策

ドメインをDMZ内のマシン上に展開する場合は、それからkeystores.xmlを削除する必要があります。これを行うには、$domain/config/fmwconfig/にアクセスし、コマンド行からこのコマンドを使用します。

rm $domain/config/fmwconfig/keystores.xml

ライブラリが欠落すると、通知なしにHTTPDが終了することがある

問題

影響を受けるプラットフォーム: Windows

WindowsプラットフォームでOracle HTTP Serverが機能するには、そのシステムにMicrosoft Visual C++ランタイム・ライブラリがインストールされている必要があります。インストールされていない場合、Oracle HTTP Serverは何も出力せずに、またはエラー・ダイアログ・ボックスを表示せずに(レジストリの設定に応じて)、終了することがあります。

回避策

Oracle HTTP Serverの起動に失敗し、Oracle HTTP Serverによってエラー・メッセージがサーバー・エラー・ログまたはノード・マネージャ・ログに記録されない場合は、次の手順に従って問題を診断します。

1. 次のランタイム・ライブラリがインストールされていることを確認します。
次のVisual Studio 2012 (x64)のVisual C++ Redistributable

https://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=30679

注意:

このパッケージをインストールした後、このパッケージに対してMicrosoft社推奨のサービス・パックまたはその他の修正をインストールします。

このパッケージが事前にインストールされていない場合、それをインストールした後にOracle HTTP Serverの起動を再度試みてください。

2. コマンド・プロンプトからOracle HTTP Serverの起動を試みます。

a. DOMAIN_HOME/servers/<ohs-instancename>/logsディレクトリがOracle HTTP Serverによって作成されていない場合は、これを作成します。

b. Fusion Middleware ControlまたはWLSTを使用してOracle HTTP Serverを起動してみます。

c. ファイルDOMAIN_HOME/servers/<ohs-instancename>/logs/lastinvocation.logを、新しいファイルstartohs.cmdにコピーします。

d. 新しいコマンド・プロンプトを開き、startohs.cmdを実行します。

e. このスクリプトの実行後にエラー・メッセージが生成された場合、これらのメッセージから起動の失敗を診断します。

f. このスクリプトの実行後にエラー・メッセージが生成されない場合は、次の手順に進みます。

注意:

Oracle HTTP Serverは、このようにコマンド・プロンプトから起動した場合は適切に機能しません。Oracle HTTP Serverのこの起動方法は、診断のみを目的としています。

3. Oracle HTTP Serverの起動を試みる場合は、Windowsエラー情報を収集します。
Oracle HTTP Serverのライブラリ・エラーのエラー・レポートは、ご使用のシステムで禁止されていることがあります。エラー・レポートの検証または修正に関する情報は、Microsoft社の次の記事を参照してください。

「HOWTO: How To Change Hard Error Popup Handling in Windows NT」

http://support.microsoft.com/kb/128642

ErrorModeに1を設定すると、Oracle HTTP Serverに関するライブラリ・エラーがレポートされない場合があります。モードを0に変更してハード・エラー・ポップアップを有効にするか、モードを2に変更してWindowsイベント・ログへのレポートを有効にします。

注意:

0に変更した場合、診断情報を収集後にただちに前の値に戻してください。サーバーが無人状態のときエラーが発生すると運用上の問題となる可能性があります。

推奨される設定は2分です。

a. ErrorModeを目的の値に変更します。

b. Fusion Middleware ControlまたはWLSTまたは前の手順で作成したstartohs.cmd.スクリプトを使用して、Oracle HTTP Serverの起動を試みます。

c. ErrorModeの設定に応じて、ハード・エラー・ポップアップまたはWindowsイベント・ログ内の診断情報を確認します。
Windowsイベント・ログを確認するには、Windows Event Viewerを開いて、Event Viewer (ローカル) / Windowsログ/ Applicationのログを表示します。

Oracle HTTP Serverの起動の試行中に書き込まれたイベント・ログ・エントリを見つけます。

ランタイム・ライブラリの検索に関するエラーは、イベントID33または35のSideBySideエラーとしてレポートされる場合があり、そのテキストではライブラリのロードを試みるOracleライブラリ、およびロードされる特定のライブラリが示されます。例:

level=Error
Source=SideBySide
Event Id = 33
Activation context generation failed for "C:\work\Oracle\MD1212\ORACLE~1\bin\oraiau.dll".
Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT,processorArchitecture="amd64",
publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8" could not be found.
Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.

示されたライブラリをインストールする必要があります。この例ではVC90と示されていますが、これは前述の手順1で説明したVisual Studio 2012 (x64)のVisual C++ Redistributableライブラリです。

d. ErrorModeの設定を前の状態に戻します。

起動障害の診断時に手動でDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを作成する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle HTTP Serverインスタンスが起動せず、以前に起動したことがない場合は、ディレクトリDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを手動で作成し(存在しない場合)、その後そのインスタンスの起動を再度試みて、すべての診断情報が書き込まれるようにします。このログ・ディレクトリが存在しない場合、lastinvocation.logログ・ファイル(なんらかの起動障害の診断に使用される)には書き込まれません。

回避策

回避策はありません。

インストーラがセキュリティ更新の指定画面でハングすることがある

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle WebLogic ServerまたはOracle HTTP Serverインストール・プロセスは、NextGen Oracle Universal Installer (OUI)のセキュリティ更新の指定画面(5/9)で、ハングすることがあります。これが発生すると、OUI画面の下部のすべてのボタンが無効になってアクセスできなくなり、左側のペインの戻るためのリンクも同様に無効になります。

回避策

この状況が発生した場合は、インストーラを最初に起動したxtermで[Ctrl]+[C]を押して、インストーラを強制的に終了する必要があります。その後、再起動して、通常どおりにインストールを実行することができます。

Oracle HTTP Serverインスタンスを作成していない場合に警告が表示される

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

WebLogic Serverドメインでは、Oracle HTTP Serverインスタンスを作成する必要はありませんが、作成していないと警告が表示されます。この警告は無視してかまいません。

回避策

回避策はありません。

ohs.plugins.nodemanager.properties内のパスのバックスラッシュをエスケープする必要がある

問題

影響を受けるプラットフォーム: Windows

ohs.plugins.nodemanager.propertiesのWindows実装に配置されるパスで、バックスラッシュを含むものについては、そのバックスラッシュをエスケープする必要があります。

回避策

これは、Oracle HTTP Server 11gからアップグレードした後に、バックスラッシュを含むパスがopmn.xmlからohs.plugins.nodemanager.propertiesに移行された状態で、手動で行う必要があります。

次に例を示します。

environment.TMP = C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1

手動で、次のように修正する必要があります。

environment.TMP = C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Temp\\1

adminserverという名前のインスタンスを作成すると例外がスローされる

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

adminserverという名前のインスタンスを作成しようとすると、Oracle HTTP Serverが例外をスローし、その後は有効な名前であってもインスタンスを作成できなくなります。このため、管理サーバーと同じ名前を使用するインスタンスは作成しようとしないでください。

回避策

回避策はありません。

OHSが停止するとDMSは誤ったメッセージを表示する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle HTTP Serverが実行されていない場合にメトリックを取得しようとすると、DMSはdisplayMetricTables.displayに関して誤ったメッセージを表示します。

MetricTables(servers='ohs1',servertype='OHS') Traceback (innermost last):
File "<console>", line 1, in ?
File
"/scratch/oracle/Middleware/oracle_common/common/wlst/OracleDMS.py",
line 67, in displayMetricTables
File
"/scratch/oracle/Middleware/oracle_common/common/script_handlers/oracle

dms_handler.py", line 1105, in oracledmsDisplayMetricTables
File
"/scratch/oracle/Middleware/oracle_common/common/script_handlers/oracle

dms_handler.py", line 648, in oracledmsHandleException
NameError: ora_mbs

回避策

回避策はありません。

AIXでノード・マネージャ12c (12.1.2) OHSがJava例外をスローする

問題

影響を受けるプラットフォーム: AIX

AIXでOracle HTTP Serverを実行している場合、ファイル・ハンドラのULIMIT値が小さいと、AIXでノード・マネージャのコンソール/ログから「java.io.IOException: error=24, Too many open files」エラーがスローされます。

回避策

この問題を解決するには、次の手順に従ってファイル・ハンドラのULIMIT値を大きくします。

1. ルート・ユーザーとしてログインします。

2. /etc/security/limitsファイルを開きます。

3. このファイルを編集して、次の値を設定します。

- nofiles=8192

- nofiles_hard=65536

4. マシンを再起動して、この変更を有効にします。

WindowsでOHSの起動に失敗する場合はPATH環境変数を手動で設定する

問題

影響を受けるプラットフォーム: Windows

WindowsでOracle HTTP Serverの起動に失敗し、ログ・ファイルが生成されない場合は、PATH環境変数を手動で指定する必要があります。

回避策

これを行うには、ドメイン・ディレクトリにある、Oracle HTTP Serverのこのコンポーネントのnodemanager.propertiesを、次の手順に従って編集します。

1. config\fmwconfig\components\OHS\ohs1\ohs.plugins.nodemanager.propertiesを編集します。

2. 次の2行を追加します。

environment.ORACLE_HOME = MW_HOME
environment.PATH =%ORACLE_HOME%\\ohs\\bin;%ORACLE_HOME%\\bin;C:\\Windows;C:\\Windows\\system32

MW_HOMEはミドル・ウェア・インストールへのパスであり、次に例を示します。

environment.ORACLE_HOME = C:\\Oracle\\Middleware\\Oracle_Home

すべてのバックスラッシュ・ファイル区切り文字は、バックスラッシュでエスケープする必要があることに注意してください。

3. ファイルを保存します。

4. Web Logic Serverドメインの場合は、ランタイム領域でこの変更をレプリケートします。
nodemanager.propertiesファイルの詳細は、『Oracle HTTP Serverの管理』のohs.plugins.nodemanager.propertiesに関する項を参照してください。

5. 『Oracle HTTP Serverの管理』のOracle HTTP Serverインスタンスの起動に関する項で説明されているとおりに、Oracle HTTP Serverを起動します。

管理対象ノード上のインスタンスのリカバリにはtar/untarコマンドが必要

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

管理対象ノード上のインスタンスのリカバリには、pack/unpackではなく、tar/untarコマンドを使用します。Pack/unpackは管理ノードでのリカバリの場合に使用します。pack/unpackは管理ノードのみに使用し、管理対象ノードにはtar/untarを使用する必要があります。

回避策

回避策はありません。

構成ウィザードでのOHSインスタンスの作成ではマシンの割当ては不要

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

構成ウィザードを使用してOracle HTTP Serverインスタンスを作成する場合、それをマシンに割り当てる必要はありません。構成ウィザードでのこの動作とは異なり、FMWコントロールでのOHSの作成コマンド(Fusion Middleware Controlを使用したインスタンスの作成に関する項に説明があります)の場合は、マシン名の入力を求められます。

回避策

回避策はありません。

httpd.exeの起動が失敗する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

httpd.exeが起動に失敗し、次のエラーが表示されることがあります。

Error: The Side-by-Side configuration information for "ORACLE_HOME\bin\ORAIAU.DLL" contains errors.

これは、SP1バージョンの64ビット再配布可能ファイルが見つからない場合に発生します。このファイルは次の場所で入手できます。

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2092

回避策

回避策はありません。

ssl.conf内でSSLWalletディレクティブが適切に保存されない可能性がある

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Fusion Middleware ControlでSSLウォレットを更新する場合、SSLWalletディレクティブがssl.confに適切に保存されない可能性があります。

Oracle HTTP Serverは次のような内容を前提としています。

SSLWallet "${ORACLE_INSTANCE}/config/fmwconfig/components/${COMPONENT_TYPE}/instances/${ COMPONENT_NAME}/keystores/wallet2"

適切でないディレクティブは、次のようになっている可能性があります。

SSLWallet  "${ORACLE_INSTANCE}/config/fmwconfig/components/${COMPONENT_TYPE}/instances/${COMPONENT_NAME}/keystores//OHS/user_projects/domains/base_domain/config/fmwconfig/components/OHS/ohs1/keystores/wallet2"

この不適切なディレクティブによってOracle HTTP Serverが正常に起動しなくなり、OHSの起動に失敗すると、次のようなメッセージがOHSエラー・ログに表示される場合があります。

server www.example.com:443 has an invalid wallet:
file:/OHS/user_projects/domains/base_domain/config/fmwconfig/components/OHS/instances/ohs1/keystores//OHS/user_projects/domains/base_domain/config/fmwconfig/components/OHS/ohs1/keystores/wallet2 :: 28759

回避策

この問題を解決するには、FMWコントロールで拡張構成機能を使用して、ファイルssl.confを選択し、編集してSSLWalletディレクティブを修正します。

スタンドアロン・ドメインでのapxsのCONFIG_FILE_PATH設定

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle HTTP Serverで提供されるapxsプログラムでは、-aおよび-Aオプションを使用して、スタンドアロン・ドメインで構成を編集して新しいモジュールを含めることができます。この機能では、CONFIG_FILE_PATH環境変数がインスタンスの構成ディレクトリを指している必要があります。

apxsを起動する前にCONFIG_FILE_PATHが設定されていない場合、CONFIG_PATH設定のための適切な情報がエラー・メッセージから提供されないことがあります。CONFIG_FILE_PATHを適切に設定するには、『Oracle HTTP Serverの管理』のapxsスクリプトを使用するためのOracle HTTP Server環境の構成に関する項を参照してください。

回避策

回避策はありません。

起動失敗の診断時に手動でログ・ディレクトリを作成する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

Oracle HTTP Serverインスタンスが起動せず、以前に起動したことがない場合は、ディレクトリDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを手動で作成し(存在しない場合)、その後そのインスタンスの起動を再度試みて、すべての診断情報が書き込まれるようにします。このログ・ディレクトリが存在しない場合、lastinvocation.logログ・ファイル(なんらかの起動障害の診断に使用される)には書き込まれません。

回避策

回避策はありません。

createOHSTestDomain()はオフライン・モードでのみ使用する

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

createOHSTestDomain()はWLSTオフライン・モードのみを対象としています。WLSTが現在管理サーバーに接続されている場合は、createOHSTestDomain()を使用する前に、WLSTコマンドdisconnect()を使用して切断してください。createOHSTestDomain()をオンライン・モードで使用した場合、結果のエラー・メッセージでは使用上の問題は記述されません。

回避策

回避策はありません。

リスニング・ポートが予約済範囲に構成されている場合にUNIX上のOHSが起動しない場合がある

問題

影響を受けるプラットフォーム: UNIX

リンクを使用してルート・ファイル・システムにアクセスする一部のUNIX環境では、Oracle HTTP Serverが予約済範囲のポートをリスニングするよう適切に構成されている場合でも、起動しないことがあります。この問題は、/etc/cap.oraファイルがローカル・マウントのブロック・デバイスに置かれていない場合に発生します。

回避策

この問題が発生した場合は、リリース・マネジメントに連絡して、リリース12.1.2のバックポート・パッチをダウンロードおよび適用してください。

FIPSがWindowsプラットフォームで使用できない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

FIPSはUNIX/Linuxプラットフォームでのみ使用できます。Windowsプラットフォームでは使用できません。OHSリリース12c (12.1.2)のFIPS 140のサポートに関する項、SSL FIPSモードのSSLFIPSディレクティブとしての構成可能に関する項およびSSLFIPSに関する項を参照してください。

回避策

回避策はありません。

SSL証明書のDNの属性の順序が正しくない

問題

影響を受けるプラットフォーム: 汎用

SSL証明書DNにCGIインタフェースを使用して問い合せる場合、DNの属性の順序が次から変更されます。

Country, location, Organisation, Organisational Unit, Common Name, Email.

変更後:

Email, Common Name, Organisational Unit, Organisation, Location, Country.

回避策

回避策はありません。

4 このリリースで修正された不具合

この章では、以前のOracle HTTP Serverリリースに存在していることがわかっていた解決済の既知の問題について確認します。

次の表に、解決済の問題を示します。

問題

説明

報告されたOHSバージョン

起動障害の診断時に手動でDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを作成する

Oracle HTTP Serverインスタンスが起動せず、以前に起動したことがない場合は、ディレクトリDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを手動で作成し(存在しない場合)、その後そのインスタンスの起動を再度試みて、すべての診断情報が書き込まれるようにします。このログ・ディレクトリが存在しない場合、lastinvocation.logログ・ファイル(なんらかの起動障害の診断に使用される)には書き込まれません。

12.1.2.0.0

adminserverという名前のインスタンスを作成すると例外がスローされる

adminserverという名前のインスタンスを作成しようとすると、Oracle HTTP Serverによって例外がスローされ、その後は有効な名前であってもインスタンスを作成できなくなります。このため、管理サーバーと同じ名前を使用するインスタンスは作成しようとしないでください。

12.1.2.0.0

ssl.conf内でSSLWalletディレクティブが適切に保存されない可能性がある

Fusion Middleware ControlでSSLウォレットを更新する場合、SSLWalletディレクティブがssl.confに適切に保存されない可能性があります。

12.1.2.0.0

起動失敗の診断時に手動でログ・ディレクトリを作成する

Oracle HTTP Serverインスタンスが起動せず、以前に起動したことがない場合は、ディレクトリDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを手動で作成し(存在しない場合)、その後そのインスタンスの起動を再度試みて、すべての診断情報が書き込まれるようにします。このログ・ディレクトリが存在しない場合、lastinvocation.logログ・ファイル(なんらかの起動障害の診断に使用される)には書き込まれません。

12.1.2.0.0

「WebLogicプラグインの有効化」オプションが誤ってチェック・ボックスとして記述されている。

サーバーおよびクラスタ・ページの「WebLogicプラグインの有効化」オプションが、以前のリリースの『Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用』では誤ってチェック・ボックスとして記述されていました。「WebLogicプラグインの有効化」オプションは実際には3つの項目を含むドロップダウン・リストです。詳細は、「WebLogicプロキシ・プラグインの構成の前提条件」を参照してください。

12.1.3.0.0

WindowsプラットフォームでのEditHttpConfツールの場所がインストレーション・ガイドで誤って記述されている。

『Oracle HTTP Serverのインストールと構成』のConfiguring Oracle HTTP Server WebGate for Oracle Access Managerに関する項では、WindowsプラットフォームのEditHttpConfツールへのパスがOracle_Home/webgate/ohs/tools/setup/InstallTools/EditHttpConfと誤って記述されていました。これはOracle_Home/webgate/ohs/tools/EditHttpConfに修正されました。

12.1.3.0.0

5 ドキュメントの変更

この項では、Oracle HTTP Serverドキュメントの変更について説明します。

トピック

- Oracle HTTP Server管理者ガイドで欠落しているサードパーティ・モジュールの情報

- SSLリクエストの終了に関する項がOracle HTTP Server管理者ガイドで誤って配置されている

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのmod_wl_ohs.confファイルに指定されたパスが正しくない

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのApacheプラグイン・サンプル・コードの場所エントリが正しくない

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのOracle HTTP Server用の非推奨ディレクティブの情報が正しくない

Oracle HTTP Server管理者ガイドで欠落しているサードパーティ・モジュールの情報

Oracle HTTP Server管理者ガイドの含まれるモジュールのリストに関する項には、デフォルトでOracle HTTP Serverにもバンドルされている次のサードパーティ・モジュールの情報が含まれていません。

- mod_cache.so (Windowsのみ)

- mod_disk_cache.so (Windowsのみ)

SSLリクエストの終了に関する項がOracle HTTP Server管理者ガイドで誤って配置されている

Oracle HTTP Server管理者ガイドのSSLリクエストの終了に関する項が現時点で誤ってOracle HTTP Serverログの管理に関する項に配置されています。SSLの実装に関する項が正しい配置です。

また、SSLリクエストの終了に関する項で、手順3: クラスタのクリックの後に、次の手順が追加されました。

手順4。Oracle HTTP Serverからのリクエストをプロキシ設定する、クラスタを選択します。

1. Oracle WebLogic Server管理コンソールにログインします。

2. 「ドメイン構造」ペインで「環境」ノードを開きます。

3. 「クラスタ」をクリックします。

4. Oracle HTTP Serverからのリクエストをプロキシ設定する、クラスタを選択します。

5. 「構成」→「一般」タブが表示されます。

6. 「詳細」セクションまでスクロール・ダウンして、開きます。

7. 「ロックして編集」をクリックします。

8. 「WebLogicプラグインの有効化」を「はい」に設定します。

9. 変更を保存してアクティブ化をクリックします。

10. サーバーを再起動して、変更内容を有効にします。

Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのmod_wl_ohs.confファイルに指定されたパスが正しくない

『Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用』のプラグインの手動による構成に関する項では、mod_wl_ohs.confファイルに正しくないパスが指定されています。mod_wl_ohs.confファイルは、実際にパスDOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/componentName.に配置されています。

Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのApacheプラグイン・サンプル・コードの場所エントリが正しくない

Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのweblogic.conf構成ファイルのサンプルに関する項で、場所エントリ"Except WebLogicHost,WebLogicPort, WebLogicCluster, and CookieName"が正しくなく、次のサンプル・コードから削除する必要があります。

- WebLogicクラスタを使用する例

- 複数のWebLogicクラスタを使用する例

- WebLogicクラスタを使用しない例

Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインの使用ガイドのOracle HTTP Server用の非推奨ディレクティブの情報が正しくない

Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグインのOracle HTTP Serverの非推奨ディレクティブに関する項で、プラグイン・ログを有効化するにはOraLogModeがODL-textに設定されている場合にOraLogSeverityをTRACE:32に設定するという記述が正しくありません。ただし、かわりにOraLogSeverityをTRACE:16に設定する必要があります。

Oracleの法律上の注意点

コピーライト

Copyright © 1994-2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Pre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントがPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントはPre-General Availability (一般提供前)版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のPre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントが非公開のPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のPre-General Availability Trial Agreement (Pre-GAトライアル契約)のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle Partner Network Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティ

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。