Oracle® Exalytics In-Memory Machine for Linux

リリース・ノート

Exalytics X2-4、X3-4およびX4-4リリース2 (2.0)

E64856-01 (原本部品番号: E62966-01)

2015年6月

Oracle Exalytics In-Memory Machineは、メモリー中心のハードウェア・プラットフォーム、Oracle TimesTenの実績あるインメモリー・テクノロジ、Oracle Business Intelligence Foundation Suite機能の最適化されたバージョンが含まれるエンジニアリング・ソリューションです。

このリリース・ノートでは、Oracle Exalytics In-Memory Machineの既知の問題および回避策について説明し、次の製品に適用されます。

- Exalytics X2-4、X3-4およびX4-4リリース2 (2.0.0.0)

Oracle Exalytics In-Memory Machineのセットアップおよびソフトウェアのインストールの詳細は、次のマニュアルを参照してください。

- Oracle Exalytics In-Memory Machine for Linuxインストレーションおよび管理ガイド

- Oracle Exalytics In-Memory Machineオーナーズ・ガイド Exalytics X2-4、X3-4およびX4-4

これらのマニュアルは、次のOracle Exalyticsのライブラリから入手できます。

http://docs.oracle.com/cd/E62968_01/index.htm

このリリース・ノートの内容は次のとおりです。

- 1項「Oracle Exalytics Machine X2-4、X3-4およびX4-4リリース・ノート」

- 2項「Oracle Exalyticsリリース2ソフトウェア・リリース・ノート」

- 3項「ドキュメントのアクセシビリティについて」

このリリース・ノートの使用方法

このリリース・ノートは、新しい情報が追加された時点で定期的に更新されます。最新のリリース・ノートは、次に示すOracle Exalyticsのライブラリで確認してください。

http://docs.oracle.com/cd/E62968_01/index.htm

改訂されたリリース・ノートのOracle Technology Network (OTN)での公開が遅れる場合があります。最新の参照可能なOracle Exalyticsリリース・ノートについては、次のOracle Exalyticsリリース・ノートのWIKIで確認してください。

https://wikis.oracle.com/display/oraclebidocumentation/Oracle+Exalytics+Release+Notes

1 Oracle Exalytics Machine X2-4、X3-4およびX4-4リリース・ノート

この項には次のトピックが含まれます:

- 1.1項「最新製品情報」

1.1 最新製品情報

Sun Fire X4470 M2 Serverおよび製品ノートに関する最新情報は、次のリンクを参照してください。

http://docs.oracle.com/cd/E20781_01/index.html

2 Oracle Exalyticsリリース2ソフトウェア・リリース・ノート

この項には次のトピックが含まれます:

- 2.1項「パッチ要件」

- 2.2項「前回のリビジョン以降に特定されたOracle Exalyticsの問題および回避策」

- 2.3項「Oracle Exalyticsの一般的な問題および回避策」

- 2.4項「Oracle Exalyticsのインストールの問題および回避策」

- 2.5項「Oracle Exalyticsのインストール後の問題および回避策」

- 2.6項「Oracle Exalyticsのパッチ適用の問題および回避策」

- 2.7項「Oracle Exalyticsドキュメントの訂正」

2.1 パッチ要件

Oracle Exalyticsには、異なるリリース番号の各種ソフトウェア・コンポーネントが含まれています。Exalytics Machine上の個々のソフトウェア・コンポーネントには、Oracleサポートからの指示がないかぎりパッチを適用しないでください。Exalytics Machineのパッチは定期的に公開されています。詳細は、「Oracle Exalytics In-Memory Machineインストレーションおよび管理ガイド for Linux」の第2章「非仮想デプロイメントでのOracle Exalyticsリリース2 (2.0.0.0.el5)へのアップグレード」および第3章「仮想デプロイメントでのOracle Exalyticsリリース2 (2.2.0.0.0.ovs-3.2.9) へのアップグレード」を参照してください。

2.2 前回のリビジョン以降に特定されたOracle Exalyticsの問題および回避策

リリース・ノートの前回のリビジョン以降に特定または変更されたOracle Exalyticsに関連する問題および回避策は、次のとおりです。

このリリース・ノートは、Oracle Exalytics Release 2に対する最初のリビジョンです。

2.3 Oracle Exalyticsの一般的な問題および回避策

この項では、Oracle Exalyticsに関連する一般的な問題および回避策について説明します。次のトピックが含まれます:

- 2.3.1項「手動で全文検索のプロパティを編集する」

- 2.3.2項「eth0インタフェースに構成された各種デフォルト・アドレス」

- 2.3.3項「ソフト・ロックアップによってゲスト・オペレーティング・システムがハングする: 仮想Exalytics Machineのエラー」

- 2.3.4項「Oracle VM Server 3.0.3からOracle VM Server 3.2.4+へのアップグレード後にネットワーク接続が遅くなる」

- 2.3.5項「新しいフラッシュ・カードを搭載したExalytics X3-4またはX4-4 Machineでフラッシュ構成に失敗する場合がある」

- 2.3.6項「OBIEE 11.1.1.6ドメインから11.1.1.7ドメインへのアップグレード時のエラー」

- 2.3.7項「Oracle Exalyticsリリース2のベース・イメージのインストール後にExalytics Machineを初めて起動するとEth0ネットワークの起動に失敗する場合がある」

- 2.3.8項「Exalytics MachineでBluetoothサービスが有効化される」

- 2.3.9項「Oracle Exalyticsリリース2のインストール後にExalytics Machineを初めて起動するとInfiniBand接続に失敗する」

- 2.3.10項「Bash "Shellshock"脆弱性 - CVE-2014-7169の影響を受けるExalyticsデプロイメント」

- 2.3.11項「Venom脆弱性 - CVE-2015-3456の影響を受けるExalytics仮想デプロイメント」

- 2.3.12項「ILOM (リリース3.1.2.24.d)がX2-4またはX3-4 Exalytics MachineでSun Flash Accelerator F80アダプタ・カードのステータスを確認できない」

- 2.3.13項「Oracle VMゲストでネットワーク接続が遅くなる」

- 2.3.14項「Oracle Virtual Serverイメージの実行時に自動サービス・リクエストがサポートされない」

- 2.3.15項「Oracle Exalytics仮想デプロイメント上に構成されたInfiniBandでSockets Direct Protocol (SDP)がサポートされない」

- 2.3.16項「Sockets Direct Protocol (SDP)がInfiniBand接続で有効化されている場合、非仮想Exalytics Machineが応答に失敗する」

- 2.3.17項「Oracle Exalytics仮想デプロイメントのネットワークでQLogic Cardsがサポートされない」

- Section 2.3.18項「Oracle Linux 6オペレーティング・システムにインストールされたExalytics MachineのVNCサーバーに、VNCクライアントが接続できない」

- 2.3.19項「Exalytics起動および停止ログ内のエラー・メッセージの無視」

2.3.1 手動で全文検索のプロパティを編集する

影響を受けるリリース: 2.0

Exalytics Machineで全文検索を構成する場合、手動でBISearchConfig.propertiesファイルを編集し、次のプロパティが適切な外部IPアドレスを指すようにする必要があります。

- BIServerUrl

- BISearchServerUrl

- ECSF_DataServiceURL

- ECSF_RedirectServiceURL

- ECSF_SecurityServiceURL

ファイルの編集の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Enterprise Editionシステム管理者ガイド』の全文カタログ検索のためのプロパティの手動での構成に関する項を参照してください。

2.3.2 eth0インタフェース用に構成された各種デフォルト・アドレス

影響を受けるリリース: 2.0

Oracle Exalytics In-Memory Machineが提供されるとき、マシンのeth0(物理NET0ポート)インタフェースに構成されているデフォルトのIPアドレスが異なる場合があります。これは、クラスCサブネット192.168.1.0の任意のIPアドレスになります。

Exalytics Machineのeth0 IPアドレスを特定するには、デフォルトのIPアドレス192.168.1.200を使用して、セキュア・シェル(SSH)経由でそのマシンのIntegrated Lights Out Manager (ILOM)に接続します。ログインしたら、次のコマンドを実行してネットワーク構成情報を参照します。

show /SP/network

2.3.3 ソフト・ロックアップによってゲスト・オペレーティング・システムがハングする: 仮想Exalytics Machineのエラー

影響を受けるリリース: 2.0

仮想Exalytics Machineにゲスト・オペレーティング・システムをインストールすると、次のようなエラー・メッセージが出力されることがあります。

date _and _time wtigervm1 kernel: BUG: soft lockup - CPU#5 stuck for 141s!
sadc:1066]
date_ and _time wtigervm1 kernel: Modules linked in: ovmapi(U) autofs4(U)
@ hidp(U) l2cap(U) bluetooth(U) rfkill(U) lockd(U) sunrpc(U) be2iscsi(U)
@ ib_iser(U) iscsi_tcp(U) bnx2i(U) cnic(U) uio(U) cxgb3i(U) libcxgbi(U)
@ cxgb3(U) mdio(U) libiscsi_tcp(U) libiscsi(U) scsi_transport_iscsi(U)
rdma_ucm(U) ib_sdp(U) rdma_cm(U) iw_cm(U) ib_addr(U) ib_ipoib(U) ib_cm(U)
ipv6(U) ib_uverbs(U) ib_umad(U) mlx4_vnic(U) mlx4_vnic_helper(U) mlx4_ib(U)
ib_sa(U) ib_mad(U) ib_core(U) mlx4_core(U) video(U) output(U) sbs(U) sbshc(U)
lp(U) serio_raw(U) parport_pc(U) parport(U) floppy(U) snd_seq_dummy(U)
snd_seq_oss(U) snd_seq_midi_event(U) snd_seq(U) snd_seq_device(U)
snd_pcm_oss(U) snd_mixer_oss(U) snd_pcm(U) snd_timer(U) snd(U) soundcore(U)
snd_page_alloc(U) pata_acpi(U) i2c_piix4(U) xen_netfront(U) pcspkr(U)
i2c_core(U) ata_piix(U) ata_generic(U) xen_blkfront(U) [last unloaded:
ipmi_msghandler
date_and_time wtigervm1 kernel: CPU 5:
date_and-time wtigervm1 kernel: Modules linked in: ovmapi(U) autofs4(U)
@ hidp(U) l2cap(U) bluetooth(U) rfkill(U) lockd(U) sunrpc(U) be2iscsi(U)
@ ib_iser(U) iscsi_tcp(U) bnx2i(U) cnic(U) uio(U) cxgb3i(U) libcxgbi(U)
@ cxgb3(U) mdio(U) libiscsi_tcp(U) libiscsi(U) scsi_transport_iscsi(U)
rdma_ucm(U) ib_sdp(U) rdma_cm(U) iw_cm(U) ib_addr(U) ib_ipoib(U) ib_cm(U)
ipv6(U) ib_uverbs(U) ib_umad(U) mlx4_vnic(U) mlx4_vnic_helper(U) mlx4_ib(U)
ib_sa(U) ib_mad(U) ib_core(U) mlx4_core(U) video(U) output(U) sbs(U) sbshc(U)
lp(U) serio_raw(U) parport_pc(U) parport(U) floppy(U) snd_seq_dummy(U)
snd_seq_oss(U) snd_seq_midi_event(U) snd_seq(U) snd_seq_device(U)
snd_pcm_oss(U) snd_mixer_oss(U) snd_pcm(U) snd_timer(U) snd(U) soundcore(U)
snd_page_alloc(U) pata_acpi(U) i2c_piix4(U) xen_netfront(U) pcspkr(U)
i2c_core(U) ata_piix(U) ata_generic(U) xen_blkfront(U) [last unloaded:
ipmi_msghandler]
date_and_time wtigervm1 kernel: Pid: 1066, comm: sadc Not tainted
2.6.32-200.21.2.el5uek #1 HVM domU
date_and_time wtigervm1 kernel: RIP: 0010:[<ffffffff810652cd>]
[<ffffffff810652cd>] run_timer_softirq+0x212/0x221

この問題を回避するには、Oracle Exalytics Base Image 2.0.1.1.0 for Exalytics Oracle VM x86-64用のOracle Virtual Machineのコンソールのバージョンを1.3.1から1.3.2に更新する必要があります。

Oracle Virtual Machineのコンソールを更新するには:

1. My Oracle Supportに移動して、パッチ番号15954524をダウンロードします。
このパッチ番号にはovm-consoled-0.1-3.2.noarch.rpmパッケージが含まれています。

2. パッケージをプール内のすべてのサーバーにコピーします。

3. 以前にovm-consoledパッケージをインストールしたディレクトリに移動します。

4. 次のコマンドを入力してrpmファイルを更新します。
# rpm -Uvh ovm-consoled-0.1-3.2.noarch.rpm

5. 次のコマンドを入力してovm-consoledサービスを再起動します。
# service ovm-consoled restart

注意:
すべてのゲスト・オペレーティング・システムを更新するには、サーバーを再起動する必要があります。

6. 次のコマンドを入力してアップグレードを確認します。
# rpm -qi ovm-consoled

7. 次のように出力されることを確認します。

Name: ovm-consoled
Version: 0.1
Release: 3.2
Architecture: noarch
Install Date: (not installed)
Group: Applications/System
Size: 35030

2.3.4 Oracle VM Server 3.0.3からOracle VM Server 3.2.4+へのアップグレード後にネットワーク接続が遅くなる

影響を受けるリリース: 2.0

Oracle VM Server 3.0.3をOracle VM Server 3.2.4+にアップグレードすると、データのコピー時や転送時にネットワーク接続が遅く感じる場合があります。

この問題を解決するには、ブリッジ用にIntel ixgbe 10G Ethernet Kernel Driverを構成します。

Intel ixgbe 10G Ethernet Kernel Driverをブリッジ用に構成するには:

1. Oracle VM Serverに接続します。

2. ドライバを構成するには、次のコマンドを入力します。
echo "options ixgbe LRO=0" > /etc/modprobe.d/ixgbe.conf

3. ファイルを保存します。

4. Oracle VM Managerを使用してOracle VM Serverを再起動します。

2.3.5 新しいフラッシュ・カードを搭載したExalytics X3-4またはX4-4 Machineでフラッシュ構成に失敗する場合がある

影響を受けるリリース: 2.0

Exalytics Machineでのフラッシュの初回構成時に、追加フラッシュ・カード数が表示され、フラッシュ構成に失敗する場合があります。

問題を解決するには、以前に実行したコマンドを再実行します。

たとえば、コマンド# ./opt/exalytics/bin/configure_flash --RAID10を実行したときに構成に失敗した場合は、同じコマンドを再実行します。

2.3.6 OBIEE 11.1.1.6ドメインから11.1.1.7ドメインへのアップグレード時のエラー

影響を受けるリリース: 2.0

OBIEE 11.1.1.6ドメインから11.1.1.7ドメインにアップグレードすると、非J2EE管理の更新の手順で、不正なXML子要素に関連するエラー・メッセージが表示される場合があります。

エラーを解決するには、次のようにOPMN.xmlファイルを変更します。

- LD_LIBRARY_PATH変数で、append="true"の後にスラッシュを追加します
編集前、行はこのようになっています: $ORACLE_HOME/lib:/u01/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib" append="true">

編集後、行はこのようになります: $ORACLE_HOME/lib:/u01/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib" append="true"/>

- TIMESTEN_DLL変数で、行の最後にある不要な</variable>タグを削除します
編集前、行はこのようになっています: <variable id="TIMESTEN_DLL" value="/u01/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib/libttclient.so"/></variable>

編集後、行はこのようになります: <variable id="TIMESTEN_DLL" value="/u01/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib/libttclient.so"/>

opmn.xmlファイルは、次のディレクトリにあります。

/u01/app/oracle/product/fmw/instances/instance1/config/OPMN

2.3.7 Oracle Exalyticsリリース2のベース・イメージのインストール後にExalytics Machineを初めて起動するとEth0ネットワークの起動に失敗する場合がある

影響を受けるリリース: 2.0

Oracleリリース2のベース・イメージのインストール後にExalytics Machineを初めて起動すると、eth0ネットワークの起動に失敗する場合があります。

この問題を解決するには、Oracle Exalyticsリリース2のベース・イメージをインストールした後に、exalytics_configure_network.shスクリプトを実行してネットワークを構成します。

2.3.8 Exalytics MachineでBluetoothサービスが有効化される

影響を受けるリリース: 2.0

Exalytics Machineを起動すると、Bluetoothサービスが有効化されます。

セキュリティ上の理由から、次のアクションを実行してExalytics MachineのBluetoothサービスを無効にしてください。

1. rootユーザーとしてログインします。

2. Bluetoothサービスのステータスを問い合せるには、次のコマンドを入力します。
# chkconfig --list bluetooth

Bluetoothが有効化されている場合は次のように表示されます。

bluetooth 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

3. Bluetoothサービスを無効にするには、次のコマンドを入力します。
# chkconfig bluetooth off

4. Bluetoothサービスのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
# chkconfig --list bluetooth

5. 次のように表示されていることを確認します。
bluetooth 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

2.3.9 Oracle Exalyticsリリース2のインストール後にExalytics Machineを初めて起動するとInfiniBand接続に失敗する

影響を受けるリリース: 2.0

Oracle Exalyticsリリース2のインストール後にExalytics Machineを初めて起動すると、Exalytics MachineがInfiniBandに接続できない場合があります。この問題を解決するには、Exalytics Machineをもう一度再起動する必要があります。

2.3.10 Bash "Shellshock"脆弱性 - CVE-2014-7169の影響を受けるExalyticsデプロイメント

影響を受けるリリース: 2.0

Bash Shellshock脆弱性(CVE-2014-7169)の影響を受ける仮想Exalyticsデプロイメントおよび非仮想Exalyticsデプロイメントはすべて、認証なしにリモートで悪用される可能性があります。

この脆弱性を修正するには、My Oracle Supportに移動し、ノート1930588.1に詳しく説明されている指示に従います。

2.3.11 Venom脆弱性 - CVE-2015-3456の影響を受けるExalytics仮想デプロイメント

影響を受けるリリース: 2.0

すべてのExalytics仮想デプロイメントは、Venom脆弱性(CVE-2015-3456)の影響を受けることがあります。

この脆弱性を修正するには、My Oracle Supportに移動し、ノート2011585.1に詳しく説明されている指示に従います。

2.3.12 ILOM (リリース3.1.2.24.d)がX2-4またはX3-4 Exalytics MachineでSun Flash Accelerator F80アダプタ・カードのステータスを確認できない

影響を受けるリリース: 2.0

ILOM (リリース3.1.2.24.d)を使用している場合、ILOMがX2-4またはX3-4 Exalytics MachineでSun Flash Accelerator F80 800GBアダプタ・カードのステータスを確認できない場合があります。

ILOMがPCIeインベントリではカードを識別できない場合でも、これらのカードはオペレーティング・システムではアクセスできることに注意してください。この制限を回避し、カードのステータスをリストして確認するには、rootユーザーとして次のコマンドの1つを入力します。

- # /opt/exalytics/bin/exalytics_CheckFlash.sh

- # ddoemcli

2.3.13 Oracle VMゲストでネットワーク接続が遅くなる

影響を受けるリリース: 2.0

Oracle VM ServerおよびOracle VMゲストを介してネットワーク・ファイル・システム(NFS)に接続する場合、Oracle VM Serverを介して接続する場合よりも、Oracle VMゲストを介して接続する場合の方がNFSへの接続が遅くなることがあります。この問題を確認して解決するには、My Oracle Supportに移動し、ノート1930365.1に詳しく説明されている指示に従います。

2.3.14 Oracle Virtual Serverイメージの実行時に自動サービス・リクエストがサポートされない

影響を受けるリリース: 2.0

Integrated Lights Out Manager (ILOM)によって生成される自動サービス・リクエスト(ASR)イベントは、Oracle Exalytics Base Image 2.0.1.1.0 for Exalytics Oracle VM x86-64を使用する場合、サポートされません。

2.3.15 Oracle Exalytics仮想デプロイメント上に構成されたInfiniBandでSockets Direct Protocol (SDP)がサポートされない

影響を受けるリリース: 2.0

Sockets Direct Protocol (SDP)は、Oracle Exalytics仮想デプロイメント上に構成されたInfiniBandではサポートされません。

2.3.16 Sockets Direct Protocol (SDP)がInfiniBand接続で有効化されている場合、非仮想Exalytics Machineが応答に失敗する

影響を受けるリリース: 2.0

Oracle Exalyticsリリース2を非仮想化Exalytics Machineに適用すると、InfiniBand接続が有効化されたSDPではExalytics Machineが応答に失敗する場合があります。

この問題を解決するには、My Oracle Supportに移動し、ノート1994907.1に詳しく説明されている指示に従います。

2.3.17 Oracle Exalytics仮想デプロイメントのネットワークでQLogic Cardsがサポートされない

影響を受けるリリース: 2.0

Oracle Exalytics仮想デプロイメントのネットワークでは、QLogic Cardsはサポートされません。

2.3.18 Oracle Linux 6オペレーティング・システムにインストールされたExalytics MachineのVNCサーバーに、VNCクライアントが接続できない

影響を受けるリリース: 2.0

VNCクライアントを使用してOracle Linux 6オペレーティング・システムにインストールされたExalytics MachineのVNCサーバーに接続を試みると、VNCクライアントがVNCサーバーに接続できない場合があります。

この問題を解決するには、rootユーザーとしてログインして次のコマンドを実行し、iptablesを停止します。

#chkconfig iptables off

#service iptables stop

2.3.19 xalytics起動および停止ログ内のエラー・メッセージの無視

影響を受けるリリース: 2.0

Exalytics Machineを起動および停止すると、次のエラー・メッセージがログに表示されます。

起動中には次のメッセージが表示されます。

---------------------------
Bringing up interface eth0:
@ Determining IP information for eth0... failed; no link present.  Check cable?
@ [FAILED]
@ .
@ .
@ .

停止中には次のメッセージが表示されます。

--------------------------
@ Shutting down interface usb0:  [  OK  ]
@ .
@ Shutting down loopback interface:  [  OK  ]
@ .
@ Unloading OpenIB kernel modules:
@ Failed to unload rds_rdma
@ .
@ Failed to unload ib_ipoib
@ .
@ Failed to unload rdma_cm
@ .
@ Failed to unload ib_cm
@ .
@ Failed to unload iw_cm
@ .
@ Failed to unload ib_addr
@ .
@ Failed to unload ib_sa
@ .
@ Failed to unload ib_mad
@ .
@ Failed to unload ib_core
@ [FAILED]

これらのメッセージは無視してかまいません。

2.4 Oracle Exalyticsのインストールの問題および回避策

この項では、Oracle Exalyticsに関連するインストールの問題および回避策について説明します。内容は次のとおりです。

- 2.4.1項「セカンダリExalytics Machineでのドメインのスケール・アウト時にExalyticsドメイン管理ユーティリティ・スクリプトがタイムアウトする」

2.4.1 セカンダリExalytics Machineでのドメインのスケール・アウト時にExalyticsドメイン管理ユーティリティ・スクリプトがタイムアウトする

影響を受けるリリース: 2.0

セカンダリExalytics Machineでプライマリ・ドメインをスケール・アウトすると、スケール・アウトされた管理対象サーバーをセカンダリ・マシンで起動したときにスクリプトがタイムアウトする場合があります。スクリプトがタイムアウトしても、ドメインのインストールは成功している点に注意してください。

この問題を解決し、セカンダリExalytics Machineでスケール・アウトされたドメインを表示するには次のアクションを実行します。

1. 次のアクションを実行して、スケール・アウトされたドメインが正常にインストールされていることを確認します。

1. Oracle Enterprise Managerにログオンします。

2. 「WebLogicドメイン」を開き、「bifoundation_domain」、「管理サーバー」、「bi_cluster」の順に開きます。

3. bi_clusterの下で、bi_server2が稼働していることを確認します。

2. 次のコマンドを入力して、スケール・アウトされたドメインをセカンダリExalytics Machineに登録します。
/opt/exalytics/bin/exalytics-domain-management.sh --action=register_existing_domain --input=<location and name of input file> --domain=<domain_name_on_the_secondary machine>

3. セカンダリExalytics Machineで次のコマンドを入力して、スケール・アウトされたドメインがセカンダリExalytics Machineに一覧表示されることを確認します。
/opt/exalytics/bin/exalytics-domain-management.sh --action=list_domains --input=<location and name of input file>

4. スケール・アウトされたドメインがセカンダリExalytics Machineに表示されていることを確認します。

2.5 Oracle Exalyticsのインストール後の問題および回避策

この項では、Oracle Exalyticsに関連するインストール後の問題および回避策について説明します。内容は次のとおりです。

- 2.5.1項「インストール後に無関係なディレクトリを削除する」

2.5.1 インストール後に無関係なディレクトリを削除する

影響を受けるリリース: 2.0

インストール・スクリプト(手動メソッド)を使用してExalytics Machineにソフトウェアをインストールする場合、スクリプトにより次のディレクトリが作成されます。

/home/oracle/aggregate_store/tt_aggr_store

スクリプトは誤ってこのディレクトリを作成しますが、TT_AGGR_STOREと呼ばれるDSNを含むTimesTenデータベースをインスタンス化する前に削除する必要があります。

次のディレクトリはTimesTen DSNにより参照されるため、そのままにしておくことができます。

/home/oracle/aggregate_store/

/home/oracle/aggregate_store/logs

2.6 Oracle Exalyticsのパッチ適用の問題および回避策

この項では、Oracle Exalyticsリリース2に関連するパッチ適用の問題および回避方法について説明します。内容は次のとおりです。

- 2.6.1項「Oracle VM Server 3.2.9はOracle VM Manager 3.2.9以上のリリース(Oracle VM Manager 3.2.xリリース)をサポート」

2.6.1 Oracle VM Server 3.2.9はOracle VM Manager 3.2.9以上のリリース(Oracle VM Manager 3.2.xリリース)をサポート

影響を受けるリリース: 2.0

Oracle VM Linux x86-64用のOracle Exalyticsリリース2では、Oracle VM Server 3.2.9はOracle VM Manager 3.2.9以上のリリース(Oracle VM Manager 3.2.xリリース)をサポートしています。

注意:
Oracle VM Manager 3.2.9以上のリリース(Oracle VM Manager 3.2.xリリース)は、Exalytics Machine以外にインストールする必要があります。

2.7 Oracle Exalyticsドキュメントの訂正

この項では、Oracle Exalyticsのドキュメントおよびヘルプ・システムの訂正箇所について説明します。次のトピックが含まれます:

- 2.7.1項「Oracle Exalytics In-Memory Machine for Linuxインストレーションおよび管理ガイド」

- 2.7.2項「Oracle Exalytics In-Memory Machineオーナーズ・ガイド Exalytics X2-4、X3-4およびX4-4」

2.7.1 Oracle Exalytics In-Memory Machine for Linuxインストレーションおよび管理ガイド

この項では、Oracle Exalytics In-Memory Machine for Linuxインストレーションおよび管理ガイドのドキュメントの訂正箇所について説明します。

この時点で既知の問題はありません。

2.7.2 Oracle Exalytics In-Memory Machineオーナーズ・ガイド Exalytics X2-4、X3-4およびX4-4

この項では、Oracle Exalytics In-Memory Machineオーナーズ・ガイド Exalytics X2-4、X3-4およびX4-4のドキュメントの訂正箇所について説明します。

この時点で既知の問題はありません。

3 ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害があるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

Oracle Exalytics In-Memory Machine for Linuxリリース・ノート Exalytics X2-4、X3-4およびX4-4リリース2 (2.0)

E64856-01 (原本部品番号: E62966-01)

Copyright © 2012, 2015 Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。お客様との間に適切な契約が定められている場合を除いて、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。お客様との間に適切な契約が定められている場合を除いて、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。