Oracle® Database

Clientインストレーション・ガイド

12cリリース1 (12.1) for Microsoft Windows

B72974-04(原本部品番号:E49462-02)

2016年1月

Oracle Database Clientインストレーション・ガイド12cリリース1 (12.1) for Microsoft Windows

B72974-04

Copyright © 1996, 2016, Oracle and/or its affiliatesAll rights reserved.

原本著者: Sunil Surabhi

原本協力者: Janet Stern、Prakash Jashnani、Reema Khosla

協力者:  Barb Glover、Eric Belden、Sudip Datta、David Friedman、Alex Keh、Peter LaQuerre、Rich Long、Matt McKerley、Sham Rao Pavan、Hanlin Qian、Janelle Simmons、Helen Slattery、Sujatha Tolstoy、Michael Verheij、Madhu Velukur、Sergiusz Wolicki、Sue Mavris、Mohammed Shahnawaz Quadri、Rahul S Joshi、Vishal Saxena、Krishna Itikarlapall

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Database Clientのインストールの概要

- 1.1 インストールの概要

- 1.2 Oracle Database ClientとOracle Databaseの相互運用性

- 1.3 推奨ファイル・システム

- 1.4 ユーザー・アカウント制御を使用したユーザー・アカウントの管理

- 1.5 Oracle Database Clientのインストール・タイプ

- 1.6 タイムゾーン付きタイムスタンプ・データ型のパッチ適用の簡略化

- 1.7 サポートされていないOracle Database Clientのコンポーネント

2 Oracle Database Clientのインストール前の作業

- 2.1 Oracle Database Clientのハードウェア要件

- 2.1.1 ハードディスク領域の要件

- 2.1.2 ハードウェア要件の確認

- 2.2 Oracle Database Clientのソフトウェア要件

- 2.2.1 Oracle Database Clientの全般的なソフトウェア要件(Windows 32-bit)

- 2.2.2 Oracle Database Clientの全般的なソフトウェア要件(Windows x64)

- 2.2.3 Instant Client Lightの言語およびキャラクタ・セットの要件

- 2.3 Oracleホーム・ユーザーの作成

- 2.4 Oracle Database Clientインストールのオペレーティング・システム・グループ

- 2.5 Oracle Database Clientのネットワークのトピック

- 2.5.1 複数のIPアドレスを持つコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

- 2.5.2 複数の別名を持つコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

- 2.5.3 ネットワーク化されていないコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

- 2.5.4 ループバック・アダプタのインストール

- 2.5.4.1 ループバック・アダプタがコンピュータにインストールされているかどうかの確認

- 2.5.4.2 Windows Server 2008でのループバック・アダプタのインストール

- 2.5.4.3 Windows 7およびWindows Server 2008 R2へのループバック・アダプタのインストール

- 2.5.4.4 Windows 8およびWindows Server 2012へのMicrosoft KM-TEST Loopback Adapterのインストール

- 2.5.4.5 ループバック・アダプタの削除

- 2.6 Oracle Database Clientのハードウェアおよびソフトウェアの動作保証

- 2.6.1 リモート・デスクトップ・サービス

- 2.6.2 SQL Developer用のサード・パーティ・データベースの動作保証

- 2.6.3 64ビット・プラットフォーム用の独立した32ビット・クライアント・ソフトウェア

- 2.6.4 デフォルトの共有構成要件

- 2.6.5 Webブラウザのインストール要件

3 Oracle Database Clientのインストール

- 3.1 Oracle Database Clientのインストールの考慮事項

- 3.1.1 Windowsへのインストールの考慮事項

- 3.1.2 サイレントまたはレスポンス・ファイル・モードでのOracle Database Clientのインストール

- 3.1.3 Oracleベース・ディレクトリの作成

- 3.1.4 複数のOracleホームへのOracle Database Clientのインストール

- 3.1.5 既存のOracleソフトウェアがインストールされているシステムへのOracle Database Clientのインストール

- 3.1.6 最新バージョンでの既存ソフトウェアの更新

- 3.2 インストール・ソフトウェアへのアクセス

- 3.2.1 リモートDVDドライブからのインストール

- 3.2.1.1 手順1: リモート・コンピュータでのDVDドライブの共有

- 3.2.1.2 手順2: ローカル・コンピュータでのDVDドライブのマッピング

- 3.2.2 リモート・アクセス・ソフトウェアを介したリモート・コンピュータへのインストール

- 3.2.2.1 ハード・ドライブからのリモート・コンピュータへのインストール

- 3.2.2.2 リモートDVDドライブからのリモート・コンピュータへのインストール

- 3.2.3 Oracleソフトウェアのダウンロード

- 3.2.3.1 OTNからのインストール用アーカイブ・ファイルのダウンロード

- 3.2.3.2 Oracle Software Delivery Cloudからのソフトウェアのダウンロード

- 3.2.3.3 インストール・ファイルの解凍

- 3.2.4 ハードディスクへのOracle Database Clientソフトウェアのコピー

- 3.3 Oracle Database Clientソフトウェアのインストール

- 3.3.1 Oracle Database Clientのインストールのガイドライン

- 3.3.2 Oracle Database Clientのインストールの手順

- 3.3.3 Oracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行

4 Oracle Database Clientのインストール後の作業

- 4.1 インストール後の必須作業

- 4.1.1 パッチのダウンロードとインストール

- 4.1.2 Instant Clientの更新

- 4.2 インストール後の推奨作業

- 4.2.1 Instant Client Lightの構成

- 4.2.2 Oracle DatabaseへのOracle Database Clientの接続

- 4.2.3 Instant ClientまたはInstant Client LightのOracle Databaseへの接続

- 4.2.3.1 簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定

- 4.2.3.2 tnsnames.oraファイルの構成による接続の指定

- 4.2.3.3 空の接続文字列およびLOCAL変数を使用した接続の指定

- 4.2.4 ユーザー・アカウントの設定

- 4.2.5 Oracleホーム・ユーザーのパスワードの変更

- 4.2.4 Oracle Database 12cでのOracle9iの言語および定義ファイルの使用

- 4.3 製品固有のインストール後の必須作業 – Oracle Net Servicesの構成

- 4.4 SQL Developerのインストール後の作業

- 4.5 OraMTS Service for Microsoft Transaction Serverの作成

- 4.6 スケジューラ・エージェントの作成

5 Oracle Database Clientソフトウェアの削除

- 5.1 削除ツールについて

- 5.2 Oracle Databaseの削除の例

- 5.3 Deinstallationコマンドの実行例

- 5.4 Oracle Database Clientの削除レスポンス・ファイルの例

A Java Access Bridgeのインストール

- A.1 Java Access Bridge 2.0.2の概要

- A.2 Java Access Bridge 2.0.2の設定

B レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインストール

- B.1 レスポンス・ファイルの機能

- B.1.1 サイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードを使用する理由

- B.1.2 レスポンス・ファイルの一般的な使用手順

- B.2 レスポンス・ファイルの準備

- B.2.1 レスポンス・ファイル・テンプレートの編集

- B.2.2 レスポンス・ファイルの保存

- B.3 レスポンス・ファイルを使用したOracle Universal Installerの実行

- B.4 レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行

C Oracle Databaseグローバリゼーション・サポートの構成

- C.1 異なる言語でのOracleコンポーネントのインストールおよび使用

- C.1.1 異なる言語で実行するためのOracleコンポーネントの構成

- C.1.1.1 オペレーティング・システム・ロケールの決定

- C.1.1.2 NLS_LANG環境変数を使用したロケールおよびキャラクタ・セットの構成

- C.1.2 翻訳リソースのインストール

- C.2 異なる言語でのOracle Universal Installerの実行

D Oracle Database Clientインストールのトラブルシューティング

- D.1 要件の確認

- D.2 インストール・エラーが発生した場合の対処方法

- D.3 インストール・セッションのログの確認

- D.4 サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールのエラー処理

- D.5 コンフィギュレーション・アシスタントのトラブルシューティング

- D.5.1 コンフィギュレーション・アシスタントの障害

- D.5.2 リカバリ不能なエラー

- D.6 インベントリの問題のトラブルシューティング

- D.7 インストール失敗後のクリーン・アップ

用語集

索引

はじめに

このマニュアルでは、Oracle Database ClientをMicrosoft Windows x64 (64ビット)およびMicrosoft Windows(32ビット)にインストールおよび構成する方法について説明します。また、クライアント・ソフトウェアのインストールや削除に関するトラブルシューティングについても説明します。

関連項目:
サポートされているWindows 32ビットおよび64ビットのオペレーティング・システムの詳細は、「Oracle Database Clientのソフトウェア要件」を参照してください。

ここでは、次のトピックについて説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

『Oracle Database Clientインストレーション・ガイドfor Microsoft Windows』は、Oracle Database Clientのインストール担当者を対象にしています。

このマニュアルを使用するには、次のものが必要です。

- コンピュータ・システムにインストールされ、テスト済のサポート対象のMicrosoft Windowsオペレーティング・システム

- Oracle Database Clientをインストールするコンピュータでの管理権限

- オブジェクト・リレーショナル・データベース管理の概念の知識

関連項目:
デフォルト設定を使用してクイック・インストールを実行する場合は、『Oracle Database Clientクイック・インストレーション・ガイドfor Microsoft Windows x64 (64-Bit)』を参照してください。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、次のOracleリソースを参照してください。

- 『Oracle Databaseリリース・ノート for Microsoft Windows』

- 『Oracle Databaseインストレーション・ガイド for Microsoft Windows』

- 『Oracle Enterprise Manager Cloud Control基本インストレーション・ガイド』

- 『Oracle Databaseアップグレード・ガイド』

- 『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

- 『Oracle Database 2日でデータベース管理者』

このマニュアルの多くの例では、Oracle Databaseのインストールで「基本インストール」オプションを選択したときにデフォルトでインストールされるサンプル・スキーマが使用されます。これらのスキーマの作成方法およびその使用方法の詳細は、『Oracle Databaseサンプル・スキーマ』を参照してください。

リリース・ノート、インストール関連ドキュメント、ホワイト・ペーパーまたはその他の関連ドキュメントは、OTN(Oracle Technology Network)から、無償でダウンロードできます。OTN-Jを使用するには、オンラインでの登録が必要です。登録は、次の場所から無償で行えます。

http://www.oracle.com/technetwork/community/join/overview/index.html

すでにOTNのユーザー名およびパスワードを取得している場合は、次の場所でOTN Webサイトのドキュメントのセクションに直接接続できます。

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Database Clientのインストールの概要

この章では、様々なタイプの実行可能なOracle Database Clientのインストール、およびソフトウェアのインストール前に考慮すべき問題について説明します。

- インストールの概要

- Oracle Database ClientとOracle Databaseの相互運用性

- 推奨ファイル・システム

- ユーザー・アカウント制御を使用したユーザー・アカウントの管理

- Oracle Database Clientのインストール・タイプ

- タイムゾーン付きタイムスタンプ・データ型のパッチ適用の簡略化

- サポートされていないOracle Database Clientのコンポーネント

1.1 インストールの概要

Oracle Database Clientのインストール・プロセスは、次の5つの段階で構成されます。

1. リリース・ノートの参照: インストールを開始する前に、Oracle Databaseのリリース・ノートを参照してください。リリース・ノートは、プラットフォーム固有のマニュアルとともに使用可能です。リリース・ノートの最新バージョンは、次の場所のOracle Technology Networkから入手できます。
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html

2. インストールの計画: この章では、Oracle Database Clientのインストールに使用できるインストール・タイプと、インストール開始前に考慮すべき問題について説明します。
『Oracle Databaseインストレーション・ガイド』の付録G「インストールに関してよくある質問」も参照してください。この付録では、サイトの要件に応じてOracle製品をインストールする最善の方法についてアドバイスしています。

3. インストール前の作業の完了: 第2章では、Oracle Database Clientのインストール前に完了する必要のある作業について説明します。

4. ソフトウェアのインストール: 次の章と項を参照してOracle Database Clientをインストールします。

- 第3章では、Oracle Universal Installer(OUI)のGUIを使用してOracle Clientをインストールする方法について説明します。

- 付録Bでは、サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールの実行方法について説明します。

- 「様々な言語でのOracleコンポーネントのインストールおよび使用方法」では、様々な言語でOracleコンポーネントをインストールして使用する方法について説明します。

- 付録Dでは、インストールで問題が発生した場合のトラブルシューティングに関するアドバイスを提供します。

5. インストール後の作業の完了: 次の章を参照して、インストール後の作業を完了します。

- 第4章では、推奨および必須のインストール後の作業について説明します。

- 付録Cでは、グローバリゼーション・サポートに関する情報を提供します。

6. Oracle Database Clientの削除: 第5章では、Oracle Database Clientの削除方法について説明します。

1.2 Oracle Database ClientとOracle Databaseの相互運用性

Oracle Database ClientとOracle Databaseの異なるリリース間の相互運用性の詳細は、My Oracle Support WebサイトでNote 207303.1を参照してください。

https://support.oracle.com/

1.3 推奨ファイル・システム

Oracleデータベース・クライアント・ホームはOracle ACFSまたはNTFSにインストールすることを強くお薦めします。これらのファイルのセキュリティのため、Oracle ACFSおよびOracle ASMまたはNTFSを使用することをお薦めします。

関連項目:
Oracle Universal InstallerおよびDatabase Configuration Assistantを使用してOracle Databaseソフトウェアをインストールする際のデフォルト権限の詳細は、『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』のファイル権限の設定に関する項を参照してください。

1.4 ユーザー・アカウント制御を使用したユーザー・アカウントの管理

信頼できるアプリケーションのみをコンピュータで実行するために、Oracle DatabaseでサポートされるWindowsオペレーティング・システムはユーザー・アカウント制御を提供しています。このセキュリティ機能を有効にしてある場合、Oracle Universal InstallerではOracle Databaseのインストール時に同意または資格証明がその設定に応じて求められます。必要に応じて同意するか、Windows管理者の資格証明を示します。

Net Configuration AssistantやOPatchなど一部のOracleツールを実行する場合、あるいはOracleホーム内の任意のディレクトリに対して書込みを行うツールやアプリケーションを実行する場合には、管理者権限が必要です。ユーザー・アカウント制御が有効になっている場合に、ローカルの管理者としてログインすると、通常の方法で正常にこれらのコマンドを実行できます。ただし、管理者グループのメンバーとしてログインしている場合は、Windows管理者権限で明示的にこのようなタスクを起動する必要があります。管理者権限が必要なすべてのOracleショートカットは、クリックすると自動的に管理者として起動されます。ただし、このツールをWindowsコマンド・プロンプトから実行する場合は、管理者コマンド・プロンプトで実行する必要があります。OPatchにはショートカットがないため、管理者コマンド・プロンプトから実行する必要があります。

関連項目:
詳細は、Oracle Databaseのプラットフォーム・ガイドのWindowsユーザー・アカウント制御を使用したツールの実行に関する項を参照してください。

Windows管理者権限でコマンド・プロンプト・ウィンドウを起動する手順:

1. デスクトップで、コマンド・プロンプト・ウィンドウのショートカットを作成します。デスクトップにそのショートカットのアイコンが表示されます。

2. 新しく作成されたショートカットのアイコンを右クリックし、「管理者として実行」を指定します。

このウィンドウを開くと、タイトル・バーに「管理者: コマンド プロンプト」と表示されます。このウィンドウ内から実行されるコマンドは、管理者権限で実行されます。

1.5 Oracle Database Clientのインストール・タイプ

Oracle Database Clientのインストール時には、次のインストール・タイプのいずれかを選択できます。

- InstantClient: Instant Client機能を使用するOracle Call Interfaceアプリケーションで必要な共有ライブラリのみをインストールします。このインストール・タイプは、Oracle Database Clientの他のインストール・タイプよりディスク領域が少なくてすみます。
Instant Clientのインストールには、Instant Client Lightが含まれます。アプリケーションで米語のみのエラー・メッセージが生成される場合、このバージョンのInstant Clientを使用できます。Instant Client Lightを使用する利点は、通常のInstant Clientよりもフットプリントがはるかに小さいことです。そのため、アプリケーションで使用するメモリーが少なくてすみます。

- 管理者: ローカル・システムまたはリモート・システムのOracleデータベースにアプリケーションを接続できます。Oracleデータベースを管理できるツールが提供されます。

- ランタイム: アプリケーションでローカル・システムまたはリモート・システムのOracleデータベースに接続できます。

- カスタム: 「管理者」および「ランタイム」コンポーネントのリストから個別のコンポーネントを選択できます。

1.6 タイムゾーン付きタイムスタンプ・データ型のパッチ適用の簡略化

Oracle Databaseでは、TIMESTAMP WITH TIME ZONEデータ型の値のパッチ適用プロセスが簡略化されています。

関連項目:
パッチ適用プロセスの簡略化、および異なるタイムゾーン・ファイルによる特定クライアントとサーバーの動作の詳細は、『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』のグローバリゼーション・サポートの新機能に関する項および異なるバージョンのタイムゾーン・ファイルで動作するクライアントとサーバーに関する項を参照してください。

1.7 サポートされていないOracle Database Clientのコンポーネント

Windowsでは、32ビットOracle Database Clientの次のコンポーネントはサポートされていません。

- Oracle Connection Manager

- Oracle Net Listener

2 Oracle Database Clientのインストール前の作業

この章では、Oracle Database Client製品をインストールする前に完了しておく必要のある次の作業について説明します。

- Oracle Database Clientのハードウェア要件

- Oracle Database Clientのソフトウェア要件

- Oracleホーム・ユーザーの作成

- Oracle Database Clientインストールのオペレーティング・システム・グループ

- Oracle Database Clientのネットワークのトピック

- Oracle Database Clientのハードウェアおよびソフトウェアの動作保証

2.1 Oracle Database Clientのハードウェア要件

表2-1に、Windows(32-bit)でのOracle Database Clientの必須ハードウェア・コンポーネントを示します。

表2-2に、Windows x64でのOracle Database Clientの必須ハードウェア・コンポーネントを示します。

表2-1 Windows(32-bit)のハードウェア要件

要件

最小値

システム・アーキテクチャ

プロセッサ: Intel(x86)、AMD64、Intel EM64T

注意: Oracle Database Clientには、32ビット(Windows x86)および64ビット(Windows x64)のバージョンが用意されています。32ビット・バージョンのデータベース・クライアントは、x86またはx64ハードウェアの32ビット・バージョンのWindows上で実行されます。Windows x64で32ビットのOracle Database Clientは、動作保証されています。表2-5に、Windows 32-bitでサポートされるオペレーティング・システムを示します。

物理メモリー(RAM)

1GB(最小)

仮想メモリー

RAM容量の2倍

ハードディスク領域

合計は、300から1160MB。詳細は、表2-3を参照。

ビデオ・アダプタ

256色

画面解像度

1024 X 768以上

表2-2 Windows x64のハードウェア要件

要件

最小値

システム・アーキテクチャ

プロセッサ: AMD64およびIntel EM64T

注意: Oracle Database Clientには、32ビット(Windows x86)および64ビット(Windows x64)のバージョンが用意されています。Windows x64で32ビットのOracle Database Clientは、動作保証されています。表2-6に、Windows x64でサポートされるオペレーティング・システムを示します。

物理メモリー(RAM)

2GB(最小)

仮想メモリー

RAM容量の2倍

ハードディスク領域

合計は、430から1570MB。詳細は、表2-4を参照。

ビデオ・アダプタ

256色

画面解像度

1024 X 768以上

2.1.1 ハードディスク領域の要件

このセクションでは、NT File System(NTFS)を使用するWindowsプラットフォームのシステム要件を示します。

この項で示すNTFSのシステム要件は、Oracle Universal Installerのサマリー・ウィンドウで報告されるハードディスクの値より正確です。サマリー・ウィンドウには、ディスク領域、データベースの作成に必要な領域、またはハード・ドライブ上で展開される圧縮ファイルのサイズの正確な値は表示されません。

Oracle Database Clientコンポーネントのハードディスク要件には、オペレーティング・システムがインストールされているパーティションへのJava Runtime Environment(JRE)およびOracle Universal Installerのインストールに必要な領域が含まれます。 十分な領域が検出されないと、インストールは失敗し、エラー・メッセージが表示されます。

表2-3に、Windows(32-bit)におけるNTFSでのディスク領域要件を示します。

表2-4に、Windows x64におけるNTFSでのディスク領域要件を示します。

表2-3 NTFSのWindows(32-bit)のディスク領域要件

インストール・タイプ

TEMP領域

SYSTEM_DRIVE:\Program Files\Oracle\Inventory

Oracleホーム

合計

InstantClient

130MB

5MB

350MB

485MB

管理者

130MB

5MB

1.5GB

1635MB

ランタイム

130MB

5MB

1.1GB

1235MB

カスタム(全コンポーネントがインストールされる)

130MB

5MB *

1.5GB *

1635MB *

* ディスク領域の要件は、選択されたコンポーネントによって変わります。

表2-4 NTFSのWindows x64のディスク領域要件

インストール・タイプ

TEMP領域\

SYSTEM_DRIVE:\Program Files\Oracle\Inventory

Oracleホーム

合計

InstantClient

130MB

5MB

350MB

485MB

管理者

130MB

5MB

1.5GB

1635MB

ランタイム

130MB

5MB

1.1GB

1235MB

カスタム(全コンポーネントがインストールされる)

130MB

5MB *

1.5GB *

1635MB *

* ディスク領域の要件は、選択されたコンポーネントによって変わります。

注意:
Instant ClientのInstant Client Lightコンポーネントのみを構成する場合、関連ファイルを格納するために30から32MBのディスク領域が必要です。詳細は、「Instant Client Lightの構成」を参照してください。

関連項目:
『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

2.1.2 ハードウェア要件の確認

システムがこれらの要件を満たしているかどうかを確認するには、次のようにします。

1. 物理RAMサイズを確認します。たとえば、Windows Server 2008のコンピュータの場合、Windowsのコントロール パネルの「システム」をダブルクリックして、プロセッサ、メモリー(RAM)、システム・タイプなどのシステム情報を表示します。
Windows Server 2008 R2のコンピュータの場合、Windowsのコントロール パネルの「システムとセキュリティ」をクリックして、「システム」をクリックします。

システムにインストールされている物理RAMのサイズが必要サイズより小さい場合は、先に進む前にメモリーを増設する必要があります。

2. 構成済の仮想メモリーのサイズ(ページング・ファイル・サイズ)を確認します。たとえば、Windows Server 2008で稼働するコンピュータの場合、「システム」をダブルクリックし、「詳細設定」タブをクリックして、「パフォーマンス」セクションで「設定」をクリックします。次に、「詳細設定」タブを選択します。
Windows Server 2008 R2のコンピュータの場合、「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリックして、「システムの詳細設定」をクリックし、「システムのプロパティ」ページで「詳細」タブをクリックし、「パフォーマンス」セクションの「設定」をクリックします。それから「パフォーマンス オプション」の「詳細設定」タブを選択します。

仮想メモリーが「仮想メモリ」セクションに表示されます。

追加の仮想メモリーを構成する方法は、必要に応じてオペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。

3. システムの空きディスク領域量を確認します。たとえば、Windows Server 2008で稼働するコンピュータの場合、「マイ コンピュータ」をダブルクリックし、Oracleソフトウェアをインストールするドライブを右クリックして、「プロパティ」を選択します。
Windows Server 2008 R2で稼働するコンピュータの場合、「マイ コンピュータ」を右クリックして、「開く」をクリックします。

4. tempディレクトリ内の使用可能なディスク領域の量を確認します。これは、空きディスク領域の合計量から、インストールするOracleソフトウェアに必要な領域量を引いた量に相当します。
Windows x64の場合、tempディレクトリで使用可能なディスク領域が125MB未満の場合は、不要なファイルをすべて削除します。それでもtempディスク領域が125MB未満である場合は、TEMPまたはTMP環境変数が別のハード・ドライブの場所を指すように設定します。

たとえば、Windows Server 2008のコンピュータで環境変数を変更するには、「システム」をダブルクリックし、「詳細設定」タブをクリックして、「環境変数」をクリックします。

Windows Server 2008 R2のコンピュータの場合、「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリックして、「システムの詳細設定」をクリックし、「システムのプロパティ」ページで「詳細」タブをクリックし、「環境変数」をクリックします。

2.2 Oracle Database Clientのソフトウェア要件

この項の内容は、次のとおりです。

- Oracle Database Clientの全般的なソフトウェア要件(Windows 32-bit)

- Oracle Database Clientの全般的なソフトウェア要件(Windows x64)

- Instant Client Lightの言語およびキャラクタ・セットの要件

2.2.1 Oracle Database Clientの全般的なソフトウェア要件(Windows 32-bit)

表2-5に、Windows(32-bit)でのOracle Database Clientのソフトウェア要件を示します。

表2-5 Windows(32-bit)のソフトウェア要件

要件

説明

オペレーティング・システム

Oracle Database Client for Windowsは、次のオペレーティング・システムでサポートされています。

- Windows Server 2008 - Standard、Enterprise、DatacenterおよびWebエディション。サーバー・コア・オプションはサポートされていません。

- Windows 7 - Professional、EnterpriseおよびUltimateエディション

- Windows 8およびWindows 8.1 - ProおよびEnterpriseエディション

Windows Multilingual User Interface Packがサポートされています。

Hyper-Vサポートの詳細は、My Oracle Supportを参照してください。

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1563794.1

コンパイラ

Pro*COBOLは、Net Express 5.1でテストおよび動作保証されています。

次のコンポーネントは、Microsoft Visual C++ 2010 SP1、Microsoft Visual C++ 2012、Microsoft Visual C++ 2013 Update 2およびIntel 12.1 Cの各コンパイラでサポートされています。

- Oracle Call Interface

- 外部コールアウト

- Pro*C/C++ (この時点のリリースではMicrosoft Visual C++ 2013 Update 2ではサポートされていません)

- Oracle XML Developer's Kit(XDK)

Oracle C++ Call Interfaceは、次のコンパイラでサポートされています。

- Microsoft Visual C++ 2010 SP1

- Microsoft Visual C++ 2012 - OCCIライブラリはORACLE_HOME\oci\lib\msvc\vc11にインストールされています。OCCIアプリケーションをMSVC++ 2012で開発する場合、リンクや実行用にこのディレクトリのOCCIライブラリが正しく選択されていることを確認します。

- Microsoft Visual C++ 2013 - OCCIライブラリはORACLE_HOME\oci\lib\msvc\vc12にインストールされます。OCCIアプリケーションをMSVC++ 2013で開発する場合、リンクや実行用にこのディレクトリのOCCIライブラリが正しく選択されていることを確認します。

- Microsoft Visual Studio 2010 STLでのIntel 12.1 Cコンパイラ

ネットワーク・プロトコル

Oracle Net Foundationレイヤーでは、Oracleプロトコル・サポートを使用して、業界標準の次のネットワーク・プロトコルと通信します。

- TCP/IP

- SSL付きTCP/IP

- Named Pipes

2.2.2 Oracle Database Clientの全般的なソフトウェア要件(Windows x64)

表2-6に、Windows x64でのOracle Database Clientのソフトウェア要件を示します。

表2-6 Windows x64のソフトウェア要件

要件

説明

オペレーティング・システム

Oracle Database Client for Windowsは、次のオペレーティング・システムでサポートされています。

- Windows Server 2008 x64 - Standard、Enterprise、DatacenterおよびWebエディション

- Windows Server 2008 R2 x64 Standard、Enterprise、Datacenter、WebおよびFoundationエディション。

- Windows 7 x64 - Professional、EnterpriseおよびUltimateエディション

- Windows 8 x64およびWindows 8.1 x64 - ProおよびEnterpriseエディション

- Windows Server 2012 x64およびWindows Server 2012 R2 x64 - Standard、Datacenter、EssentialsおよびFoundationエディション

Windows Multilingual User Interface Packがサポートされています。サーバー・コア・オプションはサポートされていません。

注意 :Hyper-Vサポートの詳細は、My Oracle Supportを参照してください。

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1563794.1

コンパイラ

Pro*COBOLは、Net Express 5.1でテストおよび動作保証されています。

次のコンポーネントは、Microsoft Visual C++ 2010 SP1、Microsoft Visual C++ 2012、Microsoft Visual C++ 2013 Update 2およびIntel 12.1 Cの各コンパイラでサポートされています。

- Oracle Call Interface

- 外部コールアウト

- Pro*C/C++ (この時点のリリースではMicrosoft Visual C++ 2013 Update 2ではサポートされていません)

- Oracle XML Developer's Kit(XDK)

Oracle C++ Call Interfaceは、次のコンパイラでサポートされています。

- Microsoft Visual C++ 2010 SP1

- Microsoft Visual C++ 2012 - OCCIライブラリはORACLE_HOME\oci\lib\msvc\vc11にインストールされています。OCCIアプリケーションをMSVC++ 2012で開発する場合、リンクや実行用にこのディレクトリのOCCIライブラリが正しく選択されていることを確認します。

- Microsoft Visual C++ 2013 - OCCIライブラリはORACLE_HOME\oci\lib\msvc\vc12にインストールされます。OCCIアプリケーションをMSVC++ 2013で開発する場合、リンクや実行用にこのディレクトリのOCCIライブラリが正しく選択されていることを確認します。

- Microsoft Visual Studio 2010 STLでのIntel 12.1 Cコンパイラ

ネットワーク・プロトコル

Oracle Net Foundationレイヤーでは、Oracleプロトコル・サポートを使用して、業界標準の次のネットワーク・プロトコルと通信します。

- TCP/IP

- SSL付きTCP/IP

- Named Pipes

2.2.3 Instant Client Lightの言語およびキャラクタ・セットの要件

Instant Client Lightを使用する場合は、前の項で説明した要件の他に、アプリケーションで次の言語とキャラクタ・セットを使用する必要があります。

- 言語: Oracleでサポートされている任意の言語。ただし、クライアント側で発生したエラーには、アメリカ英語のエラー・メッセージのみが返されます。

- 地域: Oracleでサポートされる地域。

- キャラクタ・セット:

- シングルバイト

- US7ASCII

- WE8DEC

- WE8ISO8859P1

- WE8MSWIN1252

- Unicode

- UTF8

- AL16UTF16

- AL32UTF8

Instant Client Lightは、次のデータベース・キャラクタ・セットのいずれかを備えるデータベースに接続できます。クライアントまたはデータベースのキャラクタ・セットとしてリスト以外のキャラクタ・セットが使用されると、エラーが返されます。

- US7ASCII

- WE8DEC

- WE8MSWIN1252

- WE8ISO8859P1

- WE8EBCDIC37C

- WE8EBCDIC1047

- UTF8

- AL32UTF8

Instant Client Lightは、OCI_UTF16モードで作成されたOCI環境ハンドルでも操作できます。

言語、地域およびキャラクタ・セットは、NLS_LANGパラメータによって決まります。このパラメータは、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_HomeName\NLS_LANGサブキーの下のレジストリに格納されています。HomeNameは、Oracleホームを識別する一意の名前です。

注意:
AL32UTF8は、XMLTypeデータに適したOracle Databaseキャラクタ・セットです。これはIANAの登録済標準であるUTF-8エンコーディングと同等であり、すべての有効なXML文字をサポートします。
Oracle Databaseのデータベース・キャラクタ・セットUTF8(ハイフンなし)をデータベース・キャラクタ・セットAL32UTF8またはキャラクタ・エンコーディングUTF-8と混同しないでください。データベース・キャラクタ・セットUTF8はAL32UTF8で置き換えられています。XMLデータにはUTF8を使用しないでください。UTF8でサポートされるのはUnicodeバージョン3.1以下のみで、有効なXML文字がすべてサポートされるわけではありません。AL32UTF8には、このような制限はありません。

XMLデータにデータベース・キャラクタ・セットUTF8を使用すると、リカバリできないエラーが発生したりセキュリティに悪影響を及ぼす可能性があります。データベース・キャラクタ・セットでサポートされていない文字がinput-document要素名に表示される場合は、置換文字(通常は疑問符)で置き換えられます。このため、解析が終了して例外が発生します。

関連項目:
NLS_LANGの詳細は、付録C「Oracle Databaseグローバリゼーション・サポートの構成」を参照してください。

2.3 Oracleホーム・ユーザーの作成

Oracle Database Clientのインストール時に、Oracleホームに関連付けるオプションのOracleホーム・ユーザーを指定できます。たとえば、ソフトウェアのインストールにOraSysという管理者ユーザー(Oracleインストール・ユーザー)を使用する場合は、このインストールのOracleホーム・ユーザーとしてORADOMAIN\OraClientドメイン・ユーザーを指定できます。Oracle Databaseソフトウェアをインストールする前に、指定したOracleホーム・ドメイン・ユーザーが存在する必要があります。

Oracleホーム・ユーザーには、Windows組込みアカウントまたは標準のWindowsユーザー・アカウント(管理者アカウント以外)を指定できます。Windowsユーザー・アカウントには、Windowsローカル・ユーザー、Windowsドメイン・ユーザーまたは管理されたサービス・アカウント(MSA)を使用できます。インストール時に新規作成できるユーザーは、Windowsローカル・ユーザーのみであり、Windowsドメイン・ユーザーやMSAは作成できません。新規作成されたユーザーは、Windowsコンピュータへの対話型ログオン権限を拒否されます。ただし、Windows管理者は他のWindowsアカウントと同様にこのアカウントを管理できます。

注意:
インストールが完了した後は、Oracleホーム・ユーザーを変更できません。Oracleホーム・ユーザーを変更する必要がある場合は、Oracle Database Clientソフトウェアを再インストールする必要があります。

関連項目:
『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

サイレント・インストールが機能強化され、Oracleホーム・ユーザーのパスワード・プロンプトがサポートされるようになりました。これにより、カスタマおよび独立系ソフトウェアベンダー(ISV)は、パスワードをソース・コードにハード・コードせずにレスポンス・ファイルを使用できます。

2.4 Oracle Database Clientインストールのオペレーティング・システム・グループ

Oracle Universal Installerは、ORA_INSTALL、ORA_CLIENT_LISTENERS、ORA_HOMENAME_SVCSIDSなどのグループをインストール中に作成するため、これらのグループ、メンバーシップ、およびOracle作成の様々なグループに関連付けられているACLを変更しないでください。

2.5 Oracle Database Clientのネットワークのトピック

通常、Oracle Database Clientをインストールするコンピュータはネットワークに接続されていて、Oracle Database Clientのインストールを格納するローカルの記憶域があり、ディスプレイ・モニターとメディア・ドライブが備わっています。

この項では、このような標準的な構成とは異なるコンピュータにOracle Database Clientをインストールする方法を説明します。内容は次のとおりです。

- 複数のIPアドレスを持つコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

- 複数の別名を持つコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

- ネットワーク化されていないコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

- ループバック・アダプタのインストール

2.5.1 複数のIPアドレスを持つコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

複数のIPアドレスを持つコンピュータ(マルチホーム・コンピュータ)にOracle Database Clientをインストールできます。通常、マルチホーム・コンピュータには複数のネットワーク・カードがあります。各IPアドレスにはホスト名が関連付けられており、ホスト名には別名を設定できます。デフォルトでは、Oracle Universal InstallerはORACLE_HOSTNAME環境変数の設定を使用してホスト名を検索します。

クライアントは、このホスト名またはこのホスト名の別名を使用して、コンピュータにアクセスできる必要があります。確認するには、短縮名(ホスト名のみ)と完全名(ホスト名とドメイン名)を使用して、クライアント・コンピュータからホスト名をpingします。どちらも機能する必要があります。

ORACLE_HOSTNAME環境変数の設定

ORACLE_HOSTNAME環境変数を設定する手順は、次のとおりです。

1. Windowsの「コントロール パネル」の「システム」を表示します。

2. 「システムのプロパティ」ダイアログ・ボックスで、「詳細」をクリックします。

3. 「詳細」タブで、「環境変数」をクリックします。

4. 「環境変数」ダイアログ・ボックスの「システム変数」の下で、「新規」をクリックします。

5. 「新しいシステム変数」ダイアログ・ボックスに次の情報を入力します。

- 変数名: ORACLE_HOSTNAME

- 変数値: 使用するコンピュータのホスト名。

6. 「OK」をクリックした後、「環境変数」ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックします。

7. 「環境変数」ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックした後、「システムのプロパティ」ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックします。

2.5.2 複数の別名を持つコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

複数の別名を持つコンピュータは、単一のIPアドレスのもとにネーミング・サービスで登録されていますが、複数の別名を持っています。ネーミング・サービスは、これらの別名のすべてを同じコンピュータに解決します。こうしたコンピュータにOracle Database Clientをインストールする前に、ORACLE_HOSTNAME環境変数を、使用するホスト名のコンピュータに設定してください。

2.5.3 ネットワーク化されていないコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

ネットワーク化されていないコンピュータにもOracle Database Clientをインストールできます。ラップトップなどのコンピュータがDHCP用に構成されており、Oracle Database Clientのインストール後にコンピュータをネットワークに接続する予定の場合は、Oracle Database Clientを非ネットワーク・コンピュータにインストールする前に、次の手順を実行します。

1. ループバック・アダプタをコンピュータにインストールします。
ループバック・アダプタとローカルIPアドレスによって、ネットワーク化されたコンピュータをシミュレートします。コンピュータをネットワークに接続した場合でも、Oracle DatabaseはローカルIPアドレスおよびホスト名を使用します。

関連項目:
ループバック・アダプタのインストール

2. ホスト名のみと完全修飾名を使用して、コンピュータを自身からpingします。これはDRIVE_LETTER:\system32\drivers\etc\hostsファイルにあります。
たとえば、ループバック・アダプタをmydomain.comドメイン上のmycomputerというコンピュータにインストールした場合、次の点を確認します。

DRIVE_LETTER:\>ping mycomputer                Ping itself using just the hostname.
Reply from 10.10.10.10                    Returns local IP.
DRIVE_LETTER:\>ping mycomputer.mydomain.com   Ping using a fully qualified name.
Reply from 10.10.10.10                    Returns local IP.

注意:
コンピュータを自身からpingする場合、pingコマンドによってローカルのIPアドレス(ループバック・アダプタのIPアドレス)が返されます。

pingコマンドが失敗した場合、ネットワーク管理者に問い合せてください。

インストール後のネットワークへのコンピュータの接続

インストール後にネットワークにコンピュータを接続する場合、コンピュータ上のOracle Databaseインスタンスはネットワーク上にある他のインスタンスとともに動作可能です。ループバック・アダプタをコンピュータ上にインストールしておく必要がある点に注意してください。接続するネットワークによっては、コンピュータが静的IPまたはDHCPを使用できます。

2.5.4 ループバック・アダプタのインストール

ループバック・アダプタのインストール時に、ループバック・アダプタはコンピュータのローカルIPアドレスを割り当てます。ループバック・アダプタをインストールすると、コンピュータのネットワーク・アダプタは、独自のネットワーク・アダプタとループバック・アダプタの少なくとも2つになります。WindowsでOracle Database Clientを実行するには、ループバック・アダプタをプライマリ・アダプタとして設定します。

アダプタのバインド順は、ループバック・アダプタを再インストールしなくても変更できます。プロトコルに対するアダプタのバインド順は、アダプタの使用順序を示します。ループバック・アダプタが最初にTCP/IPプロトコルに対して使用される場合、TCP/IPにアクセスするすべてのプログラムは最初にループバック・アダプタを調査します。Oracle Enterprise Managerなどのツールに対してローカル・アドレスが使用されます。異なるイーサネット・セグメントを使用する他のすべてのアプリケーションは、ネットワーク・カードへルーティングされます。

次の場合にループバック・アダプタが必要です。

- ネットワーク化されていないコンピュータにインストールして、インストール後にネットワークにコンピュータを接続する予定である。

関連項目:
ネットワーク化されていないコンピュータへのOracle Database Clientのインストール

この項の内容は、次のとおりです。

- ループバック・アダプタがコンピュータにインストールされているかどうかの確認

- Windows Server 2008でのループバック・アダプタのインストール

- Windows 7およびWindows Server 2008 R2へのループバック・アダプタのインストール

- Windows 8およびWindows Server 2012へのMicrosoft KM-TEST Loopback Adapterのインストール

- ループバック・アダプタの削除

2.5.4.1 ループバック・アダプタがコンピュータにインストールされているかどうかの確認

コンピュータにループバック・アダプタがインストールされているか確認するには、ipconfig /allコマンドを実行します。

DRIVE_LETTER:\>ipconfig /all

注意:
コンピュータにインストールされたループバック・アダプタは、プライマリ・ネットワーク・アダプタにする必要があります。

ループバック・アダプタがインストール済の場合、ループバック・アダプタの値がリストされたセクションが表示されます。次に例を示します。

Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix  . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Loopback Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

2.5.4.2 Windows Server 2008でのループバック・アダプタのインストール

ループバック・アダプタをWindows Server 2008にインストールする手順:

1. Windowsの「コントロール パネル」を開きます。

2. 「ハードウェアの追加」をダブルクリックして、ハードウェアの追加ウィザードを起動します。

3. 「ようこそ」ウィンドウで、「次へ」をクリックします。

4. 「ウィザードで、ほかのハードウェアをインストールできます」ウィンドウで、「一覧から選択したハードウェアをインストールする」を選択して「次へ」をクリックします。

5. 「次の一覧からインストールするハードウェアの種類を選択してください」ウィンドウで、「ネットワーク アダプタ」を選択して「次へ」をクリックします。

6. 「ネットワーク アダプタの選択」ウィンドウで、次の項目を選択します。

- 製造元: Microsoftを選択。

- ネットワーク アダプタ: Microsoft Loopback Adapterを選択。

7. 「次へ」をクリックします。

8. 「ハードウェアをインストールする準備ができました」ウィンドウで、「次へ」をクリックします。

9. 「ハードウェアの追加ウィザードの完了」ウィンドウで、「完了」をクリックします。

10. Windows Server 2008を使用している場合は、コンピュータを再起動します。

11. デスクトップの「マイ ネットワーク」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。Windows Server 2008で稼働するコンピュータを使用している場合、「ネットワーク接続の管理」をクリックします。こうすると、ネットワーク接続のコントロール パネル項目が表示されます。

12. 先ほど作成された接続を右クリックします。通常これは「ローカル エリア接続2」という名前です。「プロパティ」を選択します。

13. 「全般」タブで「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

14. 「プロパティ」ダイアログ・ボックスで、「次の IP アドレスを使う」をクリックして次の手順を実行します。

1. IPアドレス: ループバック・アダプタにルーティング不可のIPを入力します。次のルーティング不可のアドレスを推奨します。

- 192.168.x.x(xは0から255の任意の値)

- 10.10.10.10

2. サブネット マスク: 255.255.255.0と入力します。

3. 入力した値を保存します。この手順で後に必要となります。

4. 他のフィールドはすべて空欄にします。

5. 「OK」をクリックします。

15. 「閉じる」をクリックします。

16. 「ネットワーク接続」を閉じます。

17. コンピュータを再起動します。

18. DRIVE_LETTER:\ WINDOWS\system32\drivers\etc\hostsファイルのlocalhost行の後に、次の形式で1行を追加します。

IP_address   hostname.domainname   hostname

各パラメータの意味は次のとおりです。

- IP_addressは、手順16で入力したルーティング不可のIPアドレスです。

- hostnameはコンピュータ名です。

- domainnameはドメイン名です。

次に例を示します。

10.10.10.10   mycomputer.mydomain.com   mycomputer

19. ネットワーク構成を確認します。

注意:
ドメイン名はオプションです。

1. コントロール パネルで「システム」を開き、「コンピューター名」タブを選択します。Windows Server 2008では、「コンピュータ名」タブはありません。「フル コンピューター名」で、たとえばsales.us.example.comのようにホスト名とドメイン名が表示されているか確認します。

2. 「変更」をクリックします。「コンピューター名」の場合はホスト名、「フル コンピューター名」ではホスト名とドメイン名が表示されている必要があります。前述の例では、ホスト名はsalesでドメイン名はus.example.comとなります。

3. 「詳細」をクリックします。「このコンピュータのプライマリ DNS サフィックス」に、たとえばus.example.comのようなドメイン名が表示されているはずです。

2.5.4.3 Windows 7およびWindows Server 2008 R2へのループバック・アダプタのインストール

Windows 7およびWindows Server 2008 R2にループバック・アダプタをインストールする手順は、次のとおりです。

1. 「スタート」をクリックして、検索ボックスにhdwwizと入力します。

2. hdwwizをクリックして、「ハードウェアの追加」ウィザードを起動します。

3. 前項の手順3に進みます。残りの手順は、Windows Server 2008の場合と同じです。

2.5.4.4 Windows 8およびWindows Server 2012へのMicrosoft KM-TEST Loopback Adapterのインストール

Windows 8およびWindows Server 2012にループバック・アダプタをインストールする手順は、次のとおりです。

1. 「Windows Server 2008でのループバック・アダプタのインストール」の項の手順1-5を実行します。

2. 「ネットワーク アダプタの選択」ウィンドウで、次の項目を選択します。

- 製造元: Microsoftを選択。

- ネットワーク アダプタ: 「Microsoft KM-TEST Loopback Adapter」を選択。
以降の手順は、Windows Server 2008の場合と同じです。

2.5.4.5 ループバック・アダプタの削除

ループバック・アダプタを削除する手順は、次のとおりです。

1. Windowsの「コントロール パネル」の「システム」を表示します。

2. 「ハードウェア」タブで、「デバイス マネージャー」をクリックします。このタブは、Windows Server 2008にはありません。かわりに「デバイス マネージャー」をクリックしてください。

3. 「デバイス マネージャー」ウィンドウで、「ネットワーク アダプタ」を展開表示します。「Microsoft Loopback Adapter」が表示されます。

4. 「Microsoft Loopback Adapter」を右クリックして、「アンインストール」を選択します。
Windows 8およびWindows Server 2012で、「Microsoft KM-TEST Loopback Adapter」を右クリックし、「アンインストール」を選択します。

5. 「OK」をクリックします。

6. コンピュータを再起動します。

7. 他のWindowsオペレーティング・システムへのループバック・アダプタのインストール時にlocalhost行の後に追加された行を、DRIVE_LETTER:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hostsファイルから削除します。

2.6 Oracle Database Clientのハードウェアおよびソフトウェアの動作保証

このマニュアルに記載されているプラットフォーム固有のハードウェア要件とソフトウェア要件は、このマニュアルの発行時点での最新情報です。ただし、このマニュアルの発行後にプラットフォームおよびオペレーティング・システム・ソフトウェアの新しいバージョンが動作保証されている場合があるため、My Oracle SupportのWebサイトの動作保証マトリックスで、動作保証済のハードウェア・プラットフォームおよびオペレーティング・システムのバージョンの最新リストを参照してください。このWebサイトでは、互換性のあるクライアントおよびデータベースのバージョン、パッチ、および不具合の回避策情報も提供しています。My Oracle SupportのWebサイトは、次のURLで参照できます。

https://support.oracle.com/

My Oracle Supportを使用するには、オンライン登録する必要があります。ログイン後、メニュー・オプションから「動作保証」タブを選択します。「動作保証」ページで、「動作保証検索」オプションを使用して、製品、リリースおよびプラットフォーム別で検索します。製品デリバリやライフタイム・サポートなどの、「動作保証クイック・リンク」のオプションを使用して検索することもできます。

次の項では、動作保証情報を示しています。

- リモート・デスクトップ・サービス

- SQL Developer用のサード・パーティ・データベースの動作保証

- 64ビット・プラットフォーム用の独立した32ビット・クライアント・ソフトウェア

- デフォルトの共有構成要件

- Webブラウザのインストール要件

2.6.1 リモート・デスクトップ・サービス

Windowsでは、リモート・デスクトップ・サービス(以前のターミナル・サービス)によるOracle Database Clientのインストール、構成、実行がサポートされています。Oracle Database Clientをインストールする場合、すべての構成ツールをサーバーのTerminal Serverコンソール・セッションから(mstsc/consoleを使用して)開始することをお薦めします。

プラットフォーム固有のサポート情報は、次のとおりです。

- Windowsクライアント・オペレーティング・システム: 単一ユーザー・モードでは、リモート・デスクトップのみを使用できます。

- Windowsサーバー・オペレーティング・システム: 複数のリモート・デスクトップ・セッションが可能です。

関連項目:

- リモート・デスクトップ・サービスの詳細は、次の場所のMicrosoftのWebサイトを参照してください。
http://www.microsoft.com/

- 最新のターミナル・サービスおよびリモート・デスクトップ・サービスの動作保証情報は、My Oracle SupportのWebサイトを参照してください。
https://support.oracle.com/

2.6.2 SQL Developer用のサード・パーティ・データベースの動作保証

Oracle SQL Developerを使用して、複数のOracle以外のデータベースのメタデータおよびデータを表示できます。詳細は、『Oracle SQL Developerインストレーション・ガイド』のSQL Developer (Oracleおよびサード・パーティ)用のデータベースの動作保証に関する項を参照してください。

2.6.3 64ビット・プラットフォーム用の独立した32ビット・クライアント・ソフトウェア

Oracle Database 11gリリース2(11.2)以降では、64ビット・クライアント・ソフトウェアに32ビット・クライアント・バイナリは含まれません。64ビット・プラットフォーム上で32ビット・クライアント・バイナリが必要な場合は、それぞれの32ビット・クライアント・ソフトウェアから、32ビット・バイナリをインストールできます。

32ビット・クライアントのバイナリを64ビット・プラットフォームにインストールする際、インストーラにより既存の32ビット・ソフトウェアの確認が行われます。

関連項目:
32ビットと64ビットのOracle Database Clientソフトウェアの両方を同じシステムにインストールする場合は、My Oracle Supportで次のノート1243374.1および781432.1を参照してください。

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1243374.1

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=781432.1

2.6.4 デフォルトの共有構成要件

Oracle Database Clientのインストール中の前提条件チェックでは、コンピュータのシステム・ドライブにデフォルト共有が構成されている必要があります。net useコマンドを使用して、たとえば次のように検証します。

C:\>net use\\hostname\c$
The command completed successfully.

現在のユーザー、つまり管理者グループのユーザーにデフォルト共有のすべての権限が付与されていることを確認してください。

2.6.5 Webブラウザのインストール要件

Oracle Enterprise Manager Database ExpressおよびOracle Enterprise Manager Cloud Controlを使用するには、Webブラウザが必要です。WebブラウザがJavaスクリプトおよびHTML 4.0標準とCSS 1.0標準をサポートしている必要があります。これらの要件を満たすブラウザの一覧については、My Oracle SupportでOracle Enterprise Manager動作保証マトリックスを参照してください。

https://support.oracle.com

関連項目:
『Oracle Enterprise Manager Cloud Control基本インストレーション・ガイド』

3 Oracle Database Clientのインストール

この章の内容は、次のとおりです。

- Oracle Database Clientのインストールの考慮事項

- インストール・ソフトウェアへのアクセス

- Oracle Database Clientソフトウェアのインストール

3.1 Oracle Database Clientのインストールの考慮事項

Oracle Database Clientソフトウェアは、Oracle Technology Network (OTN)のWebサイトで入手可能です。ほとんどの場合、ソフトウェアのインストールには、Oracle Universal Installerのグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を使用します。ただし、Oracle Universal InstallerでGUIを使用せずにサイレントまたはレスポンス・ファイルのインストールを実行することも可能です。

第1章「Oracle Database Clientのインストールの概要」の情報を確認し、インストールを開始する前に第2章「Oracle Database Clientのインストール前の作業」に示した作業を完了します。

さらに、次の問題を検討します。

- Windowsへのインストールの考慮事項

- サイレントまたはレスポンス・ファイル・モードでのOracle Database Clientのインストール

- Oracleベース・ディレクトリの作成

- 複数のOracleホームへのOracle Database Clientのインストール

- 既存のOracleソフトウェアがインストールされているシステムへのOracle Database Clientのインストール

- 最新バージョンでの既存ソフトウェアの更新

3.1.1 Windowsへのインストールの考慮事項

Windowsでは、コマンド・プロンプトを管理者権限で開く必要があります。

関連項目:
「ユーザー・アカウント制御を使用したユーザー・アカウントの管理」

3.1.2 サイレントまたはレスポンス・ファイル・モードでのOracle Database Clientのインストール

複数のOracle Database Clientインストールを実行する必要がある場合、サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールを使用します。これらのモードでは、各コンピュータで、レスポンス・ファイルを使用してコマンドラインからOracle Universal Installerを実行します。レスポンス・ファイルは、Oracle Universal InstallerのGUIダイアログ・ボックスに通常入力する設定内容が含まれているテキスト・ファイルです。この方法により、各コンピュータに類似の設定を使用して、複数のインストールを簡単に実行できます。

関連項目:
サイレントおよびレスポンス・ファイル・インストールの実行手順は、付録B「レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインストール」を参照してください。

3.1.3 Oracleベース・ディレクトリの作成

Oracle Database Clientを他のOracleソフトウェアがインストールされていないコンピュータにインストールする場合、Oracle Universal InstallerによりOracleベース・ディレクトリが作成されます。Oracleソフトウェアがすでにインストールされている場合は、1つ以上のOracleベース・ディレクトリがすでに存在します。後者の場合、Oracle Universal InstallerでOracle Database ClientをインストールできるOracleベース・ディレクトリを選択できます。

インストール前にOracleベース・ディレクトリを作成する必要はありませんが、必要ならば作成することもできます。Windowsユーザー・アカウントがOracleホーム・ユーザーとして使用されている場合、同じWindowsユーザー・アカウントを持つ他のホームのみとOracleベースを共有できます。Windows組込みアカウントがOracleホーム・ユーザーとして指定されている場合、Windows組込みアカウントを使用した他のクライアントのOracleホームのみとOracleベースを共有できます。

Oracle Database Client 12cリリース1 (12.1)は、以前のデータベース・バージョン(Oracle Database 11gリリース2 (11.2)以前など)のOracleホームとOracleベースを共有することはできません。

注意:
Oracle Database Client 12c以降をインストールした後は、古いバージョンのデータベースやクライアントをインストールしたり、同じOracleベース・ディレクトリを共有しないでください。旧リリースのOracle Databaseのインストール中に、旧リリースに対応するACLはリセットされます。そのため、Oracle Database 12c以降のサービスは、Oracleベース・ディレクトリおよびその中のファイルにアクセスできない可能性があります。

関連項目:
『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

注意:
システムに他のOracleベース・ディレクトリが存在する場合でも、新しいOracleベース・ディレクトリを作成するように選択できます。

3.1.4 複数のOracleホームへのOracle Database Clientのインストール

すべてのOracleコンポーネントは、同一コンピュータの複数のOracleホームにインストールできます。ただし、一部のコンポーネントでは、一度にサポートできるアクティブ・インスタンスは1つのみです。つまり、現行(最新)のインストールによって以前のものが非アクティブになります。このようなコンポーネントは次のとおりです。

- Oracle Administration Assistant for Windows

- Oracle Provider for OLE DB

3.1.5 既存のOracleソフトウェアがインストールされているシステムへのOracle Database Clientのインストール

Oracle Database Clientは、Oracle Databaseと同じリリース・レベルであれば、同じOracle Databaseホームにインストールできます。たとえば、Oracle Database Client 12.1.0.1を既存のOracle Database 12.1.0.1ホームにインストールできます。クライアントのインストール前にパッチ・セットを適用した場合は、再度パッチ・セットを適用する必要があります。

このリリースは、別のOracleホーム・ディレクトリにインストールするかぎり、同じシステムに複数回インストールできます。

3.1.6 最新バージョンでの既存ソフトウェアの更新

インプレース・アップグレード機能では、新しいクライアント・ソフトウェアを同じインストール・タイプの既存クライアント・ホームにインストールして、既存クライアント・インストールを最新リリースにアップグレードします。たとえば、リリース12.1.0.1がインストールされている場合、Oracle Universal Installerを使用してリリース12.1.0.2にアップグレードします。

このオプションを選択する前に、次の事項を考慮します。

- このアップグレードは、クライアント・ホームでのみ可能です。データベース・インストールなど、クライアント以外のインストールが含まれる他のOracleホームでは実行できません。

- このアップグレードでは、一般に他のユーザーによって更新されるクライアント・ホームのファイルは削除されません。たとえば、構成データ・ファイルは削除されません。

- Oracle Database Clientホームに関連するプロセスが実行中の場合、このアップグレードは実行できません。

- アップグレード中にOracleホームのOracleホーム・ユーザーを変更することはできません。

関連項目:
「Oracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行」

3.2 インストール・ソフトウェアへのアクセス

Oracle Database Clientソフトウェアはインストール・メディアで提供されますが、Oracle Technology Network (OTN)のWebサイトまたはOracle Software Delivery CloudのWebサイトからもダウンロードできます。ソフトウェアをハードディスクからインストールするには、ソフトウェアをダウンロードして解凍するか、インストール・メディアがある場合はそこからソフトウェアをコピーする必要があります。

Oracle Database Clientへのアクセスおよびインストールは、次のいずれかの方法で実行できます。

- リモートDVDドライブからのインストール

- リモート・アクセス・ソフトウェアを介したリモート・コンピュータへのインストール

- Oracleソフトウェアのダウンロード

- ハードディスクへのOracle Database Clientソフトウェアのコピー

3.2.1 リモートDVDドライブからのインストール

Oracle Database ClientをインストールするコンピュータにDVDドライブがない場合、リモートのDVDドライブからインストールを実行できます。次の手順を実行する必要があります。

- 手順1: リモート・コンピュータでのDVDドライブの共有

- 手順2: ローカル・コンピュータでのDVDドライブのマッピング

3.2.1.1 手順1: リモート・コンピュータでのDVDドライブの共有

使用するDVDドライブで、共有アクセスを可能にする必要があります。これを設定するには、DVDドライブがあるリモート・コンピュータで次の手順を実行します。

1. 管理者ユーザーとしてリモート・コンピュータにログインします。

2. Windowsエクスプローラを起動します。

3. DVDドライブの文字を右クリックして、「共有」(または「共有とセキュリティ」)を選択します。

4. 「共有」タブをクリックして、次の手順を実行します。

1. 「このフォルダを共有する」を選択します。

2. 「共有名」で、dvdなどの共有名を指定します。この名前は、次の項の手順dで、ローカル・コンピュータでDVDドライブをマッピングする際に使用します。

3. 「アクセス許可」をクリックします。Oracle Databaseをインストールするためにドライブにアクセスするユーザーには、少なくとも「読み取り」アクセス許可が必要です。

4. 終了したら「OK」をクリックします。

5. Oracle Database 12cというラベルのDVDをDVDドライブに挿入します。

3.2.1.2 手順2: ローカル・コンピュータでのDVDドライブのマッピング

リモートのDVDドライブをマッピングし、マッピングされたドライプからOracle Universal Installerを実行するには、次の手順をローカル・コンピュータで実行します。

1. リモートのDVDドライブをマッピングします。

1. ローカル・コンピュータでWindowsエクスプローラを起動します。

2. 「ツール」メニューから「ネットワーク ドライブの割り当て」を選択し、「ネットワーク ドライブの割り当て」ダイアログを表示します。

3. リモートDVDドライブに使用するドライブ文字を選択します。

4. 「フォルダ」で、次の形式を使用して、リモートDVDドライブの場所を入力します。

\\remote_hostname\share_name

各パラメータの意味は次のとおりです。

- remote_hostnameは、DVDドライブのあるリモート・コンピュータの名前です。

- share_nameは、前述の手順の手順4で入力した共有名です。たとえば、次のようになります。

\\computer2\dvd

5. 別のユーザーとしてリモート・コンピュータに接続する必要がある場合は、「異なるユーザー名」をクリックして、ユーザー名を入力します。

6. 「完了」をクリックします。

2. マッピングされたDVDドライブからOracle Universal Installerを実行します。

3. 「Oracle Database Clientソフトウェアのインストール」に進んでください。

3.2.2 リモート・アクセス・ソフトウェアを介したリモート・コンピュータへのインストール

リモート・コンピュータにOracle Database Clientをインストールし実行しようとしている(つまり、リモート・コンピュータにハード・ドライブがあり、リモート・コンピュータでOracle Database Clientコンポーネントを実行する)が、そのコンピュータに物理的にアクセスできない場合、リモート・コンピュータでVNCやSymantec pcAnywhereなどのリモート・アクセス・ソフトウェアを実行していれば、インストールを実行できます。ローカル・コンピュータでもリモート・アクセス・ソフトウェアを実行する必要があります。

次の2通りの方法のいずれかによって、リモート・コンピュータにOracle Database Clientをインストールできます。

- Oracle Database ClientのDVDのコンテンツをハード・ドライブにコピーした場合、ハード・ドライブからインストールできます。

- DVDをローカル・コンピュータのドライブに挿入し、DVDからインストールできます。

3.2.2.1 ハード・ドライブからのリモート・コンピュータへのインストール

Oracle Database ClientのDVDのコンテンツをハード・ドライブにコピーした場合、ハード・ドライブからインストールできます。

完了する必要のある手順は、次のとおりです。

1. リモート・アクセス・ソフトウェアがインストールされ、リモート・コンピュータとローカル・コンピュータで稼働していることを確認します。

2. Oracle Database ClientのDVDの内容が含まれているハード・ドライブを共有します。

3. リモート・コンピュータで、ドライブ文字を共有ハード・ドライブにマッピングします。リモート・コンピュータでこれを実行するには、リモート・アクセス・ソフトウェアを使用します。

4. リモート・アクセス・ソフトウェアを介して、リモート・コンピュータでOracle Universal Installerを実行します。共有ハード・ドライブからOracle Universal Installerにアクセスします。

5. 「Oracle Database Clientソフトウェアのインストール」に進んでください。

3.2.2.2 リモートDVDドライブからのリモート・コンピュータへのインストール

DVDをローカル・コンピュータのドライブに挿入し、DVDからインストールできます。

完了する必要のある手順は、次のとおりです。

1. リモート・アクセス・ソフトウェアがインストールされ、リモート・コンピュータとローカル・コンピュータで稼働していることを確認します。

2. ローカル・コンピュータで、DVDドライブを共有します。
リモート・コンピュータで、ドライブ文字を共有DVDドライブにマッピングします。リモート・コンピュータでこれを実行するには、リモート・アクセス・ソフトウェアを使用します。

これらの手順は、「リモートDVDドライブからのインストール」で説明されています。

3. リモート・アクセス・ソフトウェアを介して、リモート・コンピュータでOracle Universal Installerを実行します。共有DVDドライブからOracle Universal Installerにアクセスします。

4. 3.3項「Oracle Database Clientソフトウェアのインストール」に進んでください。

3.2.3 Oracleソフトウェアのダウンロード

試用版のインストール・ファイルをOracle Technology Network (OTN)またはOracle Software Delivery CloudのWebサイトからダウンロードして、ハードディスクに解凍できます。必ずライセンス規約をすべて確認し、理解してください。ほとんどのダウンロードには、開発ライセンスが含まれています。この項の内容は、次のとおりです。

- OTNからのインストール用アーカイブ・ファイルのダウンロード

- Oracle Software Delivery Cloudからのソフトウェアのダウンロード

- インストール・ファイルの解凍

3.2.3.1 OTNからのインストール用アーカイブ・ファイルのダウンロード

Oracle Technology Networkからインストール用アーカイブ・ファイルをダウンロードする手順は、次のとおりです。

1. ブラウザを使用して、次の場所にあるOracle Technology Networkのソフトウェア・ダウンロード・ページにアクセスします。
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/downloads/index.html

2. インストールする製品のダウンロード・ページにナビゲートします。

3. ダウンロード・ページで、各必須ファイルのサイズを合計して必要なディスク領域を確認します。
ファイル・サイズは、ファイル名の隣に表示されます。

4. アーカイブ・ファイルの格納および展開用に、十分な空き領域のあるファイル・システムを選択します。

ほとんどの場合、使用可能なディスク領域としては、全アーカイブ・ファイルの2倍以上のサイズが必要です。

5. 手順4で選択したファイル・システム上で、インストール・ディレクトリを保持するための親ディレクトリ(OraDBClient12cなど)を製品ごとに作成します。

6. すべてのインストール用アーカイブ・ファイルを、手順5で作成したディレクトリにダウンロードします。

7. ダウンロードしたファイルのサイズが、Oracle Technology Network上の対応するファイルと一致することを確認します。また、チェックサムがOracle Technology Networkに記載されているものと同じであることを確認してください。

8. 作成した各ディレクトリでファイルを解凍します。

9. 必須インストール・ファイルを解凍した後、「Oracle Database Clientソフトウェアのインストール」を参照してください。

3.2.3.2 Oracle Software Delivery Cloudからのソフトウェアのダウンロード

Oracle Software Delivery Cloudからソフトウェアをメディア・パックとしてダウンロードできます。メディア・パックは電子版のソフトウェアで、Oracleのお客様はCD-ROMまたはDVDでも入手可能です。メディア・パックをダウンロードする手順は、次のとおりです。

1. ブラウザを使用して、次の場所にあるOracle Software Delivery CloudのWebサイトにアクセスします。
http://edelivery.oracle.com/

2. オンライン・フォームに情報(名前、会社、電子メール・アドレス、国)を入力して、「輸出確認」手続きを行います。

3. メディア・パックの検索ページで、ダウンロードするメディア・パックを特定するための製品パックとプラットフォームを指定します。製品パックの名前がわからない場合は、ライセンス・リストを使用して検索できます。

4. オプションで、ダウンロードする関連製品を「結果」リストから選択します。

5. 検索結果ページで「Readme」をクリックし、ダウンロード手順と製品情報が記載されたReadmeファイルをダウンロードして確認します。

6. Readmeを確認したら、検索結果から適切なメディア・パックを選択し、個別のzipファイルをダウンロードします。このページに記載されたダウンロードの注意事項に従います。必要なzipファイルのコンテンツをダウンロードして解凍した後、ソフトウェアのインストールを開始します。

注意:
ダウンロード可能なファイルのリストが記載されたページを印刷しておいてください。このページには、インストール中に参照する必要がある部品番号と説明のリストが記載されています。

7. ファイルをダウンロードした後、「ダイジェストの表示」をクリックして、MD5またはSHA-1チェックサムが、メディア・ダウンロード・ページに示されている内容と一致することを検証します。

関連項目:

- ソフトウェア・ダウンロードの整合性を検証する方法の詳細は、次のMy Oracle Supportノート549617.1を参照してください。

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=549617.1

- メディア・パックの詳細は、Oracle Software Delivery Cloud Webサイトのよくある質問セクションを参照してください。

3.2.3.3 インストール・ファイルの解凍

インストール用アーカイブ・ファイルを解凍する手順は、次のとおりです。

1. 必要に応じて、ダウンロードしたインストール用アーカイブ・ファイルが格納されているディレクトリに変更します。

2. Oracle Databaseソフトウェアは、zipファイルとして使用できます。必ず、zipファイルを同じディレクトリに抽出します。
必須インストール・ファイルをすべて解凍した後、「Oracle Database Clientソフトウェアのインストール」を参照してください。

3.2.4 ハードディスクへのOracle Database Clientソフトウェアのコピー

メディアの内容をハードディスクにコピーする手順は、次のとおりです。

1. ハード・ドライブにインストール・ファイルのディレクトリを作成します。次に例を示します。

d:\install\client

2. インストール・メディアの内容を作成したディレクトリにコピーします。

必須インストール・ファイルをコピーしたら、「Oracle Database Clientソフトウェアのインストール」を参照してください。

3.3 Oracle Database Clientソフトウェアのインストール

この項の内容は、次のとおりです。

- Oracle Database Clientのインストールのガイドライン

- Oracle Database Clientのインストールの手順

- Oracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行

3.3.1 Oracle Database Clientのインストールのガイドライン

ほとんどの場合、Oracle Database Clientのインストールには、Oracle Universal Installerのグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を使用します。ただし、Oracle Universal InstallerでGUIを使用せずにサイレントまたはレスポンス・ファイルのインストールを実行することも可能です。この方法は、複数のOracle Database Clientインストールを実行する必要がある場合に特に役立ちます。

Oracle Database Clientをインストールするときは、次のガイドラインに従います。

関連項目:
サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールの詳細は、付録B「レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインストール」を参照してください。

- このリリースのコンポーネントをインストールする際に、Oracle製品の旧リリースのOracle Universal Installerを使用しないでください。

- サポートされているすべてのWindowsプラットフォームでは、Oracle Database Clientのインストールに同じインストール・メディアを使用します。

- Oracle Database ClientがすでにインストールされているOracleホーム・ディレクトリにOracleソフトウェアを再インストールする場合は、再インストールを開始する前にインストールされていたコンポーネントをすべて再インストールする必要があります。

- Oracleサポート・サービスによって提供されたパッチを使用しないかぎり、Java Runtime Environment(JRE)を変更しないでください。Oracle Universal Installerにより、オラクル社が提供するバージョンのJREが自動的にインストールされます。Oracle Universal Installerおよび複数のOracleアシスタントを実行するには、このバージョンが必要です。

- インストール中にエラーが発生した場合は、「ヘルプ」をクリックするか付録D「Oracle Database Clientインストールのトラフルシューティング」を参照してください。

- デフォルトでは、「カスタム」インストールの場合、次の製品はインストールされません。

- Oracle Connection Manager

- Oracle Net Listener

- Oracle Scheduler Agent

- Microsoftトランザクション・サーバー用のOracleサービス

3.3.2 Oracle Database Clientのインストールの手順

Oracle Universal Installerを使用してOracle Database Clientソフトウェアをインストールします。

Oracle Database Clientをインストールするには、次の手順を実行します。

1. 管理者グループのメンバーとして、Oracleコンポーネントをインストールするコンピュータにログオンします。

プライマリ・ドメイン・コントローラ(PDC)またはバックアップ・ドメイン・コントローラ(BDC)にインストールする場合は、ドメイン管理者グループのメンバーとしてログインします。

2. Oracle Database 12c リリース1 (12.1)のインストール・メディアの場所に移動し、管理者権限でコマンド・プロンプトを開き、setup.exeコマンドを実行します。
サポートされているすべてのWindowsプラットフォームでは、Oracle Databaseのインストールに同じインストール・メディアを使用します。

3. 既存のOracle Database Client 12cリリース1 (12.1.0.1)以降がシステムにインストールされている場合、インストール・モードの選択画面が表示されます。Oracle Database Clientソフトウェアを新規の場所にインストールする場合は「新規インストール」を選択し、以前のリリースのOracle Database Clientをアップグレードする場合は「アップグレード」を選択して、「既存のOracle Database Clientのアップグレードの実行」の手順に従います。

4. 「インストール・タイプの選択」画面で、目的のインストール・タイプ(「InstantClient」、「管理者」、「ランタイム」または「カスタム」)を選択し、「次へ」をクリックします。

5. 「製品言語の選択」では、製品の実行に使用する言語を選択できます。

製品の言語を、「使用可能な言語」リストから選択して、「選択された言語」リストに移します。「次へ」をクリックします。

手順4で「InstantClient」をインストール・タイプとして選択した場合、この画面は表示されません。

6. Oracle Database 12c以降、インストール時に、「Oracleホーム・ユーザーの指定」画面でOracle Databaseホームに関連付けるOracleホーム・ユーザーを指定できます。Oracleホーム・ユーザーは、Oracle Databaseソフトウェアで実行されるすべてのWindowsサービスを所有します。既存のWindowsユーザーを指定することも、インストーラでユーザーを作成することもできます。適切なアクセス制御リスト(ACL)を持つOracleホーム・ユーザーといくつかのデータベース・サービスは、インストール中に構成されます。
インストール時にOracleホーム・ユーザーを指定しない場合は、Windows組込みアカウントを使用しますを選択します。これにより、Oracleホームに対するサービスがLocalServiceユーザーまたはLocalSystemユーザーとして実行されます。

関連項目: 『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

手順4で「InstantClient」をインストール・タイプとして選択した場合、Oracle Homeユーザーは使用できません。

7. 「インストール場所の指定」画面で、次の詳細情報を入力します。
Oracleベース: このパスはデフォルトで表示されます。このパスは要件に応じて変更できます。

手順4で「InstantClient」をインストール・タイプとして選択した場合、「Oracleベース」セクションは表示されません。

「ソフトウェアの場所」セクションで、デフォルト値のままにするか、OracleコンポーネントをインストールするOracleホームのディレクトリ・パスを入力します。ディレクトリ・パスにはスペースを入れないようにしてください。「次へ」をクリックします。

8. 手順4で「カスタム」をインストール・タイプとして選択した場合は、「使用可能な製品コンポーネント」画面が表示されます。インストールする製品を選択し、「次へ」をクリックします。

注意:
Oracle Database 11gリリース2(11.2)以降では、カスタム・インストール・オプションを使用して、Oracle Connection Manager、Oracle Net ListenerおよびOracle Scheduler Agentをインストールできます。

9. 手順8で、インストールするコンポーネントの一部としてOracle Scheduler Agentを選択した場合は、「Oracle Database Scheduler Agent」画面にデフォルトのホスト名およびデフォルトのポート番号が表示されます。Scheduler Agentホスト名とScheduler Agentのポート番号を入力します。「次へ」をクリックします。

10. 「前提条件チェックの実行」画面で、コンピュータが、目的の製品をインストールするための最低システム要件を満たしているかどうかを確認します。「次へ」をクリックします。

注意:
「すべて無視」オプションを選択する場合は注意が必要です。このオプションを選択すると、Oracle Universal Installerでは、Oracle Databaseをシステムに正常にインストールできるかどうかの確認が行われません。

11. 「サマリー」画面に表示された情報を確認して、「インストール」をクリックします。

注意:
Oracle Database 11gリリース2(11.2)以降では、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックすると、すべてのインストール手順をレスポンス・ファイルに保存できます。このファイルは、後でサイレント・インストールに使用できます。

12. 「製品のインストール」画面に、クライアント・インストールの進捗状況が表示されます。Oracle Database Clientがインストールされたら、「OK」をクリックします。

13. カスタム・インストールの実行中に、手順8で、インストールするコンポーネントのリストからOracle Net Listenerを選択した場合、Oracle Net Configuration Assistantの使用に関する項の手順を確認します。

14. 「終了」画面で、「閉じる」をクリックしてOracle Universal Installerを終了します。

Oracle Net Configuration Assistantの使用

カスタムのOracle Database Clientのインストール中に、手順8で、インストールするコンポーネントのリストからOracle Net Listenerを選択した場合、Oracle Universal Installerにより、Oracle Database Clientのインストールの一環としてOracle Net Configuration Assistantが自動的に起動されます。次の手順を実行し、Oracle Net Configuration Assistantを使用してリスナーおよびネーミング・メソッドを構成します。

1. 「ようこそ」画面で、「次へ」をクリックします。

注意:
インストール時にOracleホーム・ユーザーを選択しない場合や、コンポーネントとしてOracle Netリスナーを選択しない場合は、デフォルトのネットワーク構成に対して「標準構成の実行」を選択できます。

2. 「リスナーの構成-リスナー名」画面で、リスナー名を入力するか、デフォルト値を受け入れます。
OracleホームのインストールにOracleホーム・ユーザーを使用することを選択した場合は、「Oracleホームのユーザー・パスワード」フィールドが表示されます。Oracleホーム・ユーザー・アカウントでリスナーのWindowsサービスを実行するために、パスワードを入力する必要があります。「次へ」をクリックします。

3. 「リスナーの構成-プロトコルの選択」画面で、「使用可能なプロトコル」リストから1つ以上のプロトコルを選択し、「選択済プロトコル」リストに移動します。「次へ」をクリックします。

4. 「リスナーの構成-TCP/IPプロトコル」画面で、標準ポート番号を選択するか、別のポート番号を入力します。「次へ」をクリックします。

5. その他に構成するリスナーがない場合は、「リスナーの構成-リスナーを追加しますか」画面で、「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックします。

6. リスナーの構成はこれで終わりました。「次へ」をクリックして次に進みます。

注意:
複数のリスナーがある場合、「リスナーの構成-リスナーの選択」場面に表示されたリストからリスナーを1つ選択して開始します。

7. 「ネーミング・メソッドの構成」画面で、「はい」を選択してネーミング・メソッドを構成します。「次へ」をクリックします。

8. 「ネーミング・メソッドの構成」のネーミング・メソッドの選択画面で、使用可能なネーミング・メソッドリストからネーミング・メソッドを選択し、選択済ネーミング・メソッドリストに移動します。「次へ」をクリックします。
通常は「ローカル・ネーミング」で十分です。

9. 「ネット・サービス名の構成」の「サービス名」画面でサービス名を入力し、「次へ」をクリックします。

10. 「ネット・サービス名の構成」の「プロトコルの選択」画面で、アクセスするデータベースのプロトコルを選択し、「次へ」をクリックします。

11. 「ネット・サービス名の構成-TCP/IPプロトコル」画面で、Oracle Databaseがインストールされているコンピュータのホスト名を入力します。標準ポート番号を使用するか、別のポート番号を指定して、「次へ」をクリックします。

12. 「ネット・サービス名の構成」の「テスト」画面で、「はい。テストを実行します。」をクリックしてデータベースの接続をテストします。「次へ」をクリックします。

13. 「ネット・サービス名の構成-接続」画面で、「次へ」をクリックします。
ほとんどの場合、テストが失敗するのは、Oracle Universal Installerからダイアログ・ボックスに提供されるデフォルトのユーザー名とパスワードがターゲット・データベースのユーザー名とパスワードと一致しない場合のみです。「ログインの変更」をクリックし、ユーザー名とパスワードを再入力して「OK」をクリックします。

14. 「ネット・サービス名の構成」の「ネット・サービス名」画面でネット・サービス名を入力し、「次へ」をクリックします。

15. 残りのプロンプトに応答して、構成を完了します。

16. 「終了」画面で、「閉じる」をクリックしてOracle Universal Installerを終了します。

スタンドアロン・モードでのインストール後Oracle Net Configuration Assistantを実行して、リスナー、ネーミング・メソッド、ネット・サービス名およびディレクトリ・サーバーの使用を構成することもできます。

Oracle Net Configuration Assistantをスタンドアロン・モードで起動するには、「スタート」メニューから、「プログラム」を選択し、「Oracle - HOME_NAME」を選択します。次に、「コンフィグレーションおよび移行ツール」を選択し、「Oracle Net Configuration Assistant」を選択します。

関連項目:
『Oracle Database Net Services管理者ガイド』

3.3.3 Oracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行

次の手順で、Oracle Database Client 12cリリース1(12.1)のインプレース・アップグレードを実行できます。

注意:
システムにOracle Database Client 12cリリース1 (12.1.0.1)以上のクライアント・ホームがすでにインストールされている場合のみ、Oracle Database Clientのインプレース・アップグレードを行えます。

1. 「Oracle Database Clientのインストールの手順」に示された手順1から3を実行します。

2. システムにOracle Database Client 12cリリース1 (12.1.0.1)以上がすでにインストールされている場合のみ、インストール・モードの選択画面が表示されます。「アップグレード」を選択して、既存のOracle Database Clientソフトウェアを最新バージョンにアップグレードします。

3. Oracle Database 12c以降、インストール時に、「Oracleホーム・ユーザーの指定」画面でOracle Databaseホームに関連付けるOracleホーム・ユーザーを指定できます。Oracleホーム・ユーザーは、Oracle Databaseソフトウェアで実行されるすべてのWindowsサービスを所有します。既存のWindowsユーザーを指定することも、インストーラでユーザーを作成することもできます。適切なアクセス制御リスト(ACL)を持つOracleホーム・ユーザーといくつかのデータベース・サービスは、インストール中に構成されます。
インストール時にOracleホーム・ユーザーを指定しない場合は、Windows組込みアカウントを使用しますを選択します。これにより、Oracleホームに対するサービスがLocalServiceユーザーまたはLocalSystemユーザーとして実行されます。

関連項目: 『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

「InstantClient」をインストール・タイプとして選択した場合、Oracle Homeユーザーは使用できません。

4. 「インストール場所の指定」画面で、デフォルトのソフトウェアの場所の値はそのままにします。システム上に複数のクライアント・インストールが存在する場合、最新のバージョンへのアップグレード元となるクライアントのOracleホーム・ディレクトリ・パスを選択します。「次へ」をクリックします。

5. 「製品言語の選択」では、製品の実行に使用する言語を選択できます。
製品の言語を、「使用可能な言語」リストから選択して、「選択された言語」リストに移します。「次へ」をクリックします。

6. 「前提条件チェックの実行」画面で、コンピュータが、目的の製品をインストールするための最低システム要件を満たしているかどうかを確認します。「次へ」をクリックします。

7. 「サマリー」画面に表示された情報を確認して、「インストール」をクリックします。

8. 「製品のインストール」画面に、クライアント・アップグレードの進捗状況が表示されます。インストールの完了後、「OK」をクリックします。

9. 「終了」画面で情報を確認し、「閉じる」をクリックしてOracle Universal Installerを終了します。

関連項目:

- 「最新バージョンでの既存ソフトウェアの更新」

- 「レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行」

4 Oracle Database Clientのインストール後の作業

この章では、インストール後の作業について説明します。

- インストール後の必須作業

- インストール後の推奨作業

- 製品固有のインストール後の必須作業 - Oracle Net Servicesの構成

- SQL Developerのインストール後の作業

- OraMTS Service for Microsoft Transaction Serverの作成

- スケジューラ・エージェントの作成

注意:
この章では、基本構成についてのみ説明します。より高度な構成およびチューニングの情報は、『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイド』および製品固有の管理およびチューニングのガイドを参照してください。

4.1 インストール後の必須作業

この項の内容は、次のとおりです。

- パッチのダウンロードとインストール

- Instant Clientの更新

4.1.1 パッチのダウンロードとインストール

必須のパッチをダウンロードするには、インストールに必要なパッチについてMy Oracle SupportのWebサイトを確認してください。これにより、Oracle Database Clientを最新の状態に更新できます。

注意:
パッチをダウンロードしてもInstant Clientを更新できません。Instant Clientを更新するには、「Instant Clientの更新」の手順を実行してください。

パッチを検索してダウンロードする手順は次のとおりです。

1. Webブラウザを使用して、My Oracle SupportのWebサイトを表示します。
https://support.oracle.com/

2. My Oracle Supportにログインします。

注意:
My Oracle Supportの登録ユーザーでない場合は、「こちらで登録してください」をクリックして登録の手順に従います。

3. My Oracle Supportのメイン・ページで「パッチと更新版」タブをクリックします。

4. 「パッチ検索」グループで、「製品またはファミリ(拡張)」を選択します。

5. 「製品」フィールドで、「Oracle Database」を選択します。

6. 「リリース」フィールドで、リリース番号を選択します。たとえば、Oracle 12.1.0.1.0です。

7. 「検索」をクリックします。

8. 「パッチ検索」ページに、使用可能なすべてのパッチの更新が表示されます。

9. パッチ番号を選択して「README」をクリックします。パッチ・セットに関する情報と、インストールへのパッチの適用方法が記載された「README」ページが表示されます。

10. 「パッチ検索」ページに戻って「ダウンロード」をクリックし、ファイルをシステムに保存します。

11. Oracle Database 12cに付属の解凍ユーティリティを使用して、My Oracle SupportからダウンロードしたOracleのパッチ更新を解凍します。解凍ユーティリティは、ORACLE_BASE\ORACLE_HOME\binディレクトリにあります。

4.1.2 Instant Clientの更新

Instant Clientを更新する手順は、次のとおりです。

1. Instant ClientをOracle Technology Network (http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html)からダウンロードします。

2. 新しいファイルで旧ファイルを上書きします。
別のディレクトリにファイルを格納(および以前のファイルを削除)する場合は、PATH環境変数の設定を更新して新しい格納場所を反映してください。

4.2 インストール後の推奨作業

インストールの完了後、次の項で説明する作業を実行することをお薦めします。

- Instant Client Lightの構成

- Oracle DatabaseへのOracle Database Clientの接続

- Instant ClientまたはInstant Client LightのOracle Databaseへの接続

- ユーザー・アカウントの設定

- Oracleホーム・ユーザーのパスワードの変更

- Oracle Database 12cでのOracle9iの言語および定義ファイルの使用

4.2.1 Instant Client Lightの構成

Instant Client Lightを構成するには、これをInstant Clientのかわりにデフォルトにする必要があります。

Instant Client Lightを構成する手順は、次のとおりです。

1. ORACLE_BASE\ORACLE_CLIENT_HOMEディレクトリで、oraociei12.dllファイルの名前を変更するか削除します。
oraociei12.dllファイルは、Instant Client用のメイン・バイナリです。

2. ORACLE_BASE\ORACLE_CLIENT_HOME\install\instantclient\lightディレクトリから、oraociicus12.dllファイルをORACLE_BASE\ORACLE_CLIENT_HOMEディレクトリにコピーします。
oraociicus12.dllファイルは、Instant Client Light用のバイナリです。

3. PATH環境変数がORACLE_BASE\ORACLE_CLIENT_HOMEディレクトリを指していることを確認します。

注意:
Instant ClientのPATHが設定されていない場合、アプリケーションでは最初に、通常のInstant Clientライブラリのロードを試行します。これらが見つからなかった場合、アプリケーションは、次にInstant Client Lightライブラリのロードを試行します。

4.2.2 Oracle DatabaseへのOracle Database Clientの接続

Oracle Universal Installerを実行してOracle Database Clientをインストールした後、Net Configuration Assistant(NetCA)を使用して、Oracleデータベースに接続するようにOracle Database Clientを構成する必要があります。インストールの最後に、Oracle Universal Installerからデータベース接続を構成するように要求されます。このオプションを省略した場合、またはデータベース接続を後で変更する必要がある場合、「管理者」、「ランタイム」または「カスタム」インストール・タイプでインストールしたときは、次の手順を実行します。

関連項目:
「InstantClient」インストール・タイプをインストールした場合は、「Instant ClientまたはInstant Client LightのOracle Databaseへの接続」を参照してください。

Oracle Database ClientをOracle Databaseに接続する手順は、次のとおりです。

1. 「スタート」メニューから、「Oracle - HOME_NAME」→「コンフィグレーションおよび移行ツール」→「Net Configuration Assistant」を選択します。

2. ようこそウィンドウで「ローカル・ネット・サービス名構成」を選択し、「次へ」をクリックします。

3. ネット・サービス名の構成ウィンドウで「追加」を選択し、「次へ」をクリックします。

4. サービス名ウィンドウで接続するOracleデータベースの名前を入力し、「次へ」をクリックします。

5. プロトコルの選択ウィンドウで使用するプロトコルを選択し、「次へ」をクリックします。

6. プロトコル・ウィンドウで選択したプロトコルに応じて適切な情報を入力し、「次へ」をクリックします。

7. ネット・テスト・ウィンドウで接続をテストするかどうかを選択し、「次へ」をクリックします。

8. ネット・サービス名ウィンドウでネット・サービスの名前を入力し、「次へ」をクリックします。

9. 他のネット・サービス名の構成するための残りの質問に答え、「終了」をクリックして構成を完了します。
Net Configuration Assistantにより、次の場所にtnsnames.oraファイルが作成されます。

ORACLE_HOME\network\admin\tnsnames.ora

関連項目:
Oracle Database Net Services管理者ガイド

4.2.3 Instant ClientまたはInstant Client LightのOracle Databaseへの接続

Instant ClientまたはInstant Client LightをOracleデータベースに接続する前に、Instant Clientライブラリを含むディレクトリがPATH環境変数で指定されていることを確認します。(デフォルトでは、インストール・プロセス中にOracle Universal InstallerによってPATH変数が更新されますが、その後、別のユーザーがこの変数を不用意にリセットする可能性があります)。このディレクトリは、インストール中に指定したOracleホーム・ディレクトリです。

たとえば、通常のInstant Clientの場合は、次のようになります。

C:\app\username\product\12.1.0\client_1

Instant Client Lightの場合は、次のようになります。

C:\app\username\product\12.1.0\client_1\light

PATH環境変数の確認後、次の方法のいずれかを使用して、クライアント・アプリケーションのOracle Database接続情報を指定できます。

- 簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定

- tnsnames.oraファイルの構成による接続の指定

- 空の接続文字列およびLOCAL変数を使用した接続の指定

4.2.3.1 簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定

Instant Clientのtnsnames設定を構成することなく、クライアント・アプリケーションから直接Oracle Databaseに対する接続アドレスを指定できます。この方法は、tnsnames.oraファイルを作成および管理する必要がないという点で便利です。ただし、アプリケーション・ユーザーは、アプリケーションにログインするときにホスト名およびポート番号を指定する必要があります。

たとえば、クライアント・コンピュータでSQL*Plusを実行しており、ホスト名がshobeen、ポート番号が1521のサーバーにあるsales_usデータベースへ接続するとします。SQL*Plusをコマンドラインから起動した場合、次のようにしてログインできます。

sqlplus system/admin@//shobeen:1521/sales_us

同様に、アプリケーション・コードでOracle Call Interfaceネット・ネーミング・メソッドを使用して、Instant ClientとOracle Databaseの接続を作成できます。たとえば、OCIServerAttach()コール内の次の形式により、接続情報を指定します。

- 次の形式でSQL接続URL文字列を指定します。

//host[:port][/service_name]

次に例を示します。

//shobeen:1521/sales_us

- あるいは、SQL接続情報をOracle Netキーワード値ペアとして指定できます。次に例を示します。

"(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=shobeen) (PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=sales_us)))"

関連項目:
『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』

4.2.3.2 tnsnames.oraファイルの構成による接続の指定

デフォルトでは、Instant Clientをインストールする場合、Oracle Universal Installerには、サンプルのtnsnames.oraファイルも、通常このファイルの作成に使用されるOracle Net Configuration Assistantユーティリティも含まれません。ただし、ユーザーが実際のホスト名およびポート番号を指定する必要をなくす場合は、tnsnames.oraファイルを使用してInstant ClientとOracle Databaseの接続を設定することを検討してください。

別のOracleインストールからこのファイルをコピーして変更することによって、tnsnames.oraファイルを手動で作成するか、またはOracle Net Configuration Assistantを使用して、このファイルを自動的に作成および管理できます。

Oracle Net Configuration Assistantをインストールする手順は、次のとおりです。

1. Oracle Universal Installerを実行します。

2. 「カスタム」インストール・タイプを選択します。

3. 「使用可能な製品コンポーネント」リストで、Oracle Network Utilitiesを選択し、「次へ」を選択します。

4. 「サマリー」画面で「インストール」をクリックしてから、「終了」および「はい」をクリックしてOracle Universal Installerを終了します。

Oracle Net Configuration Assistantをインストールした後、各クライアント・コンピュータに対して「OracleデータベースへのOracle Database Clientの接続」に記載されている手順を実行します。

次に、各クライアント・コンピュータ上で、次のいずれかの設定を構成します。

- TNS_ADMIN環境変数を設定してtnsnames.oraファイルの場所を指定し、そのファイルからサービス名を指定します。

- tnsnames.oraファイルをORACLE_HOME\network\adminディレクトリ内に格納し、ORACLE_HOME環境がこのOracleホームに設定されていることを確認します。

関連項目:
『Oracle Call Interfaceプログラマーズ・ガイド』

4.2.3.3 空の接続文字列およびLOCAL変数を使用した接続の指定

接続文字列を空の接続文字列("")に設定してから、LOCAL環境変数を次のいずれかの値に設定できます。

- 直接アドレス(「簡易接続ネーミング・メソッドを使用した接続の指定」を参照)

- Oracle Netキーワード値ペア

- tnsnames.oraエントリ。さらに、TNS_ADMINをtnsnames.oraの場所に設定します。

- tnsnames.oraエントリ。さらに、次のようにします。

- tnsnames.oraファイルをORACLE_HOME/network/adminに格納

- ORACLE_HOME環境変数をこのOracleホームに設定

この方法により、アプリケーションは、アプリケーション・コード自体が空の接続文字列を使用する場合に、接続文字列を内部的に指定できます。空の接続文字列のメリットは、アプリケーション自体がtnsnames.oraエントリを指定する必要がないという点です。かわりに、ユーザーがアプリケーションを起動した場合、データベースの場所は、スクリプトまたは環境、つまりLOCAL環境変数をどこに設定したかによって決定されます。空の文字列を使用するデメリットは、アプリケーションがデータベースに接続するためにこの追加情報を構成する必要があるという点です。

4.2.4 ユーザー・アカウントの設定

追加のユーザー・アカウントの設定については、『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイド』を参照してください。

4.2.5 Oracleホーム・ユーザーのパスワードの変更

Oracleホームのユーザー・コントロールは、管理者がOracleホーム内のWindowsサービスのパスワードを更新できるコマンドライン・ユーティリティです。入力パスワードはOracleホーム・ユーザーとして使用されるWindowsユーザー・アカウントのパスワードと一致する必要があります。そのため、最初にWindowsオペレーティング・システム・ツールを使用してWindowsパスワードを変更してから、このツールでOracleホーム内のWindowsサービスを更新し、同じパスワードに設定します。

注意:
このOracleホーム・ユーザー・コントロール・ユーティリティを実行するには、管理者権限が必要です。

構文の概要:

コマンド構文は次のとおりです。

orahomeuserctl list | updpwd [-user username] [-host hostname1, hostname2, . . .] [-log logfilename]

各パラメータの意味は次のとおりです。

- orahomeuserctlは、現在のOracleホームに関連付けられているOracleホーム・ユーザー名の表示、またはOracleホーム・ユーザー・パスワードの更新に使用されます。

- listは、現在のOracleホームに関連付けられているOracleホーム・ユーザー名を表示します。

- updpwdは、新しいパスワードを要求し、指定されたOracleサービス・ユーザーのパスワードを更新します。updpwdのオプションは次のとおりです。

- -user username
このオプションは、Oracleホーム・ユーザー名を決定します。このオプションが存在しない場合、現在のOracleホームに関連付けられた指定されたユーザー名が使用されます。usernameまたは現在のOracleホームのユーザーに関係なく、指定された名前がMSAまたはWindows組込みアカウントの場合は、エラー・メッセージが表示され、コマンドが終了します。

- -host hostname1, hostname2,. . .
このオプションが存在する場合、ユーティリティは、指定されたホストにある指定のOracleホーム・ユーザーに属するすべてのサービスのパスワードを更新します。それ以外の場合、Oracleホーム・ユーザー・コントロール・ユーティリティは、単一インスタンスをインストールした指定されたホストにある指定のOracleホーム・ユーザーに属するすべてのサービスのパスワードを更新するか、指定されたすべてのホストにある指定のOracleホーム・ユーザーに属するすべてのサービスのパスワードを更新します。

更新が完了すると、ユーティリティは、成功した更新の数と、新しいパスワードで更新に失敗したサービスを表示します。

- -log logfilename
このオプションは、新しいパスワードを受け入れる各サービス名に対して、パスワード更新操作の結果をログ・ファイルに追加します。デフォルトでは、ログ・ファイルはORACLE_HOME\logディレクトリにあります。logfilenameがファイル名のみを指定する場合、ログはデフォルト・ディレクトリの指定されたファイルに格納されます。ただし、logfilenameにパスが含まれている場合、そのパスは変更されずに使用されます。

関連項目:
『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

4.2.6 Oracle Database 12cでのOracle9iの言語および定義ファイルの使用

Oracle Database 10g以降のリリースでは、一部の言語および地域定義ファイルの内容に変更が加えられています。Oracle Databaseでサポートされる一部の言語および地域のローカルな規則に合わなくなったレガシー定義を訂正するために、これらの更新は必要です。

Oracle Database 12cカスタマは、既存のアプリケーション・コードを調べて、Oracle Database 10gで導入され定義された正しい文化的規則が使用されていることを確認する必要があります。アプリケーションのサポートに必要なコード変更ができない可能性のあるカスタマのために、Oracle Databaseはこのリリースで、Oracle9iロケール定義ファイルを提供しています。Oracle DatabaseサーバーがOracle9iファイルを使用するように構成されている場合は、各クライアント・インストールでも同様にこの機能を有効にする必要があります。

この機能を有効にする手順は、次のとおりです。

1. デフォルトでORACLE_HOME\nls\data\oldにあるcr9idata.plスクリプトを実行します。
選択したクライアント・インストール・タイプにこのディレクトリが含まれていない場合、cr9idata.plスクリプトは、デフォルトのOracle Databaseインストール内の同じディレクトリ・パスにあります。

2. ORA_NLS10環境変数が、言語および地域の新規定義ファイルをインストールしたディレクトリ(デフォルトの場所は、ORACLE_HOME\nls\data)を指すように設定します。

3. Oracle Databaseを再起動します。

関連項目:

- b_cr9idata変数を設定して、Oracle Universal Installerで実行できるレスポンス・ファイルの詳細は、付録B「レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインストール」を参照してください。

- このリリースのOracle Databaseの影響を受けるグローバリゼーション・サポートの詳細は、付録C「Oracle Databaseグローバリゼーション・サポートの構成」を参照してください。

- 『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』

4.3 製品固有のインストール後の必須作業 – Oracle Net Servicesの構成

適切なエントリをtnsnames.oraファイルおよびlistener.oraファイルに追加することにより、Oracle Net Servicesと通信するようにOracle Database Clientを構成できます。以前のリリースのOracleソフトウェアがある場合は、Oracle Netのtnsnames.oraおよびlistener.ora構成ファイルの情報を、以前のリリースから新しいリリースの対応するファイルにコピーできます。

注意:
tnsnames.oraおよびlistener.oraファイルのデフォルトの場所は、ORACLE_HOME\network\adminディレクトリです。

Oracle Connection Manager (CMAN)サービスを作成するには、CMAN別名エントリをORACLE_HOME\network\adminのcman.oraに作成します。次に例を示します。

cman_proxy=
(CONFIGURATION=
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=host_name)(PORT=1521))
(RULE_LIST=
(RULE=(SRC=*)(DST=*)(SRV=*)(ACT=accept)))
(PARAMETER_LIST=
(MIN_GATEWAY_PROCESSSES=1)
(MAX_GATEWAY_PROCESSES=2)))

これは、ルールに示されているように、すべてのクライアントからの接続を受け入れます。

関連項目:
Oracle Database Net Services管理者ガイド

CMANサービスは、cmctlコマンドライン・ルールを使用してCMANが初めて起動されると作成されます。サービスの作成時、インストール中にWindowsユーザー・アカウントがOracleホーム・ユーザーとして指定される場合は、cmctlによってパスワードが要求されます。インストール中にWindows組込みアカウントがOracleホーム・ユーザーとして指定される場合は、cmctlによってパスワードは要求されません。

別名エントリをlistener.oraに追加することで、リスナーを構成できます。リスナー・サービスは、リスナーが初めて起動されると作成されます。インストール中にWindowsユーザー・アカウントがOracleホーム・ユーザーとして指定される場合は、リスナー・コントロール・ユーリティのlsnrctlによってパスワードが要求されます。インストール中にWindows組込みアカウントがOracleホーム・ユーザーとして指定される場合は、パスワードは要求されません。

4.4 SQL Developerのインストール後の作業

SQL Developerのインストール後の推奨作業については、Oracle SQL Developerインストレーション・ガイドの次に関する項を参照してください。

- 以前のリリースからのユーザー設定の移行

- 以前のリリースからの情報の移行

- ユーザー関連情報の場所

4.5 OraMTS Service for Microsoft Transaction Serverの作成

Oracle Services for Microsoft Transaction Server (OraMTS)を使用すると、Microsoftアプリケーションで調整されるトランザクション内で、リソース・マネージャとしてOracle Databaseクライアントを使用できます。OraMTSは、Microsoft分散トランザクション・コーディネータ(MSDTC)に対するOracle Databaseクライアントのプロキシとして機能します。この結果、OraMTSによってクライアント側の接続プールが提供され、Oracleを利用するクライアント・コンポーネントを昇格可能なトランザクションおよび分散トランザクションに使用できるようになります。また、サービス自体がWindowsで実行される場合、OraMTSは、任意のオペレーティング・システム上で実行されているOracle Databaseクライアントと連携して動作できます。

Oracle Database 12cより前のリリースでは、OraMTSサービスはソフトウェアのみのインストールの一部として作成されていました。Oracle Database Client 12c以降は、構成ツールを使用してこのサービスを作成する必要があります。

Oracle Database Clientのソフトウェアのみのインストールの実行後にOraMTSサービスを作成するには、次の手順を実行します。

1. コマンド・ウィンドウを開きます。

2. ディレクトリを、ORACLE_HOME\binに変更します。

3. OraMTSCtlユーティリティを実行して、OraMTSサービスを作成します。

C:\ORACLE_HOME\bin> oramtsctl.exe -new

関連項目:
『Oracle Services for Microsoft Transaction Server開発者ガイド』

4.6 スケジューラ・エージェントの作成

Oracle Scheduler実行エージェントでは、リモート・ホストに配置可能なOracleインスタンスのリクエスト時にOracle Databaseクライアントでスケジューラ・ジョブを実行できます。これにより、Oracle Schedulerを使用した複数ホストの集中制御が可能になり、オペレーティング・システム・レベルのジョブ、および別のOracle Databaseで実行されるジョブを実行できます。

Oracle Scheduler実行エージェントは、Oracle Database Clientソフトウェアとともにインストールされます。

関連項目:
『Oracle Database管理者ガイド』

Oracle Database Clientのソフトウェアのみのインストールの実行後に、スケジューラ・エージェント・サービスを作成するには、次の手順を実行します。

1. コマンド・ウィンドウを開きます。

2. ディレクトリを、ORACLE_HOME\binに変更します。

3. 実行ユーティリティのschagentを実行し、スケジューラ・エージェント・サービスを作成します。

C:\ORACLE_HOME\bin> schagent.exe -new

5 Oracle Database Clientソフトウェアの削除

この章では、削除ツールを使用して、指定したOracleホームに関連するOracleソフトウェアおよび構成ファイルを完全に削除する方法を説明します。

削除ツールは、Oracle Database Clientインストールを削除します。

削除ツールを使用して、Oracle Database、Oracle Clusterware、Oracle ASM、Oracle RACまたはOracle Databaseクライアントのインストールに関連付けられているOracleホーム全体を削除することをお薦めします。個々の製品やコンポーネントの削除はサポートされません。

内容は次のとおりです。

- 削除ツールについて

- Oracle Databaseの削除の例

- 削除コマンドの実行例

- Oracle Database Clientの削除レスポンス・ファイルの例

注意:
Oracleソフトウェアを削除するには、同じリリースの削除ツールを使用する必要があります。以前のリリースのOracleソフトウェアを削除するとき、それより新しいリリースの削除ツールは使用しないでください。たとえば、既存の11.2.0.4OracleホームにあるOracleソフトウェアを削除するとき、12.1.0.1のインストール・メディアに収録されている削除ツールは実行しないでください。

5.1 削除ツールについて

Oracle Database 12cリリース1 (12.1)以降では、削除ツールがOracle Universal Installer (OUI)に統合されるようになりました。Oracle Database、Oracle Database ClientまたはOracle Grid Infrastructureインストール・メディアのベース・ディレクトリから、setup.exeコマンドに-deinstallオプションと-homeオプションを使用して削除ツールを実行できます。

削除ツールは、インストール後にOracleホーム・ディレクトリで別のコマンド(deinstall)として使用することもできます。ORACLE_HOME\deinstallにあります。

deinstallコマンドでは、ユーザーが入力した情報およびソフトウェア・ホームから収集した情報を使用してレスポンス・ファイルが作成されます。または、以前にdeinstallコマンドで生成されたレスポンス・ファイルを使用するには、–checkonlyオプションを使用するか、レスポンス・ファイル・テンプレートを編集します。

削除ツールによって、Oracleソフトウェアが停止され、特定のOracleホームのOracleソフトウェアおよびオペレーティング・システムの構成ファイルが削除されます。

Oracleホームのソフトウェアが実行されていない場合(インストール失敗の後など)、削除ツールは構成を確認できないため、対話的に、またはレスポンス・ファイルですべての構成の詳細を提供する必要があります。

注意:
削除ツールを実行すると、構成解除して削除するホーム以外に、中央インベントリに他の登録済ホームが含まれていない場合、削除ツールはOracle Databaseインストール所有者のOracleベース・ディレクトリで次のファイルおよびディレクトリの内容を削除します。

- admin

- cfgtoollogs

- checkpoints

- diag

- oradata

- flash_recovery_area

Optimal Flexible Architecture(OFA)構成を使用してインストールを構成することと、Oracleソフトウェアを排他的に使用するためにOracleベースとOracleホームのパスを予約することをお薦めします。Oracleソフトウェア所有者であるユーザー・アカウントが所有するOracleベース内のこれらの場所に、ユーザー・データがある場合、このデータは削除ツールによって削除されます。

また、Oracle Grid Infrastructureインストールの場合は、次のようにする必要があります。

- Oracle Automatic Storage Management Cluster File System (Oracle ACFS)をディスマウントし、Oracle Automatic Storage Management Dynamic Volume Manager (Oracle ADVM)を無効にする必要があります。

- グリッド・ネーミング・サービス(GNS)が使用中の場合、サブドメインのエントリはDNS管理者によってDNSから削除される必要があります。

削除ツールは、Oracleソフトウェア・インストール所有者として実行することをお薦めします。削除ツールは、デフォルトでは、インストール所有者としてOracleホームのdeinstallディレクトリから実行します。

%ORACLE_HOME%\deinstall
DRIVE_LETTER:\> deinstall\deinstall.bat

このコマンドでは、次の構文を使用します。変数はイタリックで示しています。

deinstall.bat -home complete path of Oracle home [-silent] [-checkonly]
[-paramfile complete path of input parameter property file] [-params name1=value name2=value . . .]
[-o complete path of directory for saving files] [-help]
[-tmpdir complete path of temporary directory to use]
[-logdir complete path of log directory to use] [-help]

データベース・インストール・メディアから削除ツールを実行するには、-deinstallオプションの後に-homeオプションを指定したsetup.exeコマンドを使用し、削除するOracleホームのパスを次の構文で指定します(変数コンテンツはイタリックで示されています)。

setup.exe -deinstall -home complete path of Oracle home [-silent] [-checkonly] [-paramfile complete path of input parameter property file] [-params name1=value
name2=value . . .] [-o complete path of directory for saving files] [-help]
[-tmpdir complete path of temporary directory to use]
[-logdir complete path of log directory to use] [-help]

サーバーに関する情報の入力を求められたら、情報を入力するかデフォルトを受け入れます。

さらに、削除ツールは、他の場所での実行、レスポンス・ファイルを使用して実行、または次のオプションを選択して実行できます。

- -home
このフラグは、確認または削除するOracleホームのホーム・パスを指定します。削除するOracleホームでdeinstallコマンドを使用してOracleソフトウェアを削除する場合は、そのOracleホーム以外の場所にあるレスポンス・ファイルを指定し、-homeフラグは使用しません。

ORACLE_HOME\deinstallパスから削除ツールを実行する場合、ツールが、実行されているホームを認識するので-homeフラグは必要ありません。インストール・メディアからsetup.exe -deinstallを使用して削除ルールを実行する場合は、-homeが必須です。

- -silent
このフラグは、削除ツールを非対話モードで実行します。このオプションを指定した場合は、次のいずれかが必要です。

- インストールおよび構成の情報を判別するためにアクセスできる作業システム。失敗したインストールでは、-silentフラグは機能しません。

- 削除または構成解除するOracleホームの構成値が記述されたレスポンス・ファイル。

レスポンス・ファイルを作成して使用または修正するには、-checkonlyフラグを使用してツールを実行します。ツールにより、削除および構成解除するOracleホームの情報が検出されます。この方法でも、-silentオプションで使用できるレスポンス・ファイルが生成されます。

ORACLE_HOME\deinstall\responseディレクトリにあるテンプレート・ファイルdeinstall.rsp.tmplを変更することもできます。

- -checkonly
このフラグは、Oracleソフトウェア・ホームの構成ステータスをチェックする場合に使用します。-checkonlyフラグを指定して削除ツールを実行した場合、Oracleの構成は削除されません。-checkonlyフラグにより、削除ツールおよび-silentオプションで使用できるレスポンス・ファイルが生成されます。

- -paramfile complete path of input parameter property file
このフラグは、デフォルト以外の場所にあるレスポンス・ファイルを使用して削除ツールを実行します。このフラグを使用する場合は、レスポンス・ファイルが存在する場所を完全パスで指定します。

レスポンス・ファイルのデフォルトの場所は、削除ツールの場所によって異なります。

- インストール・メディアまたはステージの場所からの場合: \response

- インストール済Oracleホームからの場合(インストール後): ORACLE_HOME\deinstall\response

- -params ["name1=value" "name2=value" "name3=value" ]
このフラグは、作成したレスポンス・ファイルで変更する1つ以上の値を上書きする場合に、レスポンス・ファイルとともに使用します。

- -o 保存するレスポンス・ファイルのディレクトリの完全パス
このフラグは、レスポンス・ファイルが保存されているデフォルトの場所以外のパスを指定する場合に使用します。デフォルトの場所は、\response\deinstall.rsp.tmplです。

レスポンス・ファイルのデフォルトの場所は、削除ツールの場所によって異なります。

- インストール・メディアまたはインストール前のステージングの場所からの場合: \response

- インストール済Oracleホームからの場合: ORACLE_HOME/deinstall/response

- -tmpdir 一時ディレクトリの完全パス
Oracle削除ツールによって削除用の一時ファイルが書き込まれるデフォルト以外の場所を指定します。

- -logdir ログ・ディレクトリの完全パス
Oracle削除ツールによって削除用のログ・ファイルが書き込まれるデフォルト以外の場所を指定します。

- -help
ヘルプ・オプション(-help)を指定すると、コマンドのオプション・フラグに関する追加情報を取得できます。

注意:
『Oracle Real Application Clustersインストレーション・ガイドfor Microsoft Windows x64(64-Bit)』

5.2 Oracle Databaseの削除の例

インストール・メディアから、-deinstallオプションを指定してsetup.exeコマンドで削除を実行する場合、-homeフラグを入力し、システムから削除するOracleソフトウェアのホーム・ディレクトリへのパスを指定しないかぎり、ヘルプが表示されます。

オプションのフラグ-paramfileを指定すると、レスポンス・ファイルにパスが指定されます。

次の例では、setup.exeコマンドがパス\directory_pathに指定されています(ここで、directory_pathはインストール・メディアのdatabaseディレクトリへのパスで、C:\app\oracle\product\12.1.0\client_1は削除するOracleホームへのパスです)。

DRIVE_LETTER:\> cd \directory_path
DRIVE_LETTER:\> setup.exe -deinstall -home C:\app\oracle\product\12.1.0\client_1

次の例では、ソフトウェア所有者の場所C:\Documents and Settings\oracle\:にあるレスポンス・ファイルが使用されています。

DRIVE_LETTER:\> cd \directory_path
DRIVE_LETTER:\> setup.exe -deinstall -paramfile C:\Documents and Settings\oracle\my_db_paramfile.tmpl

5.3 Deinstallationコマンドの実行例

ORACLE_HOME\deinstallフォルダからdeinstallコマンドを使用して削除を実行すると、ORACLE_HOMEの入力は要求されずに削除が開始されます。

オプションのフラグ-paramfileを指定すると、レスポンス・ファイルにパスが指定されます。

次の例では、deinstallコマンドはパスC:\app\oracle\product\12.1.0\client_1\deinstallにあり、ソフトウェア所有者の場所C:\Documents and Settings\oracle\にあるレスポンス・ファイルを使用しています。

DRIVE_LETTER:\> cd \app\oracle\product\12.1.0\client_1\deinstall\
DRIVE_LETTER:\> deinstall.bat -paramfile %HOMEPATH%\my_db_paramfile.tmpl

5.4 Oracle Database Clientの削除レスポンス・ファイルの例

スタンドアロンOracle Databaseに対して、-paramfileオプションを指定して削除を実行すると、レスポンス・ファイルに指定した値を使用できます。パラメータ・ファイルの例を次に示します。この例では、Oracle Databaseバイナリ所有者はoracle、Oracle Databaseホーム(Oracleホーム)はパスD:\app\oracle\product\12.1.0\client_1にあり、Oracleベース(他のOracleソフトウェアがインストールされる場所)はD:\app\oracle、Oracleインベントリ・ホームはC:\Program Files\Oracle\Inventory、ローカル・ノード(削除セッションを実行元となるノード)はclient1です。

ORACLE_BASE=D\:\app\oracle
INVENTORY_LOCATION=C\:\Program Files\Oracle\Inventory
CRS_HOME=false
HOME_TYPE=CLIENT
silent=false
local=false
LOCAL_NODE=client1
ObaseCleanupPtrLoc=\tmp\install\orabase_cleanup.lst.
LOGDIR=D\:\app\oracle\product\12.1.0\client_1\deinstall\logs\
ORACLE_HOME=D\:\app\oracle\product\12.1.0\client_1

A Java Access Bridgeのインストール

この付録では、Oracleコンポーネントでスクリーン・リーダーを使用できるようにするJava Access Bridgeのインストール方法について説明します。

- Java Access Bridge 2.0.2の概要

- Java Access Bridge 2.0.2の設定

A.1 Java Access Bridge 2.0.2の概要

Java Access Bridge 2.0.2を使用すると、アシスティブ・テクノロジによって、Windowsプラットフォームで実行中のJavaアプリケーションを読み上げることができます。アシスティブ・テクノロジでは、Oracle Universal Installer、Oracle Enterprise Manager Database ExpressなどのJavaベースのインタフェースを読み取ることができます。

Java Access Bridge 2.0.2は、Windows Server 2008 (32ビット)、Windows Server 2008 x64、Windows Server 2008 R2 x64、Windows 7 (32ビット)、Windows 7 x64、Windows 8 (32ビット)、Windows 8 x64、Windows 8.1 x64およびWindows Server 2012 R2 x64の64ビット・データベースのインストールでサポートされています。サポートされているMicrosoft WindowsやJava SEのバージョンなど、サポート対象のシステム構成のリストは、次のリンクの場所にアクセスして、サポート対象のシステム構成に関する項を参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136191.html

インストール時に、Oracle Universal Installerは、Oracle Database、Oracle Database Client、およびOracle Databaseのインストール・メディアに含まれているJava Runtime Environment (JRE) 1.6を使用します。JREによって、インストール時にJava Access Bridge 2.0.2を使用できるようになります。Oracleコンポーネントのインストール後のJava Access Bridgeのインストールおよび構成については、「Java Access Bridge 2.0.2の設定」を参照してください。

A.2 Java Access Bridge 2.0.2の設定

この項では、Oracleコンポーネントのインストール後にJava Access Bridge 2.0.2 for Windowsをインストールおよび構成する方法について説明します。

Windows 32ビットおよびWindows 64ビットのオペレーティング・システム上でJava Access Bridge 2.0.2を設定するには、次の手順に従います。

1. Java Standard Edition (Java SE)の次のダウンロード・ページにアクセスして、JDK 7の最新のビルドをダウンロードします。
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2. Oracleのライセンス契約に同意して、JDK 7をインストールします。

注意:
WindowsにJDKをインストールするには、管理者権限が必要です。

3. スクリーン・リーダーのJAWSをダウンロードしてインストールします。
http://www.freedomscientific.com/downloads/jaws/JAWS-downloads.asp

4. Windowsキーを押しながら[U]キーを押して「コンピューターの簡単操作センター」を開き、「コンピューターを画面なしで使用します」を選択します。

5. Accessbridgeの有効化チェック・ボックスを選択します。「保存」をクリックして、変更を保存します。

6. 次の場所からJava Access Bridge 2.0.2をダウンロードします。
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jab-2-0-2-download-354311.html">>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jab-2-0-2-download-354311.html

Oracleのライセンス契約に同意して、accessbridge-2_0_2-fcs-bin-b06.zipファイルをダウンロードします。

7. Java Access Bridgeをインストールするシステムのディレクトリにaccessbridge-2.0.2を解凍します。たとえば、次のようなディレクトリを指定します。

AB_HOME

8. AB_HOME\WindowsAccessBridge-64.dllをc:\windows\system32にコピーし、スクリーン・リーダーを起動します。

9. コマンド・プロンプトを開き、setup.exeファイルに移動します。

10. Disk1ディレクトリに移動したら、次のコマンドを実行します。
setup.exe -jreLoc path-to-jdk7\jre

Oracle Universal Installerが起動し、JAWSによって画面上のすべてのプロンプトと操作が読み上げられます。

11. インストール・ボタンをクリックした後、Windowsエクスプローラを起動して、データベースのインストール先ディレクトリ(DRIVE_LETTER:\app\username\product\12.1.0\db_home1)に移動し、JDKフォルダが作成されることを確認します。JDKフォルダが作成されたら、表A-1にリストされているファイルを、Java Access Bridgeのソースの場所からJDK宛先フォルダにコピーする必要があります。これらのファイルをコピーすると、Oracle Database Configuration AssistantとOracle Net Configuration Assistantのアクセシビリティが有効になります。

表A-1 Windows 32ビットでJDKディレクトリにコピーするファイル脚注 1

コピーするファイル

コピー先のディレクトリ

AB_HOME\JavaAccessBridge-32.dll

db_home1\jdk\jre\bin

AB_HOME\JAWTAccessBridge-32.dll

db_home1\jdk\jre\bin

AB_HOME\Accessibility.properties

db_home1\jdk\jre\lib

AB_HOME\Access-bridge-32.jar

db_home1\jdk\jre\lib\ext

AB_HOME\jaccess.jar

db_home1\jdk\jre\lib\ext

脚注 1 Windows 64ビットのオペレーティング・システム上でJava Access Bridgeを設定する場合は、-32を-64に置き換えてください。

B レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインストール

この付録では、レスポンス・ファイルを使用して、Oracle Database Clientのサイレント・インストールまたはレスポンス・ファイル・インストールを実行する方法について説明します。内容は次のとおりです。

- レスポンス・ファイルの機能

- レスポンス・ファイルの準備

- レスポンス・ファイルを使用したOracle Universal Installerの実行

- レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行

B.1 レスポンス・ファイルの機能

Oracle Universal Installerの起動時にレスポンス・ファイルを指定すると、Oracleソフトウェアのインストールおよび構成のすべてまたは一部を自動化できます。Oracle Universal Installerでは、一部またはすべてのプロンプトに対する応答にレスポンス・ファイル内の値が使用されます。内容は次のとおりです。

- サイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードを使用する理由

- レスポンス・ファイルの一般的な使用手順

通常、Oracle Universal Installerは対話モードで実行されます。つまり、Graphical User Interface (GUI)画面で情報の入力を要求されます。レスポンス・ファイルを使用してこの情報を入力する場合は、次のいずれかのモードでコマンド・プロンプトからOracle Universal Installerを実行します。

- サイレント・モード: 画面は一切表示されません。かわりに、起動に使用したコマンド・ウィンドウに進捗情報が表示されます。サイレント・モードを使用するには、-silentパラメータを指定してsetup.exeを実行し、Oracle Universal Installerのプロンプトに対する応答を保持しているレスポンス・ファイルを組み込みます。

- レスポンス・ファイル・モード: レスポンス・ファイル・モードによるインストールでは、レスポンス・ファイルに情報を指定した画面も、必要な情報を指定しなかった画面も、すべて表示されます。その利点は、レスポンス・ファイルに情報を指定しておいた画面でその値を確認しながらインストールを進めることができることです。レスポンス・ファイル・モードを使用するには、-silentパラメータを指定しないでsetup.exeを実行し、適用するレスポンス・ファイルまたは他のパラメータを組み込みます。

レスポンス・ファイルにリストされている変数に値を入力して、サイレント・インストールまたはレスポンス・ファイル・インストールの設定を定義します。たとえば、Oracleホームを指定するには、次の例に示すように、ORACLE_HOME変数に適切な値を入力します。

ORACLE_HOME="C:\app\product"

レスポンス・ファイルの変数の設定を指定する別の方法は、その設定をOracle Universal Installerの実行時にコマンドラインの引数として渡す方法です。次に例を示します。

DRIVE_LETTER:\setup.exe_location> setup -silent "ORACLE_HOME=C:\app\product" ...

この方法は、パスワードなどの機密情報をレスポンス・ファイルに埋め込まない場合に特に役立ちます。次に例を示します。

DRIVE_LETTER:\setup.exe_location> setup -silent "s_dlgRBOPassword=password" ...

パスワードをレスポンス・ファイルに埋め込まないで、コマンドライン引数で渡さない場合は、-promptForPasswordフラグを使用します。次に例を示します。

DRIVE_LETTER:\setup.exe_location> setup -silent -promptForPassword "ORACLE_HOME=C:\app\product" ...

このメソッドでは、Oracleホーム・ユーザーのパスワードのみがサポートされます。

変数とその設定値は必ず引用符で囲んでください。

関連項目:
レスポンス・ファイルの形式の詳細は、『Oracle Universal InstallerおよびOpatchユーザーズ・ガイド』を参照してください。

B.1.1 サイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードを使用する理由

表B-1に、Oracle Universal Installerをサイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードで実行する理由をいくつか示します。

表B-1 サイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードを使用する理由

モード

使用方法

サイレント

次の場合にサイレント・モードを使用します。

- アンアテンド・インストールを実行する場合

- ユーザーとの対話なしで複数のシステムに同様のインストールを複数実行する場合

Oracle Universal Installerでは、起動に使用したウィンドウに進捗情報が表示されますが、Oracle Universal Installerの画面は表示されません。

レスポンス・ファイル

Oracle Universal Installerプロンプトのすべてではなく一部にのみデフォルトの応答を指定して、複数のシステムに類似したOracleソフトウェアをインストールする場合は、レスポンス・ファイル・モードを使用します。

レスポンス・ファイル・モードでは、すべてのインストーラ画面が表示されますが、これらの画面のフィールドのデフォルト値はレスポンス・ファイルから提供されます。レスポンス・ファイルに値を指定していない画面のフィールドには、情報を入力する必要があります。

B.1.2 レスポンス・ファイルの一般的な使用手順

レスポンス・ファイルを使用してOracle Database Clientをインストールする一般的な手順は、次のとおりです。

1. インストール設定に必要なレスポンス・ファイルをカスタマイズまたは作成します。
レスポンス・ファイルは、次のいずれかの方法で作成できます。

- インストールで提供されるサンプル・レスポンス・ファイルの1つを変更します。

- 実行中にレスポンス・ファイル・オプションを保存します。

レスポンス・ファイルをカスタマイズまたは作成する方法は、「レスポンス・ファイルの準備」を参照してください。

2. レスポンス・ファイルを指定し、サイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードを使用して、コマンド・プロンプトからOracle Universal Installerを実行します。

注意:
Windowsのコマンド・プロンプトでは、管理者権限が必要です。

レスポンス・ファイルを使用してOracle Universal Installerを実行する方法は、「レスポンス・ファイルを使用したOracle Universal Installerの実行」を参照してください。

B.2 レスポンス・ファイルの準備

この項では、サイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードでのインストール時に使用するレスポンス・ファイルを準備するための方法について説明します。

- レスポンス・ファイル・テンプレートの編集

- レスポンス・ファイルの保存

B.2.1 レスポンス・ファイル・テンプレートの編集

Oracleには、データベース・クライアントおよび構成ツールに対して、レスポンス・ファイルのテンプレートが用意されています。これらのファイルは、Oracle Databaseインストール・メディアのORACLE_HOME/assistantsディレクトリ、およびclient/responseディレクトリにあります。

注意:
ソフトウェアをハードディスクにコピーした場合、レスポンス・ファイルはstage_area/client/responseディレクトリにあります。

表B-2に、使用可能なOracle Database Clientサンプル・レスポンス・ファイルを示します。

表B-2 レスポンス・ファイル

レスポンス・ファイル名

目的

client_install.rsp

Oracle Database Clientのインストール

netca.rsp

Oracle Net Configuration Assistantでクライアント・インストール・タイプによる構成を実行します。

レスポンス・ファイルをコピーおよび変更する手順は、次のとおりです。

1. Oracle Databaseインストール・メディアのclient\responseディレクトリから、該当するレスポンス・ファイルを自分のハード・ドライブにコピーします。

2. テキスト・ファイル・エディタでレスポンス・ファイルを変更します。
レスポンス・ファイル変数は、レスポンス・ファイル内ではなく、コマンドラインで指定できます。この手順は、「レスポンス・ファイルの機能」で説明しています。

関連項目:
『Oracle Universal InstallerおよびOpatchユーザーズ・ガイド』

3. 「レスポンス・ファイルを使用したOracle Universal Installerの実行」の手順に従って、レスポンス・ファイルを実行します。

B.2.2 レスポンス・ファイルの保存

Oracle Universal Installerを対話モードで使用してレスポンス・ファイルを保存し、このファイルを編集してからサイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードのインストールに使用できます。

Oracle Database 11g リリース2(11.2)以降では、「サマリー」ページで「レスポンス・ファイルの保存」をクリックすると、インストール中のすべてのインストール手順をレスポンス・ファイルに保存できます。後で、サイレント・インストールを実行する際に生成されたレスポンス・ファイルを使用できます。

レスポンス・ファイルを保存する場合、インストールを完了するか、またはインストーラがシステムへのソフトウェアのコピーを開始する前に「サマリー」ページでインストーラを終了できます。

インストール中にレスポンス・ファイルを保存すると、元のソース・レスポンス・ファイルに指定した変数値が新しいレスポンス・ファイルに保存されます。

注意:
Oracle Universal Installerは、レスポンス・ファイルにパスワードを保存しません。

レスポンス・ファイルを保存する手順は、次のとおりです。

1. レスポンス・ファイルの作成対象のコンピュータが、第2章に記載されている要件を満たしていることを確認してください。
レスポンス・ファイルを保存するためにOracle Universal Installerを実行すると、システムをチェックして、ソフトウェアをインストールするための要件を満たしているかどうかが検証されます。このため、必要なインストール前の作業をすべて完了してから、インストール実行中にレスポンス・ファイルを保存することをお薦めします。

2. コマンド・プロンプトでcdコマンドを使用して、Oracle Universal Installerのsetup.exe実行可能ファイルを格納するディレクトリに移動します。

注意:
Windowsのコマンド・プロンプトでは、管理者権限が必要です。

インストール・メディアでは、setup.exeはdatabaseディレクトリにあります。あるいは、インストール・ファイルをダウンロードまたはコピーしたディレクトリに移動します。

3. setup.exeを実行します。

4. Oracle Universal Installerの起動後、インストール設定を入力してレスポンス・ファイルを保存します。

5. インストーラに「サマリー」画面が表示されたら、次の手順を実行します。

- 「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、レスポンス・ファイルのファイル名および場所を指定します。次に、「保存」をクリックしてファイルに値を保存します。

- 「終了」をクリックしてレスポンス・ファイルを作成し、インストールを続行します。
レスポンス・ファイルの作成のみを実行し、インストールを続行しない場合は、「取消」をクリックします。インストールは中止されますが、入力した設定はレスポンス・ファイルに保存されます。

6. 保存したレスポンス・ファイルを別のシステムで使用するには、事前にそのファイルを編集し、必要な変更を行います。
ファイルを編集する際は、ファイル内の指示に従ってください。

B.3 レスポンス・ファイルを使用したOracle Universal Installerの実行

この段階では、作成したレスポンス・ファイルを指定してコマンドラインからOracle Universal Installerを実行し、インストールを実行する準備ができています。Windowsのコマンド・プロンプトは、管理者権限で開く必要があります。Oracle Universal Installerの実行可能ファイルsetup.exeには、いくつかのオプションが用意されています。これらのオプション全体のヘルプ情報を表示するには、次のように-helpオプションを指定してsetup.exeを実行します。

DRIVE_LETTER:\setup.exe_location setup -help

起動の準備中メッセージとともに新しいコマンド・ウィンドウが表示されます。ヘルプ情報が、すぐにこのウィンドウに表示されます。

Oracle Universal Installerを実行してレスポンス・ファイルを指定する手順は次のとおりです。

1. Oracle Database Clientをインストールするコンピュータにレスポンス・ファイルを置きます。

2. コマンド・プロンプトで、該当するレスポンス・ファイルを指定してOracle Universal Installerを実行します。Windowsのコマンド・プロンプトは、管理者権限で開く必要があります。
サイレント・モードまたはレスポンス・ファイル・モードでOracle Universal Installerを起動するには、次のようなコマンドを入力します。

DRIVE_LETTER:\setup.exe_location [-silent] "variable=setting" [-nowelcome] [-nowait] [-noconfig]  -responseFile filename

注意:
レスポンス・ファイルへの相対パスは指定しないでください。相対パスを指定すると、Oracle Universal Installerは正常に動作しません。

各項目の意味は次のとおりです。

- DRIVE_LETTER: DVD上のデータベース・ディレクトリのパス。

- setup.exe_location: setup.exeの場所を示します。

- -silent: Oracle Universal Installerをサイレント・モードで実行することを示します。

- "variable=setting"は、レスポンス・ファイルに設定するのでなく、コマンドラインで実行するレスポンス・ファイル内の変数を参照します。変数とその設定値は引用符で囲みます。

- -nowelcome: インストール時に表示されるようこそウィンドウを非表示にします。

- -nowait: サイレント・インストールが完了すると、コンソール・ウィンドウを閉じます。

- -noconfig: インストール時にコンフィギュレーション・アシスタントの実行を抑制し、かわりにソフトウェアのみのインストールを実行します。

- filename: 構成したインストール・レスポンス・ファイルのフルパスおよびファイル名です。

B.4 レスポンス・ファイルを使用したOracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行

次の手順で、レスポンス・ファイルを使用してOracle Database Clientのインプレース・アップグレードを実行できます。

1. client_install.rspファイルのoracle.install.client.upgradingエントリを編集し、trueに設定します。デフォルトでは、oracle.install.client.upgradingエントリはfalseに設定されています。

2. 「レスポンス・ファイルを使用したOracle Universal Installerの実行」に従って、Oracle Universal Installerをサイレント・モードで実行します。

関連項目:
「Oracle Database Clientのインプレース・アップグレードの実行」

C Oracle Databaseグローバリゼーション・サポートの構成

この付録では、次のグローバリゼーション・サポートについて説明します。

- 異なる言語でのOracleコンポーネントのインストールおよび使用

- 異なる言語でのOracle Universal Installerの実行

C.1 異なる言語でのOracleコンポーネントのインストールおよび使用

この項では、次の手順について説明します。

- 異なる言語で実行するためのOracleコンポーネントの構成

- 翻訳リソースのインストール

C.1.1 異なる言語で実行するためのOracleコンポーネントの構成

Oracleコンポーネントを使用する場合、使用する言語と地域(ロケール)を指定できます。コンポーネントのロケール設定により、そのコンポーネントのユーザー・インタフェースに使用される言語、および日付と数値書式などのグローバリゼーション動作が決まります。Oracleコンポーネントに応じて、コンポーネントのロケールは、そのコンポーネントを起動したオペレーティング・システムのセッションから引き継いだロケール、またはNLS_LANG環境変数で定義したロケールが使用されます。

オペレーティング・システムのロケールは通常、Javaテクノロジに基づくOracleコンポーネントで使用されます。NLS_LANG環境変数で定義したロケールは通常、OCIなどのOracle Clientライブラリを使用するOracleコンポーネントで使用されます。

注意:
選択した言語でOracleコンポーネントのユーザー・インタフェースが表示されるのは、該当する翻訳リソースが使用可能であり、インストールされている場合にかぎります。そうでない場合、ユーザー・インタフェースは英語で表示されます。

C.1.1.1 オペレーティング・システム・ロケールの決定

Oracle Universal Installer、Oracle Net Configuration Assistant、Oracle Database Configuration Assistantなどのコンポーネントにおけるユーザー・インタフェースの言語や、グローバリゼーション動作は、オペレーティング・システム・セッションのロケール設定によって決まります。また、ユーザー・アプリケーションからOracle JDBCドライバを介して作成されたOracle Databaseセッションにおけるグローバリゼーション動作も、アプリケーションが優先されていないかぎり、オペレーティング・システム・セッションのロケール設定により決まります。

「スタート」メニューから「コントロール パネル」を開き、オペレーティング・システムのロケール設定を変更します。Windowsの「コントロール パネル」のクラシック表示の場合、「地域と言語のオプション」をクリックします。Windowsのコントロール パネルのデフォルト表示の場合、「キーボードまたは入力方法の変更」をクリックします。

Windowsで現在のオペレーティング・システム・ユーザーのロケールを設定するには、「形式」タブの「現在の形式」ポップアップ・リストから希望するロケールを選択します。

一部のロケールは、必要なオペレーティング・システムのサポート・ファイルをインストールしないと使用できない場合があります。

SQL*Plusなどの一部のOracleコンポーネントでは、Windowsシステム・ロケールも、そのコンポーネントを実行する言語に設定する必要があります。Windowsでは、Unicode以外のプログラムに対して、システム・ロケールの言語設定が必要です。Windowsの場合、「管理」タブの「システム ロケールの変更」ボタンをクリックし、ユーザー・アカウント制御がアクティブな場合は、管理権限の使用を受け入れ、開いているダイアログ・ボックスのポップアップ・リストからロケールを選択します。

注意:
システム・ロケールの変更後は、オペレーティング・システムを再起動する必要があります。Windowsのロケール設定の詳細は、オペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。

C.1.1.2 NLS_LANG環境変数を使用したロケールおよびキャラクタ・セットの構成

NLS_LANG環境変数は、SQL*Plus、expおよびimpなどのコンポーネントのユーザー・インタフェースの言語およびグローバリゼーション動作を決定します。また、クライアント・アプリケーションおよびデータベース・ユーザー・セッションで使用される言語および地域を設定します。また、クライアント・アプリケーションでのデータの入力や表示に使用するキャラクタ・セットも宣言されます。

NLS_LANG環境変数の形式は次のとおりです。

NLS_LANG=language_territory.characterset

この形式の詳細は次のとおりです。

- languageは、ユーザー・インタフェース、エラー・メッセージ、ソート、曜日および月の名前の表示に使用する言語を指定します。

- territoryは、日付、通貨、数値のデフォルトの書式の規則を指定します。

- charactersetは、データベース・クライアントのエンコーディング(クライアント・プログラムで入力または表示されるデータのキャラクタ・セット)を指定します。
多くの場合、これはシステム・ロケールで決定されるWindows ANSIコード・ページに対応するOracleキャラクタ・セットです。

WindowsのNLS_LANGパラメータは、次のように設定できます。

- レジストリで、指定のOracleホームに対応するサブキーの下に設定できます。

- 環境変数として設定できます。

Oracle Databaseコンポーネントをインストールし、NLS_LANGパラメータがターゲットのOracleホームのレジストリ・サブキーでまだ設定されていない場合、Oracle Universal InstallerではNLS_LANGパラメータを、現行ユーザーのオペレーティング・システム・ロケールから導出されたデフォルト値に設定します。

注意:
AL32UTF8は、XMLTypeデータに適したOracle Databaseキャラクタ・セットです。これはIANAの登録済標準であるUTF-8エンコーディングと同等であり、すべての有効なXML文字をサポートします。
Oracle Databaseのデータベース・キャラクタ・セットUTF8(ハイフンなし)をデータベース・キャラクタ・セットAL32UTF8またはキャラクタ・エンコーディングUTF-8と混同しないでください。データベース・キャラクタ・セットUTF8はAL32UTF8で置き換えられています。XMLデータにはUTF8を使用しないでください。UTF8でサポートされるのはUnicodeバージョン3.0以下のみで、有効なXML文字がすべてサポートされるわけではありません。AL32UTF8には、このような制限はありません。

XMLデータにデータベース・キャラクタ・セットUTF8を使用すると、リカバリできないエラーが発生したりセキュリティに悪影響を及ぼす可能性があります。データベース・キャラクタ・セットでサポートされていない文字がinput-document要素名に表示される場合は、置換文字(通常は疑問符)で置き換えられます。このため、解析が終了して例外が発生します。

関連項目:

- 『Oracle Databaseプラットフォーム・ガイドfor Microsoft Windows』

- 『Oracle Databaseグローバリゼーション・サポート・ガイド』

次に例を示します。

- アラビア語(U.A.E.) - ARABIC_UNITED ARAB EMIRATES.AR8MSWIN1256

- 中国語(PRC) - SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK

- 中国語(台湾) - TRADITIONAL CHINESE_TAIWAN.ZHT16MSWIN950

- 英語(イギリス) - ENGLISH_UNITED KINGDOM.WE8MSWIN1252

- 英語(アメリカ合衆国) - AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252

- フランス語(カナダ) - CANADIAN FRENCH_CANADA.WE8MSWIN1252

- フランス語(フランス) - FRENCH_FRANCE.WE8MSWIN1252

- ドイツ語(ドイツ) - GERMAN_GERMANY.WE8MSWIN1252

- ヘブライ語 - HEBREW_ISRAEL.IW8MSWIN1255

- 日本語 - JAPANESE_JAPAN.JA16SJISTILDE

- ロシア語 - RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251

- スペイン語(スペイン) - SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252

- スペイン語(メキシコ) - MEXICAN SPANISH_MEXICO.WE8MSWIN1252

- スペイン語(ベネズエラ) - LATIN AMERICAN SPANISH_VENEZUELA.WE8MSWIN1252

C.1.1.2.1 コンソール・モードおよびバッチ・モードでのNLS_LANG設定

SQL*Plus、SQL Loader、Import、ExportなどのOracleユーティリティをコマンド・プロンプト・ウィンドウから使用する前に、NLS_LANGパラメータのキャラクタ・セット・フィールドをレジストリでの値と異なる値に設定することが必要な場合があります。

これが必要なのは、コンソール・モードで実行されているプログラムでは、いくつかの例外を除き、GUIモードで実行されているプログラムとは異なるコード・ページ(キャラクタ・セット)を使用するためです。レジストリでは、デフォルトのOracleホームのNLS_LANGパラメータは、常に該当するGUIコード・ページに設定されています。コンソール・モード・セッションのNLS_LANGパラメータが適切に設定されていない場合、文字変換が正しく行われず、エラー・メッセージやデータが破損する可能性があります。

日本語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語、タイ語およびベトナム語では、コンソール(OEM)コード・ページはGUI(ANSI)コード・ページと同一です。この場合、NLS_LANGパラメータを設定する必要はありません。他の言語では、影響を受けるユーティリティを起動するのと同じコマンド・プロンプト・ウィンドウでSET NLS_LANGコマンドを発行し、NLS_LANGに正しいキャラクタ・セットの値を設定します。

同様に、バッチ・モードで、バッチ・プロシージャで処理されるファイルのキャラクタ・セットに応じて、プロシージャの開始時に、SET NLS_LANGコマンドを挿入し、NLS_LANGに正しいキャラクタ・セットの値を設定します。

現在のコンソール・コード・ページを確認するには、コマンド・プロンプト・ウィンドウでCHCPコマンドを発行します。表示されたコード・ページ番号を使用して、表C-1で対応するOracleキャラクタ・セット名を調べます。

表C-1に、コンソール・モード・コード・ページに対応するOracleキャラクタ・セットを示します。

表C-1 コンソール・モード(OEM)コード・ページに対するOracleキャラクタ・セット

OEMコード・ページ

コンソール・モードのOracleキャラクタ・セット

437(US)

US8PC437

737(ギリシャ語)

EL8PC737

775(バルト語)

BLT8PC775

850(多言語ラテンI)

WE8PC850

852(ラテンII)

EE8PC852

855(キリル語)

RU8PC855

857(トルコ語)

TR8PC857

858(多言語ラテンI + 西ヨーロッパ語)

WE8PC858

866(ロシア語)

RU8PC866

874(タイ語)

TH8TISASCII

932(日本語Shift-JIS)

JA16SJISTILDE

936(簡体字中国語GBK)

ZHS16GBK

949(韓国語)

KO16MSWIN949

950(繁体字中国語Big5)

ZHT16MSWIN950

1258(ベトナム語)

VN8MSWIN1258

C.1.2 翻訳リソースのインストール

Oracleコンポーネントのユーザー・インタフェースを異なる言語で表示するには、それらの言語に翻訳されたリソースをコンポーネントとともにインストールする必要があります。インストールする翻訳リソースを選択する手順は、次のとおりです。

注意:
Oracle Database Vaultのユーザー・インタフェースのテキストの一部は、DVSYSスキーマのデータベース表に格納されています。デフォルトでは、これらの表には英語のみロードされます。Oracle Database Vault Configuration Assistantを使用すると、Oracle Database Vaultに別の言語を追加できます。必要な手順は、『Oracle Database Vault管理者ガイド』の付録Cを参照してください。

1. Oracle Universal Installerを起動します。

2. 「インストール・オプションの選択」画面で、インストール・オプションを選択し、「次へ」をクリックします。

3. 「システム・クラス」画面で、データベース・インストール用のシステムのタイプを選択し、「次へ」をクリックします。

4. 「Gridインストール・オプション」画面で、実行するデータベース・インストールのタイプを選択し、「次へ」をクリックします。

5. 「インストール・タイプの選択」画面で、インストールのタイプを選択し、「次へ」をクリックします。

6. 「製品言語の選択」画面で、「使用可能な言語」フィールドから、製品を実行する言語を選択します。

注意:
「使用可能な言語」フィールドには、Oracleグローバリゼーション・ライブラリでサポートされているすべての言語が表示されます。通常、実際に翻訳されている言語はその一部であり、各コンポーネントによっても異なります。また、特定のコンポーネントにおいて翻訳の対象となる範囲は、言語によって異なります。たとえば、ユーザー・インタフェースのテキストがすべて翻訳されている言語もあれば、エラー・メッセージのみ翻訳されヘルプ・ファイルは翻訳されていない言語もあります。

7. 「>」矢印ボタンを使用して、選択した言語を「選択された言語」フィールドに移動し、「OK」をクリックします。

注意:
Oracle Universal Installerでは、「選択された言語」フィールドに移動した言語でも、翻訳されていない場合は無視されます。

C.2 異なる言語でのOracle Universal Installerの実行

Oracle Universal Installerを実行する際に表示される言語は、使用しているオペレーティング・システムのロケールによって決まります。Oracle Universal Installerは、次のいずれかの言語で実行されます。

- ポルトガル語(ブラジル)

- 英語

- フランス語

- ドイツ語

- イタリア語

- 日本語

- 韓国語

- 簡体字中国語

- スペイン語

- 繁体字中国語

Oracle Universal Installerを目的の言語で実行する手順は、次のとおりです。

1. オペレーティング・システム・ユーザーのロケールおよびシステム・ロケールを「オペレーティング・システム・ロケールの決定」で説明されているように変更します。

2. 「Oracle Database Clientソフトウェアのインストール」の説明に従って、Oracle Universal Installerを起動します。

前述の言語以外を選択した場合、Oracle Universal Installerは英語で実行されます。

D Oracle Database Clientインストールのトラブルシューティング

この付録では、次のトラブルシューティングについて説明します。

- 要件の確認

- インストール・エラーが発生した場合の対処方法

- インストール・セッションのログの確認

- サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールのエラー処理

- コンフィギュレーション・アシスタントのトラブルシューティング

- インベントリの問題のトラブルシューティング

- インストール失敗後のクリーン・アップ

D.1 要件の確認

この付録に示すトラブルシューティングの手順を実行する前に、次を実行してください。

- システムが要件を満たしていることと、第2章「Oracle Database Clientのインストール前の要件」に示したインストール前の作業をすべて完了していることを確認してください。

- 製品をインストールする前に、その製品に関して使用しているプラットフォーム用のリリース・ノートを参照してください。リリース・ノートは、Oracle Databaseインストール・メディアで提供されています。リリース・ノートの最新バージョンは、次の場所にあるOracle Technology NetworkのWebサイトから入手できます。

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html

D.2 インストール・エラーが発生した場合の対処方法

インストール中にエラーが発生した場合は、次のように操作してください。

- Oracle Universal Installerを終了しないでください。

- インストール・ウィンドウの1つに間違った情報を入力して「次へ」をクリックした場合は、「戻る」をクリックして元のウィンドウに戻り、情報を訂正します。

- Oracle Universal Installerによるファイルのコピーまたはリンク中にエラーが発生した場合、対話型インストールについては「インストール・セッションのログの確認」を、サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールについては「サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールのエラー処理」を参照してください。

- コンフィギュレーション・アシスタントの実行中にエラーが発生した場合は、D.5項「コンフィギュレーション・アシスタントのトラブルシューティング」を参照してください。

- 問題を解決できない場合は、D.7項「インストール失敗後のクリーン・アップ」の手順に従って、失敗したインストールの内容を削除してください。

D.3 インストール・セッションのログの確認

Oracle Universal InstallerをOracleソフトウェアがインストールされていないコンピュータで実行する場合、次のディレクトリが作成されます。

DRIVE_LETTER:\Program Files\Oracle\Inventory\logs

この最初のインストールおよびその後のすべてのインストール中、Oracle Universal Installerにより実行されるすべてのアクションがこのディレクトリのログ・ファイルに保存されます。インストール中にエラーが発生した場合は、問題の原因と考えられる情報をログ・ファイルで確認してください。

対話型インストール用のログ・ファイル名は次の形式になります。

installActionsdate_time.log

たとえば、対話型インストールを2005年2月14日9:00:56 A.M.に行った場合、ログ・ファイルは次のような名前になります。

installActions2005-02-14_09-00-56-am.log

注意:
Inventoryディレクトリまたはその内容の削除や、手動での変更は行わないでください。削除や変更を行うと、Oracle Universal Installerでシステムにインストールする製品を見つけられなくなります。

関連項目:
「サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールのエラー処理」

D.4 サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールのエラー処理

サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストールが正常に実行されたかどうかを判断するには、DRIVE_LETTER:\Program Files\Oracle\Inventory\logsディレクトリにあるsilentInstallActionsdate_time.logファイルを確認します。

サイレント・インストールは、次の場合に失敗します。

- レスポンス・ファイルを指定していない場合。

- 不正または不完全なレスポンス・ファイルを指定している場合。

- Oracle Universal Installerにディスク領域不足などのエラーが発生した場合。

Oracle Universal Installerまたはコンフィギュレーション・アシスタントは、実行時にレスポンス・ファイルの妥当性を検査します。妥当性検査に失敗すると、インストールまたは構成プロセスは終了します。

関連項目:
対話型インストールのログ・ファイルの詳細は、「インストール・セッションのログの確認」を参照してください。

D.5 コンフィギュレーション・アシスタントのトラブルシューティング

コンフィギュレーション・アシスタントの実行中に発生したインストール・エラーのトラブルシューティング方法は、次のとおりです。

- D.3項「インストール・セッションのログの確認」に示したインストール・ログ・ファイルを確認します。

- ORACLE_HOME\cfgtoollogsディレクトリにある特定のコンフィギュレーション・アシスタントのログ・ファイルを確認します。エラーの原因となった問題を修正します。

- 致命的エラー。再インストールしてくださいというメッセージが表示された場合は、ログ・ファイルを確認して問題の原因を調査します。これ以降の手順は、「リカバリ不能なエラー」を参照してください。

D.5.1 コンフィギュレーション・アシスタントの障害

Oracleのコンフィギュレーション・アシスタントの障害は、インストール・ウィンドウの最下部に表示されます。追加情報がある場合は、コンフィギュレーション・アシスタントのインタフェースに表示されます。コンフィギュレーション・アシスタントの実行ステータスは、installActionsdate_time.logファイルに格納されます。

次の表に、実行ステータス・コードを示します。

ステータス

結果コード

コンフィギュレーション・アシスタントの正常終了

0

コンフィギュレーション・アシスタントの異常終了

1

コンフィギュレーション・アシスタントの取消し

-1

D.5.2 リカバリ不能なエラー

コンフィギュレーション・アシスタントの実行中にリカバリ不能なエラーが発生した場合は、次のようにします。

1. D.7項「インストール失敗後のクリーン・アップ」の説明に従って、失敗したインストールを削除します。

2. リカバリ不能なエラーの原因を修正します。

3. Oracleソフトウェアを再インストールします。

D.6 インベントリの問題のトラブルシューティング

Oracleホームで次のいずれかの状況が発生した場合は、opatch lsinventory -detailコマンドを実行してインベントリの内容を表示し、『Oracle Universal InstallerおよびOpatchユーザーズ・ガイド』のインベントリの破損からのリカバリに関する項で、問題の修正についての情報を参照してください。

- インベントリの手順を完了せずに、Oracleホームがクローニングされている場合。

- 不良インベントリが存在する場合。

- インベントリが使用できないのに、別のOracleホームにOracle Enterprise Manager Agentがインストールされたときに作成されている場合。

D.7 インストール失敗後のクリーン・アップ

インストールが失敗した場合は、インストール中にOracle Universal Installerで作成されたファイル、およびOracleホーム・ディレクトリを削除する必要があります。削除ツールを実行する場合、第5章「Oracle Database Clientソフトウェアの削除」の手順に従ってください。

用語集

接続記述子

特別にフォーマットされた、ネットワーク接続のための宛先の記述。接続記述子は、宛先サービスおよびネットワーク・ルート情報を含みます。

宛先サービスは、Oracle Databaseの場合はサービス名、Oracleリリース8.0または7のデータベースでは、Oracleシステム識別子(SID)を使用して示されます。ネットワーク・ルートは、少なくとも、ネットワーク・アドレスを使用してリスナーの場所を示します。

デフォルト・ドメイン

ほとんどのクライアント・リクエストが発生するネットワーク・ドメイン。クライアントが置かれるドメイン、またはクライアントがネットワーク・サービスをリクエストするドメインとなることがあります。デフォルト・ドメインは、未修飾ネットワーク名リクエストに追加されるドメインを決定するクライアント構成パラメータにもなります。「.」文字を含まない場合、名前リクエストは修飾されません。

簡易接続ネーミング

クライアントが構成なしでデータベース・サーバーに接続するためのネーミング・メソッド。クライアントは、ホスト名、オプションのポート番号、サービス名、およびインスタンス名で構成された単純なTCP/IPアドレスを使用します。

SQL>CONNECT user_name@host[:port][/service_name][/instance_name]
Enter password: password

インストール・タイプ

インストールするコンポーネントを自動的に選択する事前定義済のコンポーネント・セット。各トップレベル・コンポーネントで使用可能なインストール・タイプのリストは、「Oracle Database Clientのインストール・タイプ」を参照してください。

プロセス間通信(IPC)

クライアント・アプリケーションで使用されるプロトコルで、データベースとの通信のためにリスナーと同じノードに置かれます。IPCは、TCP/IPより高速なローカル接続を提供します。

ldap.oraファイル

Oracle Net Configuration Assistantによって作成されるファイルで、次のディレクトリ・アクセス情報が含まれます。

- ディレクトリのタイプ

- ディレクトリの場所

- データベース・サービスへの接続用の接続識別子を検索または構成するためにクライアントまたはサービスが使用するデフォルトの管理コンテキスト

ldap.oraファイルは、ORACLE_HOME\network\adminにあります。

リスナー

サーバーに常駐するプロセスで、クライアントからの接続リクエストのリスニング、およびサーバーへの通信量の管理を行います。

クライアントがデータベース・サーバーとのネットワーク・セッションをリクエストするときに、リスナーは実際のリクエストを受け取ります。クライアント情報がリスナー情報と一致した場合、リスナーはデータベース・サーバーへの接続を許可します。

listener.oraファイル

次のものを識別するリスナーの構成ファイル。

- リスナー名

- 接続リクエストを受け入れるプロトコル・アドレス

- リスニング対象のサービス

listener.oraファイルは、ORACLE_HOME\network\adminにあります。

Oracle Database 12cリリース1 (12.1)では、サービス登録により、データベース・サービスを識別する必要がありません。ただし、Oracle Enterprise Managerを使用する場合は、Oracle Database 12cリリース1 (12.1)に静的なサービス構成が必要です。

ローカル・ネーミング

ネット・サービス名を接続記述子に解決するネーミング・メソッド。この名前は、各クライアントのtnsnames.oraファイルに構成および保存されます。

ネーミング・メソッド

クライアント・アプリケーションで、データベース・サービスへの接続を試行する際、接続識別子をネットワーク・アドレスに解決するために使用される解決方法。Oracle Net Servicesでは、次のネーミング・メソッドがサポートされています。

- ローカル・ネーミング

- ディレクトリ・ネーミング

- 簡易接続ネーミング

- NIS外部ネーミング

ネット・サービス名

接続記述子に解決されるサービスの単純名。ユーザーは、接続するサービスに対する接続文字列内に、ネット・サービス名とともにユーザー名およびパスワードを渡すことで接続リクエストを開始します。

SQL> CONNECT username@net_service_identifier
Enter password: password

必要に応じて、ネット・サービス名は次のような様々な場所に格納できます。

- 各クライアントのローカル構成ファイル、tnsnames.ora

- ディレクトリ・サーバー

- 外部ネーミング・サービス(ネットワーク情報サービス(NIS)、セル・ディレクトリ・サービス(CDS)など)

オペレーティング・システム認証接続

Oracle Databaseに接続するユーザーの認証に、Windowsのログイン資格証明を使用できます。Windowsのネイティブ認証には、次のような利点があります。

- ユーザー名やパスワードを指定しなくても、ユーザーが複数のOracle Databaseに接続できます。

- Oracle Databaseのユーザー認証情報をWindowsに集中します。これにより、Oracle Databaseでユーザー・パスワードの格納または管理を行う必要がなくなります。

OPS$

初期化ファイルのパラメータOS_AUTHENT_PREFIXにより、データベースへの接続を試行するユーザーを認証するためにOracleで使用される接頭辞をユーザーが指定できます。このパラメータの値は、各ユーザーのオペレーティング・システム・アカウント名の先頭に連結されます。接続リクエストが発行されると、Oracleでは接頭辞の付いたユーザー名をデータベース内のOracleユーザー名と比較します。

このパラメータのデフォルト値は""(NULL文字列)で、そのためオペレーティング・システムのアカウント名には接頭辞が追加されません。旧リリースでは、OPS$(オペレーティング・システム固有の省略形)がデフォルト設定でした。

Oracleコンテキスト

相対識別名がcn=OracleContextのディレクトリ・サブツリーのルートで、すべてのOracleソフトウェア情報が保持されます。ディレクトリに1つ(または複数)のOracleコンテキストが存在できます。Oracleコンテキストは、ディレクトリ・ネーミング・コンテキストと関連付けることができます。

Oracleコンテキストには、次のOracleエントリを含めることができます。

- Oracle Net Servicesディレクトリ・ネーミングとともに使用してデータベース接続を行う接続識別子

- Oracle Advanced Securityとともに使用するエンタープライズ・ユーザー・セキュリティ

Oracleホーム

Oracleコンポーネントをインストールするディレクトリ・パス(c:\app\username\product\12.1.0\dbhome_nなど。nはOracleホームの番号です)。Oracle Universal Installerの「ファイルの場所」ウィンドウの「パス」フィールドで、Oracleホームを入力するよう求められます。

Oracleスキーマ

LDAP準拠のディレクトリ・サーバーに格納できるものを決定するルールの集合。Oracleには、Oracle Net Servicesエントリなど、多くのOracleエントリ・タイプに適用される独自のスキーマがあります。Oracle Net Servicesエントリ用のOracleスキーマは、エントリに含まれる属性を含みます。

Oracle Net foundationレイヤー

クライアント・アプリケーションとサーバー間の接続の確立と維持、およびこれらの間でのメッセージ交換を行うネットワーク通信レイヤー。

プロトコル・アドレス

ネットワーク・オブジェクトのネットワーク・アドレスを識別するアドレス。

接続が行われるとき、クライアントとそのリクエストの受信者(リスナーまたはOracle Connection Managerなど)は同じプロトコル・アドレスを使用して構成されます。クライアントはこのアドレスを使用して接続リクエストを特定のネットワーク・オブジェクトの位置に送信し、受信者はこのアドレスでリクエストのリスニングを行います。クライアントおよび接続受信者にとって、同じプロトコルをインストールし、同じアドレスを構成することが重要です。

リポジトリ

Oracle Management Serverにアクセス可能なOracleデータベースにある表の集合。Oracle Management Serverでは、すべてのシステム・データおよびアプリケーション・データ、環境全体に分散している管理対象ノードの状態についての情報、および別途ライセンスを受けられるManagement Packに関する情報を格納するために、リポジトリが使用されます。

サービス登録

LREGプロセス(インスタンス・バックグラウンド・プロセス)がリスナーに情報を自動的に登録する機能。この情報はリスナーに登録されるため、listener.oraファイルはこの静的情報で構成される必要がありません。

サービス登録により、リスナーには次の情報が提供されます。

- データベースの実行中の各インスタンスのサービス名

- データベースのインスタンス名

- 各インスタンスで使用可能なサービス・ハンドラ(ディスパッチャおよび専用サーバー)
これにより、リスナーがクライアントのリクエストを正しく送信できます。

- ディスパッチャ、インスタンスおよびノードのロード情報
これにより、リスナーがクライアントの接続リクエストを処理できる最良のディスパッチャを決定できます。すべてのディスパッチャがブロックされている場合、リスナーはその接続専用のサーバーを起動できます。

この情報により、リスナーはクライアントの接続リクエストを処理するための最良の方法を決定できます。

SID

データベースをコンピュータにあるその他すべてのデータベースと区別するOracleシステム識別子。SIDは、文字が8文字以上か、ピリオドを入力しないかぎり、グローバル・データベース名のデータベース名部分(たとえば、sales.us.example.comのsales)に自動的にデフォルト設定されます。デフォルト値は、そのまま確定することも、変更することもできます。

sqlnet.oraファイル

クライアントまたはサーバーの構成ファイルで、次のものを指定します。

- 未修飾サービス名またはネット・サービス名に追加するクライアント・ドメイン

- 名前を解決するときにクライアントにより使用されるネーミング・メソッドの順序

- 使用するロギング機能およびトレース機能

- 接続のルート

- 外部ネーミング・パラメータ

- Oracle Advanced Securityパラメータ

sqlnet.oraファイルは、ORACLE_HOME\network\adminにあります。

システム識別子

「SID」を参照してください。

ターミナル・サーバー

Microsoft Windows Terminal Serverが、Windowsシン・クライアント・ターミナル・サーバーです。Windows Serverで同時に複数のクライアント・セッションをサポートします。Windows Terminal Serverは、オペレーティング・システムのグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)をOracleデータベース・ユーザーに提供します。

tnsnames.oraファイル

接続記述子にマップされているネット・サービス名を含む構成ファイル。このファイルはロカール・ネーミング・メソッドに使用されます。tnsnames.oraファイルは、ORACLE_HOME\network\adminにあります。

UNC

「汎用命名規則(UNC)」を参照してください。

標準構成

Oracle Database ClientとOracle Database間の接続のデフォルト構成を実行するOracle Universal Installerのオプション。これにより、次が構成されます。

- tnsnames.oraファイル内の1つのネット・サービス名。

- sqlnet.oraファイル内のローカル・ネーミングおよび簡易接続ネーミング・メソッド。

Oracle Database Clientは、接続しようとする際に、最初にローカル・ネーミング、続いて簡易接続ネーミングを使用します。

未修飾名

ネットワーク・ドメインを含まないネット・サービス名。

汎用命名規則(UNC)

汎用命名規則は、ネットワーク・ドライブにドライブ文字をマッピングすることなく、ネットワーク上のファイルにアクセスするための方法を提供します。UNC名は次のように構成されます。

\\computer name\share name\filename

ユーザー・アカウント制御

特定の操作の実行時に許可または管理者権限を確認して、不正な変更を防ぐことができるMicrosoft Windowsの機能。一部のOracle管理タスクには、ユーザー・アカウント制御によって付与されたWindowsの管理者権限が必要です。

索引
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W

A

アクセシビリティ・ソフトウェア, Java Access Bridge, A

「管理者」インストール・タイプ

説明, 1.5

データベースへの接続, 4.2.2

必要なディスク領域, 2.1.1, 2.1.1

AL32UTF8キャラクタ・セット

アップグレードの考慮事項, 2.2.3, C.1.1.2

別名, 複数の別名を持つコンピュータ, 2.5.2 アプリケーション, 空の接続文字列, 4.2.3.3

B

アダプタのバインド順

概要, 2.5.4

C

コンパイラ

サポート, 2.2.1, 2.2.2

コンポーネント

非サポート

Windows Terminal Server, 2.6.1

複数の別名を持つコンピュータ, 2.5.2 コンピュータ, 非ネットワーク, 2.5.3 コンフィギュレーション・アシスタント

サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストール中の非表示, B.3

トラブルシューティング, D.5, D.5

データベースへの接続, 4.2.2 「カスタム」インストール・タイプ

説明, 1.5

データベースへの接続, 4.2.2

D

Database Configuration Assistant(DBCA)

サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストール中の非表示, B.3

データベース

接続, 4.2.2

削除, 5

削除ツール

説明, 5.1

ディスク領域

確認, 2.1.2, 2.1.2

要件, 2.1.1

DVDドライブ, インストール, 3.2.1

E

Instant Clientとデータベースの接続に関する簡易接続ネーミング・メソッド, 4.2.3.1

空の接続文字列, 4.2.3.3

環境変数

LOCAL, 4.2.3.3

NLS_LANG, C.1.1.2

ORA_NLS10, 4.2.6

ORACLE_HOSTNAME, 2.5.1

TNS_ADMIN, 4.2.3.2

エラー

コンフィギュレーション・アシスタント, D.5

致命的, D.5.2

インストール, D.3

レスポンス・ファイル・インストール, D.4

サイレント・モード, D.4

既存のOracleインストール, 3.1.5

F

致命的エラー, D.5.2, D.5.2

ファイル, Oracle Universal Installerログ・ファイル, D.3

G

グローバリゼーション・サポート, C

H

ハードディスク領域

確認, 2.1.2

要件, 2.1.1

ハードウェア要件, 2.1 ホスト名, インストール前の設定, 2.5.1 ホスト・ファイル

マルチホーム・コンピュータ用の編集, 2.5.1

場所, 2.5.1

I

インプレース・アップグレード, 3.1.6

実行, 3.3.3

レスポンス・ファイルの使用, B.4

installActions.logファイル, D.3 インストール

インストール・ソフトウェアへのアクセス, 3.2

コンピュータの別名, 複数, 2.5.2

Oracle Technology Networkからのソフトウェアのダウンロード, 3.2.3

DVDドライブ, 3.2.1

エラー, D.3

ガイドライン, 3.3.1, 3.3.1

Java Access Bridge, A.2

ラップトップ, 2.5.3

ログ・ファイル(対話型インストール), D.3

ログ・ファイル(レスポンス・ファイル・インストール), D.4

ログ・ファイル(対話型インストール), D.3

複数, 3.1.2

Oracleベース・ディレクトリ, 3.1.3

Oracleホーム, 複数, 3.1.4

概要, 1.1

インストール前の考慮事項, 3.1

手順, 3.3.2

クイック・インストール, はじめに

リモート・アクセス・ソフトウェアを使用したリモート・インストール, 3.2.2

リモート・インストール, DVDドライブ, 3.2.1.1

レスポンス・ファイル・モードのエラー処理, D.4

レスポンス・ファイル, D.4

サイレント・モードのエラー処理, D.4

画面の非表示, B.3

トラブルシューティング, D

既存のOracleインストール, 3.1.5

インストールのガイドライン, 3.3.1 インストール・ソフトウェア, アクセス, 3.2 インストール・タイプ

説明, 1.5

管理者, 1.5

カスタム, 1.5

Instant Client, 1.5

ランタイム, 1.5

Instant Client

説明, 1.5

Oracle Call Interfaceによるデータベースへの接続, 4.2.3.1

Oracle Databaseへの接続, 4.2.3

必要なディスク領域, 2.1.1, 2.1.1

簡易接続ネーミング・メソッド, 4.2.3.1

空の接続文字列, 4.2.3.3

インストール・タイプ, 1.5

Instant Client Light

説明, 1.5

構成, 4.2.1

データベースへの接続, 4.2.3

言語およびキャラクタ・セットの要件, 2.2.3

更新, 4.1.2

LOCAL環境変数, データベースへの接続, 4.2.3.3 TNS_ADMIN環境変数, データベースへの接続, 4.2.3.2 tnsnames.oraファイルによる接続方法, 4.2.3.2 更新, 4.1.2 Instant Client Light

説明, 1.5

構成, 4.2.1

データベースへの接続, 4.2.3

ディスク領域要件, 2.1.1

言語およびキャラクタ・セットの要件, 2.2.3

更新, 4.1.2

IPアドレス, 複数, 2.5.1

J

Java Access Bridge

説明, A.1

インストール, A.2

Java Runtime Environment(JRE)

変更のガイドライン, 3.3.1

要件, 2.1.1

L

言語

異なる言語でのOracleコンポーネントのインストール, C.2

Oracle9iのサポートのインストール後の作業,4.2.6

異なる言語でのOracleコンポーネントの使用, C.1.2

ラップトップ, Oracle Databaseのインストール, 2.5.3 listener.oraファイル

Oracle Net Servicesの構成, 4.3

LOCAL環境変数, 4.2.3.3 ログ・ファイル

エラーの発生時, D.2

対話型, D.3

レスポンス・ファイル, D.4

インストール・セッションの確認, D.3

ループバック・アダプタ

概要, 2.5.4

インストールされているかどうかのチェック, 2.5.4.1

複数の別名を持つコンピュータ, 2.5.2

インストール, 2.5.4

Windows 7でのインストール, 2.5.4.3

Windows 8でのインストール, 2.5.4.4

Windows Server 2008でのインストール, 2.5.4.2, 2.5.4.2

Windows Server 2008 R2でのインストール, 2.5.4.3

Windows Server 2012でのインストール, 2.5.4.4

ネットワーク化されていないコンピュータ, 2.5.3

削除, 2.5.4.5, 2.5.4.5

「ネットワーク・アダプタ」、「プライマリ・ネットワーク・アダプタ」も参照

M

メモリー

確認, 2.1.2

要件, 2.1

マルチホーム・コンピュータ, インストール, 2.5.1 複数の別名, コンピュータ, 2.5.2 複数のOracleホーム

設定, 2.5.1

My Oracle Support Webサイト, 2.6

N

Net Configuration Assistant(NetCA)

サイレントまたはレスポンス・ファイル・インストール中の非表示, B.3

netca.rspレスポンス・ファイル, B.2.1 ネットワーク・アダプタ

複数の別名を持つコンピュータ, 2.5.2

プライマリ・アダプタの決定方法, 2.5.4

ネットワーク化されていないコンピュータ, 2.5.3

プライマリ, 複数の別名を持つコンピュータ, 2.5.2

「ループバック・アダプタ」、「プライマリ・ネットワーク・アダプタ」も参照

ネットワーク・カード, 複数, 2.5.1 ネットワークのトピック

概要, 2.5

複数の別名を持つコンピュータ, 2.5.2

ラップトップ, 2.5.3

リスト, 2.5

ループバック・アダプタ, 2.5.4

複数のネットワーク・カード, 2.5.1

ネットワーク化されていないコンピュータ, 2.5.3

NLS_LANG環境変数, C.1.1.2 ネットワーク化されていないコンピュータ, 2.5.3 NTFSシステム, ハードディスク領域要件, 2.1.1

O

ORA_NLS10環境変数, 4.2.6

Oracle Administration Assistant for Windows, 3.1.4

Oracle Automatic Storage Management(Oracle ASM)

サイレントまたはレスポンス・ファイル・モードのインストール, B.1.2

Oracleベース・ディレクトリ, 作成, 3.1.3 Oracle Call Interface

Instant Clientの接続方法, 4.2.3.1

「Instant Client」も参照

Oracleコンポーネント

異なる言語での使用, C.1.2

Oracle Database

Oracle Database Clientへの接続, 4.2.2

Instant Clientへの接続, 4.2.3

Oracle Database Client

インストールのガイドライン, 3.3.1

インストール手順, 3.3.2

インストール前の要件, 2

Oracleホーム・ディレクトリ

複数のホーム, ネットワークの考慮事項, 2.5.1

Oracleホーム, 複数, 3.1.4 Oracleホスト名, インストール前の設定, 2.5.1 Oracle Net Configuration Assistant(NetCA)

説明, 4.2.2

データベースへのクライアントの接続, 4.2.2

インストール, 4.2.3.2

レスポンス・ファイル, B.2.1

レスポンス・ファイル・インストール, B.2.1

tnsnames.oraの構成, 4.2.2

トラブルシューティング, D.5

Oracle Net Services

構成, 4.3

Oracle Provider for OLE DB, 3.1.4 Oracle Technology Network(OTN)

アクセス, 3.2.3

ソフトウェアのダウンロード, 3.2.3

Oracle Universal Installer

実行可能ファイルの場所, B.3

Oracle Universal Installer(OUI)

コマンドラインでの実行, B.3

ORACLE_HOSTNAME環境変数

概要, 2.5.1

複数の別名を持つコンピュータ, 2.5.2

マルチホーム・コンピュータ, 2.5.1

インストール前の設定, 2.5.1

Oracle9iの言語および地域のサポート, 4.2.6 OTN, 「Oracle Technology Network」を参照 OUI, 「Oracle Universal Installer」を参照

ログ・ファイル, D.3

異なる言語での実行, C.2

使用するバージョン, 3.3.1

P

ページング・ファイル・サイズ

確認, 2.1.2

要件, 2.1

パスワード

レスポンス・ファイルへの指定, B.1

「セキュリティ」も参照

パッチ

ダウンロードおよびインストール, 4.1.1

インストール後の作業, 4.1.1

物理RAM

確認, 2.1.2

要件, 2.1

インストール後の作業

Oracle Net Servicesの構成, 4.3

ダウンロードおよびインストール, 4.1.1, 4.1.1

Instant Clientとデータベースの接続, 4.2.3

Oracle Database Clientとデータベースの接続, 4.2.2

Oracle9iの言語および地域のサポート, 4.2.6

推奨, 4.2

要件, 4.1.1

ユーザー・アカウント, 4.2.4

インストール前の考慮事項, 3.1 プライマリ・ネットワーク・アダプタ

決定方法, 2.5.4

「ループバック・アダプタ」、「ネットワーク・アダプタ」も参照

製品のインストール後の作業, Oracle Net Servicesの構成, 4.3

Q

クイック・インストール, はじめに

R

RAM

確認, 2.1.2

要件, 2.1

Oracleソフトウェアの再インストール, 3.3.1 リモート・アクセス・ソフトウェア, 3.2.2 リモート・インストール

説明, 3.2.2

DVDドライブ, 3.2.1.1

削除

Oracle Database Client, 全体の手順, 5

要件

ハードディスク領域, 2.1.1

ハードウェア, 2.1

Java Runtime Environment, 2.1.1

ソフトウェア, 2.2

Webブラウザのサポート, 2.6.5

要件, Oracle Database Client, 2 レスポンス・ファイル・インストール

エラー, D.4

レスポンス・ファイル・モード

説明, B.1

エラー処理, D.4

使用する理由, B.1.1

「レスポンス・ファイル」および「サイレント・モード」も参照

レスポンス・ファイル

説明, B.1

作成

レスポンス・ファイル・モード, B.2.2

テンプレート, B.2.1

エラー処理, D.4 一般的な手順, B.1.2 Oracle Automatic Storage Management(Oracle ASM), B.1.2 コマンドラインでの値の引渡し, B.1 パスワード, B.1 セキュリティ, B.1 Oracle Universal Installerでの指定, B.3 「サイレント・モード」、「レスポンス・ファイル・モード」も参照。 「ランタイム」インストール・タイプ

説明, 1.5

データベースへの接続, 4.2.2

必要なディスク領域, 2.1.1, 2.1.1

S

セキュリティ

「パスワード」も参照

setup.exe, 「Oracle Universal Installer(OUI)」を参照 サイレント・モード

説明, B.1

エラー処理, D.4

使用する理由, B.1.1

「レスポンス・ファイル」も参照,

ソフトウェア

要件, 2.2

ソフトウェア, 削除, 5 スワップ領域

確認, 2.1.2

要件, 2.1

Symantec pcAnywhereリモート・アクセス・ソフトウェア, 3.2.2

T

一時ディレクトリ, 2.1.2

一時ディスク領域

確認, 2.1.2, 2.1.2

解放, 2.1.2

要件, 2.1

tmpディレクトリ

領域の確認, 2.1.2

領域の解放, 2.1.2

TNS_ADMIN環境変数, 4.2.3.2 tnsnames.oraファイル

Instant Clientとデータベースの接続, 4.2.3.2

Oracle Net Servicesの構成, 4.3

トラブルシューティング, D

インベントリ・ログ・ファイル, D.3

U

サポートされていないコンポーネント

Windows Terminal Server, 2.6.1

Instant Clientの更新, 4.1.2 アップグレード

AL32UTF8キャラクタ・セット, 2.2.3, C.1.1.2

ユーザー・アカウント, 4.2.4

V

VNCリモート・アクセス・ソフトウェア, 3.2.2

W

Webブラウザのサポート, 2.6.5

Windows

コンパイラ, サポート, 2.2.1, 2.2.2

Windowsターミナル・サービス, サポートされていないコンポーネント, 2.6.1

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。