Oracle® Fusion Middleware

Oracle WebLogic Server 12.1.3 JNDIアプリケーションの開発

12c (12.1.3)

E56245-03(原本部品番号:E42031-03)

2015年8月

このマニュアルでは、WebLogic JNDIを設定する方法について説明します。WebLogic Server 12.1.3アプリケーションを開発しており、JNDI機能を使用する必要のある開発者を対象としています。

Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server 12.1.3 JNDIアプリケーションの開発, 12c (12.1.3)

E56245-03

Copyright (C) 2007, 2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 表記規則

1 概要とロードマップ

- ドキュメントのスコープと対象読者

- このドキュメントの手引き

- 関連ドキュメント

- Webアプリケーション開発者向けのサンプル

- Avitek Medical Recordsアプリケーション(MedRec)

- WebLogic Server配布キットのJNDIサンプル

- このリリースでの新機能と変更された機能

2 WebLogic JNDIの理解

- WebLogic JNDIの理解

- JNDIとは

- WebLogic ServerのJNDI

- WebLogic JNDI

- WebLogic JNDIを使用したJavaクライアントから単一サーバーへの接続

- 初期コンテキストへのJNDI環境プロパティの設定

- ハッシュ表を使用したコンテキストの作成

- WebLogic Environmentオブジェクトを使用したコンテキストの作成

- サーバー側オブジェクトからのコンテキストの作成

- WebLogicユーザーとセキュリティ・コンテキストの関連付け

- JNDIコンテキストとスレッド

- コンテキストを使用した名前付きオブジェクトのルックアップ

- 名前付きオブジェクトを使用したオブジェクト参照の取得

- コンテキストのクローズ

- クラスタ環境でのWebLogic JNDIの使い方

- RMIとJNDIの関係を利用したWebLogicクラスタの有効化

- カスタム・オブジェクトをWebLogic Serverクラスタで使用できるようにする方法

- データ・キャッシング設計パターン

- 「サービスを各クラスタで一度だけ提供する」設計パターン

- クラスタ環境でのクライアントからのWebLogic JNDIの使い方

- Java EEコンポーネント内からのJNDIの使い方

- 外部JNDIの設定

はじめに

ここでは、このガイド(『Oracle WebLogic Server 12.1.3 JNDIアプリケーションの開発』)で使用されるドキュメントのアクセシビリティ機能と表記規則について説明します。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 概要とロードマップ

この章では、『Oracle WebLogic Server 12.1.3 JNDIアプリケーションの開発』の内容と対象読者について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- ドキュメントのスコープと対象読者

- このドキュメントの手引き

- 関連ドキュメント

- Webアプリケーション開発者向けのサンプル

- このリリースでの新機能と変更された機能

ドキュメントの範囲および対象読者

このマニュアルは、Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)を使用してアプリケーションの設計、開発、構成、および管理を行い、エンタープライズ内で複数のネーミングおよびディレクトリ・サービスに対し、統一されたインタフェースを提供するためにJNDI APIを使用する、アプリケーション開発者に向けて書かれています。読者には、JNDIおよびJavaプログラミング言語に関する知識があることが前提となっています。

このドキュメントの手引き

- この章第1章「概要とロードマップ」では、このガイドのスコープと構成を紹介します。

- 第2章「WebLogic JNDIの理解」では、WebLogic ServerにおけるJava Naming and Directory Interface (JNDI)実装の概要を示し、WebLogic JNDIを使用したプログラミングについて説明します。

関連ドキュメント

詳細は、以下のドキュメントを参照してください。

- 「JNDI Subsystem Messages」。JNDIサブシステム・メッセージ・リストを掲載しています。

- 『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のクラスタでの通信に関する項では、クラスタ全体のJNDIツリーの情報を提供します。

- Oracle WebLogic Server管理コンソール・オンライン・ヘルプの各項では、JNDIバインド・ノード、ルート・コンテンツ・ノードまたはコンテキスト・ノードのセキュリティ・ロールおよびポリシーを追加または変更する方法について説明しています。

Webアプリケーション開発者向けのサンプル

このマニュアルに加えて、Avitek Medical Recordsアプリケーション(MedRec)サンプルのコンテキスト内で、ソフトウェア開発者向けのサンプル(JNDIサンプル・コードを含む)が用意されています。

Avitek Medical Recordsアプリケーション(MedRec)

MedRecはWebLogic Serverに付属したエンドツーエンドのサンプルJava EEアプリケーションであり、一元的で独立した医療記録管理システムをシミュレートします。MedRecアプリケーションには、患者、医師、および管理者に対して、様々なクライアントを使用して患者のデータを管理するフレームワークが用意されています。

MedRecはWebLogic ServerとJava EEの機能を例示し、Oracle推奨のベスト・プラクティスを重要点として示します。MedRecは、WebLogic Serverのインストールとともに必要に応じてインストールされます。MedRecは、ORACLE_HOME\user_projects\domains\medrecディレクトリから起動できます。ORACLE_HOMEは、Oracle WebLogic Serverのインストール時にOracleホームとして指定したディレクトリです。詳細は、『Oracle WebLogic Serverの理解』のサンプル・アプリケーションおよびサンプル・コードに関する項を参照してください。

WebLogic Server配布キットのJNDIサンプル

WebLogic Serverでは、必要に応じてAPIサンプル・コードをEXAMPLES_HOME\wl_server\examples\src\examplesディレクトリにインストールできます。EXAMPLES_HOMEは、WebLogic Serverのサンプル・コードが構成されているディレクトリを表します。WebLogic Serverサンプル・コードの詳細は、『Oracle WebLogic Serverの理解』のサンプル・アプリケーションおよびサンプル・コードに関する項を参照してください。

このリリースでの新機能と変更された機能

このリリースで導入されたWebLogic Serverの新機能の一覧については、『Oracle WebLogic Serverの新機能』を参照してください。

2 WebLogic JNDIの理解

この章では、WebLogic JNDIを設定する方法について説明します。WebLogic Server 12.1.3アプリケーションを開発しており、JNDI機能を使用する必要のある開発者を対象としています。

- WebLogic JNDIの理解

- WebLogic JNDI

WebLogic JNDIの理解

以下の節では、WebLogic ServerのJava Naming and Directory Interface (JNDI)実装の概要について説明します。

- JNDIとは

- WebLogic ServerのJNDI

JNDIとは

アプリケーションでは、ネーミング・サービスを使用してネットワーク上のデータ・ソース、EJB、JMS、メール・セッションなどのオブジェクトを検索します。ネーミング・サービスは、オブジェクトに名前を関連付けたり、指定した名前に基づいてオブジェクトを検索したりします。(RMIレジストリは、ネーミング・サービスの1つです。)

JNDIは、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)やDNS (Domain Name System)など、既存の様々なネーミング・サービスに対する共通インタフェースを提供します。これらのネーミング・サービスは、バインディングのセットを管理します。名前はバインディングによってオブジェクトに関連付けられるので、オブジェクトを名前でルックアップできるようになります。したがって、JNDIを使用すると、分散アプリケーションのコンポーネントが互いを検索できます。

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jndi/reference.htmlのJNDI APIは、特定のネーミング・サービスまたはディレクトリ・サービスの実装とは無関係に定義されています。それは、様々な新規または既存のサービスにアクセスする複数の方法の使用をサポートします。このサポートでは、標準サービス・プロバイダ・インタフェース(SPI)規約を使用してJNDIフレームワークに任意のサービス・プロバイダ実装をプラグインできます。

WebLogic ServerのJNDI

WebLogic ServerのJNDI実装では、以下のようなメソッドが用意されています。

- クライアントにWebLogic Serverネーミング・サービスへのアクセスを提供するメソッド

- オブジェクトをWebLogicネームスペースで使用可能にするメソッド

- オブジェクトをWebLogicネームスペースから取り出すメソッド

各WebLogic Serverクラスタは、レプリケートされたクラスタ全体のJNDIツリーによってサポートされています。このツリーから、レプリケートされたり、固定されたりしているRMIオブジェクトおよびEJBオブジェクトにアクセスできます。クラスタを表すJNDIツリーは、クライアントからは単一のグローバル・ツリーのように見えますが、クラスタ全体のサービスを含むツリーは、実際には、クラスタ内の各WebLogic Serverインスタンス間でレプリケートされたものです。詳細は、「クラスタ環境でのWebLogic JNDIの使い方」を参照してください。

他のWebLogicサービスは、WebLogic Server JNDIに統合されたネーミング・サービスを使用できます。たとえば、WebLogic RMIでは、標準RMIメソッドとJNDIメソッドの両方を使用して、リモート・オブジェクトにバインドし、アクセスできます。

JNDIの標準Javaインタフェースに加えて、WebLogic Serverには、標準JNDIインタフェースを使用する独自の実装であるweblogic.jndi.WLInitialContextFactoryもあります。

このクラスを直接インスタンス化する必要はありません。かわりに、標準のjavax.naming.InitialContextクラスを使用して、適切なハッシュ表プロパティを設定できます(「初期コンテキストへのJNDI環境プロパティの設定」を参照)。すべての相互作用は、javax.naming.Contextインタフェースを介して行われます(JNDI Javadocを参照)。

クライアント接続用にWebLogic JNDI APIを使用する手順については、「WebLogic JNDI」を参照してください。

WebLogic JNDI

以下の節では、WebLogic JNDIを使用するプログラミングについて説明します。

- WebLogic JNDIを使用したJavaクライアントから単一サーバーへの接続

- 初期コンテキストへのJNDI環境プロパティの設定

- コンテキストを使用した名前付きオブジェクトのルックアップ

- 名前付きオブジェクトを使用したオブジェクト参照の取得

- コンテキストのクローズ

- クラスタ環境でのWebLogic JNDIの使い方

- Java EEコンポーネント内からのJNDIの使い方

- 外部JNDIの設定

WebLogic JNDIを使用したJavaクライアントから単一サーバーへの接続

WebLogic Server JNDIサービス・プロバイダ・インタフェース(SPI)には、リモートJavaクライアントからWebLogic Serverへの接続を可能にするInitialContext実装が用意されています。クライアントは、特定のWebLogic Serverデプロイメントを識別する標準のJNDI環境プロパティと、WebLogic Serverへのログインに関連する接続プロパティを指定できます。

JavaクライアントがWebLogic Serverと対話するには、リモート・オブジェクトへの参照を取得し、そのオブジェクトで操作を呼び出すことができなければなりません。そのためには、クライアント・アプリケーション・コードで次の手順を実行する必要があります。

1. InitialContextにJNDI環境プロパティを設定します。

2. WebLogic ServerとのInitialContextを作成します。

3. そのコンテキストを使用して、WebLogic Serverネームスペースで名前付きオブジェクトをルックアップします。

4. 名前付きオブジェクトを使用してリモート・オブジェクトへの参照を取得し、そのリモート・オブジェクトで操作を呼び出します。

5. コンテキストを閉じます。

以降の節では、特定のWebLogic Serverインスタンスに接続するためのJNDIクライアントの操作について説明します。WebLogic ServerのクラスタでのJNDIの使い方については、「クラスタ環境でのクライアントからのWebLogic JNDIの使い方」を参照してください。

JNDIを使用してWebLogic Server環境内のオブジェクトにアクセスする前に、WebLogic ServerのJNDIツリーにそのオブジェクトをロードしておく必要があります。

初期コンテキストへのJNDI環境プロパティの設定

Javaクライアント・アプリケーションで実行する必要がある最初のタスクは、環境プロパティの作成です。InitialContextファクトリは、各種のプロパティを使用して、特定の環境に合ったInitialContextをカスタマイズします。これらのプロパティは、ハッシュ表、またはWebLogic環境オブジェクトのset()メソッドを使用して設定します。名前と値の組合せで指定されるこれらのプロパティによって、WLInitialContextFactoryでのコンテキストの作成方法が決まります。

以下のプロパティが、InitialContextのカスタマイズに使用されます。

- Context.PROVIDER_URL - ネーム・サービスを提供するWebLogic ServerインスタンスのURLを指定します。デフォルトはt3://localhost:7001です。

- Context.SECURITY_PRINCIPAL - ユーザー(つまり、WebLogic Serverセキュリティ・レルムで定義されているユーザー)の認証用のIDを指定します。スレッドがすでにWebLogic Serverユーザーに関連付けられていないかぎり、プロパティのデフォルト値はguestになります。詳細は、「WebLogicユーザーとセキュリティ・コンテキストの関連付け」を参照してください。

- Context.SECURITY_CREDENTIALS - このContext.SECURITY_CREDENTIALSプロパティを使用して、Context.SECURITY_PRINCIPALプロパティで定義されているユーザーのパスワード、またはweblogic.security.acl.UserInfoインタフェースを実装するオブジェクトのいずれかを指定します。このプロパティにUserInfoオブジェクトを渡すと、Context.PROVIDER_URLプロパティは無視されます。スレッドがすでにユーザーに関連付けられていないかぎり、プロパティのデフォルト値はguestになります。詳細は、「WebLogicユーザーとセキュリティ・コンテキストの関連付け」を参照してください。

クライアントまたはサーバーのどちらでも、同じプロパティを使用できます。サーバー側オブジェクトでプロパティを定義する場合は、ローカル・コンテキストが使用されます。クライアントまたは別のWebLogic Serverインスタンスでプロパティを定義する場合は、Context.PROVIDER_URLプロパティで指定されたWebLogic Serverインスタンスで実行中のリモート・コンテキストに委託されます。サーバーにバインドされたリモート・オブジェクトにはpeerGoneのサービスが提供されないため、クライアントに障害が発生すると、これらのオブジェクトはアクセス不能になります。

コンテキスト作成後は変更できないプロパティもあります。プロバイダのURL、ユーザーの資格、ファクトリなどのプロパティです。AddToEnvironmentを使用すると、コンテキスト作成後に他のプロパティを変更できます。

例2-1は、Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORYプロパティとContext.PROVIDER_URLプロパティを使用してコンテキストを取得する方法を示しています。

例2-1 コンテキストの取得

Context ctx = null;
Hashtable ht = new Hashtable();
ht.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
"weblogic.jndi.WLInitialContextFactory");
ht.put(Context.PROVIDER_URL,
"t3://localhost:7001");

try {
ctx = new InitialContext(ht);
// Use the context in your program
}
catch (NamingException e) {
// a failure occurred
}
finally {
try {ctx.close();}
catch (Exception e) {
// a failure occurred
}
}

この他にも、オブジェクトをクラスタ全体のJNDIツリーにバインドする方法を指定するためのWebLogic固有のプロパティがあります。バインドは、クラスタ内にある各サーバーのJNDIツリー間でレプリケートされる場合とされない場合があります。これは、これらのプロパティの設定方法によるものです。このようなプロパティは、weblogic.jndi.WLContextクラス内の定数によって示されます。JNDIに関連するクラスタリングの問題の詳細は、「クラスタ環境でのクライアントからのWebLogic JNDIの使い方」を参照してください。

ハッシュ表を使用したコンテキストの作成

ハッシュ表を使用して、コンテキストを作成できます。ハッシュ表には、「初期コンテキストへのJNDI環境プロパティの設定」で説明したプロパティを指定しておきます。

まず、ハッシュ表をInitialContextのコンストラクタに渡します。java.naming.factory.initialプロパティを使用して、InitialContextの作成方法を指定します。WebLogic JNDIを使用するには、常にjava.naming.factory.initialプロパティをweblogic.jndi.WLInitialContextFactoryに設定する必要があります。この設定値は、 コンテキストを実際に作成するファクトリを示します。

WebLogic Environmentオブジェクトを使用したコンテキストの作成

weblogic.jndi.environmentによって実装されるWebLogic Environmentオブジェクトを使用して、コンテキストを作成することもできます。EnvironmentオブジェクトはWebLogic固有のものですが、以下のような利点があります。

- 一連のデフォルト値が用意されているので、記述するコードが少なくて済みます。

- コンパイル時のタイプ保証を提供する便利なset()メソッドが用意されています。タイプ保証のset()メソッドを使用すると、コードの記述とデバッグの両方にかかる時間を短縮できます。

WebLogic環境オブジェクトには、次のデフォルト値が用意されています。

- InitialContextファクトリを指定しない場合は、デフォルト値としてWLInitialContextFactoryが使用されます。

- Context.SECURITY_PRINCIPALプロパティおよびContext.CREDENTIALSプロパティでユーザーおよびパスワードを指定しない場合は、スレッドがすでにユーザーに関連付けられていないかぎり、ユーザーとパスワードのデフォルト値として、guestが使用されます。

- Context.PROVIDER_URLプロパティを指定しない場合は、デフォルト値としてt3://localhost:7001が使用されます。

これらのデフォルト値を使用してInitialContextを作成する場合のコードは、次のようになります。

Environment env = new Environment();
Context ctx = env.getInitialContext();

たとえば、クライアントのクラスタ・アクセスのために、1つのWebLogic Serverだけにドメイン・ネーム・サービス(DNS)名を設定する場合のコードは、以下のようになります。

Environment env = new Environment();
env.setProviderURL("t3://myweblogiccluster.com:7001");
Context ctx = env.getInitialContext();

注意:
新しいJNDI Environmentオブジェクトを作成するたびに、新しいセキュリティ・スコープが作成されます。このセキュリティ・スコープは、context.close()メソッドで終了します。environment.getInitialContext()メソッドは、IIOPプロトコルでは正しく動作しません。

例2-2は、JNDI環境オブジェクトを使用してセキュリティ・コンテキストを作成する方法を示しています。

例2-2 JNDI環境オブジェクトを使用するセキュリティ・コンテキストの作成

weblogic.jndi.Environment environment = new weblogic.jndi.Environment();
environment.setInitialContextFactory(
weblogic.jndi.Environment.DEFAULT_INITIAL_CONTEXT_FACTORY);
environment.setProviderURL("t3://bross:4441");
environment.setSecurityPrincipal("guest");
environment.setSecurityCrendentials("guest");
InitialContext ctx = environment.getInitialContext();

サーバー側オブジェクトからのコンテキストの作成

Enterprise JavaBeans (EJB)オブジェクトやRemote Method Invocation (RMI)オブジェクトのような、WebLogic ServerのJava仮想マシン(JVM)でインスタンス化されるオブジェクトからコンテキストを作成することが必要になる場合もあります。サーバー側オブジェクトを使用する場合は、Context.PROVIDER_URLプロパティを指定する必要はありません。特定のユーザーとして署名し、ログオンする場合にのみ、ユーザー名とパスワードが必要になります。

サーバー側オブジェクト内からコンテキストを作成するには、まず次のように、新しいInitialContextを作成する必要があります。

Context ctx = new InitialContext();

ファクトリやプロバイダのURLを指定する必要はありません。デフォルトで、コンテキストはContextとして作成され、ローカルのネーミング・サービスに接続されます。

WebLogicユーザーとセキュリティ・コンテキストの関連付け

「JNDIコンテキストとスレッド」を参照してください。

JNDIコンテキストとスレッド

ユーザー名とパスワードでJNDIコンテキストを作成する場合、ユーザーをスレッドに関連付けます。コンテキストが作成されると、ユーザーはスレッドに関連付けられているコンテキスト・スタックにプッシュされます。スレッドで新しいコンテキストを開始する場合は、最初のコンテキストを閉じて、最初のユーザーとスレッドとの関連付けを解除しておく必要があります。このようにしない場合、新しいコンテキストが作成されるたびにユーザーがスタックにプッシュされます。このため、リソースが効率的に使用されず、ctx.lookup()呼出しによって誤ったユーザーが返される場合があります。次の手順で、このシナリオについて説明します。

1. user2用にctx2という2番目のコンテキストを(ユーザー名と資格を使用して)作成します。この時点で、スレッドには複数のユーザーが関連付けられます。User2はスタックの一番上に存在し、user1はその下に存在します。このため、user2が現在のユーザーとなります。

2. ctx1.lookup("abc")呼出しを行った場合、user2がスタックの一番上に存在するため、user1ではなくuser2がIDとして使用されます。目的の結果を得る、つまり、ctx1.lookup("abc")呼出しがuser1として実行されるようにするには、ctx2.close()呼出しを行う必要があります。ctx2.close()呼出しにより、スレッドに関連付けられているスタックからuser2が削除され、ctx1.lookup("abc")呼出しでuser1が使用されます。

注意:
weblogic.jndi.enableDefaultUserフラグが有効化されている場合、close()呼出しを行っても現在のユーザーがスタックから削除されず、JNDIコンテキストの問題が発生する恐れのある状況が2つあります。JNDIコンテキストの問題の回避方法については、「JNDIコンテキストの問題の回避方法」を参照してください。

JNDIコンテキストの問題の回避方法

close()呼出しの発行は、通常「JNDIコンテキストとスレッド」で説明されているとおりです。ただし、weblogic.jndi.enableDefaultUserフラグが有効化されていると、予期される動作に対して次の例外が発生します。

最後に使用されたもの

IIOPを使用する場合、スタックにコンテキストが1つあり、そのコンテキストがclose()によって削除される場合に、予期された動作に対する例外が発生します。スタックから削除された最後のコンテキストのIDによって、ユーザーの現在のIDが決まります。次の手順で、このシナリオについて説明します。

1. ctx1.close()呼出しを行います。

2. ctx1.lookup()呼出しを行います。現在のユーザーはこの時点でuser1です。

3. user2用にctx2というコンテキストを(ユーザー名と資格を使用して)作成します。コンテキストの作成処理で、user2がスレッドに関連付けられてスタックに格納されます。つまり、現在のIDはuser2に設定されます。

4. ctx2.close()呼出しを行います。

5. ctx2.lookup()呼出しを行います。現在のユーザーはこの時点でuser2です。

コンテキストを使用した名前付きオブジェクトのルックアップ

コンテキストでlookup()メソッドを使用して、名前付きオブジェクトを取得します。lookup()メソッドに渡される引数は、目的のオブジェクト名を含む文字列です。例2-3は、ServiceBeanという名前のEJBを取り出す方法を示しています。

例2-3 名前付きオブジェクトのルックアップ

try {
ServiceBean bean = (ServiceBean)ctx.lookup("ejb.serviceBean");
}catch (NameNotFoundException e) {
// binding does not exist
}catch (NamingException e) {
// a failure occurred
}

名前付きオブジェクトを使用したオブジェクト参照の取得

EJBクライアント・アプリケーションは、EJBホームからEJBリモート・オブジェクトへのオブジェクト参照を取得します。RMIクライアント・アプリケーションは、最初の名前付きオブジェクトからその他のRMIオブジェクトへのオブジェクト参照を取得します。最初の名前付きリモート・オブジェクトはどちらも、ファクトリとしてWebLogic Serverに認識されます。ファクトリとは、WebLogicネームスペース内にある別のオブジェクトへの参照を返すことができるオブジェクトのことです。

クライアント・アプリケーションは、ファクトリでメソッドを呼び出し、特定のクラスのリモート・オブジェクトへの参照を取得します。その後、リモート・オブジェクトでメソッドを呼び出し、必要な引数を渡します。

例2-4は、リモート・オブジェクトを取得した後に、そのオブジェクトでメソッドを呼び出すコードを示しています。

例2-4 名前付きオブジェクトを使用したオブジェクト参照の取得

ServiceBean bean = ServiceBean.Home.create("ejb.ServiceBean")
Servicebean.additem(66);

コンテキストのクローズ

コンテキストの操作が終了したら、クライアントはコンテキストを閉じてリソースを解放し、メモリー・リークを回避してください。この処理はfinally{}ブロックで行い、close()メソッドはtry{}ブロックの中に入れることをお薦めします。エラーが原因で一度もインスタンス化されなかったコンテキストを閉じようとすると、Javaクライアント・アプリケーションでは例外が送出されます。

例2-5では、クライアントでコンテキストが閉じられ、リソースが解放されます。

例2-5 コンテキストのクローズ

try {
ctx.close();
} catch () {
//a failure occurred
}

クラスタ環境でのWebLogic JNDIの使い方

WebLogic JNDIの目的は、Java EEサービス、特にEJB、RMI、およびJava Messaging Service (JMS)の各サービスに対してネーミング・サービスを提供することです。そのため、クラスタ環境でオブジェクトをJNDIツリーにバインドすることによる影響を十分理解しておく必要があります。

以降の節では、クラスタ環境でのWebLogic JNDIの実装方法について説明し、独自のオブジェクト(カスタム・オブジェクト)をJNDIクライアントで使用できるようにするための方法を紹介します。

RMIとJNDIの関係を利用したWebLogicクラスタの有効化

WebLogic RMIを使用すると、あるJVMのクライアントが別のJVMのクライアントからEJBサービスやJMSサービスにアクセスできるようになります。RMIスタブは、RMIオブジェクトに対するクライアントからの呼出しを受信し、マーシャリングします。クライアントでJava EEサービスを利用できるようにするために、WebLogicは、特定のサービスのRMIスタブを、特定の名前でJNDIツリーにバインドします。RMIオブジェクトの他のインスタンスがクラスタ内の他のサーバーにデプロイされると、RMIスタブはその場所で更新されます。クラスタ内のサーバーに障害が発生すると、他のサーバーのJNDIツリー内のRMIスタブが更新されてサーバーの障害を反映します。

クライアントがクラスタに接続する場合、実際には、クラスタ内にあるWebLogic Serverインスタンスの1つに接続されます。そのWebLogic ServerインスタンスのJNDIツリーには、そのサーバーによって提供されるサービスだけでなく、クラスタ内の他のサーバーによって提供されるすべてのサービスのRMIスタブが含まれているため、クライアントには、クラスタがクラスタ全体のサービスをすべて提供する1つのWebLogic Serverインスタンスのように表示されます。クラスタに新しいWebLogic Serverインスタンスが加わった場合、すでにクラスタ内に存在する各WebLogic Serverインスタンスは、それぞれの独自のサービスに関する情報を新しいWebLogic Serverインスタンスに渡して共有する必要があります。クラスタ内の他のすべてのサーバーから収集された情報を使用して、新しいサーバーはクラスタ全体のJNDIツリーの独自のコピーを作成します。

以下に示すように、RMIスタブは、クラスタ環境でのWebLogic JNDIの実装方法に大きな影響を与えます。

- RMIスタブは比較的小さいものです。このため、WebLogic JNDIではサーバー間通信のオーバーヘッドが少ない状態で、クラスタ内のすべてのWebLogic Serverインスタンスにスタブをレプリケートできます。

- RMIスタブは、クラスタ全体をレプリケートするメカニズムとして機能します。RMIオブジェクトのインスタンスは1つのWebLogic Serverインスタンスにデプロイされますが、スタブはクラスタ全体にレプリケートされます。

カスタム・オブジェクトをWebLogic Serverクラスタで使用できるようにする方法

カスタム・オブジェクト(非RMIオブジェクト)をWebLogic Serverのクラスタ内のJNDIツリーにバインドすると、オブジェクトはクラスタ内の全サーバーにレプリケートされます。ただし、ホスト・サーバーがダウンした場合は、カスタム・オブジェクトはクラスタのJNDIツリーから削除されます。カスタム・オブジェクトは、再度バインドされないかぎり、レプリケートされません。カスタム・オブジェクトに加えられた変更を伝播するには、その都度カスタム・オブジェクトをアンバインドし、リバインドする必要があります。そのため、WebLogic JNDIは、分散オブジェクトのキャッシュとして使用することはできません。WebLogic Serverでサード・パーティ・ソリューションを使用すると、分散型のキャッシュを用意できます。

カスタム・オブジェクトにアクセスする必要があるのは、1つのWebLogic ServerインスタンスにデプロイされているEJBのみであると仮定します。この場合、明らかに、カスタム・オブジェクトをクラスタ内のすべてのWebLogic Serverインスタンスにレプリケートする必要はありません。実際には、サーバー間の不要な通信によるパフォーマンスの低下を回避するために、カスタム・オブジェクトがレプリケートされないようにする必要があります。クラスタ内のWebLogic Serverインスタンス間でレプリケートされないバインドを作成するには、カスタム・オブジェクトをネームスペースにバインドするコンテキストの作成時に、REPLICATE_BINDINGSプロパティを指定します。例2-6は、REPLICATE_BINDINGSプロパティの使い方を示しています。

例2-6 REPLICATE_BINDINGSプロパティの使い方

Hashtable ht = new Hashtable();
//turn off binding replication
ht.put(WLContext.REPLICATE_BINDINGS, "false");
try {
Context ctx = new InitialContext(ht);
//bind the object
ctx.bind("my_object", MyObect);
} catch (NamingException ne) {
//failure occured
}

この方法でカスタム・オブジェクトを使用する必要がある場合は、WebLogic ServerインスタンスのInitialContextを明示的に取得する必要があります。クラスタ内の他のWebLogic Serverインスタンスに接続した場合は、バインドはJNDIツリーに表示されません。

クラスタ内のどのWebLogic Serverインスタンスからもカスタム・オブジェクトにアクセスできるようにするには、JNDIバインドをレプリケートせず、カスタム・オブジェクトをクラスタ内の各WebLogic Serverインスタンスにデプロイします。

WebLogic JNDIを使用してバインドをレプリケートすると、バインドされているオブジェクトは、ホストになっているWebLogic Serverインスタンスによって所有されているように処理されます。ホストWebLogic Serverインスタンスに障害が発生すると、カスタム・オブジェクトがクラスタのすべてのWebLogic ServerインスタンスのすべてのJNDIツリーから削除されます。この動作によって、カスタム・オブジェクトの可用性が低下するおそれがあります。

データ・キャッシング設計パターン

Webアプリケーションには、複数のオブジェクトによって使用されるデータを一定期間キャッシュし、データ計算や別のサービスへの接続に関連するオーバーヘッドを回避するという一般的なタスクがあります。

単一のWebLogic Serverインスタンスで正常に動作するカスタム・データ・キャッシュ・オブジェクトをすでに設計しており、WebLogic Serverクラスタ内でこのオブジェクトを使用するとします。WebLogic ServerインスタンスのいずれかのJNDIツリーのデータ・キャッシュ・オブジェクトをバインドする場合、JNDIは、デフォルトでオブジェクトをクラスタの他のWebLogic Serverインスタンスにそれぞれコピーします。このオブジェクトはRMIオブジェクトではないので、JNDIツリーにバインドされ、他のWebLogic Serverインスタンスにコピーされているものはオブジェクト自身であり、いずれかのWebLogic Serverインスタンスをホストにするオブジェクトの単一のインスタンスを参照するスタブではない点に注意してください。WebLogic Serverがサーバー間でオブジェクトをコピーしても、カスタム・オブジェクトを分散キャッシュとして使用できるわけではありません。カスタム・オブジェクトは、バインドされているWebLogic Serverインスタンスに障害が発生するとクラスタから削除されます。カスタム・オブジェクトへの変更は、オブジェクトをアンバインドしてJNDIツリーにリバインドしないかぎり、クラスタ内に伝播されません。

パフォーマンスと可用性の考慮から、クラスタ内のすべてのWebLogic Serverインスタンスで高可用性が求められる場合は、WebLogic JNDIのバインドのレプリケーションを使用して大きなカスタム・オブジェクトをコピーすることはお薦めできません。そのかわりに、カスタム・オブジェクトの別々のインスタンスを、クラスタ内の各WebLogic Serverインスタンスにデプロイする方法があります。各WebLogic ServerインスタンスのJNDIツリーにオブジェクトをバインドするときは、「カスタム・オブジェクトをWebLogic Serverクラスタで使用できるようにする方法」で説明するように、バインドのレプリケーションを無効にしておく必要があります。この設計パターンでは、各WebLogic Serverインスタンスはカスタム・オブジェクトのコピーを保持しますが、サーバー間で大量のデータがコピーされることはありません。

どの手法を使用する場合でも、オブジェクトの各インスタンスは、クラスタ内の他のデータ・キャッシュ・オブジェクトとは無関係に自分のキャッシュを更新する必要があるときに備えて、独自のロジックを保持する必要があります。たとえば、あるWebLogic Serverインスタンス上のデータ・キャッシュにクライアントがアクセスするとします。そのキャッシュ・オブジェクトがアクセスされるのはその時が初めてなので、オブジェクトは情報を計算または取得し、将来のリクエストに備えて情報のコピーを保存します。次に、別のクライアントがクラスタに接続し、最初のクライアントと同じタスクを実行するとします。ただし、今回は、クラスタ内の別のWebLogic Serverインスタンスに接続します。この特定のデータ・キャッシュ・オブジェクトにとってそれが最初に受け付けるアクセスである場合は、クラスタ内の他のデータ・キャッシュ・オブジェクトがすでに情報をキャッシュしているかどうかに関係なく、アクセスされたオブジェクトは情報を計算する必要があります。もちろん、データ・キャッシュ・オブジェクトのこのインスタンスは、将来のリクエストに対しては保存してある情報を参照できます。

「サービスを各クラスタで一度だけ提供する」設計パターン

サービスをクラスタ内で一度だけ提供することが望ましい場合もあります。これを実現するには、1つのマシンだけにサービスをデプロイします。RMIオブジェクトの場合は、WebLogic JNDIのデフォルト動作を使用して、バインド(RMIスタブ)をレプリケートすることによって、クラスタ内のすべてのWebLogic Serverインスタンスからオブジェクトの単一のインスタンスにアクセスできるようになります。このようなサービスは、固定サービスと呼ばれます。非RMIオブジェクトの場合は、オブジェクトをネームスペースにバインドするときに、必ずREPLICATE_BINDINGSプロパティを使用してください。この場合、オブジェクトにアクセスするには、ホストになっているWebLogic Serverインスタンスに明示的に接続する必要があります。かわりに、RMIオブジェクトを作成し、ホストになっている同じWebLogic Serverインスタンスにデプロイすることもできます。このRMIオブジェクトは、非RMIオブジェクトのプロキシとして機能します。WebLogic JNDIのデフォルト動作を使用してプロキシのスタブをレプリケートすれば、クラスタ内の任意のWebLogic Serverインスタンスに接続したクライアントは、RMIプロキシを経由して非RMIオブジェクトにアクセスできます。

高可用性が求められるサービスの場合、RMIオブジェクトの別サーバーへの自動的な移行を構成することができます。自動移行の詳細は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のサーバー全体の移行に関する項を参照してください。

クラスタ環境でのクライアントからのWebLogic JNDIの使い方

オブジェクトのJNDIバインドをクラスタの単一のWebLogic ServerインスタンスのJNDIツリーに表示したり、クラスタのすべてのWebLogic Serverインスタンスにレプリケートできます。目的のオブジェクトがただ1つのWebLogic Serverインスタンスのみにバインドされている場合は、「WebLogic JNDIを使用したJavaクライアントから単一サーバーへの接続」で説明されているように、InitialContextの作成時に、Context.PROVIDER_URLプロパティをホストになっているWebLogic ServerインスタンスのURLに設定することで、ホストになっているWebLogic Serverに明示的に接続する必要があります。

ただしほとんどの場合、目的のオブジェクトはクラスタリングされたサービスか、または固定サービスです。結果として、クラスタ内の各WebLogic ServerインスタンスのJNDIツリーには、サービスのスタブが表示されます。この場合、クライアントは、ネーミング・サービスを提供する特定のWebLogic Serverインスタンスの名前を指定する必要はありません。実際、WebLogicクラスタにネーミング・サービスを提供するようリクエストするのが、クライアントにとって最善の方法です。その場合、WebLogic Serverのコンテキスト・ファクトリによって、クライアントに対して最も適切であると思われるWebLogic Serverインスタンスがクラスタの中から選択されます。

現在、ネーミング・サービス・プロバイダは、ClusterAddress属性で定義できるクラスタのDNS名を使用してWebLogicの中から選択されます。この属性は、クラスタに接続するためにクライアントで使用されるアドレスを定義します。このアドレスは、複数のIPアドレスに対応するDNSホスト名か、単一アドレスのホスト名またはIPアドレスで構成されるカンマ区切りのリストのいずれかになります。ネットワーク・チャネルが構成されている場合は、クラスタ・アドレスをチャネルごとに設定できます。『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のクラスタでの通信に関する項を参照してください。

一般に、クラスタリングされたサービスのクライアントに対して返されるコンテキストは、フェイルオーバー・スタブとして実装されており、選択されたWebLogic Serverインスタンスとの間で通信障害などの障害が発生した場合は、ネーミング・サービス・プロバイダを透過的に変更できます。

例2-7は、クラスタのネーミング・サービスをクライアントが使用する方法を示しています。

例2-7 WebLogicクラスタでのネーミング・サービスの使い方

Hashtable ht = new Hashtable();
ht.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
"weblogic.jndi.WLInitialContextFactory");
ht.put(Context.PROVIDER_URL, "t3://acmeCluster:7001");
try {
Context ctx = new InitialContext(ht);
// Do the client's work
}
catch (NamingException ne) {
// A failure occurred
}
finally {
try {ctx.close();}
catch (Exception e) {
// a failure occurred
}
}

プロバイダのURLの一部として指定されているhostnameは、クラスタのDNS名であり、config.xmlファイルのClusterスタンザ内のClusterAddressで定義できます。ClusterAddressは、このクラスタ内のネーミング・サービスを提供するホストのリストにマップします。詳細は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のクラスタ構成の理解に関する項を参照してください。

例2-7では、acmeClusterというクラスタ名を使用して、クラスタ内の任意のWebLogic Serverインスタンスに接続しています。結果として得られるコンテキストは、クラスタ内の任意のWebLogic Serverに透過的にフェイルオーバーできるようにレプリケートされます。

WebLogic Serverクラスタとの最初の接続ポイントを指定するもう1つの方法は、カンマで区切ったDNSサーバー名またはIPアドレスのリストを入力することです。

- 次の例では、同じポートを使用するWebLogic Serverインスタンスのリストが指定されています。

ht.put(Context.PROVIDER_URL,"t3://acme1,acme2,acme3:7001");

すべてのWebLogic Serverインスタンスは、URLの末尾に指定されているポートをリスニングします。

- 次の例では、異なるポートを使用するWebLogic Serverインスタンスのリストが指定されています。

ht.put(Context.PROVIDER_URL,"t3://node1:7001,node2:7002,node3:7003");

複数のサーバーにマップするDNS名を使用する場合、WebLogic ServerはDNSに依存してロード・バランシングを行います。

WebLogic ServerノードのDNS名をカンマで区切ったリストを使用する場合は、フェイルオーバーがラウンドロビン方式で実行されます。この方式では、リスト内のランダムに選択されたサーバーにリクエストを送り、そのサーバーが応答に失敗すると、その後はリスト内の次のサーバーにリクエストを送ります。サーバー・インスタンスが応答に失敗するたびに次のサーバーで続行します。

クライアントがコンテキストを受け取った後は、失敗がないかぎり、それ以上のロード・バランシングは生じません。失敗があった場合、WebLogic Serverインスタンスはクラスタ内の別のノードへフェイルオーバーを行います。

リモート・クライアントは、最初に使用可能なサーバーからコンテキストを取得します。クラスタ内のサーバーのローカル・クライアントは、リモート・サーバーでJNDI操作を行うことはありません。

スタブをルックアップすると、そのスタブの最初の呼出しは通常、コンテキストの取得元のサーバーに送られます。スタブがクラスタ化可能な場合、その後の呼出しは、ユーザー定義のロード・バランシング・ポリシーに基づいてロード・バランシングされます。

JNDIとクラスタの詳細は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』の概要に関する項を参照してください。

Java EEコンポーネント内からのJNDIの使い方

Java EEコンポーネントからグローバル環境を直接使用することは可能ですが、コンポーネント環境を使用することをお薦めします。Java EEアプリケーション内の各Java EEコンポーネントには、コンポーネントのデプロイメント記述子に含まれる情報に基づいて設定される独自のコンポーネント環境がありました。

Java EEコンポーネントは以下のコードを使用して独自のコンポーネントをルックアップできます。

Context ctx = new InitailContext();
Context comp_env = (Context)ctx.lookup("java:comp/env");

Java EEコンポーネント内での操作であるため、接続情報を定義するためのハッシュ表または環境オブジェクトを設定する必要はありません。

このコンテキストはグローバル環境と同じ方法で使用します。ただし、使用する名前は、コンポーネントのデプロイメント記述子に定義された名前です。たとえば、デプロイメント記述子に次のようなejb-refがあるとします。

<ejb-ref>
...
<ejb-ref-name>ejb1</ejb-ref-name>
<ejb-ref-type>Session</ejb-ref-type>
<home>ejb1.EJB1Home</home>
<remote>ejb1.EJB1</remote>
...
</ejb-ref>

<ejb-ref-name>で定義された名前をルックアップします。この場合はejb1です。

グローバル環境ではなくコンポーネント環境を使用してJNDI名を設定すると、JNDI名によって参照される名前がデプロイメント時に解決されるという利点があります。つまり、コードを書き換えなくても、名前の衝突を解決できるということです。

外部JNDIの設定

外部JNDIは、リモートのJNDIツリーに直接接続しないでも、そのリモート・ツリーにあるオブジェクトへアクセスできるようにするAPIです。

外部JNDIを使用すると、WebLogic ServerやJavaプログラム内のJNDIツリーなど、別のサーバーまたはプロバイダ上のJNDIツリーへのリンクを作成できます。外部JNDIを構成後は、WebLogic Serverインスタンス内にバインドされたオブジェクトを使用するのと同じくらい容易に、別の場所にあるオブジェクトを使用できます。

外部JNDIを構成するには、使用するオブジェクトがあるリモートJNDIプロバイダのアドレスでForeignJNDIProviderを作成し、それらのオブジェクトにアクセスするためのユーザー名とパスワードを作成します。オプションで、特定のサーバー、クラスタ、または両方の外部JNDI参照を指定できます。(ターゲットが選択されない場合、外部JNDI参照が全体のドメインにデプロイされます)。その後は、ローカルJNDIツリー内の名前と、リモート・ツリー内のオブジェクトの関係を設定する、ForeignJNDILinksおよびForeignJNDIObjectsを作成できます。

外部JNDIの構成方法の詳細は、Oracle WebLogic Server管理コンソール・オンライン・ヘルプの外部JNDIプロバイダの作成に関する項を参照してください。

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。