Oracle® Database

リリース・ノート

12cリリース1 (12.1) for IBM AIX on POWER Systems (64-Bit)

E52982-06(原本部品番号:E52118-06)

2017年7月

このリリース・ノートには、今回のリリースのプラットフォーム固有または製品固有のマニュアルに記載されていない情報が含まれています。このドキュメントは、『Oracle Databaseプラットフォーム共通日本語README』の補足です。

このドキュメントは、リリース後に更新される場合があります。次のURLで、このドキュメントに更新があるかどうかをチェックし、その他のOracleドキュメントを参照することができます。

http://docs.oracle.com/en/database/database.html

このリリース・ノートは、次の項目で構成されています。

- 動作要件

- 最新のアップグレード情報

- 製品サポート

- サポート対象外の製品

- Oracle Database 12cリリース1 (12.1.0.1)に固有の情報

- Oracle Database 12cリリース1 (12.1.0.2)に固有の情報

- ドキュメントのアクセシビリティについて

1 動作要件

Oracle Database 12cの最新の動作要件は、次に示すMy Oracle Supportを参照してください。

https://support.oracle.com

AIX 7.2 TL 0 SP 1

Oracle Database 12cリリース1 (12.1.0.2)以降、AIX 7.2 TL 0 SP 1はIBM AIX on POWER Systems (64-Bit)システムで動作保証されます。

2 最新のアップグレード情報

アップグレード前後の処理、互換性、相互運用性に関する最新の更新とベスト・プラクティスについては、次のMy Oracle SupportのNote 1462240.1を参照してください。「Upgrade Companion」ページにリンクしています。

https://support.oracle.com

3 製品サポート

Oracle Database 12cでサポートされている製品および機能のリストは、次のとおりです。

データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュのサポート

データベース・スマート・フラッシュ・キャッシュはOracle SolarisおよびOracle Linuxでのみサポートされます。

Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイルシステム(Oracle ACFS)およびOracle Automatic Storage Management動的ボリューム・マネージャ(Oracle ADVM)のサポート

サポート対象のプラットフォームおよびリリースについての最新情報は、My Oracle Supportのノート1369107.1を参照してください。

https://support.oracle.com

Oracle ASM Filter Driverのサポート

Oracle Automatic Storage Management Filter Driver (Oracle ASMFD)はLinux x86-64でのみサポートされます。

4 サポート対象外の製品

『Oracle Databaseプラットフォーム共通日本語README』の2.2項「このリリースのOracle Database 12.1.0.2で使用できない機能または制限されている機能」にリストされている項目に加えて、次の製品および機能がサポートされていません。

ASMLIBのサポート

ASMLIBはサポートされません。

5 Oracle Database 12cリリース1 (12.1.0.1)に固有の情報

次の内容は、リリース12.1.0.1に固有の情報です。

- リリース12.1.0.1のインストール、構成およびアップグレードに関する注意事項

- リリース12.1.0.1のその他の既知の問題

5.1 リリース12.1.0.1のインストール、構成およびアップグレードに関する注意事項

- Oracle Grid Infrastructureのインストールに関する問題

- クラスタ検証ユーティリティ(CVU)の前提条件チェックの問題

- 自動SSH構成の問題

5.1.1 Oracle Grid Infrastructureのインストールに関する問題

IPv6を有効にしたホストにOracle Grid Infrastructureをインストールする際、root.shが失敗して次のエラーを表示する場合があります。

CLSRSC-180: An error occurred while executing the command
'/Grid/12.1.0/grid/bin/srvctl start nodeapps -n stuzg06-ipv6'
CLSRSC-287: FirstNode configuration failed

回避策:

root.shファイルを実行する前に、次のコマンドを実行します。

sudo autoconf6

この問題は、Oracle Bug#16523490によって追跡されます。

5.1.2 クラスタ検証ユーティリティ(CVU)の前提条件チェックの問題

次のオペレーティング・システム・パッチは不要ですが、CVUインストーラの前提条件チェックは、誤ってこれらにフラグを付けます。

AIX 6.1

IV45070 - use alternate glink file when -bbigtoc is used
IV44766 - new version of glink using 2-instruction TOC accesses

AIX 7.1

IV45070 - use alternate glink file when -bbigtoc is used
IV30579 - new version of glink using 2-instruction TOC accesses

回避策:

このエラーは無視してください。

この問題は、Oracle Bug#17814858によって追跡されます。

5.1.3 自動SSH構成の問題

Oracle Universal InstallerでSSHの自動構成を実行する前に、Bashシェルをインストールする必要があります。

この問題は、Oracle Bug#16044765によって追跡されます。

5.2 リリース12.1.0.1のその他の既知の問題

次の各項には、Oracle Database 12cおよび関連製品に関する問題についての情報が含まれています。

- AIX 6.1 TL7 SP5での不良アドレスの問題

- OCLUMONツールの問題

- スナップショットでファイル権限のコマンドが機能しない

- Xターミナルのロールの権限の問題

- クラスタ状態モニター(CHM)コマンドの問題

- COBOLプリコンパイラの問題

- SQL*Module for Adaデモ・プログラムに関する問題

- 高可用性仮想IPの起動に失敗する

- root.shがOracle Cluster Synchronization Services (CSS)の起動に失敗する

- クラスタ状態モニター(CHM)コマンドがヒュージ・ページの正しいメトリックを表示しない

- クラスタ状態モニター(CHM)コマンドがスワップ・メモリーのメトリックを表示しない

5.2.1 AIX 6.1 TL7 SP5での不良アドレスの問題

AIX 6.1 TL7 SP5または同等のTL/SPの組合せでは、クラスタ状態モニターの実行可能ファイルosysmond.binが、内部APIのperfstat_netinterfaceを呼び出したときに失敗して次のエラーを表示します。

ERROR: errno=14
ERROR: errno means : Bad address

回避策:

システムをAIX 6.1 TL7 SP6またはAIX 7.1 TL1 SP6にアップグレードします。

この問題は、Oracle Bug#16697958によって追跡されます。

5.2.2 OCLUMONツールの問題

クラスタ状態モニター・コマンドoclumon dumpnodeviewは、一部のノードで断続的に失敗して次のエラーを表示することがあります。

CRS-09104: No data available for the given nodes

また、デーモンのログ・ファイルには、次の内容が示されます。

[    CRFM][1029]crfm_connect_to: Wait failed with gipcret: 16 for conaddr
[ GIPCNET][1286] gipcmodNetworkProcessAccept: slosdep :  Bad file number (9)

回避策:

失敗したノードでoclumon dumpnodeviewコマンドを再実行します。このコマンドも失敗する場合は、Oracle Clusterwareスタックを再起動します。

この問題は、Oracle Bug#16621227によって追跡されます。

5.2.3 スナップショットでファイル権限のコマンドが機能しない

スナップショットでchmodまたはchownコマンドを-Rオプションを指定して実行した場合、これらのコマンドは機能しません。

この問題は最新のコンポーネント-1334とともにリリースされたAIX Service Packで修正されています。次に例を示します。

7100-02-03-1334

パッチは、chmodおよびchownコマンドに使用できます。次のIBM Webページを参照してください。

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IV31203

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IV31603

この問題は、Oracle Bug#16401138によって追跡されます。

5.2.4 Xターミナルのロールの権限の問題

新しいXターミナル・セッションを開始する際(またはuxtermやaixtermなどの関連コマンドを使用する際)、Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイルシステムおよびOracle Automatic Storage Management動的ボリューム・マネージャの管理に必要なoracle_devmgtロールが正しく設定されません。

回避策:

新しいXターミナル・セッションを開始し、次のコマンドを実行します。

$ swrole oracle_devmgt

この問題は、Oracle Bug#10040892によって追跡されます。

5.2.5 クラスタ状態モニター(CHM)コマンドの問題

CHMコマンドは、どのI/Oデバイスのメトリックも表示しません。

oclumon dumpnodeview -v

回避策:

なし。I/Oデバイスのメトリックを表示するには、ベンダーのオペレーティング・システム・コマンドを使用します。

この問題は、Oracle Bug#16436459によって追跡されます。

5.2.6 COBOLプリコンパイラの問題

32ビットのAIXベースのシステムでSQL計画管理を使用してPro*COBOLアプリケーションをコンパイルしたとき、実行しているSQLコマンドのシステム負荷が高くなると、procobバイナリが停止して、COBOLファイルの生成に失敗することがあります。

回避策:

32ビットのシステムで、procobバイナリを再リンクし、リンク中はオプション-bmaxdata:0xD0000000/dsaを使用して別のメモリー・モデルを使用します。

この問題は、Oracle Bug#16847656によって追跡されます。

5.2.7 SQL*Module for Adaデモ・プログラムに関する問題

Modadaアプリケーションへのログイン時に、パスワードの末尾に空白があると、次のエラーが発生します。

ORA-1017: Invalid username/password; login denied

この問題は、Oracle Bug#16996851によって追跡されます。

5.2.8 高可用性仮想IPの起動に失敗する

sudoコマンドを使用してroot.shまたはrootupgrade.shを実行する際、または次のコマンドを使用してOracle Grid Infrastructureを起動する際に、高可用性仮想IPが起動に失敗することがあります。

sudo crsctl start crs

回避策:

rootでログインして、root.sh、rootupgrade.shまたは次のコマンドを実行します。

sudo crsctl start crs

この問題は、Oracle Bug#16445624によって追跡されます。

5.2.9 root.shがOracle Cluster Synchronization Services (CSS)の起動に失敗する

rootの.kshrcファイルに設定されているライブラリ・パス環境変数LIBPATHに、正しいGrid_home/lib値が含まれていない場合、root.shスクリプトによるora.cssdの起動が失敗します。

回避策:

rootの.kshrcファイルにLIBPATHを指定しないか、または正しいGrid_home/lib値がLIBPATHに含まれるようにします。

この問題は、Oracle Bug#16438264によって追跡されます。

5.2.10 クラスタ状態モニター(CHM)コマンドがヒュージ・ページの正しいメトリックを表示しない

次のCHMコマンドは、正しいhugepagetotal、hugepagefreeおよびhugepagesizeメトリックを表示しません。

oclumon dumpnodeview -v

回避策:

なし。ヒュージ・ページのメトリックを表示するには、ベンダーのオペレーティング・システム・コマンドを使用します。

この問題は、Oracle Bug#16683232によって追跡されます。

5.2.11 クラスタ状態モニター(CHM)コマンドがスワップ・メモリーのメトリックを表示しない

次のCHMコマンドは、swapfreeおよびswaptotalメトリックを表示しません。

oclumon dumpnodeview

または

oclumon dumpnodeview -v

回避策:

なし。スワップのメトリックを表示するには、ベンダーのオペレーティング・システム・コマンドを使用します。

この問題は、Oracle Bug#16655032によって追跡されます。

6 Oracle Database 12cリリース1 (12.1.0.2)に固有の情報

次の内容は、リリース12.1.0.2に固有の情報です。

- リリース12.1.0.2のインストールの事前要件

- リリース12.1.0.2のインストール、構成およびアップグレードに関する注意事項

- リリース12.1.0.2のその他の既知の問題

6.1 リリース12.1.0.2のインストールの事前要件

インストールの事前要件は、インストレーション・ガイドを参照してください。

6.2 リリース12.1.0.2のインストール、構成およびアップグレードに関する注意事項

Oracle Databaseのインストール、構成およびアップグレードに関連する注意事項の詳細は、次の項を参照してください。

- 自動SSH構成の問題

- Oracle Database Configuration Assistantがデータベースの作成に失敗する

- ディレクトリ権限の問題

- 疑似ターミナルのワークロード・パーティション構成の問題

6.2.1 自動SSH構成の問題

Oracle Universal InstallerでSSHの自動構成を実行する前に、Bashシェルをインストールする必要があります。

この問題は、Oracle Bug#16044765によって追跡されます。

6.2.2 Oracle Database Configuration Assistantがデータベースの作成に失敗する

AIX OSレベルが6100-09-03-1415または7100-03-03-1415より低い場合、Oracle Database Configuration AssistantはOracle ACFSスナップショットの作業用コピーからデータベースを作成することができません。

回避策:

Oracle ACFSの作業用コピーからデータベースを作成するには、AIX OSレベルが6100-09-03-1415または7100-03-03-1415であることを確認します。

この問題は、Oracle Bug#19584188によって追跡されます。

6.2.3 ディレクトリ権限の問題

Oracle Databaseリリース10.2.0.1をインストールするためにOracle Universal Installerを起動すると、oraInventoryのlogsディレクトリへの権限が変更され、ソフトウェアをインストール中の他のOSユーザーに問題を引き起こします。

drwxrwx--- changes to drwxr-x---

回避策:

Oracle Databaseリリース10.2.0.1ソフトウェアのインストール後に、logsディレクトリに対する権限をdrwxrwx---に戻します。

この問題は、Oracle Bug#19391835によって追跡されます。

6.2.4 疑似ターミナルのワークロード・パーティション構成の問題

ワークロード・パーティション・システムでOracle Multitenantを使用して単一インスタンスのデータベースのインストール中に、Oracle Database Configuration Assistantを起動すると、次のエラーが表示されます。

Database Configuration Assistance failed to detect options for this Oracle
Installation.
ORA-00443: background process "MMAN" did not start

Due to this failure some database Configuration Assistant features will not
be available. Do you want to continue?

回避策:

smittyツールを使用して、疑似ターミナルの合計を無制限に設定します。

この問題は、Oracle Bug#19443754によって追跡されます。

6.3 リリース12.1.0.2のその他の既知の問題

次の各項には、Oracle Database 12cおよび関連製品に関する問題についての情報が含まれています。

- Xターミナルのロールの権限の問題

- スナップショットでファイル権限のコマンドが機能しない

- クラスタ状態モニター(CHM)コマンドの問題

- OCLUMONツールの問題

- クラスタ状態モニター(CHM)コマンドがスワップ・メモリーのメトリックを表示しない

- AIX 6.1 TL7 SP5での不良アドレスの問題

- COBOLプリコンパイラの問題

- オフラインのOracle ACFSがある場合、Oracle Grid Infrastructureの停止中に入出力エラーが表示される

- INS-32131 SSHでのエラー

- Oracle ACFSマウントの制限

- CPU使用率の値がCHMとtopasツールで一貫性がない

- SQL*Module for Adaデモ・プログラムに関する問題

6.3.1 Xターミナルのロールの権限の問題

新しいXターミナル・セッションを開始する際(またはuxtermやaixtermなどの関連コマンドを使用する際)、Oracle Automatic Storage Managementクラスタ・ファイルシステムおよびOracle Automatic Storage Management動的ボリューム・マネージャの管理に必要なoracle_devmgtロールが正しく設定されません。

回避策:

新しいXターミナル・セッションを開始し、次のコマンドを実行します。

$ swrole oracle_devmgt

この問題は、Oracle Bug#10040892によって追跡されます。

6.3.2 スナップショットでファイル権限のコマンドが機能しない

スナップショットでchmodまたはchownコマンドを-Rオプションを指定して実行した場合、これらのコマンドは機能しません。

この問題は最新のコンポーネント-1334とともにリリースされたAIX Service Packで修正されています。次に例を示します。

7100-02-03-1334

パッチは、chmodおよびchownコマンドに使用できます。次のIBM Webページを参照してください。

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IV31203

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IV31603

この問題は、Oracle Bug#16401138によって追跡されます。

6.3.3 クラスタ状態モニター(CHM)コマンドの問題

CHMコマンドは、どのI/Oデバイスのメトリックも表示しません。

oclumon dumpnodeview -v

回避策:

なし。I/Oデバイスのメトリックを表示するには、ベンダーのオペレーティング・システム・コマンドを使用します。

この問題は、Oracle Bug#16436459によって追跡されます。

6.3.4 OCLUMONツールの問題

クラスタ状態モニター・コマンドoclumon dumpnodeviewは、一部のノードで断続的に失敗して次のエラーを表示することがあります。

CRS-09104: No data available for the given nodes

また、デーモンのログ・ファイルには、次の内容が示されます。

[    CRFM][1029]crfm_connect_to: Wait failed with gipcret: 16 for conaddr
[ GIPCNET][1286] gipcmodNetworkProcessAccept: slosdep :  Bad file number (9)

回避策:

失敗したノードでoclumon dumpnodeviewコマンドを再実行します。このコマンドも失敗する場合は、Oracle Clusterwareスタックを再起動します。

この問題は、Oracle Bug#16621227によって追跡されます。

6.3.5 クラスタ状態モニター(CHM)コマンドがスワップ・メモリーのメトリックを表示しない

次のCHMコマンドは、swapfreeおよびswaptotalメトリックを表示しません。

oclumon dumpnodeview

または

oclumon dumpnodeview -v

回避策:

なし。スワップのメトリックを表示するには、ベンダーのオペレーティング・システム・コマンドを使用します。

この問題は、Oracle Bug#16655032によって追跡されます。

6.3.6 AIX 6.1 TL7 SP5での不良アドレスの問題

AIX 6.1 TL7 SP5または同等のTL/SPの組合せでは、クラスタ状態モニターの実行可能ファイルosysmond.binが、内部APIのperfstat_netinterfaceを呼び出したときに失敗して次のエラーを表示します。

ERROR: errno=14
ERROR: errno means : Bad address

回避策:

システムをAIX 6.1 TL7 SP6またはAIX 7.1 TL1 SP6にアップグレードします。

この問題は、Oracle Bug#16697958によって追跡されます。

6.3.7 COBOLプリコンパイラの問題

32ビットのAIXベースのシステムでSQL計画管理を使用してPro*COBOLアプリケーションをコンパイルしたとき、実行しているSQLコマンドのシステム負荷が高くなると、procobバイナリが停止して、COBOLファイルの生成に失敗することがあります。

回避策:

32ビットのシステムで、procobバイナリを再リンクし、リンク中はオプション-bmaxdata:0xD0000000/dsaを使用して別のメモリー・モデルを使用します。

この問題は、Oracle Bug#16847656によって追跡されます。

6.3.8 オフラインのOracle ACFSがある場合、Oracle Grid Infrastructureの停止中に入出力エラーが表示される

Oracle Gridスタックを停止する前に、コマンドacfsutil info fsによってオフラインと報告される、またはコマンドsrvctl status filesystemによって失効と報告されるOracle ACFSがある場合、それをオンラインにします。ファイルシステムをオンラインにできない場合は、ノードを再起動します。これにより、オフラインのOracle ACFSでアクティブになっているプロセスによる入出力エラーが発生することはなくなります。

Cluster Ready ServicesのOracle Root Agentであるorarootagentがエラーをクリーンアップしようとすると、ファイル・システムにアクセス中のプロセスを特定できず、停止することができません。結果として、orarootagentはファイル・システムをディスマウントできず、アクティブ・リソースをクリーンアップできません。

修正は、AIX 7.1の全Technology Levelの一部である、IBMからの更新されたAIX fuserユーティリティです。AIX 6.1ユーザーでは、このリストから該当するTLに応じた適切な最小限のService Packをインストールすることをお薦めします。

TL4/SP11
TL5/SP7
TL6/SP6
TL7/any
TL8/any
TL9/any

この問題は、Oracle Bug#17357831によって追跡されます。

6.3.9 INS-32131 SSHでのエラー

特定の時間間隔のSSHでの失敗した認証試行の最大数が少ない場合に、指定したroot権限パスワードがINS-32131エラーで失敗します。

INS-32131: Specified user ('string') doesnt have permission to execute configuration script using Sudo option.

回避策:

失敗した認証の数、または特定の時間間隔のSSHでのログイン試行の数を増やします。

この問題は、Oracle Bug#19596509によって追跡されます。

6.3.10 Oracle ACFSマウントの制限

200を超えるOracle ACFSのマウントは、システム障害を引き起こし、次のメッセージがOKSログ・ファイルに表示される可能性があります。

Persistent log thread creation failed.

回避策:

100を超えるOracle ACFSをマウントしようとしないでください。

この問題は、Oracle Bug#18422045によって追跡されます。

6.3.11 CPU使用率の値がCHMとtopasツールで一貫性がない

クラスタ状態モニター(CHM)ツールが、実際のCPU使用率にCPU数を掛け合わせた値に基づいてCPU使用率を表示するため、TOPASツールなどの一般的なユーティリティと値が異なります。

回避策:

なし

この問題は、Oracle Bug#14654261によって追跡されます。

6.3.12 SQL*Module for Adaデモ・プログラムに関する問題

Modadaアプリケーションへのログイン時に、パスワードの末尾に空白があると、次のエラーが発生します。

ORA-1017: Invalid username/password; login denied

この問題は、Oracle Bug#16996851によって追跡されます。

7 ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

Oracle Databaseリリース・ノート, 12cリリース1 (12.1) for IBM AIX on POWER Systems (64-Bit)

E52982-06

Copyright © 2012, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。お客様との間に適切な契約が定められている場合を除いて、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。お客様との間に適切な契約が定められている場合を除いて、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Oracleの法律上の注意点

コピーライト

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Pre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントがPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントはPre-General Availability (一般提供前)版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のPre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントが非公開のPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のPre-General Availability Trial Agreement (Pre-GAトライアル契約)のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle Partner Network Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティ

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。