Oracle® Database

クイック・インストレーション・ガイド

12cリリース1 (12.1) for Oracle Solaris on SPARC (64-Bit)

B72982-09(原本部品番号:E55100-06)

2017年7月

このガイドでは、Oracle Database 12cリリース1 (12.1)をOracle Solaris on SPARC(64-Bit)システムで簡単にインストールする方法について説明します。内容は次のとおりです。

- このガイドの内容の確認

- システムへrootとしてログイン

- Oracle Database用のサーバーの構成

- オペレーティング・システムの一般的なセキュリティの措置の確認

- オペレーティング・システム要件について

- Oracle Solaris on SPARC (64-Bit)のオペレーティング・システム要件

- Oracle Solaris用の追加のドライバおよびソフトウェア・パッケージ

- ソフトウェア要件の確認

- Oracle Solaris 11のオペレーティング・システム・パッケージの確認

- Oracle Solaris 10のオペレーティング・システム・パッチの確認

- 必要なオペレーティング・システム・グループおよびユーザーの作成

- Oracle Solarisのカーネル・パラメータの構成

- Oracle Solarisに対するシェル制限の構成

- 必要なディレクトリの作成

- Oracleソフトウェア所有者環境の構成

- 製品ディスクのマウント

- Oracle Databaseのインストール

- Oracle Database Examplesのインストール

- インストール後の作業

- その他の情報

- ドキュメントのアクセシビリティについて

1 このガイドの内容の確認

このガイドでは、デフォルトのインストール・オプションを使用したOracle Databaseのインストール方法について説明します。

このガイドで説明する作業

このガイドでは、次の処理の手順を説明します。

- Oracle Databaseをサポートするシステムの構成

- 「標準インストール」オプションを使用したローカル・ファイルシステムへのOracle Databaseのインストール

- データベース・ファイル記憶域のためにローカル・ファイルシステムを使用する一般的なOracle Databaseインストールの構成

正常なインストールの結果

Oracle Databaseが正常にインストールされると、次のようになります。

- 作成したデータベースおよびデフォルトのOracle Netリスナー・プロセスがシステムで稼働します。

- Oracle Enterprise Manager Database Expressがシステムで稼働し、Webブラウザを使用してアクセスできます。

このガイドで説明しない作業

このガイドでは、標準インストールのシナリオについて説明し、次の作業の実行方法については説明しません。

- 「拡張インストール」オプションを使用したソフトウェアのインストール

- 既存のOracleソフトウェアがインストールされているシステムへのソフトウェアのインストール

- クラスタへのOracle ClusterwareおよびOracle Real Application Clustersのインストール

- UDPおよびTCPカーネル・パラメータの手動設定

- Oracle Automatic Storage Managementなどの代替ストレージ・オプションの使用

- Oracle Grid Infrastructureのインストールおよび構成

その他のインストール情報の参照先

このガイドで説明されていない作業の情報など、Oracle Databaseのインストールの詳細は、次のいずれかのガイドを参照してください。

- 単一のシステムにソフトウェアをインストールする場合は、Oracle Databaseのインストレーション・ガイドを参照してください。

- スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructureをインストールする場合は、『Oracle Databaseインストレーション・ガイド』の「Oracle Grid Infrastructure」章を参照してください。

- Oracle Real Application Clustersのインストールを実行する場合は、Oracle Grid Infrastructureのインストレーション・ガイドおよびOracle Real Application Clustersインストレーション・ガイドfor Linux and UNIXを参照してください。これらのガイドでは、Oracle ClusterwareおよびOracle Real Application Clustersのインストール方法について説明しています。Oracle Clusterwareは、Oracle Real Application Clustersのインストールの前提条件です。

Oracle Database製品に関する製品ドキュメントは、HTML形式およびPDF形式でオンラインで入手可能です。

http://docs.oracle.com/

2 システムへrootとしてログイン

インストール中は、rootまたは他のユーザーとして、リモート端末上で作業を行う必要があります。リモート表示できるようにする必要があるユーザー・アカウントに対して、次の手順を実行します。

注意:
別のユーザー(gridなど)としてログインする場合は、そのユーザーでもこの手順を繰り返します。

rootユーザーとしてログインしてリモート表示を有効にするには、次の手順のいずれかを実行します。

- X Window SystemワークステーションまたはXターミナルからソフトウェアをインストールする場合は、次の手順を実行します。

1. 新規Xターミナル・セッション(xterm)を開始します。

2. ソフトウェアを別のシステムにインストールし、そのシステムをX11ディスプレイとして使用する場合は、次の構文を使用してコマンドを入力し、リモート・ホストがローカルのXサーバーでXアプリケーションを表示できるようにします。

$ xhost + RemoteHost

RemoteHostは完全修飾されたリモートのホスト名です。次に例を示します。

$ xhost + somehost.example.com
somehost.example.com being added to the access control list

3. ローカル・システムにソフトウェアをインストールしない場合は、ssh、rlogin、またはtelnetコマンドを使用して、ソフトウェアをインストールするシステムに接続します。

$ ssh -Y RemoteHost

4. rootユーザーとしてログインしていない場合は、次のコマンドを入力してユーザーをrootに切り替えます。

$ su - root
password:
#

- Xサーバー・ソフトウェアがインストールされたPCまたはその他のシステムからソフトウェアをインストールする手順:

注意:
この手順の実行に関する詳細は、必要に応じてXサーバーのドキュメントを参照するか、Xサーバーのベンダーまたはシステム管理者に問い合せてください。使用しているXサーバーのソフトウェアによっては、別の順序でタスクを実行する必要がある場合があります。

1. X Window Systemソフトウェアを起動します。

2. X Window Systemソフトウェアのセキュリティ設定を、リモート・ホストでローカル・システムのXアプリケーションを表示できるように構成します。

3. Oracleソフトウェア・インストール所有者(oracle)としてソフトウェアをインストールするリモート・システムに接続し、そのシステムでX端末セッション(xterm)を開始します。

4. リモート・システム上で別の端末セッションを開き、rootユーザーとしてリモート・システムにログインします。プロンプトが表示されたら、rootとしてスクリプトを実行できます。

3 Oracle Database用のサーバーの構成

この項では、Oracle Databaseのインストール前に完了しておく必要のある、次のオペレーティング・システムの作業について説明します。

- サーバーのハードウェアとメモリー構成の確認

- 一般的なサーバーの最低要件

- サーバー記憶域の最低要件

- サーバー・メモリーの最低要件

3.1 サーバーのハードウェアとメモリー構成の確認

現在のシステム情報を確認するには、次のコマンドを実行します。

1. 次のコマンドを入力してシステム・アクティビティ・レポートを取得し、使用可能なRAMおよびスワップ領域を確認します。

# sar -r n i

次に例を示します。

# sar -r 2 10

システムに搭載されている物理RAMのサイズが要件のサイズより少ない場合は、次の手順に進む前にメモリーを増設してください。

2. 構成済スワップ領域のサイズを確認するには、次のコマンドを入力します。

# /usr/sbin/swap -l

追加のスワップ領域の構成方法は、必要に応じてオペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。

注意:
サーバーに対するスワップ領域の割当ての詳細は、Oracle Solarisのマニュアルを参照してください。Oracle Solarisのマニュアルのガイドラインは、このマニュアルに示すスワップ領域要件より優先されます。

3. /tmpディレクトリ内の使用可能な領域の量を確認するには、次のコマンドを入力します。

# df -k /tmp

df -kコマンドでは、ディスク領域が1KBのブロックで表示されます。多くのシステムで、dfコマンドを-hフラグとともに使用して(df -h)、人間が判読可能な形式で出力を表示できます。

/tmpディレクトリの空き領域が、必要な領域の要件を満たさない場合、次のいずれかの手順を実行します。

- ディスク領域の要件が満たされるように、/tmpディレクトリから不要なファイルを削除します。

- oracleユーザーの環境を設定するときに、TMPおよびTMPDIR環境変数を設定します。

関連項目:
TMPおよびTMPDIRの設定の詳細は、「Oracleソフトウェア所有者環境の構成」を参照してください。

- /tmpディレクトリを含むファイルシステムを拡張します。

4. システムの空きディスク領域のサイズを確認するには、次のコマンドのいずれかを入力します。

# df -k
# df -h

5. RAMサイズを確認するには、次のコマンドを入力します。

# /usr/sbin/prtconf | grep "Memory size"

6. 次のコマンドを入力して、システム・アーキテクチャでOracleソフトウェアを実行できるかどうかを確認します。

# /bin/isainfo -kv

このコマンドでは、プロセッサ・タイプが表示されます。このコマンドからの出力は次のとおりです。

Oracle Solaris on SPARC(64-Bit):

64-bit sparcv9 kernel modules

想定した出力が表示されない場合、このシステムにそのソフトウェアはインストールできません。次の手順に進む前に、ご使用のシステム・アーキテクチャに適したソフトウェアを入手してください

3.2 一般的なサーバーの最低要件

ご使用のシステムが、次に示す一般的な最低要件を満たしていることを確認してください。

- システムが必ず実行レベル3で起動されるようにします。

- システム・コンソールベースのインストールの実行中に、Oracle Universal Installerが正しく表示されるよう、ディスプレイカードの解像度が少なくとも1024 x 768であることを確認してください。

3.3 サーバー記憶域の最低要件

ご使用のOracle Solarisシステムが、次の記憶域要件を満たしていることを確認してください。

- Oracle Solarisシステムが、表1に説明されている、ソフトウェア・ファイルのディスク領域要件を満たしていることを確認してください

表1 Oracle Solaris on SPARC (64-Bit)におけるソフトウェア・ファイルのディスク領域要件

インストール・タイプ

ディスク領域

Enterprise Edition

6.5GB

Standard Edition

6.4GB

Standard Edition One

6.4GB

Standard Edition 2

6.4GB

- /tmpディレクトリに1GBの領域。
/tmpディレクトリの空き領域が、必要な領域の要件を満たさない場合、次のいずれかの手順を実行します。

- ディスク領域の要件が満たされるように、/tmpディレクトリから不要なファイルを削除します。

- oracleユーザーの環境を設定するときに、TMPおよびTMPDIR環境変数を設定します。

関連項目:
TMPおよびTMPDIRの設定の詳細は、「Oracleソフトウェア所有者環境の構成」を参照してください。

- /tmpディレクトリを含むファイルシステムを拡張します。

3.4 サーバー・メモリーの最低要件

ご使用のOracle Solarisシステムが、次のメモリー要件を満たしていることを確認してください。

最小: 1GBのRAM

推奨: 2GB以上のRAM

表2は、インストールされているRAMと構成済スワップ領域の推奨サイズの関係を示したものです。

表2 Oracle Solarisのスワップ領域要件

RAM

スワップ領域

1から2GB

RAMのサイズの1.5倍

2から16GB

RAMのサイズと同じ

16GB超

16GB

関連項目:
『Oracle Databaseインストレーション・ガイド for Oracle Solaris』のメモリー割当ての検討および自動メモリー管理に関する説明

4 オペレーティング・システムの一般的なセキュリティの措置の確認

セキュアなオペレーティング・システムは、一般的なシステム・セキュリティの重要な基本です。オペレーティング・システムのデプロイメントが、オペレーティング・システム・ベンダーのセキュリティ・ガイドに記載されている一般的なセキュリティの措置に準拠していることを確認してください。

5 オペレーティング・システム要件について

インストールする製品に応じて、必要なオペレーティング・システム・カーネルとパッケージがインストールされていることを確認してください。

このマニュアルに記載されているのは、タイトル・ページに記載されている日付での最新の要件です。カーネル要件の最新情報については、次のURLでオンライン版を参照してください。

http://docs.oracle.com/

Oracle Universal Installerによって、システムが示されたオペレーティング・システム・パッケージの要件を満たしていることを確認するチェックが実行されます。これらの検証が正常に完了するように、OUIを起動する前に要件を確認してください。

注意:
オペレーティング・システムのアップグレード時を除いて、クラスタ・メンバー間で異なるオペレーティング・システム・バージョンを実行することはできません。各オペレーティング・システムがサポートされている場合でも、同じクラスタのメンバーで異なるオペレーティング・システム・バージョンのバイナリを実行することはできません。

6 Oracle Solaris on SPARC (64-Bit)のオペレーティング・システム要件

この項に記載されているOracle Solarisのカーネルとパッケージは、Oracle DatabaseおよびOracle Grid Infrastructure 12c向けのSPARC 64ビット・システムでサポートされています。

- SPARC (64-Bit)でサポートされているOracle Solaris 11リリース

- SPARC (64-Bit)でサポートされているOracle Solaris 10リリース

注意:
このマニュアルに記載されているプラットフォーム固有のハードウェア要件とソフトウェア要件は、このマニュアルの発行時点での最新情報です。ただし、このマニュアルの発行後にプラットフォームおよびオペレーティング・システム・ソフトウェアの新しいバージョンが動作保証されている場合があるため、My Oracle SupportのWebサイトの動作保証マトリックスで、動作保証済のハードウェア・プラットフォームおよびオペレーティング・システムのバージョンの最新リストを参照してください。
https://support.oracle.com/

6.1 SPARC (64-Bit)でサポートされているOracle Solaris 11リリース

次の情報を使用して、サポートされているOracle Solaris 11リリースをチェックしてください。

表3 SPARC 64ビットでサポートされているOracle Solaris 11オペレーティング・システムの要件

項目

最小要件

SSH要件

セキュア・シェルはOracle Solarisのインストール時に構成されます。

Oracle Solaris 11のオペレーティング・システム

Oracle Solaris 11.1 SRU 14.5 (Branch: 0.175.1.14.0.5.0)以上のSRUおよびアップデート

Oracle Solaris 11のパッケージ

次のパッケージがインストールされている必要があります。

- pkg://solaris/system/dtrace

- pkg://solaris/developer/assembler

- pkg://solaris/developer/build/make

- pkg://solaris/system/xopen/xcu4 (Oracle Solaris 11の標準インストールの一部としてインストールされていない場合)

- pkg://solaris/x11/diagnostic/x11-info-clients

- pkg://solaris/compress/unzip

6.2 SPARC (64-Bit)でサポートされているOracle Solaris 10リリース

次の情報を使用して、サポートされているOracle Solaris 10リリースをチェックしてください。

表4 SPARC 64ビットでサポートされているOracle Solaris 10オペレーティング・システムの要件

項目

最小要件

SSH要件

セキュア・シェルはOracle Solarisのインストール時に構成されます。

Oracle Solaris 10のオペレーティング・システム

Oracle Solaris 10 Update 11 (Oracle Solaris 10 1/13 s10s_u11wos_24a)以降のアップデート

Oracle Solaris 10用のパッケージおよびパッチ

次のパッケージおよびパッチ(またはそれ以降のバージョン)がインストールされている必要があります。

SUNWarc
SUNWbtool
SUNWcsl
SUNWdtrc
SUNWhea
SUNWhea
SUNWi1cs (ISO8859-1)
SUNWi15cs (ISO8859-15)
SUNWi1of
SUNWlibC
SUNWlibm
SUNWlibms
SUNWsprot
SUNWtoo
SUNWxwfnt
147440-25

注意: ロケールに応じて、追加のJava用フォント・パッケージが必要になる場合があります。詳細は、次のWebサイトを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/solaris-font-requirements-142758.html

7 Oracle Solaris用の追加のドライバおよびソフトウェア・パッケージ

追加のドライバやパッケージをインストールする必要はありませんが、次のリストのドライバおよびパッケージをインストールまたは構成することが可能です。

- Open Database Connectivityのインストール要件

- Oracle Messaging Gatewayのインストール要件

- Lightweight Directory Access Protocolのインストール要件

- Oracle Solaris用のプログラミング環境のインストール要件

- Webブラウザのインストール要件

注意:
Oracle Database Smart Flash Cacheは、Enterprise Edition専用の機能です。

7.1 Open Database Connectivityのインストール要件

Open Database Connectivity (ODBC)をインストールする場合は、次の項を確認してください。

- ODBCドライバおよびOracle Databaseについて

- Oracle Solaris用のODBCドライバのインストール

7.1.1 ODBCドライバおよびOracle Databaseについて

Open Database Connectivity(ODBC)は、データベースにアクセスするためのAPIのセットで、データベースに接続してデータベース上でSQL文を実行します。ODBCドライバを使用するアプリケーションは、スプレッドシートやカンマ区切りファイルなど、不均一なデータ・ソースにアクセスできます。

7.1.2 Oracle Solaris用のODBCドライバのインストール

Oracle Solaris上でODBCを使用するには、次のパッケージが必要です。

unixODBC-2.3.1 or later

次のWebサイトからODBCドライバをダウンロードし、インストールしてください。

http://www.unixodbc.org/

7.2 Oracle Messaging Gatewayのインストール要件

Oracle Messaging Gatewayをインストールする場合は、次の項を確認してください。

- Oracle Messaging Gatewayの概要

- Oracle Messaging Gatewayのインストール

7.2.1 Oracle Messaging Gatewayについて

Oracle Messaging Gatewayは、Oracleデータベースの機能の1つです。Oracle以外のメッセージ・システムとOracle Streams Advanced Queuingに基づくアプリケーション間の通信が可能になります。

Oracle Messaging Gatewayでは、Oracle Streams Advanced Queuing (AQ)とWebSphereおよびTIBCO Rendezvousをベースとするアプリケーションとの統合がサポートされています。サポートされるバージョンについては、『Oracle Databaseアドバンスト・キューイング・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

7.2.2 Oracle Messaging Gatewayのインストール

Oracle Messaging Gatewayは、Oracle Databaseとともにインストールされます。

IBM WebSphere MQのCSDが必要な場合は、次のWebサイトでダウンロードおよびインストールの情報を参照してください。

https://www.ibm.com/

7.3 Lightweight Directory Access Protocolのインストール要件

Lightweight Directory Access Protocolをインストールする場合は、次の項を確認してください。

- LDAPおよびOracleプラグインについて

- LDAPパッケージのインストール

7.3.1 LDAPおよびOracleプラグインについて

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)は、IPネットワーク上に分散したディレクトリ情報サービスにアクセスし、維持するためのアプリケーション・プロトコルです。Oracle Databaseスクリプトodisrvreg、Oracle Internet Directory用のoidca、またはサード・パーティのLDAPディレクトリ用のschemasyncなど、LDAPを必要とする機能を使用する場合は、LDAPパッケージが必要です。

7.3.2 LDAPパッケージのインストール

LDAPは、デフォルトのSolarisオペレーティング・システム・インストールに含まれています。

7.4 Oracle Solaris用のプログラミング環境のインストール要件

プログラミング環境をインストールする場合は、次の項を確認してください。

- プログラミング環境およびOracle Databaseについて

- プログラミング環境のサポートの構成

7.4.1 プログラミング環境およびOracle Databaseについて

Oracle Databaseでは、様々な環境におけるアプリケーション開発用に複数のプログラミング言語がサポートされています。一部の言語では、オペレーティング・システムに追加のコンパイラ・パッケージをインストールする必要があります。

プログラミング環境はオプションです。Oracle Databaseには必要ありません。

関連項目:
プログラミング環境の概要は、『Oracle Database開発ガイド』を参照してください。

7.4.2 プログラミング環境のサポートの構成

システムが、構成するプログラミング環境の要件を満たしていることを確認してください。

表5 Oracle Solaris用のプログラミング環境の要件

プログラミング環境

サポート要件

Java Database Connectivity

JDK 6 (Java SE Development Kitリリース1.6.0_37以上の1.6へのアップデート): JNDI拡張およびOracle Java Database Connectivityを含みます。

Solaris 11でサポート: JDK 7 (Java SE Development Kitリリース1.7.0)

Solaris 10でサポート: JDK 7 (Java SE Development Kitリリース1.7.0)

このリリースでは、JDK 1.6がインストールされています。

Oracle Call Interface(OCI)

JDK 6 (Java SE Development Kitリリース1.6.0_37以上の1.6へのアップデート): JNDI拡張およびOracle Call Interfaceドライバを含みます。このリリースでは、JDK 1.6がインストールされています。

Oracle C++
Oracle C++ Call Interface
Pro*C/C++
Oracle XML Developer's Kit (XDK)

Oracle Solaris Studio 12 (以前のSun Studio)

デプロイするアプリケーションに応じて、追加のパッチが必要な場合があります。

Oracle Solaris Studioを次のURLからダウンロードします。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/overview/index.html

Pro*COBOL

Micro Focus Server Express 5.1

Pro*FORTRAN

Oracle Solaris Studio 12(Fortran 95)

7.5 Webブラウザのインストール要件

Oracle Enterprise Manager Database ExpressおよびOracle Enterprise Manager Cloud Controlを使用する場合のみ、Webブラウザが必要です。WebブラウザがJavaScriptおよびHTML 4.0標準とCSS 1.0標準をサポートしている必要があります。

これらの要件を満たすブラウザの一覧については、My Oracle SupportでEnterprise Manager動作保証マトリックスを参照してください。

https://support.oracle.com

関連項目:
Enterprise Manager動作保証マトリックスにアクセスする手順については、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control基本インストレーション・ガイド』を参照してください。

8 ソフトウェア要件の確認

システムがこれらの要件を満たしていることを確認する手順は、次のとおりです。

1. インストールされているOracle Solarisのバージョンを確認するには、次のコマンドを入力します。

# uname -r
5.11

この例で示されているバージョンは、Oracle Solaris 11(5.11)です。

2. リリース・レベルを確認するには、次のコマンドを入力します。

# cat /etc/release
Oracle Solaris 11.1 SPARC

3. 必要なパッケージがインストールされているかどうかを調べるために、次のコマンドを入力します。
Oracle Solaris 10の場合

pkginfo -i pkg_name

Oracle Solaris 11の場合

pkg list pkg_name

ここで、pkg_nameはチェックする対象のパッケージの名前です。

たとえば、必要なOracle Solaris 10パッケージがインストールされているかどうかを確認するには、次のようなコマンドを入力します。

# pkginfo -i SUNWarc SUNWbtool SUNWhea SUNWlibC SUNWlibm SUNWlibms SUNWsprot \
SUNWtoo SUNWi1of SUNWi1cs SUNWi15cs SUNWxwfnt SUNWcsl SUNWdtrc

システム・アーキテクチャに必要なパッケージがインストールされていない場合は、インストールします。パッケージのインストールの詳細は、オペレーティング・システムまたはソフトウェアのドキュメントを参照してください。

関連項目:
「Oracle Solaris 11のオペレーティング・システム・パッケージの確認」

注意:
表示されたパッケージのより新しいバージョンが、システムにインストールされている場合があります。記載のパッチがインストールされていない場合、記載のバージョンをインストールする前に、それより新しいバージョンがインストールされているかどうかを確認します。

9 Oracle Solaris 11のオペレーティング・システム・パッケージの確認

次のコマンドを使用して必要なパッケージがあるかどうかをチェックします。

# /usr/bin/pkg verify [-Hqv] [pkg_pattern ...]

-Hオプションは検証出力からヘッダーを省略します。

-qオプションは、致命的なエラーが見つかった場合にエラーのみを返し、それ以外は出力しません。

-vオプションではパッケージに関する情報メッセージが含まれます。

システムのアーキテクチャに必要なパッケージがインストールされていない場合は、My Oracle Supportからダウンロードしてインストールします。

https://support.oracle.com

関連項目:

- 詳細は、Oracle Solaris 11ソフトウェア・パッケージの追加および更新を参照してください。

- Oracle Solaris 11製品ドキュメント

- サポート・リポジトリの更新情報は、My Oracle Supportノート1021281.1を参照してください。
https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1021281.1

10 Oracle Solaris 10のオペレーティング・システム・パッチの確認

注意:
表示されたパッチのより新しいバージョンが、システムにインストールされている場合があります。記載のパッチがインストールされていない場合、記載のバージョンをインストールする前に、それより新しいバージョンがインストールされているかどうかを確認します。

必要なオペレーティング・システム・パッチがあることを確認します。システムがこれらの要件を満たしていることを確認するために、次の手順を使用します。

1. オペレーティング・システム・パッチがインストールされているかどうかと、それが適切なバージョンなのかを確認するには、次のようなコマンドを入力します。

# /usr/sbin/patchadd -p | grep patch_number

たとえば、いずれかのバージョンの119963パッチがインストールされているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

# /usr/sbin/patchadd -p | grep 119963

オペレーティング・システム・パッチがインストールされていない場合は、My Oracle Supportからダウンロードしてインストールします。

https://support.oracle.com

11 必要なオペレーティング・システム・グループおよびユーザーの作成

Oracle Databaseをインストールする場合、次のローカル・オペレーティング・システム・グループおよびユーザーが必要です。

- Oracleインベントリ・グループ(通常はoinstall)

- OSDBAグループ(通常はdba)

- Oracleソフトウェア所有者(通常はoracle)

- OSOPERグループ(オプション。通常はoper)

これらのグループおよびユーザーが存在するかを確認し、必要に応じて作成するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを入力して、oinstallグループが存在するかどうか確認します。

# more /var/opt/oracle/oraInst.loc

このコマンドの出力にoinstallグループ名が表示される場合、グループは存在します。

oraInst.locファイルが存在する場合、このコマンドの出力は次のようになります。

inventory_loc=/u01/app/oracle/oraInventory
inst_group=oinstall

inst_groupパラメータは、Oracleインベントリ・グループの名前oinstallを示します。

2. 次のコマンドを入力して、dbaグループが存在するかどうか確認します。

# grep dba /etc/group

このコマンドの出力にdbaグループ名が表示される場合、グループは存在します。

3. 必要に応じて、次のコマンドを入力してoinstallおよびdbaグループを作成します。

# /usr/sbin/groupadd oinstall
# /usr/sbin/groupadd dba

4. 次のコマンドを入力して、oracleユーザーが存在するかどうか、適切なグループに属しているかどうかを確認します。

# id -a oracle

oracleユーザーが存在する場合、このコマンドでユーザーが属するグループの情報が表示されます。出力は次のようになり、oinstallはプライマリ・グループ、dbaはセカンダリ・グループであることを示します。

uid=440(oracle) gid=200(oinstall) groups=201(dba),202(oper)

5. 必要に応じて、次のいずれかの処理を実行します。

- oracleユーザーは存在するが、そのプライマリ・グループがoinstallでない場合、またはdbaグループのメンバーでない場合は、次のコマンドを入力します。

# /usr/sbin/usermod -g oinstall -G dba oracle

Oracleでは、既存のインストール所有者の変更はサポートされていません。詳細は、Oracle Databaseのインストレーション・ガイドを参照してください。

- oracleユーザーが存在しない場合は、次のコマンドを入力して作成します。

# /usr/sbin/useradd -d /export/home/oracle -m -s /bin/bash -g oinstall -G dba oracle

このコマンドにより、oracleユーザーが作成され、oinstallがプライマリ・グループとして、dbaがセカンダリ・グループとして指定されます。

6. 次のコマンドを入力して、oracleユーザーのパスワードを設定します。

# passwd -r files oracle

12 Oracle Solarisのカーネル・パラメータの構成

このセクションの内容は次のとおりです。

- インストールのための最小パラメータ設定

- 共有メモリー・リソースの要件

- 共有メモリー・リソース制御の確認

- カーネル・パラメータの値の表示および変更

注意:
この項に示すカーネル・パラメータ値は、単なる最小値です。本番データベース・システムでは、これらの値をチューニングしてシステムのパフォーマンスを最適化することをお薦めします。カーネル・リソース管理の詳細は、オペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。

12.1 インストールのための最小パラメータ設定

インストール時に、修正スクリプトを作成して実行し、データベースの正常なインストールに必要なカーネル・パラメータ値を確認および設定できます。必要に応じて、このスクリプトで必要なカーネル・パラメータを最小値に更新します。

修正スクリプトを使用できない場合は、次の表を参照して手動で値を設定します。次の表で、各カーネル・パラメータが表に示す最小値以上の値に設定されていることを確認します。

注意:
Oracle Solaris 10の場合、System V IPCを実装するために/etc/systemファイルを変更する必要はありません。Oracle Solaris 10では、その実装にリソース制御機能が使用されます。

リソース制御

最小値

project.max-sem-ids

100

process.max-sem-nsems

256

project.max-shm-memory

この値はRAMサイズによって異なります。最小値については、「共有メモリー・リソースの要件」を参照してください。

project.max-shm-ids

100

tcp_smallest_anon_port

9000

tcp_largest_anon_port

65500

udp_smallest_anon_port

9000

udp_largest_anon_port

65500

関連項目:
Oracle Databaseインストレーション・ガイドfor Oracle SolarisのUDPおよびTCPカーネル・パラメータの手動設定に関する項

注意:

- project.max-shm-memoryリソース制御は、対応するプロジェクトで起動された各Oracle Databaseインスタンスに割り当てられたすべての共有メモリーの累積合計です。

- project.max-shm-memoryリソース制御値は、Oracleインスタンス以外の他のアプリケーションがこのプロジェクトの共有メモリー・セグメントを使用していないことを前提としています。Oracleインスタンス以外のアプリケーションが共有メモリー・セグメントを使用する場合、その使用量をproject.max-shm-memoryリソース制御値に加える必要があります。

- memory_target (またはmax_sga_size)がprocess.max-address-spaceおよびproject.max-shm-memoryを超えていないことを確認してください。詳細は、次の場所にあるMy Oracle Supportのノート1370537.1を参照してください。
https://support.oracle.com/

12.2 共有メモリー・リソースの要件

リソース制御のproject.max-shm-memoryを使用すると、プロジェクトの最大共有メモリーを設定できます。

表6に、project.max-shm-memoryの最小インストール設定を示します。

表6 リソース制御project.max-shm-memoryの要件

RAM

project.max-shm-memory設定

1から16GB

物理メモリー・サイズの半分

16GBよりも大きい

8GB以上

12.3 共有メモリー・リソース制御の確認

prctlコマンドを使用して、システム上のアクティブなプロセス、タスクまたはプロジェクトに関連付けられているリソース制御に対して、実行時の問合せや変更を行います。

プロジェクトおよびシステム全体のproject.max-shm-memoryセットの現在の値を表示するには、次のコマンドを入力します。

# prctl -n project.max-shm-memory -i project default

ここでdefaultは、id -pコマンドを実行して取得されるプロジェクトIDです。

たとえば、システムを再起動せずにプロジェクト・デフォルトに対してproject.max-shm-memoryの設定を6GBに変更するには、次のコマンドを入力します。

prctl -n project.max-shm-memory -v 6gb -r -i project default

ヒント:
次のWebサイトのOracle Solaris 11の管理に関するドキュメントを参照してください。

http://docs.oracle.com/cd/E23824_01/index.html

12.4 カーネル・パラメータの値の表示および変更

リソース制御に対して指定されている現在の値を表示し、必要に応じて変更するには、次の手順を使用します。

1. リソース制御の現在の値を表示するには、次のコマンドを入力します。

$ id -p // to verify the project id
uid=100(oracle) gid=100(dba) projid=1 (group.dba)
$ prctl -n project.max-shm-memory -i project group.dba
$ prctl -n project.max-sem-ids -i project group.dba

2. 現在の値を変更する必要がある場合のコマンドは次のとおりです。

1. max-shm-memoryの値を6GBに変更するコマンドは次のとおりです。

# prctl -n project.max-shm-memory -v 6gb -r -i project group.dba

2. max-sem-idsの値を256に変更するコマンドは次のとおりです。

# prctl -n project.max-sem-ids -v 256 -r -i project group.dba

注意:
prctlコマンド(リソース制御)を使用してシステム・パラメータを変更する場合、これらのパラメータの変更を有効にするためにシステムを再起動する必要はありません。ただし、変更されたパラメータは、システムの再起動後は永続しません。

システムの再起動後に永続するよう、リソース制御プロジェクト設定を変更するには、次の手順を使用します。

1. デフォルトでは、Oracleインスタンスはdbaグループのoracleユーザーとして実行されます。group.dbaという名前のプロジェクトが、oracleユーザーのデフォルト・プロジェクトとして機能するように作成されます。コマンドidを実行して、oracleユーザーのデフォルトのプロジェクトを検証します。

# su - oracle
$ id -p
uid=100(oracle) gid=100(dba) projid=100(group.dba)
$ exit

2. 最大共有メモリー・サイズを2GBに設定するには、projmodコマンドを実行します。

# projmod -sK "project.max-shm-memory=(privileged,2G,deny)" group.dba

また、リソース制御値project.max-shm-memory=(privileged,2147483648,deny)を、Oracleプロジェクトのプロジェクト・エントリの最後のフィールドに追加する方法もあります。

3. これらの手順が終了した後、次のコマンドを使用して/etc/projectファイルの値を確認します。

# cat /etc/project

出力は、次のようになると考えられます。

system:0::::
user.root:1::::
noproject:2::::
default:3::::
group.staff:10::::
group.dba:100:Oracle default project ::: project.max-shm-memory=(privileged,2147483648,deny)

4. リソース制御がアクティブであることを確認するには、次の例のように、プロセス所有権をチェックし、コマンドidおよびprctlを実行します。

# su - oracle
$ id -p
uid=100(oracle) gid=100(dba) projid=100(group.dba)
$ prctl -n project.max-shm-memory -i process $$
process: 5754: -bash
NAME                    PRIVILEGE     VALUE     FLAG     ACTION    RECIPIENT
project.max-shm-memory  privileged    2.00GB     -       deny

注意:
共有メモリーの最大値はSGA要件によって異なり、SGAのサイズよりも大きい値に設定する必要があります。
詳細は、『Oracle Solaris Tunable Parametersリファレンス・マニュアル』を参照してください。

13 Oracle Solarisに対するシェル制限の構成

この項で説明されているようにシェル制限およびシステム構成パラメータを設定することをお薦めします。

注意:
この項に示すシェル制限値は、単なる最小値です。本番データベース・システムでは、これらの値をチューニングしてシステムのパフォーマンスを最適化することをお薦めします。シェル制限の構成の詳細は、オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

ulimit設定により、プロセス・メモリー関連のリソース制限が決定されます。次の表に示されているシェル制限が、示されている値に設定されていることを確認します。

シェル制限

説明

ソフト制限(KB)

ハード制限(KB)

STACK

プロセスのスタック・セグメントのサイズ

10240以上

32768以下

NOFILES

オープン・ファイル記述子数

1024以上

65536以上

MAXUPRCまたはMAXPROC

最大ユーザー・プロセス

2047以上

16384以上

これらのシェル制限に指定されている現在の値を表示するには、次のコマンドを入力します。

ulimit -s
ulimit -n

14 必要なディレクトリの作成

次のような名前でディレクトリを作成し、正しい所有者、グループおよびその権限を指定します。

- Oracleベース・ディレクトリ

- オプションのOracleデータファイル・ディレクトリ

Oracleベース・ディレクトリを作成する前に、十分な空きディスク領域を持つ適切なファイルシステムを識別する必要があります。

注意:
別にOracleデータファイル・ディレクトリを作成しない場合、データファイルをOracleベース・ディレクトリのサブディレクトリにインストールできます。ただし、本番データベースでは推奨しません。

これらのディレクトリの作成場所を確認する手順は次のとおりです。

1. 次のコマンドを入力して、マウントされたすべてのファイルシステムの情報を表示します。

# df -k

このコマンドにより、次のものも含め、システムにマウントされたすべてのファイルシステムの情報が表示されます。

- 物理デバイス名

- ディスク領域の合計サイズ、使用中のサイズおよび使用可能なサイズ(KB)

- そのファイルシステムのマウント・ポイント・ディレクトリ

2. 表示から、この項で前述したディスク領域要件を満たすファイルシステムを1つまたは2つ識別します。

3. 識別した各ファイルシステムのマウント・ポイント・ディレクトリの名前を記録します。

次の例では、/u01はソフトウェアで使用されるマウント・ポイント・ディレクトリで、/u02はOracleデータファイル・ディレクトリで使用されるマウント・ポイント・ディレクトリです。システムのファイルシステムに応じて適切なマウント・ポイント・ディレクトリを指定する必要があります。

必要なディレクトリを作成し、適切な所有者、グループ、および権限を指定する手順は、次のとおりです。

注意:
次の手順で、/u01および/u02は前述の手順3で識別した適切なマウント・ポイント・ディレクトリに置き換えてください。

1. 次のコマンドを入力し、Oracleベース・ディレクトリ用に識別したマウント・ポイント・ディレクトリにサブディレクトリを作成します。

# mkdir -p /u01/app/oracle

2. Oracle Databaseファイル用に2つ目のファイルシステムを使用する場合、Oracleデータファイル・ディレクトリ(例では/u02と表示)用に識別したマウント・ポイント・ディレクトリにoradataサブディレクトリを作成します。

# mkdir /u02/oradata

3. 作成したディレクトリの所有者およびグループをoracleユーザーおよびoinstallグループに変更します。

# chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle
# chown -R oracle:oinstall /u02/oradata

4. 作成したディレクトリの権限を775に変更します。

# chmod -R 775 /u01/app/oracle
# chmod -R 775 /u02/oradata

15 Oracleソフトウェア所有者環境の構成

Oracle Universal Installerはoracleアカウントから実行します。ただし、Oracle Universal Installerを起動する前に、oracleユーザーの環境を構成する必要があります。環境を構成するには、次のことが必要です。

- シェル起動ファイルで、デフォルトのファイル・モード作成マスク(umask)を022に設定します。

- DISPLAY環境変数を設定します。

oracleユーザーの環境を設定する手順は、次のとおりです。

1. 新規Xターミナル・セッション(xterm)を開始します。

2. 次のコマンドを入力し、Xウィンドウ・アプリケーションがこのシステム上に表示されることを確認します。

$ xhost + RemoteHost

RemoteHostは完全修飾されたリモートのホスト名です。次に例を示します。

$ xhost + somehost.example.com

3. ソフトウェアをインストールするシステムにログインしていない場合は、そのシステムにoracleユーザーとしてログインします。

4. oracleユーザーとしてログインしていない場合は、次のようにユーザーをoracleに切り替えます。

$ su - oracle

5. oracleユーザーのデフォルト・シェルを確認するには、次のコマンドを入力します。

$ echo $SHELL

6. シェル起動スクリプトを実行するには、次のコマンドを入力します。

- Bashシェルの場合:

$ . ./.bash_profile

- BourneまたはKornシェルの場合:

$ . ./.profile

- Cシェルの場合:

% source ./.login

7. ソフトウェアをローカル・システムにインストールしない場合は、Xアプリケーションがローカル・システムに表示されるように、次のようなコマンドを入力します。

- Bourne、Bash、またはKornシェルの場合:

$ DISPLAY=local_host:0.0

- Cシェルの場合:

% setenv DISPLAY local_host:0.0

この例で、local_hostは、Oracle Universal Installerの表示に使用するシステム(ワークステーションまたはPC)のホスト名またはIPアドレスです。

8. /tmpディレクトリの空きディスク領域が400MBに満たないことが確認された場合は、400MB以上の空き領域があるファイル・システムを識別し、このファイル・システムの一時ディレクトリを指定するようにTMPおよびTMPDIR環境変数を設定します。

1. マウント済の各ファイル・システム上の空きディスク領域を確認するには、次のコマンドを使用します。

# df -k

2. 必要に応じて、次のようなコマンドを入力し、識別したファイルシステム上に一時ディレクトリを作成し、そのディレクトリに適切な権限を設定します。

$ sudo mkdir /mount_point/tmp
$ sudo chmod a+wr /mount_point/tmp
# exit

3. 次のようなコマンドを入力し、TMPおよびTMPDIR環境変数を設定します。

- Bourne、Bash、またはKornシェルの場合:

$ TMP=/mount_point/tmp
$ TMPDIR=/mount_point/tmp
$ export TMP TMPDIR

- Cシェルの場合:

% setenv TMP /mount_point/tmp
% setenv TMPDIR /mount_point/tmp

9. システムに既存のインストール環境があり、同じユーザー・アカウントを使用して今回のインストールを行う場合は、ORACLE_HOME、ORACLE_BASE、ORACLE_SID、TNS_ADMINの環境変数と、Oracleソフトウェア・ホームに接続されているOracleインストール・ユーザーに対して設定されたその他の環境変数の設定を削除します。
次のコマンドを入力し、ORACLE_HOME、ORACLE_BASE、ORACLE_SIDおよびTNS_ADMINの環境変数が設定されていないことを確認します。

- Bourne、Bash、またはKornシェルの場合:

$ unset ORACLE_HOME
$ unset ORACLE_BASE
$ unset ORACLE_SID
$ unset TNS_ADMIN

- Cシェルの場合:

% unsetenv ORACLE_HOME
% unsetenv ORACLE_BASE
% unsetenv ORACLE_SID
% unsetenv TNS_ADMIN

次のコマンドを使用してPATH環境変数をチェックします。

$ echo $PATH

$ORACLE_HOME/binパスがPATH環境変数から削除されていることを確認します。

注意:
ORACLE_HOME環境変数が設定されている場合、Oracle Universal Installerはその値を使用してOracleホーム・ディレクトリのデフォルト・パスとして指定します。ORACLE_BASE環境変数を設定する場合は、ORACLE_HOME環境変数の設定を解除し、Oracle Universal Installerによって提示されるデフォルト・パスを選択することをお薦めします。

10. 環境設定が正しく行われたかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。

$ umask
$ env | more

umaskコマンドの実行により、値22、022または0022が表示されることを確認します。また、ここで設定した環境変数に正しい値が設定されることを確認します。

16 製品ディスクのマウント

ほとんどのOracle Solarisシステムでは、ドライブに製品ディスクを挿入するとディスクが自動的にマウントされます。自動的にマウントされない場合は、次の手順に従ってマウントしてください。

1. ユーザーをrootに切り替えます。

$ su - root

2. 必要に応じて次のようなコマンドを入力し、現在マウントされているディスクを取り出して、ドライブから取り除きます。

# eject

3. ディスクをディスク・ドライブに挿入します。

4. ディスクが自動的にマウントされたかを確認するには、次のようなコマンドを入力します。

# ls /dvd/dvd0

5. このコマンドがディスクの内容の表示に失敗した場合は、次のようなコマンドを入力します。

# /usr/sbin/mount -r -F hsfs /dev/dsk/cxtydzs2 /dvd

この例では、/dvdはディスクのマウント・ポイント・ディレクトリで、/dev/dsk/cxtydzs2はディスク・デバイスのデバイス名(たとえば/dev/dsk/c0t2d0s2)です。

6. Oracle Universal Installerに「ディスクの場所」ダイアログ・ボックスが表示されている場合は、ディスクのマウント・ポイント・ディレクトリのパスを入力します。次に例を示します。

- 自動的にマウントされたディスクの場合:

/dvd/dvd0

- 手動でマウントされたディスクの場合:

/dvd

17 Oracle Databaseのインストール

oracleユーザーの環境を構成した後、次のようにOracle Universal Installerを起動してOracle Databaseをインストールします。

1. Oracleソフトウェア所有者ユーザー(通常はoracle)として、Oracleコンポーネントのインストール先コンピュータにログオンします。

2. ソフトウェアをインストール・メディアからインストールする場合、ディスクがマウントされていないときは、マウントします。

3. 次のコマンドを入力してOracle Universal Installerを起動します。

$ /mount_point/db/runInstaller

Oracle Universal Installerが起動しない場合は、X Windowの表示に関する問題のトラブルシューティング方法について、Oracle Databaseインストレーション・ガイドfor Oracle Solarisを参照してください。

4. 次の表では、Oracle Universal Installerの各画面で推奨される処理について説明します。次のガイドラインを使用して、インストールを実行します。

- 追加の情報が必要な場合、またはデフォルト以外のオプションを選択する場合は、追加の情報について「ヘルプ」をクリックしてください。

- ソフトウェアのインストールまたはリンク中にエラーが発生した場合は、トラブルシューティングについて、Oracle Databaseインストレーション・ガイドfor Oracle Solarisを参照してください。

注意:
前述した作業を完了している場合、ほとんどの画面でデフォルト値を選択することで、インストールを完了することができます。

画面

推奨アクション

セキュリティ・アップデートの構成

「電子メール」フィールドに、電子メール・アドレス(できればMy Oracle Supportの電子メール・アドレス)またはユーザー名を入力します。
セキュリティ・アップデートを受信するには、「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取る」チェック・ボックスを選択します。

「My Oracle Supportパスワード」フィールドに、My Oracle Supportのパスワードを入力します。

「次へ」をクリックします。

インストール・オプションの選択

次の使用可能なオプションのリストから「データベースの作成および構成」を選択し、「次へ」をクリックします。

- データベースの作成および構成

- データベース・ソフトウェアのみインストール

- 既存のデータベースのアップグレード

システム・クラス

次のオプションから「サーバー・クラス」を選択し、データベースをインストールして、「次へ」をクリックします。

- デスクトップ・クラス: ラップトップまたはデスクトップ・クラス・システムにインストールする場合に、このオプションを選択します。

- サーバー・クラス: 本番データ・センターにOracleをデプロイする際に使用するようなサーバー・クラス・システムにインストールする場合に、このオプションを選択します。

Gridインストール・オプション

実行するデータベースのインストール・タイプに「単一インスタンス・データベースのインストール」を選択して、「次へ」をクリックします。

- 単一インスタンス・データベースのインストール: データベースおよびリスナーがインストールされます。

- Real Application Clustersデータベースのインストール: Oracle Real Application Clustersがインストールされます。

- Oracle RAC One Nodeデータベースのインストール: Oracle RAC One Nodeデータベースがインストールされます。

インストール・タイプの選択

次のオプションから、インストール・タイプに「標準インストール」を選択して、「次へ」をクリックします。

- 標準インストール: このインストール方法がデフォルトで選択されています。この方法の場合、最小限の入力でOracle Databaseを簡単にインストールできます。

- 拡張インストール: このインストール方法を使用すると、より複雑なインストールを実行できます。

標準インストール構成

要件に応じて、次の情報を入力します。
Oracleベース: デフォルトでは、Oracleベース・パスが表示されます。このパスは要件に応じて変更できます。

ソフトウェアの場所: 「ソフトウェアの場所」セクションで、デフォルト値をそのまま使用するか、Oracleコンポーネントのインストール先であるOracleホーム・ディレクトリ・パスを入力します。ディレクトリ・パスには空白を含めないでください。

記憶域のタイプ: データベース記憶域オプションに「ファイルシステム」またはOracle Automatic Storage Managementを選択します。

データベース・ファイルの位置: 「記憶域のタイプ」で「ファイルシステム」を選択する場合は、「参照」をクリックして、データベース・ファイルの場所を指定します。

データベースのエディション: インストールするデータベースのエディションを選択します。

OSDBAグループ: デフォルトでは、OSDBAグループが選択されています。リストからOSDBAグループを選択することもできます。

グローバル・データベース名: 次の構文を使用して、 グローバル・データベース名を指定します。

database_name.domain

たとえば、sales.us.example.comです。

管理パスワード: 権限のあるデータベース・アカウントのパスワードを入力します。

パスワードの確認: 権限のあるデータベース・アカウントのパスワードを再入力して確認します。

複数のプラガブル・データベース(PDB)をサポートできるマルチテナント・コンテナ・データベース(CDB)としてデータベースを作成するには、「コンテナ・データベースとして作成」オプションを選択します。Oracle Universal InstallerがCDBを作成する際にPDBも作成するようにする場合は、「プラガブル・データベース名」フィールドにPDB名を指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

インベントリの作成

この画面が表示されるのは、システム上に初めてOracle製品をインストールする場合のみです。
Oracleインベントリ・ディレクトリのフルパスを指定します。選択されているオペレーティング・システム・グループがoinstallであることを確認してください。「次へ」をクリックして続行します。

前提条件チェックの実行

すべての前提条件のチェックが正常に行われたことを確認して、「次へ」をクリックします。
Oracle Universal Installerによってシステムがチェックされ、Oracleソフトウェアを実行するためにシステムが正しく構成されていることが検証されます。このガイドに記載されているインストール前の手順がすべて完了している場合は、すべてのチェックにパスします。

チェックに失敗した場合は、画面にリストされているそのチェックの失敗原因を確認します。可能であれば、問題を修正してチェックを再実行します。もしくは、システムが要件を満たすと判断した場合は、失敗したチェックのチェック・ボックスを選択して、要件を手動で検証できます。

注意: 「すべて無視」オプションを選択する際には、注意が必要です。このオプションを選択すると、Oracle Databaseをシステムに正常にインストールできるかどうかをOracle Universal Installerが確認できない場合があります。

サマリー

この画面に表示された情報を確認して、「インストール」をクリックします。
注意: 「レスポンス・ファイルの保存」をクリックすることで、すべてのインストール手順をレスポンス・ファイルに保存できます。後で、サイレント・インストールを実行する際にこのファイルを使用できます。

製品のインストール

この画面に、データベースのインストールの進捗が表示されます。このプロセス中、「構成スクリプトの実行」ウィンドウが表示されます。この画面に記載されているスクリプトをrootユーザーとして実行するまで、「OK」はクリックしないでください。「次へ」をクリックします。
次に、この画面には、ソフトウェアの構成およびデータベースの作成を実行するコンフィギュレーション・アシスタントのステータス情報が表示されます。

Database Configuration Assistantプロセスの最後にメッセージが表示されます。データベース情報、特にOracle Enterprise Manager Database Express URLを確認してから、「OK」をクリックします。

終了

この画面は、すべての構成ツールが成功すると自動的に表示されます。
「閉じる」をクリックします。

18 Oracle Database Examplesのインストール

次の製品または機能の使用を予定している場合は、Oracle Database Examplesメディアから製品をダウンロードおよびインストールしてください。

- Oracle JDBC開発ドライバ

- Oracle Databaseのサンプル

- Oracle Textのナレッジ・ベース

- 様々なOracle製品のデモ

ソフトウェアおよび様々なOracle製品のデモをOracle Database Examplesメディアからインストールする方法の詳細は、『Oracle Database Examplesインストレーション・ガイド』を参照してください。

19 インストール後の作業

このリリースのOracle Databaseを理解するため、次の作業を実行することをお薦めします。

- Webブラウザを使用してOracle Enterprise Manager Database Expressにログインします。
Oracle Enterprise Manager Database Express 12cは、Oracle Databaseに組み込まれたWebベースの管理ツールで、特別なインストールや管理は必要ありません。Oracle Enterprise Manager Database Expressを使用して、単一のOracle Databaseインストールを管理できます。Oracle Enterprise Manager Database ExpressのデフォルトURLは、次のようなものです。

http://host.domain:1158/em/

ログインするには、ユーザー名SYSを使用し、SYSDBAとして接続します。Oracle Databaseのインストール中にこのユーザーに対して指定したパスワードを使用します。

- 使用する製品に応じた、必須およびオプションのインストール後の作業の詳細は、Oracle Databaseインストレーション・ガイドfor Oracle Solarisを参照してください。

- インストールしたデータベースの構成を理解するためのOracle Enterprise Manager Database Expressの使用方法は、Oracle Databaseインストレーション・ガイドfor Oracle Solarisを参照してください。

- Oracle Enterprise Manager Database Expressを使用したデータベースの管理の詳細は、『Oracle Database 2日でデータベース管理者』を参照してください。

20 追加情報

この項の内容は、次のとおりです。

- 製品ライセンス

- ライセンスおよびバージョン更新の購入

- Oracleサポート・サービスへの問合せ

- 製品ドキュメントの場所

製品ライセンス

トライアルの使用許諾条項により30日間このメディア・パックに含まれる製品を無償でインストールおよび評価できます。ただし、30日間の評価期間後も製品の使用を継続する場合はプログラム・ライセンスを購入する必要があります。プログラム・ライセンスの購入の詳細は、次の項を参照してください。

ライセンスおよびバージョン更新の購入

次のOracle Store WebサイトからOracle製品のプログラム・ライセンスと更新バージョンを購入できます。

https://shop.oracle.com

Oracleサポート・サービスへの問合せ

Oracle Product Supportを購入した場合、Oracleサポート・サービスにいつでも問合せできます。Oracle Product Supportの購入またはOracleサポート・サービスへの問合せの情報については、Oracleサポート・サービスのWebサイトを参照してください。

http://www.oracle.com/support

製品ドキュメントの場所

製品ドキュメントには、任意のプラットフォームでのOracle製品の構成、使用または管理方法について記載されています。Oracle Database製品に関する製品ドキュメントは、HTML形式およびPDF形式でオンラインで入手可能です。

http://docs.oracle.com/

21 ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティへの取組みの詳細は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoまたはhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs (聴覚障害者向け)を参照してください。

Oracle Database Clientインストレーション・ガイド, 12cリリース1 (12.1) for Oracle Solaris on SPARC(64-Bit)

B72982-09

Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle およびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。お客様との間に適切な契約が定められている場合を除いて、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。お客様との間に適切な契約が定められている場合を除いて、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Oracleの法律上の注意点

コピーライト

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Pre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントがPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントはPre-General Availability (一般提供前)版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のPre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントが非公開のPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のPre-General Availability Trial Agreement (Pre-GAトライアル契約)のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle Partner Network Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティ

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。