StorageTek Tape Analytics

要求指南

版本 2.1.0

E60946-01

2015 年 1 月

本文档列出了 Oracle StorageTek Tape Analytics (STA) 版本 2.1.0 截至本文档发布时的要求。安装和配置 STA 之前，请查看以下各节：

- 磁带库要求

- 磁带机要求

- 服务器要求

- 用户界面要求

- 介质验证要求

- IBM RACF 大型机要求

- 相关文档

- 文档可访问性

磁带库要求

- 磁带库固件要求

- 磁带库硬件要求

磁带库固件要求

要发挥最佳功能和实现最佳用户体验，请升级到建议的或最新的可用磁带库固件。固件版本会随时更改。有关检查磁带库固件版本的说明，请参见《STA 安装和配置指南》。

要升级固件，请创建服务请求 (Service Request, SR) 与 Oracle 技术支持代表联系。

表 1 磁带库固件要求

固件

SL150

SL500

SL3000

SL8500

最低

1.82

FRS 1485

FRS 1493脚注 1

FRS 3.61

FRS 8.01

FRS 8.36脚注引用 1

整个 STA 2.1.0 功能集的最低要求，包括更丰富的组件运行状况和介质验证

2.25

FRS 1501

FRS 4.31

FRS 8.36

发布时建议。可能会有更新版的固件。

2.25

FRS 1501

FRS 4.31

FRS 8.36

脚注 1 使用 IBM LTO 4（带加密）、IBM LTO 5 和 IBM LTO 6

磁带库硬件要求

表 2 磁带库硬件要求

库

组件

要求

SL3000

SL8500

HBT 卡

高内存磁带机控制器 (HBT) 卡：是支持介质验证和报告更丰富的磁带机数据所必需的。对于使用 LTO 磁带机的磁带库，高内存 HBT 卡是启用 ADI 模式所必需的。

要确定 HBT 卡的内存级别，请参见《STA 安装和配置指南》。

注意：所有 SL3000 磁带库都附带了高内存卡。自 2006 年起，所有 SL8500 磁带库都附带了高内存卡。

SL8500

复合磁带库

单个复合磁带库中的所有 SL8500 磁带库必须由 STA 应用程序的一个实例监视。

全部

以太网连接

从 STA 到每个磁带库的单独连接：每个磁带库都必须分配有一个 IP 地址且 STA 服务器必须可以访问该地址。

注意：SL8500 复合磁带库中的每个磁带库都有自己的 SNMP 代理。因此 STA 必须能够单独连接到每个磁带库。

磁带机要求

- StorageTek 磁带机固件要求

- LTO 磁带机固件要求

- ADI 要求

StorageTek 磁带机固件要求

提供给 STA 的数据的质量取决于表 3 中所示的 TTI 级别。随着 TTI 级别增加，数据质量也会随之提高。Oracle 建议使用您的磁带机型号支持的最高 TTI 级别和对应固件。固件版本会随时更改。

要升级固件，请创建服务请求 (Service Request, SR) 与 Oracle 技术支持代表联系。

表 3 StorageTek 磁带机固件－STA 所需的最低版本

磁带机型号

TTI 5.10

TTI 5.20

TTI 5.30

TTI 5.40

介质验证支持脚注 1  TTI 5.40

介质验证支持脚注引用 1 TTI 5.50

T10000A

1.44.108

1.46.109

1.48.112

–

–

–

T10000B

1.44.208

1.46.209

1.48.212

–

–

–

T10000C

NA

1.51.320

1.53.316

1.57.308

1.59.302

3.62.108

T10000D

–

–

–

4.07.104 (FC/ FCoE)

4.07.106 (FICON)

4.07.106 (FC/ FCoE)

4.07.106 (FICON)

发布时不可用；请与 Oracle 技术支持代表联系

9840C

1.44.510

1.45.503

–

–

–

–

9840D

1.44.710

1.45.703

–

–

–

–

脚注 1 在 FICON 环境中，不支持 "Complete Verify Plus" 测试。

LTO 磁带机固件要求

固件版本会随时更改。要升级固件，请创建服务请求 (Service Request, SR) 与 Oracle 技术支持代表联系。

表 4 HP LTO 磁带机固件－STA 支持的版本

HP LTO 磁带机

最低

建议

SL8500

SL3000

SL500

SL150

LTO 3 LVD SCSI

G69S

G69S

–

–

是

–

LTO 3 FC 2Gb

L6HS

L6HS

是

是

是

–

LTO 3 FC 4Gb

M6BS

M6BS

是

是

是

–

LTO 4 LVD SCSI

B57S

B63S

–

–

是

–

LTO 4 FC 4Gb

H58S

H67S

是

是

是

–

LTO 5 全高 FC 8Gb

I3CS

I6BS

是

是

是

–

LTO 5 全高 SAS 6Gb

X3AS

X69S

–

–

是脚注 1

–

LTO 5 半高 FC 8Gb

Y5BS

Y68S

–

–

–

是

LTO 5 半高 SAS 6Gb

Z55S

Z68S

–

–

–

是

LTO 6 全高 FC 8Gb

J2DS

J3ES

是

是

是

–

LTO 6 半高 FC 8Gb

22GS

23DS

–

–

–

是

LTO 6 半高 SAS 6Gb

32DS

33ES

–

–

–

是

脚注 1 需要 SL500 桥接基本单元

表 5 IBM LTO 磁带机固件－STA 支持的版本

IBM LTO 磁带机

最低

建议

SL8500

SL3000

SL500

SL150

LTO 3 FC 2Gb

93G0

93G0

是

是

是

–

LTO 4 FC 2/4Gb

94D7

C7QH

是

是

是

–

LTO 4 FC 2/4Gb 带加密脚注 1

C7QH

C7QH

是脚注 2

是脚注 3

是脚注引用 2

–

LTO 5 FC 8Gb脚注引用 1

D2AC

E4J0

是脚注引用 2

是脚注引用 3

是脚注引用 2

–

LTO 6 FC 8Gb脚注引用 1

D8E4

E4J0

是脚注引用 2

是脚注引用 3

–

–

脚注 1 要支持 ADI，需要有具备 4.17.12.35（最低）固件和并发磁带机固件（所示固件）的 Belisarius 卡。

脚注 2 有关所需的磁带库固件最低版本，请参见表 1。

脚注 3 发布时不支持 ADI 模式。

ADI 要求

支持自动化磁带机接口 (Automation Drive Interface, ADI) 的 LTO 磁带机可以为磁带库提供丰富数据（例如磁带机性能和利用率），具体取决于磁带机配置和固件级别。

要使磁带库将丰富的 LTO 磁带机数据发送到 STA，必须在磁带库和 LTO 磁带机上同时启用 ADI。否则，磁带库只会发送有关 LTO 磁带机的基本数据。

由于启用 ADI 需要重新引导磁带库，如果您计划安装 LTO 磁带机，应提前启用 ADI。对于 SL3000 和 SL8500 磁带库，仅当磁带库具有高内存磁带机控制器 (HBT) 卡时才能启用 ADI。有关详细信息，请参见磁带库硬件要求。

有关启用 ADI 的详细信息和说明，请参见《STA 安装和配置指南》。

服务器要求

- 硬件要求

- 操作系统要求

- 网络要求和建议

注:
Oracle 仅当在专用服务器（称为 STA 服务器）上安装了 STA 时才提供支持。

STA 服务器大小调整

在安装或升级到 STA 2.1.0 之前，Oracle 强烈建议您与 Oracle 销售代表联系，以获取有关调整 STA 服务器大小的帮助。销售代表可以使用 STA 服务器大小调整工具为您提供最佳建议，确保服务器大小适当，能够满足您的站点需求。服务器大小调整取决于很多因素，其中包括：

- 受监视的磁带库数

- 介质插槽数

- 磁带机数

- 介质数

- 每小时交换数

硬件要求

表 6 列出了服务器硬件的最低要求和建议要求。Oracle 强烈建议扩展服务器配置中的磁盘托架、CPU 核心以及 RAM 插槽数，以适应未来的数据库增长、其他磁带库要求和 STA 升级。

表 6 STA 服务器硬件要求

硬件

配置

处理器

Intel Xeon 系列或同等的 AMD CPU

CPU 核心数

- 最低：6

- 建议：12 到 32，或有能力扩展到此配置

内存

- 最低：16 GB RAM

- 建议：32 GB 到 128 GB RAM

操作系统磁盘

HDD 双驱动器：

- 每个 600 GB（单个磁带库，典型）

- 每个 1 TB（多个磁带库，典型）

注意：随着数据交换数量增加，数据库大小也会随之增长。

数据库数据和本地备份磁盘

- 最低：每个 100 GB

- 建议：每个 250 GB 到 2 TB

连接

千兆位以太网

平台

所有磁盘存储都驻留在单个平台上

有关建议的文件系统布局和分配，请参见《STA 安装和配置指南》。

操作系统要求

Oracle 对 Oracle Enterprise Linux 进行了测试并有书面证明，推荐使用此操作系统。

注:
STA 2.1.0 不支持 Linux 7.0 或更高版本。

表 7 STA 支持的操作系统版本

操作系统

支持的版本

Oracle Enterprise Linux (OEL)，64 位（Oracle 内核）

- 最低：6.3

- 建议：6.5

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)，64 位（Red Hat 内核）

- 最低：6.3

- 建议：6.5

网络要求和建议

- STA 服务器必须具有静态 IP 地址。

- Oracle 建议您将 STA 服务器放置在与磁带库相同的子网中，以提高 SNMP UDP 可靠性。

- 如果将 STA 配置为支持使用两个不同子网的双 TCP/IP，请将网络配置为允许磁带库和 STA 通过任一子网传送 SNMP 数据包。有关更多信息，请咨询您的网络管理员和 Oracle 技术支持代表。

用户界面要求

表 8 STA 用户界面－最低要求

项目

最低要求

屏幕分辨率

- 最低 1024 x 800，建议 1280 x 1024（或更高）

浏览器脚注 1

- Internet Explorer 9

- Firefox 13+

- Safari 5

- Google Chrome 20+

浏览器设置、插件和附加软件

- 启用 JavaScript

- Flash 11.2（建议使用最新版本）

- 以本机模式运行所有浏览器

- 禁用或删除第三方附加软件

RTL 语言支持

- 只有 Internet Explorer 8.0 或 9.0 提供从右到左 (right-to-left, RTL) 语言支持

屏幕阅读器辅助技术

- 建议使用 JAWS 11

有关辅助功能的信息，请参见《STA 屏幕基础指南》。

脚注 1 这些是官方支持的版本。已知其他版本也可用于 STA。

介质验证要求

下面列出了使用 STA 进行介质验证的最低要求。要在配置 STA 后配置介质验证，请参见《STA 用户指南》。

注:
请仅使用一个 STA 实例来执行介质验证活动。不支持对同一个磁带库使用多个实例。

STA 要求

- STA 2.1.0（最低）

- 使用 SNMP v3 协议连接磁带库

注:
有关 STA 2.0.x 介质验证要求，请参见该版本的《STA 要求指南》。

磁带库要求

- 使用兼容固件的 SL8500 或 SL3000 磁带库（请参见磁带库固件要求）

- 高内存磁带机控制器 (HBT) 卡

- SL Console 6.25（SL8500 的最低要求）、6.50（SL3000 的最低要求）

- 使用 SL Console 定义了专用的介质验证磁带机池

磁带机要求

- 使用兼容固件的 StorageTek T10000C 或 T10000D 磁带机（请参见StorageTek 磁带机固件要求）。STA 不会对未达到最低固件级别的磁带机启动介质验证。

- 用于验证加密介质的磁带机必须启用加密并连接到 Oracle Key Manager (OKM) 2.5（最低）。

介质要求

- T10000T1 或 T10000T2 介质

- 介质验证不支持使用 Oracle StorageTek Virtual Storage Manager (VSM) 进行了 StorageTek 自动链接分区 (Automatically Linked Partitioning, ALP) 格式设置的介质。

IBM RACF 大型机要求

如果您要配置 STA for RACF 验证，需要遵守以下要求。有关配置 STA for RACF 的说明，请参见《STA 安装和配置指南》。

必须安装两个单独的软件包才能配置 RACF for STA：

- 针对 STA 的 RACF 服务，此服务是 ELS 7.0 和 7.1 的 SMC 组件的一部分。必须安装 PTF 才能在大型机上支持此 RACF 服务。

- 必须在 WebLogic 中安装 WebLogic RACF 安全服务提供程序 (RACF Security Service Provider, RACF SSP)。

表 9 所需的 IBM RACF 软件

软件/固件

版本

ELS PTF 版本，适用于 STA/RACF

注意：在 HSC 6.2 中不支持 STA/RACF

ELS 7.0－L1H16DH (MVS)

ELS 7.1－L1H16DI (MVS)

ELS 7.2－在基本代码中 (MVS)

IBM PTF 版本脚注 1 （用于 APAR PK69048），适用于带 AT-TLS 加密的 NCS/ELS HTTP 服务器连接

z/OS 1.10－发行版 1A0：UK39417，2007/08/10 推出

z/OS 1.9脚注 2 －发行版 190：UK39419，2007/08/10 推出

脚注 1 实现最佳性能

脚注 2 IBM Communication Server 需要的最低级别

相关文档

STA 文档集包含以下文档。

对于 STA 应用程序的用户

- 《STA 快速入门指南》－使用此指南可熟悉 STA 应用程序以及用户界面的一些功能。

- 《STA 用户指南》－使用此指南可了解有关使用所有 STA 应用程序功能（包括显示板、模板、过滤器、警报、主管报告、逻辑组以及 STA 介质验证）的说明。此指南还提供有关管理 STA 用户名、电子邮件地址、服务日志以及与受监视磁带库之间的 SNMP 连接的说明。

- 《STA 屏幕基础指南》－使用此指南可了解有关 STA 用户界面的完整详细信息。该指南介绍屏幕导航和布局以及图形和表的使用。

- 《STA 数据参考指南》－使用此指南可查看所有 STA 磁带库系统屏幕和数据属性的定义。

对于 STA 服务器和应用程序的安装人员和管理员

- 《STA Release Notes》－请在安装和使用 STA 之前阅读此文档。其中包含重要的发行版信息（包括已知的问题）。此文档包含在 STA 介质包下载中。

- 《STA 要求指南》－使用此指南可了解使用 STA 的最低要求和建议要求。此指南包括以下要求：磁带库、磁带机、服务器、用户界面、STA 介质验证以及 IBM RACF 访问控制。

- 《STA 安装和配置指南》－使用此指南可制定 STA 安装计划、安装 Linux 操作系统、安装 STA 应用程序，以及配置 STA 开始监视磁带库。此指南还提供有关升级到 STA 的新版本的说明。

- 《STA 管理指南》－使用此指南可了解有关 STA 服务器管理任务的信息，例如，STA 服务配置、数据库备份和恢复以及数据库帐户密码管理。

- 《STA 安全指南》－阅读此文档可了解重要的 STA 安全信息，包括要求、建议以及常规安全原则。

- 《STA Licensing Information User Manual》－阅读此文档可了解与使用随 STA 产品分发的第三方技术相关的信息。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info；如果您听力受损，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs。

StorageTek Tape Analytics 要求指南, 版本 2.1.0

E60946-01

版权所有 © 2013, 2015, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，则适用以下注意事项：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 法律声明

版权声明

版权所有 (C) 1994-2016，Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

许可证限制担保/间接损害免责声明

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

担保免责声明

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

有限权利声明

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，则适用以下注意事项：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危险应用领域声明

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

商标声明

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

第三方内容、产品和服务免责声明

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Alpha 和 Beta 版草稿文档声明

本文档属于前期制作文档：

本文档属于前期制作文档，仅供演示和预备之用。本文档可能不是针对贵方正运行软件的硬件撰写的。Oracle Corporation 及其附属公司对预发布文档不做任何担保，且对因使用该文档所导致的任何损失、费用或损害概不负责。

Alpha 和 Beta 版草稿文档声明

本文档属于前期制作文档：

本文档中所包含的信息仅供参考之用，仅限于客户咨询委员会成员参考或依据 beta 试用版协议的用户参考。该信息不承诺提供任何资料、代码或功能，并且不应该作为制定购买决策的依据。本文档所述的任何特性或功能的开发、发行和时间规划均由 Oracle 自行决定。

本文档的任何形式（软件或印刷品）均包含 Oracle 独家所有的专有信息。您对本机密材料的访问和使用，受已生效且您同意遵守的 Oracle 主协议、Oracle 许可及服务协议书、Oracle合作伙伴网络协议、Oracle 分销协议或其他许可证协议的条款和条件制约。未经 Oracle 事先书面许可，不得向 Oracle 之外的任何人披露、拷贝、复制或分发本文档及本文档所包含的信息。本文档既不属于您许可证协议的一部分，也不会纳入任何与 Oracle 及其子公司或附属公司的合同协议之中。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info；如果您听力受损，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs。