Oracle® Database

Clientインストレーション・ガイド

12c リリース1 (12.1) for IBM: Linux on POWER Big Endian Systems

E72571-02(原本部品番号:E64366-02)

2016年3月

Oracle Database Clientインストレーション・ガイド, 12c リリース1 (12.1) for IBM: Linux on POWER Big Endian Systems

E72571-02

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

原本著者: Nisha Sridhar

原本協力者: Bharathi Jayathirtha

原本協力者: Janelle Simmons、David Austin、Rohitash Panda、Subhranshu Banerjee、Mark Bauer、Robert Chang、Jonathan Creighton、Sudip Datta、Thirumaleshwara Hasandka、Joel Kallman、George Kotsovolos、Simon Law、Shekhar Vaggu、Richard Long、Rolly Lv、Padmanabhan Manavazhi、Sreejith Minnanghat、Krishna Mohan、Rajendra Pingte、Hanlin Qian、Roy Swonger、Namrata Bhakthavatsalam、Ranjith Kundapur、Aneesh Khandelwal、Barb Lundhild、Barbara Glover、Binoy Sukumaran、Prasad Bagal、Martin Widjaja、Ajesh Viswambharan、Eric Belden、Sivakumar Yarlagadda、Rudregowda Mallegowda、Matthew McKerley、Trivikrama Samudrala、Akshay Shah、Sue Lee、Sangeeth Kumar、James Spiller、Saar Maoz、Rich Long、Mark Fuller、Sunil Ravindrachar、Sergiusz Wolicki、Eugene Karichkin、Joseph Francis、Srinivas Poovala、David Schreiner、Neha Avasthy、Dipak Saggi、Sudheendra Sampath、Mohammed Shahnawaz Quadri、Shachi Sanklecha、Zakia Zerhouni、Jai Krishnani、Darcy Christensen、Kevin Flood、Clara Jaeckel、Emily Murphy、Terri Winters

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- コマンド構文

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Database Clientのインストールの概要

- 1.1 インストールの計画

- 1.2 インストールの考慮事項

- 1.3 Oracle Database Clientのインストール・タイプ

- 1.4 Oracle Database ClientとOracle Databaseの相互運用性

- 1.5 タイムゾーン付きタイムスタンプ・データ型のパッチ適用の簡略化

2 Oracle Database Clientのインストール前の作業

- 2.1 システムへrootとしてログイン

- 2.2 ハードウェア要件の確認

- 2.2.1 メモリー要件

- 2.2.2 システム・アーキテクチャ

- 2.2.3 ディスク領域要件

- 2.2.4 ディスプレイ要件

- 2.2.5 SQL Developerの推奨ハードウェア要件

- 2.3 ソフトウェア要件の確認

- 2.3.1 Instant Client Light要件

3 Oracle Database Clientのインストールと削除

- 3.1 Oracle Database Clientソフトウェアのダウンロードおよびインストール

- 3.2 Oracle Database Clientソフトウェアの削除

4 Oracle Database Clientのインストール後の作業

- 4.1 インストール後の必須作業

- 4.1.1 Instant Clientの更新

- 4.1.2 Instant Clientでの接続

- 4.2 インストール後の推奨作業

- 4.2.1 Instant ClientまたはInstant Client LightのOracle Databaseへの接続

- 4.2.1.1 簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定

- 4.2.1.2 空の接続文字列およびTWO_TASKを使用した接続の指定

- 4.2.2 NLS_LANG環境変数の設定

- 4.3 インストール後の製品固有の必須作業

- 4.3.1 Oracleプリコンパイラの構成

- 4.3.1.1 Pro*C/C++の構成

- 4.3.2 GCC/G++を使用したコンパイル

索引

はじめに

このマニュアルでは、Oracle Database Client for Linux on POWER Systemsをインストールおよび構成する方法について説明します。また、レスポンス・ファイルを使用したデータベースのインストールおよび構成、グローバリゼーション・サポートおよびトラブルシューティングについても説明します。

ここでは、次のトピックについて説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- コマンド構文

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このマニュアルは、Oracle Database Client 12cリリース1 (12.1)をインストールするすべてのユーザーを対象にしています。それ以外のOracle Database、Oracle Real Application Clusters、Oracle Clusterware、Oracle Database ExamplesおよびOracle Enterprise Manager Grid Controlに対するプラットフォーム固有のインストール・ガイドは、次の場所にあります。

http://docs.oracle.com/en/database/database.html

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

コマンド構文

UNIXのコマンド構文は、固定幅フォントで表示されます。ドル記号($)、シャープ記号(#)、パーセント記号(%)はUNIXのコマンド・プロンプトです。これらの記号をコマンドの一部として入力しないでください。このマニュアルでは、コマンド構文に次の表記規則を使用します。

規則

説明

バックスラッシュ \

バックスラッシュは、UNIXコマンドの行の継続を表す記号です。コマンド例が1行に入りきらない場合に使用します。コマンドは、表示どおりにバックスラッシュを付けて入力するか、またはバックスラッシュなしで1行に入力します。

dd if=/dev/rdsk/c0t1d0s6 of=/dev/rst0 bs=10b \
count=10000

中カッコ { }

中カッコは、必須の入力項目を表します。

.DEFINE {macro1}

大カッコ [ ]

大カッコは、カッコ内の項目を任意に選択することを表します。

cvtcrt termname [outfile]

省略記号 ...

省略記号は、同じ項目を任意の数だけ繰り返すことを表します。

CHKVAL fieldname value1 value2 ... valueN

イタリック体

イタリック体は、変数を表します。変数には値を代入します。

library_name

縦線 |

縦線は、大カッコまたは中カッコ内の複数の選択項目の区切りに使用します。

FILE filesize [K|M]

関連項目

Oracle Database製品の製品固有およびプラットフォーム固有のドキュメントは、PDF形式とHTML形式の両方が使用可能です。ドキュメントは次の場所で表示およびダウンロードできます。

http://docs.oracle.com/en/

このマニュアルのリリース時点では明らかではなかった重要な情報については、『Oracle Database Clientリリース・ノートfor IBM: Linux on POWER Big Endian Systems』を参照してください。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Database Clientのインストールの概要

この章では、Oracle Database Clientの様々なインストール・タイプと、Oracle Database Clientのインストール前に考慮が必要な問題について説明します。

- インストールの計画

- インストールの考慮事項

- Oracle Database Clientのインストール・タイプ

- Oracle Database ClientとOracle Databaseの相互運用性

- タイムゾーン付きタイムスタンプ・データ型のパッチ適用の簡略化

1.1 インストールの計画

Oracle Database Clientのインストールは、次のフェーズで構成されます。

1. リリース・ノートの参照: インストールを開始する前に、『Oracle Database Clientリリース・ノートfor IBM: Linux on POWER Big Endian Systems』を参照してください。

2. ライセンス情報の確認: メディア・パック内のインストール・メディアには多くのOracleコンポーネントが含まれていますが、使用可能なのは、ライセンスを購入したコンポーネントのみです。
Oracleサポート・サービスでは、ライセンスを購入していないコンポーネントに対するサポートは提供していません。

関連項目:
『Oracle Databaseライセンス情報』

3. インストールの計画: この章では、インストールできるOracle製品と、インストール開始前に考慮が必要な問題について説明します。

4. インストール前の作業の完了: 第2章では、製品のインストール前に完了する必要のある作業について説明します。

5. ソフトウェアのインストール: 第3章では、Oracle Database Clientをインストールする方法について説明します。

6. インストール後の作業の完了: 第4章では、推奨および必須のインストール後の作業について説明します。

1.2 インストールの考慮事項

この項では、この製品のインストールを決定する前に考慮すべきハードウェアおよびソフトウェアの動作保証に関する情報が記載されています。

このマニュアルに記載されているプラットフォーム固有のハードウェア要件とソフトウェア要件は、このマニュアルの発行時点での最新情報です。ただし、このマニュアルの発行後にプラットフォームおよびオペレーティング・システム・ソフトウェアの新しいバージョンが動作保証されている場合があるため、My Oracle SupportのWebサイトの動作保証マトリックスで、動作保証済のハードウェア・プラットフォームおよびオペレーティング・システムのバージョンの最新リストを参照してください。My Oracle SupportのWebサイトには、次からアクセスできます。

https://support.oracle.com/

My Oracle Supportを使用するには、オンライン登録する必要があります。ログイン後、メニュー・オプションから「動作保証」タブを選択します。「動作保証」ページで、「動作保証検索」オプションを使用して、製品、リリースおよびプラットフォームで検索します。製品デリバリや「ライフタイム・サポート」などの、動作保証クイック・リンクのオプションを使用して検索することもできます。

1.3 Oracle Database Clientのインストール・タイプ

Instant Clientにより、Oracle Call Interface (OCI)、Oracle C++ Call Interface (OCCI)、Pro*C、またはJava Database Connectivity (JDBC)のOCIアプリケーションで必要な共有ライブラリのみをインストールできます。このインストール・タイプは、Oracle Database Clientの他のインストール・タイプよりディスク領域が少なくてすみます。

Instant Clientの詳細は、『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』または『Oracle Database JDBC開発者ガイド』を参照してください。

Instant ClientインストールにはInstant Client Lightが含まれます。アプリケーションでエラー・メッセージがアメリカ英語のみで生成される場合は、このバージョンのInstant Clientを使用します。Instant Client Lightは、サポートされているキャラクタ・セットを使用し、米語のエラー・メッセージを使用するアプリケーションで役立ちます。サポートされているキャラクタ・セットは次のとおりです。

- US7ASCII

- WE8DEC

- WE8MSWIN1252

- WE8ISO8859P1

- WE8EBCDIC37C(EBCDICプラットフォームのみ)

- WE8EBCDIC1047(EBCDICプラットフォームのみ)

- UTF8

- AL32UTF8

- AL16UTF16
Instant Client Lightを使用する利点は、通常のInstant Clientよりもフットプリントがはるかに小さいことです。通常のInstant Clientが110MBを使用するのに対し、アプリケーションがロードする必要がある共有ライブラリは、34MBのみです。そのため、アプリケーションで使用するメモリーが少なくてすみます。

1.4 Oracle Database ClientとOracle Databaseの相互運用性

Oracle Database ClientとOracle Databaseの各リリースとの相互運用性の詳細は、次の場所でMy Oracle SupportのWebサイトのノート207303.1を参照してください

https://support.oracle.com/

1.5 タイムゾーン付きタイムスタンプ・データ型のパッチ適用の簡略化

Oracle Database 11gリリース2(11.2)以降、TIMESTAMP WITH TIMEZONEデータ型値のパッチ適用プロセスが簡略化されます。

パッチ適用プロセスの簡略化、および異なるタイムゾーン・ファイルによる特定クライアントとサーバーの動作の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』のOracle Database 12c リリース1 (12.1)のグローバリゼーションの新機能に関する項および異なるバージョンのタイムゾーン・ファイルで動作するクライアントとサーバーに関する項を参照してください。

2 Oracle Database Clientのインストール前の作業

この章では、Oracle Instant Clientをインストールする前に完了する必要がある作業について説明します。次の情報が含まれています。

- システムへrootとしてログイン

- ハードウェア要件の確認

- ソフトウェア要件の確認

2.1 システムへrootとしてログイン

Oracleソフトウェアをインストールする前に、rootユーザーとしていくつかのタスクを完了しておく必要があります。rootユーザーとしてログインするには、次の手順を実行します。

- X Window SystemワークステーションまたはXターミナルからソフトウェアをインストールする場合は、次の手順を実行します。

1. ローカル・ターミナル・セッション(xterm)を開始します。

2. ローカル・システムにソフトウェアをインストールしない場合は、次のコマンドを入力して、リモート・ホストでのローカルのXサーバーのXアプリケーションの表示を可能にします。

$ xhost fully_qualified_remote_host_name

たとえば、次のようにします。

$ xhost somehost.us.acme.com

3. ローカル・システムにソフトウェアをインストールしない場合は、ssh、rlogin、またはtelnetコマンドを使用して、ソフトウェアをインストールするシステムに接続します。

$ telnet fully_qualified_remote_host_name

4. rootユーザーとしてログインしていない場合は、次のコマンドを入力し、ユーザーをrootに切り替えます。

$ su - root
password:
#

注意:
サイレント・モードのインストールを実行する場合を除き、X Window Systemワークステーション、Xターミナル、またはXサーバーがインストールされているPCやその他システムからソフトウェアをインストールする必要があります。

- Xサーバー・ソフトウェアがインストールされたPCまたはその他のシステムからソフトウェアをインストールする場合の手順は、次のとおりです。

1. Xサーバー・ソフトウェアを開始します。

2. Xサーバー・ソフトウェアのセキュリティ設定を、リモート・ホストでローカル・システムのXアプリケーションを表示できるように構成にします。

3. ソフトウェアをインストールするリモート・システムに接続し、そのシステム上でXターミナル(xterm)などのターミナル・セッションを開始します。

4. rootユーザーとしてリモート・システムにログインしていない場合は、次のコマンドを入力し、ユーザーをrootに切り替えます。

$ su - root
password:
#

注意:
この手順の詳細は、ご使用のXサーバーのマニュアルを参照してください。ご使用のXサーバー・ソフトウェアによっては、異なった順序で作業を実行する必要があります。

2.2 ハードウェア要件の確認

システムは、次のOracle Database Client 12c リリース1 (12.1)の最小ハードウェア要件を満たしている必要があります。

- メモリー要件

- システム・アーキテクチャ

- ディスク領域要件

- ディスプレイ要件

- SQL Developerの推奨ハードウェア要件

2.2.1 メモリー要件

Oracle Database Client 12c リリース1 (12.1)のメモリー要件は次のとおりです:

- 256 MBのRAM。
次のコマンドを入力して、物理RAMのサイズを確認します。

# grep MemTotal /proc/meminfo

物理RAMのサイズが必要サイズより小さい場合は、先に進む前にメモリーを増設する必要があります。

- 次の表では、インストールされているRAMと構成済スワップ領域の推奨サイズの関連を示します。

注意:
Linux on POWER Systemsでは、HugePages機能により、メモリー・マップ・ファイルを使用して、ラージ・ページ表にスワップできないメモリーが割り当てられます。HugePagesを有効にする場合は、スワップ領域を計算する前に、HugePagesに割り当てられるメモリー分を使用可能なRAMから差し引く必要があります。

使用可能なRAM

必要なスワップ領域

最大256MB

RAMのサイズの3倍

257MBから512MB

RAMのサイズの2倍

513MBから726MB

RAMのサイズの1.5倍

726MBより大きい

RAMサイズの0.75倍

構成済スワップ領域のサイズを確認するには、次のコマンドを入力します。

# grep SwapTotal /proc/meminfo

必要に応じて、オペレーティング・システムのドキュメントを参照して追加のスワップ領域の構成方法を確認してください。

次のコマンドを入力して、使用可能なRAMおよびスワップ領域を確認します。

# free

重要:

- 使用可能なRAMおよびスワップ領域については、値を確定する前に、複数の値を取得することをお薦めします。これは、ユーザーとコンピュータとの対話によって使用可能なRAMおよびスワップ領域が常に変化しているためです。

- サーバーのスワップ領域の割当てガイドラインについては、ご使用のオペレーティング・システムのベンダーにお問い合せください。ベンダーのガイドラインは、このマニュアルに示すスワップ領域要件より優先されます。

2.2.2 システム・アーキテクチャ

システム・アーキテクチャでソフトウェアを実行できるかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。

# uname -m

注意:
このコマンドの出力結果には、プロセッサ・タイプが表示されます。プロセッサ・アーキテクチャがインストールするOracleソフトウェアのリリースと適合することを確認します。想定した出力が表示されない場合、このシステムにそのソフトウェアはインストールできません。

2.2.3 ディスク領域要件

Oracle Database Client 12c リリース1 (12.1)のディスク領域要件は次のとおりです:

- /tmpディレクトリでのクライアント・インストールの最低ディスク領域要件は、120MBです。/tmpディレクトリに必要な最小ディスク領域は、選択したインストール・タイプによって異なります。次の表に、インストールのタイプごとに/tmpディレクトリに必要な最小ディスク領域を示します。
次のコマンドを入力して、使用可能なディスク領域のサイズを確認します。

# df -k /tmp

/tmpディレクトリの使用可能な空き領域が120MB未満の場合は、次の手順のいずれかを実行します。

- 領域の要件が満たされるように、/tmpディレクトリから不要なファイルを削除します。

- oracleユーザーの環境を設定するときに、TMPおよびTMPDIR環境変数を設定します。

- /tmpディレクトリを含むファイル・システムを拡張します。ファイル・システムの拡張については、必要に応じて、システム管理者に連絡してください。

- システムの空きディスク領域のサイズを確認するには、次のコマンドを入力します。

# df -k

クライアント・インストールには、Linux on POWER Systems上のソフトウェア・ファイル用に130 MBのディスク領域が必要です。

2.2.4 ディスプレイ要件

Oracle Database 12c リリース1 (12.1)の最小ディスプレイ要件は、解像度が1024x768以上であることです。

2.2.5 SQL Developerの推奨ハードウェア要件

次に、SQL DeveloperのCPU、メモリー、ディスプレイの推奨要件を示します。

リソース

推奨

メモリー

1GBのRAM (推奨)、256MBのRAM (最低)

ディスプレイ

65536色、1024x768以上の解像度

2.3 ソフトウェア要件の確認

インストールする製品ごとに、次に示すソフトウェアがシステムにインストールされていることを確認します。

項目

要件

オペレーティング・システム

次の(またはそれ以降のバージョンの)オペレーティング・システムはサポートされていません:

- Red Hat Enterprise Linux Server 6.6

- Red Hat Enterprise Linux Server 7

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3

カーネル・バージョン

システムで次のカーネル・バージョン(またはそれ以降)が実行されている必要があります。

- Red Hat Enterprise Linux Server 6.6 (2.6.32-431.29.2.el6.ppc64)

- Red Hat Enterprise Linux Server 7 (3.10.0-123.8.1.el7.ppc64)

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 (3.0.76-0.11-ppc64)

Red Hat Enterprise Linux Server 6.6パッケージ

次のパッケージ(またはそれ以降のバージョン)がインストールされている必要があります:
binutils-2.20.51.0.2-5.42.el6.ppc64

libstdc++-devel-4.4.7-11.el6.ppc64

compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.ppc64

libstdc++-4.4.7-11.el6.ppc64

libstdc++-4.4.7-11.el6.ppc

libstdc++-devel-4.4.7-11.el6.ppc

libstdc++-docs-4.4.7-11.el6.ppc64

compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.ppc

compat-libstdc++-296-2.96-144.el6.ppc

gcc-gnat-4.4.7-11.el6.ppc64

gcc-4.4.7-11.el6.ppc64

gcc-gfortran-4.4.7-11.el6.ppc64

compat-gcc-34-3.4.6-19.el6.ppc64

compat-gcc-34-c++-3.4.6-19.el6.ppc64

libgcc-4.4.7-11.el6.ppc

libgcc-4.4.7-11.el6.ppc64

gcc-objc++-4.4.7-11.el6.ppc64

gcc-c++-4.4.7-11.el6.ppc64

compat-gcc-34-g77-3.4.6-19.el6.ppc64

gcc-objc-4.4.7-11.el6.ppc64

gcc-java-4.4.7-11.el6.ppc64

libaio-0.3.107-10.el6.ppc64

libaio-0.3.107-10.el6.ppc

libaio-devel-0.3.107-10.el6.ppc64

libgcc-4.4.7-11.el6.ppc64

libgcc-4.4.7-11.el6.ppc

glibc-devel-2.12-1.149.el6.ppc

glibc-devel-2.12-1.149.el6.ppc64

glibc-2.12-1.149.el6.ppc

glibc-headers-2.12-1.149.el6.ppc64

compat-glibc-2.5-46.2.ppc64

glibc-common-2.12-1.149.el6.ppc64

glibc-2.12-1.149.el6.ppc64

glibc-utils-2.12-1.149.el6.ppc64

compat-glibc-headers-2.5-46.2.ppc64

GNU Make 3.81 - make-3.81-20.el6.ppc64

sysstat-9.0.4-27.el6.ppc64

IBM XL C/C++ for Linux, V12.1

Red Hat Enterprise Linux Server 7パッケージ

次のパッケージ(またはそれ以降のバージョン)がインストールされている必要があります:
binutils-2.23.52.0.1-16.el7.ppc64

compat-gcc-44-c++-4.4.7-8.el7.ppc64

compat-libstdc++-33-3.2.3-68.7.ppc

compat-gcc-44-4.4.7-8.el7.ppc64

compat-glibc-headers-2.12-4.el7.ppc64

compat-glibc-2.12-4.el7.ppc64

compat-libstdc++-33-3.2.3-68.7.ppc64

libstdc++-devel-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

libstdc++-devel-4.8.2-16.2.el7_0.ppc

libstdc++-4.8.2-16.2.el7_0.ppc

libstdc++-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

gcc-gnat-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

gcc-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

gcc-c++-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

gcc-objc++-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

gcc-objc-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

gcc-gfortran-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

libgcc-4.8.2-16.2.el7_0.ppc64

libgcc-4.8.2-16.2.el7_0.ppc

libaio-devel-0.3.109-12.el7.ppc64

libaio-0.3.109-12.el7.ppc64

libaio-0.3.109-12.el7.ppc

glibc-2.17-55.el7_0.1.ppc64

glibc-2.17-55.el7_0.1.ppc

glibc-devel-2.17-55.el7_0.1.ppc

glibc-headers-2.17-55.el7_0.1.ppc64

glibc-utils-2.17-55.el7_0.1.ppc64

glibc-common-2.17-55.el7_0.1.ppc64

IBM XL C/C++ for Linux, V13.1

GNU Make 3.82

sysstat-10.1.5-4.el7.ppc64

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.71-2.5.3.1.el7_0.ppc64

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3パッケージ

次のパッケージ(またはそれ以降のバージョン)がインストールされている必要があります:
binutils-2.23.1-0.17.18

libstdc++33-3.3.3-11.9

libstdc++46-4.6.9-0.11.38

libstdc++6-32bit-4.7.2_20130108-0.15.45

libstdc++43-4.6.9-0.11.38

libstdc++43-32bit-4.6.9-0.11.38

libstdc++46-32bit-4.6.9-0.11.38

libstdc++43-devel-4.3.4_20091019-0.37.30

libstdc++43-devel-32bit-4.3.4_20091019-0.37.30

libstdc++6-4.7.2_20130108-0.15.45

libstdc++-devel-4.3-62.198

gcc43-c++-4.3.4_20091019-0.37.30

gcc-c++-4.3-62.198

gcc-info-4.3-62.198

gcc43-locale-4.3.4_20091019-0.37.30

gcc-locale-4.3-62.198

libgcc43-32bit-4.6.9-0.11.38

libgcc_s1-4.7.2_20130108-0.15.45

libgcc_s1-32bit-4.7.2_20130108-0.15.45

gcc-4.3-62.198

gcc43-info-4.3.4_20091019-0.37.30

libgcc46-4.6.9-0.11.38

libgcc46-32bit-4.6.9-0.11.38

gcc43-32bit-4.3.4_20091019-0.37.30

gcc-32bit-4.3-62.198

libgcc43-4.6.9-0.11.38

gcc43-4.3.4_20091019-0.37.30

libaio-devel-0.3.109-0.1.46

libaio-devel-32bit-0.3.109-0.1.46

libaio-0.3.109-0.1.46

libaio-32bit-0.3.109-0.1.46

libgcc43-32bit-4.6.9-0.11.38

libgcc_s1-4.7.2_20130108-0.15.45

libgcc_s1-32bit-4.7.2_20130108-0.15.45

libgcc46-4.6.9-0.11.38

libgcc46-32bit-4.6.9-0.11.38

libgcc43-4.6.9-0.11.38

glibc-profile-32bit-2.11.3-17.54.1

glibc-info-2.11.3-17.54.1

glibc-devel-2.11.3-17.54.1

glibc-2.11.3-17.54.1

glibc-profile-2.11.3-17.54.1

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3パッケージ

glibc-32bit-2.11.3-17.54.1
glibc-locale-2.11.3-17.54.1

glibc-html-2.11.3-17.54.1

glibc-devel-32bit-2.11.3-17.54.1

glibc-i18ndata-2.11.3-17.54.1

glibc-locale-32bit-2.11.3-17.54.1

sysstat-8.1.5-7.45.24

IBM XL C/C++ for Linux, V12.1

C/C++ Runtime Environment

IBM XL C/C++ for Linux, V12.1 Runtime Environmentを、次の場所からダウンロードします
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24032628

このリンクから、XL Optimization Librariesコンポーネントもダウンロードしてインストールする必要があります。

コンパイラ

パッケージの下に示されたバージョンのGNU CおよびC++コンパイラがサポートされます。

Pro*FORTRAN

IBM XL Fortran Advanced Edition V10.1 for Linux

Oracle JDBC-OCIドライバ

次のJDBC-OCIドライバを使用できますが、インストールには必要ありません。

- RHEL 6.6でのJDBC-OCI 1.6.0以降のバージョン

- RHEL 7でのJDBC-OCI 1.7.0_71以降のバージョン

- SUSE 11でのJDBC-OCI 1.7.0以降のバージョン

Oracle ODBC Driver

ODBCを使用するには、使用するオペレーティング・システムに応じて、次のODBC RPMも追加インストールする必要があります。
Red Hat Enterprise Linux Server 6.6

unixODBC.ppc - 2.2.14-14.el6

unixODBC.ppc64 - 2.2.14-14.el6

unixODBC-devel.ppc - 2.2.14-14.el6

unixODBC-devel.ppc64 - 2.2.14-14.el6

Red Hat Enterprise Linux Server 7

unixODBC.ppc64 - 2.3.1-10.el7

unixODBC-devel.ppc64 - 2.3.1-10.el7

unixODBC.ppc - 2.3.1-10.el7

unixODBC-devel.ppc - 2.3.1-10.el7

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:

unixODBC-devel-32bit-2.2.12-198.17

unixODBC-32bit-2.2.12-198.17

unixODBC-2.2.12-198.17

unixODBC-devel-2.2.12-198.17

次の手順で、システムがこれらの要件を満たしていることを確認する方法について説明します。

1. 次のコマンドを入力して、Linuxのディストリビューションおよびバージョンを確認します。

# cat /etc/issue

注意:
前述の表に示されているディストリビューションとバージョンのみがサポートされています。他のバージョンのLinux on POWER Systemsには、このソフトウェアをインストールしないでください。

2. 必要なカーネルがインストールされているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。

# uname -r

Red Hat Enterprise Linux 4.0システム上で次のコマンドを実行すると、次のような出力が表示されます。

2.6.9-11.EL

この例は、システムのカーネル・バージョン(2.6.9)とエラータ・レベル(11.EL)を示しています。

カーネル・バージョンが前述の要件を満たしていない場合は、カーネル・アップデートの取得とインストールの詳細をオペレーティング・システム・ベンダーに問い合せてください。

3. 必要なパッケージがインストールされているかどうかを確認するには、次のようなコマンドを入力します。

# rpm -q package_name

パッケージがインストールされていない場合は、Linuxの配布メディアからインストールするか、またはLinuxベンダーのWebサイトから必要なバージョンのパッケージをダウンロードしてインストールします。

2.3.1 Instant Client Light要件

Instant Client Lightを使用する場合は、前の項で説明した要件の他に、アプリケーションで次の言語とキャラクタ・セットを使用する必要があります。

- 言語: Oracleでサポートされる言語です。

- 地域: Oracleでサポートされる地域。

- キャラクタ・セット:

- シングルバイト

- US7ASCII

- WE8DEC

- WE8MSWIN1252

- WE8ISO8859P1

- WE8EBCDIC37C(EBCDICプラットフォームのみ)

- WE8EBCDIC1047(EBCDICプラットフォームのみ)

- Unicode

- UTF8

- AL32UTF8

- AL16UTF16
Instant Client Lightを使用する利点は、通常のInstant Clientよりもフットプリントがはるかに小さいことです。通常のInstant Clientが110MBを使用するのに対し、アプリケーションがロードする必要がある共有ライブラリは、34MBのみです。そのため、アプリケーションで使用するメモリーが少なくてすみます。

言語、地域およびキャラクタ・セットは、NLS_LANG環境変数によって決定されます。

注意:
Oracle Database Instant Clientを実行する前に、環境変数NLS_LANGが必要なキャラクタ・セットに設定されていることを確認します。

3 Oracle Database Clientのインストールと削除

Oracle Database Clientソフトウェアは、Oracle Technology NetworkのWebサイトで入手可能です。この章の項目は次のとおりです。

- Oracle Database Clientソフトウェアのダウンロードおよびインストール

- Oracle Database Clientソフトウェアの削除

3.1 Oracle Database Clientソフトウェアのダウンロードおよびインストール

次の手順では、Oracleソフトウェアのインストール方法を説明します。

1. 次に示すOracle Technology Networkの「Instant Clientのダウンロード」ページから、Instant Client for Linux on POWER Systems (32ビット版および64ビット版)パッケージをダウンロードします。
http://www.oracle.com/technetwork/index.html

2. コンピュータ上に、たとえば、instantclientという名前のディレクトリを作成します。Oracle Instant Clientをインストールするディレクトリを選択し、ダウンロードしたzipファイルをそのディレクトリに解凍します。解凍されたファイルによってinstantclient_12_1ディレクトリが作成されます。

3. LD_LIBRARY_PATH環境変数およびNLS_LANG環境変数をinstantclient_12_1ディレクトリのフルパスに設定します。たとえば、Instant Clientのzipファイルを/bin/oracleディレクトリに解凍した場合には、LD_LIBRARY_PATH環境変数を/bin/oracle/instantclient_12_1に設定します。
NLS_LANG環境変数を必要なキャラクタ・セットに設定するための情報については「Instant Client Light要件」の項を参照してください。

これでOracle Database Clientのインストールは完了しました。Oracle Databaseサーバーに接続するには、Oracle Database Instant Client環境からクライアントを実行してください。

4. Object Type Translator Utility (OTT)ユーティリティは、ORACLE_HOMEが使用できない可能性があるときに、正しいLD_LIBRARY_PATH環境変数を反映するように変更される必要がある場合があります。

注意:
VACコンパイラを使用する場合、環境で次の値を設定する必要があります。

- COMPILER=VAC

- VAC_VERSION=12.1 (12.1またはその他のVACバージョンが使用されている場合)

前述のタスクに加え、次を実行します:

- xlCが環境のPATHに存在するようにします。

- また、32/64ビット・デモ実行可能ファイルまたはそれ以外をビルドするかどうかに応じて、それぞれ、COMPILER_MODE = 32/64を設定します。

3.2 Oracle Database Clientソフトウェアの削除

Oracle Database Clientソフトウェアを削除するには、instantclient_12_1ディレクトリを削除してください。

4 Oracle Database Clientのインストール後の作業

この章では、Oracle Database Clientソフトウェアをインストールした後に、インストール後の作業を完了する方法について説明します。内容は次のとおりです。

- インストール後の必須作業

- インストール後の推奨作業

- インストール後の製品固有の必須作業

「インストール後の必須作業」で説明する作業は、必ず実行してください。すべてのインストールが完了した後は、「インストール後の推奨作業」で説明する作業を実行することをお薦めします。

「インストール後の製品固有の必須作業」で説明する製品のいずれかをインストールして使用する場合は、製品固有の項で説明する作業を実行する必要があります。

4.1 インストール後の必須作業

インストールの完了後は、ここで説明する各作業を実行する必要があります。

- Instant Clientの更新

- Instant Clientでの接続

4.1.1 Instant Clientの更新

Instant Clientを更新する手順は、次のとおりです。

1. Oracle Technology NetworkからInstant Clientをダウンロードします。
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html

2. 既存のディレクトリにファイルを格納する場合は、そのディレクトリが空であることを確認します。
別のディレクトリにファイルを格納(および以前のファイルを削除)する場合は、PATH環境変数の設定を更新して新しい格納場所を反映してください。

注意:
Instant ClientおよびInstant Client Lightのインストールでは、インベントリが作成されません。したがって、opatchユーティリティを使用して、これらのインストールに対しパッチのアップグレードを実行できません。

4.1.2 Instant Clientでの接続

「InstantClient」インストール・タイプでインストールした場合は、次のようにユーザーの環境を構成して、動的にリンクされたクライアント・アプリケーションによるデータベースへの接続を有効にすることができます。

1. プラットフォームの適切な共有ライブラリ・パス環境変数を設定して、Instant Clientライブラリを含むディレクトリを指定します。「InstantClient」インストール・タイプの場合、このディレクトリは、インストール時に指定したOracleホーム・ディレクトリになります。たとえば、次のようになります。

Your_current_dir/instantclient_12_1

2. 次のいずれかの方法で、クライアント・アプリケーションのデータベース接続情報を指定します。

- 次の形式でSQL接続URL文字列を指定します。

//host:port/service_name

次に例を示します。

//shobeen:1521/sales_us

- TNS_ADMIN環境変数を設定してtnsnames.oraファイルの場所を指定し、そのファイルからサービス名を指定します。

- TNS_ADMIN環境変数およびTWO_TASK環境変数を設定し、tnsnames.oraファイルからサービス名を指定します。

注意:
ORACLE_HOME環境変数を指定する必要はありません。

4.2 インストール後の推奨作業

インストールの完了後は、下記のセクションで説明する各作業を実行することをお薦めします。

- Instant ClientまたはInstant Client LightのOracle Databaseへの接続

- NLS_LANG環境変数の設定

4.2.1 Instant ClientまたはInstant Client LightのOracle Databaseへの接続

Instant Client (Instant Client Lightを含む)がOracleデータベースに接続する前に、Instant Clientライブラリを含むディレクトリがLD_LIBRARY_PATH環境変数で指定されていることを確認します。このディレクトリは、インストール時に指定したORACLE_HOMEディレクトリです。

たとえば、Instant ClientまたはInstant Client Light(Instant Client Lightを構成した場合)の共有ライブラリは、次の場所にあります。

Your_current_dir/instantclient_12_1

LD_LIBRARY_PATH環境変数の確認後、次の方法のいずれかを使用して、クライアント・アプリケーションのOracle Database接続情報を指定できます。

- 簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定

- 空の接続文字列およびTWO_TASKを使用した接続の指定

4.2.1.1 簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定

Instant Clientのtnsnames設定を構成せずに、クライアント・アプリケーションから直接、Oracle Databaseに対する接続アドレスを指定できます。この方法は、tnsnames.oraファイルを作成および管理する必要がないという点で便利です。ただし、アプリケーション・ユーザーは、アプリケーションにログインする際にホスト名およびポート番号を指定する必要があります。

たとえば、クライアント・コンピュータでSQL*Plusを実行する場合、ホスト名がshobeen、ポート番号が1521のサーバー上にあるsales_usデータベースへ接続するには、次のようにしてログインできます。

Enter user-name: system@admin@//shobeen:1521/sales_us

同様に、アプリケーション・コードでOracle Call Interfaceネット・ネーミング・メソッドを使用して、Instant ClientとOracle Databaseの接続を作成できます。たとえば、OCIServerAttach()コール内の次の形式により、接続情報を指定します。

- 次の形式でSQL接続URL文字列を指定します。

//host[:port][/service_name]

次に例を示します。

//shobeen:1521/sales_us

- あるいは、SQL接続情報をOracle Netキーワード値ペアとして指定できます。次に例を示します。

"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=shobeen) (PORT=1521))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=sales_us)))"

関連項目:
Oracle Call Interface Instant Clientの使用方法の詳細は、『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』を参照してください。

4.2.1.2 空の接続文字列およびTWO_TASKを使用した接続の指定

接続文字列を空の接続文字列("")に設定し、TWO_TASK環境変数を次のいずれかの値に設定します。

- 直接アドレス(「簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定」を参照)。

- Oracle Netキーワード値ペア。

- tnsnames.oraエントリおよびTNS_ADMINをtnsnames.oraの場所に設定します。

- tnsnames.oraエントリ。さらに、次のようにします。

- tnsnames.oraファイルを$ORACLE_HOME/network/adminに格納します。

- ORACLE_HOME環境変数をこのOracleホームに設定します。

この方法により、アプリケーション・コード自体で空の接続文字列が使用されている場合、アプリケーションの内部で接続文字列を指定できます。空の接続文字列のメリットは、アプリケーション自体がtnsnames.oraエントリを指定する必要がないという点です。かわりに、ユーザーがアプリケーションを起動する際、TWO_TASK環境変数の設定に応じてスクリプトまたは環境によってデータベースの場所が決定されます。空の文字列を使用するデメリットは、アプリケーションがデータベースに接続するためにこの追加情報を構成する必要があるという点です。

4.2.2 NLS_LANG環境変数の設定

NLS_LANGは、Oracleソフトウェアのロケール動作を指定する環境変数です。この変数では、クライアント・アプリケーションとデータベース・ユーザー・セッションに使用する言語および地域を設定します。また、クライアント用のキャラクタ・セットも設定します。これは、SQL*Plusなど、Oracleクライアント・プログラムにより入力または表示されるデータのキャラクタ・セットです。

注意:
表示されるデータのキャラクタ・セットは、使用しているキーボード・ドライバやフォントなどのオペレーティング・システムの環境によって決定されます。NLS_LANGキャラクタ・セットがオペレーティング・システムに適合している必要があります。

グローバリゼーション・サポートの詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』のグローバリゼーション・サポート環境の設定に関する項を参照してください。

4.3 インストール後の製品固有の必須作業

次の項では、Oracleプリコンパイラをインストールして使用する場合に実行する必要のある、インストール後の作業について説明します。

注意:
インストール後の作業は、使用する製品についてのみ実行する必要があります。

4.3.1 Oracleプリコンパイラの構成

この項では、Pro*C/C++に関するインストール後の作業について説明します。

注意:
プリコンパイラの構成ファイルは、すべて$ORACLE_HOME/precomp/adminディレクトリにあります。

4.3.1.1 Pro*C/C++の構成

PATH環境変数の設定に、Cコンパイラの実行可能ファイルを含むディレクトリが指定されていることを確認します。gccコンパイラ実行可能ファイルのデフォルト・ディレクトリは/usr/binです。

環境変数の設定の詳細は、『Pro*C/C++プログラマーズ・ガイド』を参照してください。

4.3.2 GCC/G++を使用したコンパイル

サポートしているプライマリ・コンパイラが使用できない場合、GNU Compiler Collection (GCC)をプライマリ・コンパイラとして構成できます。1つのコンパイラを使用してすべてのOracleモジュールをコンパイルする必要があることに注意してください。一部のモジュールをプライマリ・コンパイラでコンパイルし、その他のモジュールを別のコンパイラでコンパイルすることはできません。

オペレーティング・システムでサポートされているプライマリ・コンパイラとGCCの両方が使用可能な場合、サポートされているプライマリ・コンパイラを使用します。しかし、サポートされているプライマリ・コンパイラが使用できない場合、GCCを使用します。

Instant Clientはxlcおよびc++ライブラリを使用してビルドされています。gccベースのアプリケーションとリンクするには、次の場所にあるxlc 12.1 RTEが必要です。

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24040214#DNLD

たとえば、デモ・プログラムYour_current_dir/instantclient_12_1/sdk/demo/occidml.cppを次のようにコンパイルして、g++コンパイラとリンクできます。

g++ -m64 -c -I../include -D__LP64__ -I../include -DLINUX -DLINUX_PPC64 -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -g occidml.cpp

g++ -m64 -o occidml -g occidml.o -L/rdbms/lib/ -L/lib/ -L../../ -locci -lclntsh -lxl -Wl,-rpath /usr/local/remote/packages/vac/vac/12.1/lib/ -L/usr/local/packages/vac/vac/12.1/lib -libmc++ -lpthread

索引
C  D  E  H  I  M  O  P  S  T

C

キャラクタ・セット, 2.3.1

システム要件の確認, 2.3

gccバージョンの確認, 2.3

gccバージョンの確認, 2.3

D

ディスク領域要件, 2.2.3

ディスプレイ要件, 2.2.4

E

環境変数

LD_LIBRARY_PATH, 3.1

NLS_LANG, 2.3.1, 3.1, 4.2.2

H

ハードウェア要件, 2.2

ディスプレイ要件, 2.2.4

SQL Developerのハードウェア要件, 2.2.5

メモリー要件, 2.2.1

システム・アーキテクチャ, 2.2.2

SQL Developerのハードウェア要件, 2.2.5 ハードウェア要件

ディスク領域要件, 2.2.3

I

インストール

使用可能な製品, 1.3

インストールに関する考慮事項, 1.2 Instant Client Light要件, 2.3.1

キャラクタ・セット, 2.3.1

M

メモリー要件, 2.2.1

O

オペレーティング・システム, 2.3

Oracle Database Instant Client

Oracle Databaseへの接続, 4.2.1

Oracle Database Instant Client Light

Oracle Databaseへの接続, 4.2.1

Oracle JDBC/OCIドライバ, 2.3 Oracleプリコンパイラ, 4.3.1

Pro C/C++, 4.3.1

P

インストール後の作業, 4

Instant Clientでの接続, 4.1.2

NLS_LANG, 4.2.2

Oracleプリコンパイラ, 4.3.1

Instant Clientの更新, 4.1.1

インストール前の要件

ハードウェア要件, 2.2

システムへrootとしてログイン, 2.1

インストール前の作業, 2

ソフトウェア要件, 2.3

インストール前の作業

インストール前の要件, 2

S

ソフトウェア要件, 2.3

システム要件の確認, 2.3

Instant Client Light要件, 2.3.1

オペレーティング・システム, 2.3

Oracle JDBC/OCIドライバ, 2.3

ツール要件, 2.3

システム・アーキテクチャ, 2.2.2

T

TIMESTAMP WITH TIMEZONEパッチの適用, 1.5

ツール要件, 2.3

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。