StorageTek SL8500

Guía del usuario

E50494-03

Octubre de 2015

Guía del usuario de StorageTek SL8500

E50494-03

Copyright © 2015, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Contenido

Lista de Figuras

Lista de Tablas

Título e Información de Copyright

Prólogo

- Accesibilidad a la documentación

1 Instalación de StorageTek Library Console

- Selección de la versión de SLC

- Descarga del paquete de medios de SLC

- Instalación de SLC independiente

- Plataformas admitidas

- Consideraciones de seguridad

- Instalación de SLC de inicio web

- Requisitos mínimos del explorador

- Consideraciones de seguridad

2 Inicio de sesión en SLC

- Inicio de sesión por primera vez después de la instalación de la biblioteca

- Inicio de sesión en SLC independiente

- Inicio de sesión en SLC de inicio web

- Inicio de sesión en el panel de operador local

- Cambio de una contraseña de usuario

3 Activación de opciones adicionales

- Descarga de un nuevo archivo de activación de hardware

- Instalación de un nuevo archivo de activación de hardware

- Visualización de archivos de activación de hardware actuales

- Supresión de un archivo de activación de hardware

- Activación de funciones en una biblioteca con firmware anterior a FRS_7.00

4 Configuración de la capacidad

- Aplicación de la configuración de capacidad por defecto en una biblioteca única

- Creación de una configuración de capacidad personalizada en una biblioteca única

- Creación de una configuración de capacidad personalizada en un complejo de bibliotecas

- Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de capacidad

- Directrices para personalizar la activación de capacidad

- Efecto sobre los hosts HLI después de modificar la configuración de capacidad

5 Partición de la biblioteca

- Partición de la biblioteca mediante SLC

- Agregación de un ID de partición

- Supresión de una partición

- Cambio de nombre de una partición

- Asignación de recursos en una partición para una única biblioteca

- Asignación de recursos en una partición para un complejo de bibliotecas

- Confirmación de cambios de particiones

- Significado de los íconos de partición de SLC

- Uso compartido de CAP en una biblioteca particionada

- Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones

- Maximización del rendimiento de la biblioteca al crear particiones

6 Funcionamiento de un CAP

- Introducción de cartuchos mediante un CAP

- Expulsión de cartuchos mediante un CAP

- Bloqueo/desbloqueo de un CAP

- Anulación de una reserva de CAP en una partición

- Modificación de los mensajes del CAP para carga masiva

- Activación y desactivación de un CAP para carga masiva

- Modos de CAP

- Directrices para el uso de CAP

7 Configuración de unidades

- Configuración de la limpieza de unidades

- Configuración de la limpieza de unidades gestionadas por host

- Configuración de los números de serie de la bandeja de unidades

- Maximización del rendimiento de la biblioteca mediante la colocación de las unidades

8 Gestión de cartuchos

- Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)

- Localización de cartuchos

- Localización de un cartucho por ID de volumen

- Ubicación de un cartucho por dirección

- Visualización de información de cartuchos

- Importación o exportación de cartuchos de diagnóstico o de limpieza

- Importación de cartuchos de limpieza o de diagnóstico

- Exportación de cartuchos de limpieza o de diagnóstico

- Tipos de cartuchos

- Etiquetas de cartuchos

- Manejo de los cartuchos

- Revisión de un cartucho

- Limpieza del exterior del cartucho

- Almacenamiento de cartuchos

- Maximización del rendimiento de la biblioteca mediante la colocación de los cartuchos

9 Validación de medios

- Requisitos de validación de medios

- Definición de una agrupación de validación de medios

- Inicio o reanudación de validación de medios

- Detención de una validación

- Actualización de la información de host después de modificar la agrupación MV

10 Auditoría de la biblioteca

- Realización de una auditoría física de la biblioteca completa

- Realización de una auditoría física de un rango de celdas

- Realización de una auditoría verificada en un rango de celdas

- Significado del indicador de auditoría

11 Visualización de información de la biblioteca y los dispositivos

- Visualización del estado operativo de la biblioteca

- Visualización de la configuración y las propiedades de la biblioteca

- Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos

- Visualización del tipo de panel de operador local

- Significado de los indicadores de estado de bibliotecas y dispositivos de SLC

12 Generación de informes y logs

- Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)

- Generación de informes de capacidad activa

- Generación de informes de partición (biblioteca única solamente)

- Generación de archivos de diagnóstico para el soporte de Oracle

- Generación del archivo MIB de SNMP de la biblioteca

- Generación del archivo de instantánea de logs de la biblioteca

- Supervisión de eventos de la biblioteca

- Inicio de un supervisor de eventos

- Guardado de datos del supervisor de eventos en un archivo

- Visualización de definiciones de códigos de resultado

- Tipos de supervisores de eventos

13 Cambio del estado en línea/fuera de línea y reinicio

- Colocación de la biblioteca fuera de línea

- Colocación de la biblioteca en línea

- Colocación de un dispositivo fuera de línea

- Colocación de un dispositivo en línea

- Reinicio de la biblioteca

- Reinicio del panel de operador local

- Reinicio de un elevador

- Reinicio de un robot

14 Solución de problemas

- Resolución básica de problemas

- Ejecución de una prueba automática de biblioteca

- Ejecución de una prueba automática de dispositivos

- Diagnóstico de problemas robóticos

- Definición de un movimiento de diagnóstico

- Inicio de un movimiento de diagnóstico

- Guardado de un movimiento de diagnóstico

- Supervisión y control de movimientos de diagnóstico abiertos

- Determinación del estado de una tarjeta de controlador

- Borrado de las alertas de estado de la biblioteca

- Inicio de una conmutación manual de RE mediante SLC

- Calibración de la pantalla táctil

- Recalibración del panel de operador local

- Restablecimiento del panel de operador local a los valores de fábrica

- Resolución de problemas de conectividad del host

15 Servicio de la biblioteca

- Apagado de la biblioteca

- Encendido de la biblioteca

- Ingreso en la biblioteca sin la puerta de seguridad de servicio colocada

- Precauciones de seguridad durante el ingreso en la biblioteca

- Uso del botón de detención robótica de emergencia

- Montaje o desmontaje manual de un cartucho

- Uso de la puerta de seguridad de servicio

A Requisitos de software y hardware para las características de la biblioteca

B Referencia de la interfaz de línea de comandos

- audit

- capCommand

- limpieza

- config

- date

- drive

- hwActivation

- mediaValidation

- network

- partition

- reControl

- snmp

- ssh

- time

- traceRoute

- version

- whereAmi

C Referencia de direcciones de biblioteca

- Traducción de una dirección de ranura entre el formato de HLI y de biblioteca mediante SLC

- Comparación de esquemas de direcciones

- Comprensión de los elementos estructurales utilizados en las direcciones

- Esquema de direcciones internas de la biblioteca

- Visión general de las direcciones internas de la biblioteca

- Direcciones de biblioteca internas de las unidades

- Direcciones internas de CAP giratorio

- Direcciones internas de CAP para carga masiva

- Direcciones internas de PTP

- Direcciones internas de elevador

- Direcciones internas de robot

- Esquema de direcciones HLI-PRC

- Visión general del esquema de direcciones HLI-PRC

- Numeración HLI del complejo de bibliotecas

- Direcciones HLI-PRC de unidad

- Numeración de hardware físico para las unidades de cinta

- Direcciones IP internas reservadas

D Visión general de Redundant Electronics

- Requisitos de Redundant Electronics

- Ejemplos de configuración de Redundant Electronics

- Qué ocurre durante una conmutación por error

- Factores que impiden la conmutación de RE

- Factores que inician una conmutación por error automática

- Maneras de iniciar una conmutación por error manual

- Actualizaciones de firmware con RE

E Visión general de TCP/IP dual

- Requisitos mínimos para TCP/IP dual

- Uso de una red compartida

- Configuración de TCP/IP dual

- Configuración de la biblioteca para TCP/IP dual

- Configuración de un host ACSLS para TCP/IP dual

- Configuración de un host ELS para TCP/IP dual

- Ejemplos de configuración de TCP/IP dual

- Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS y subredes compartidas

- Enrutamiento

- Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS por medio de una red pública

- Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS de alta disponibilidad

- Enrutamiento

- Tablas de enrutamiento

- Ejemplo de ELS/HSC y TCP/IP dual

F Visión general de TCP/IP múltiple

- Requisitos mínimos de TCP/IP múltiple

- Recomendaciones de configuración

- Ejemplos de configuración de TCP/IP múltiple

G Actualización de firmware de la biblioteca

- Descarga del código en el controlador de biblioteca

- Activación de código en el controlador de la biblioteca

H Control de contaminantes

- Contaminantes ambientales

- Niveles de calidad de aire requeridos

- Fuentes y propiedades de los contaminantes

- Actividad del operador

- Movimiento de hardware

- Aire externo

- Elementos almacenados

- Influencias externas

- Actividad de limpieza

- Efectos contaminantes

- Interferencia física

- Fallo corrosivo

- Cortocircuitos

- Fallo térmico

- Condiciones ambientales

- Puntos de exposición

- Filtración

- Ventilación y presurización positiva

- Equipos y procedimientos de limpieza

- Tareas diarias

- Tareas semanales

- Tareas trimestrales

- Tareas bienales

- Actividad y procesos

Glosario

Índice

Lista de Figuras

- 4-1 Ejemplo de activación de capacidad en un complejo de bibliotecas

- 5-1 Ejemplo de partición de un complejo de bibliotecas

- 15-1 Botón de detención robótica de emergencia

- C-1 Comparación entre las direcciones internas de la biblioteca y las direcciones HLI-PRC (vista superior de la biblioteca)

- C-2 Direcciones de biblioteca internas de las unidades de cinta (visto desde el frente de la biblioteca)

- C-3 Conjuntos de ranuras de CAP para carga masiva

- C-4 Ejemplo de planificación de puertos Passthru

- C-5 Direcciones HLI-PRC de la unidad de cinta (visto desde el frente de la biblioteca)

- C-6 Numeración de hardware físico de la unidad de cinta (visto desde la parte posterior de la biblioteca)

- C-7 Comparación de la numeración de las unidades de cinta (visto desde el frente de la biblioteca)

- D-1 Ejemplos de configuración de Redundant Electronics

- E-1 TCP/IP dual para ACSLS con subredes compartidas

- E-2 TCP/IP dual de ACSLS

- E-3 TCP/IP dual de alta disponibilidad para ACSLS

- E-4 TCP/IP dual para ELS/HSC

- F-1 Las conexiones de TCP/IP múltiple con un complejo de bibliotecas

- F-2 Las conexiones de TCP/IP doble y múltiple con un complejo de bibliotecas

Lista de Tablas

- 5-1 Íconos de partición de biblioteca

- 12-1 Informes de SLC

- C-1 Numeración de paneles para diversas configuraciones de biblioteca

- H-1 Porcentajes de filtración

- H-2 Cronograma de limpieza para el centro de datos

Prólogo

El sistema de biblioteca modular StorageTek SL8500 de Oracle es una solución de almacenamiento empresarial que proporciona almacenamiento y recuperación completamente automatizados de cartuchos de cinta.

Esta guía da por supuesto que el lector está familiarizado con los componentes y los módulos de la biblioteca SL8500. Para obtener información introductoria y acerca de la planificación, consulte la Guía de planificación y visión general de SL8500 en:

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

1 Instalación de StorageTek Library Console

StorageTek Library Console (SLC) de Oracle es una aplicación que proporciona una GUI para configurar, supervisar y gestionar la biblioteca de cintas SL8500.

Nota:
Los datos de los clientes almacenados en cartuchos de cintas nunca se encuentran disponibles para SLC ni la biblioteca. La interfaz externa de datos de las unidades de cinta es independiente de la infraestructura de la biblioteca.

- Selección de la versión de SLC

- Descarga del paquete de medios de SLC

- Instalación de SLC independiente

- Instalación de SLC de inicio web

Selección de la versión de SLC

Puede realizar los procedimientos indicados en este documento con cualquiera de las siguientes versiones de SLC, a menos que se indique lo contrario.

- Independiente: SLC se ejecuta de manera remota desde cualquier sistema que tenga una conexión de red a la biblioteca.

- De inicio web: SLC se encuentra instalada en un servidor, lo que les permite a los clientes individuales utilizar un explorador para acceder a SLC.

- Panel de operador local: SLC está preinstalada en la biblioteca, lo que les permite a los operadores de la biblioteca acceder a la mayoría de las funciones de SLC directamente en la biblioteca.

Descarga del paquete de medios de SLC

El paquete de medios incluye el servidor de SLC de inicio web, el cliente SLC de inicio web y SLC independiente.

1. Vaya a Oracle Software Delivery Cloud:
http://edelivery.oracle.com/

2. Haga clic en Sign In/Register (Conexión/Registro).

3. Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación.

4. Busque SLC y seleccione Oracle StorageTek Library Console. Haga clic en Select Platform (Seleccionar plataforma).

5. Seleccione GENERIC (All Platforms) (GENÉRICA [todas las plataformas]) y, a continuación, haga clic en Select (Seleccionar).

6. Verifique que Oracle StorageTek Library Console se muestre en Selected Products (Productos seleccionados) y, luego, haga clic en Continue (Continuar).

7. Haga clic en Select Alternate Release (Seleccionar versión alternativa). Seleccione una versión de SLC y, a continuación, haga clic en Continue (Continuar).

8. Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación y, luego, haga clic en Continue (Continuar).

9. Guarde el archivo ZIP. Extraiga el paquete de medios en la ubicación deseada.

Instalación de SLC independiente

1. Desinstale todas las versiones anteriores de SLC antes de realizar la actualización.

2. Descargue y extraiga el paquete de medios de SLC independiente (consulte Descarga del paquete de medios de SLC).

3. Seleccione el archivo de instalación de SLC para el sistema operativo (consulte el archivo Léame del paquete de medios).

4. Revise la información. Haga clic en Next (Siguiente).

5. Especifique dónde desea instalar SLC. Haga clic en Next (Siguiente).

6. Especifique dónde desea crear los íconos de acceso directo de SLC. Haga clic en Next (Siguiente).

Nota:
En Solaris, no puede elegir el directorio raíz por defecto. Oracle recomienda que elija /u-sr/bin o una ubicación similar.

7. Verifique que la información es correcta. Haga clic en Install (Instalar).

8. Haga clic en Done (Listo).

Plataformas admitidas

- Solaris 10 SPARC, Solaris 10 x86

- Windows Server 2008 SP2 de 64 bits, Windows 2012 Enterprise Server

- Windows 7 SP1 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits

- Oracle Unbreakable Linux 5 (2.6.18) de 32 bits

- SUSE Enterprise Linux 10.2 (2.6.16) de 32 bits

Consideraciones de seguridad

SLC interactúa con la interfaz principal de la biblioteca (PLI) a través de una capa de conexión segura (SSL), lo que proporciona una ruta de comunicación segura entre la biblioteca y la sesión de SLC. Gracias a esto, los usuarios de red no autorizados no pueden supervisar la actividad de la biblioteca.

Instalación de SLC de inicio web

Solo debe instalar actualizaciones de SLC de inicio web en el servidor. Puede actualizar el servidor de SLC de inicio web mientras está en ejecución. Una vez que las actualizaciones se instalan, se descargan automáticamente cuando un cliente inicia la aplicación.

1. Descargue y extraiga el archivo (.war) del servidor SLC de inicio web (consulte Descarga del paquete de medios de SLC).

2. Implemente el archivo en el servidor (consulte el archivo Léame del paquete de medios).

Requisitos mínimos del explorador

- Internet Explorer 8 (en Windows 7 de 64 bits)

- Firefox 17.0.2 ESR (en Windows 7 de 64 bits)

Consideraciones de seguridad

SLC de inicio web tiene una firma digital, lo que garantiza que el software ha sido distribuido por Oracle Corporation y que no ha sido alterado ni dañado desde el momento de su creación. Como todos los procesos Java Web Start, SLC de inicio web incluye las funciones de seguridad ofrecidas por la plataforma Java 2.

Importante:
El cliente es responsable de la implementación de todos los sistemas de seguridad adicionales adecuados, como los firewalls y el acceso de los usuarios.

2 Inicio de sesión en SLC

Nota:
Después de una conmutación por error de RE, conéctese con la dirección IP o el alias de DNS del nuevo controlador de biblioteca activo (anteriormente, el controlador en espera).

- Inicio de sesión por primera vez después de la instalación de la biblioteca

- Inicio de sesión en SLC independiente

- Inicio de sesión en SLC de inicio web

- Inicio de sesión en el panel de operador local

- Cambio de una contraseña de usuario

Inicio de sesión por primera vez después de la instalación de la biblioteca

1. Mediante el ID de usuario admin, inicie sesión en SLC con los primeros ocho caracteres de la contraseña de activación proporcionada por Oracle.

2. Cambie la contraseña de admin:

1. Seleccione Tools (Herramientas) > User Mgmt (Gestión de usuarios)

2. Complete los campos de contraseña.

3. Haga clic en Modify (Modificar).

Inicio de sesión en SLC independiente

1. Para iniciar SLC en su sistema, realice una de las siguientes acciones:

- Haga doble clic en el ícono de escritorio SLC.

- Seleccione Start (Iniciar) > RunSLConsole (Ejecutar SLConsole) o Launch (Iniciar) > RunSLConsole (Ejecutar SLConsole).

2. Escriba su información de inicio de sesión. Haga clic en Log on (Iniciar sesión).

Inicio de sesión en SLC de inicio web

Para iniciar sesión mediante un explorador, descargue Mozilla Firefox de http://www.mozilla.com. En plataformas Solaris, también puede iniciar sesión en SLC de inicio web mediante la línea de comandos.

1. Obtenga el alias de DNS o la dirección IP del servidor de SLC.

2. Elija un método de inicio de sesión:

- Línea de comandos: disponible en Solaris únicamente. En una ventana de terminal, escriba:
javaws http://server_ID:port_ID/opel/slc.jnlp

- Explorador: disponible en Windows o en Solaris. En un explorador en el sistema de cliente, vaya a la aplicación SLConsole Web Start:
http://server_ID:port_ID/opel

donde:

- server_ID: dirección IP o alias de DNS del servidor de SLC

- port_ID: ID de puerto de la aplicación SLC, normalmente, 8080

- opel: nombre (contexto raíz) de la aplicación SLC de inicio web en el servidor.

3. Haga clic en Launch Now (Iniciar ahora).

4. Especifique la acción que desea realizar con el archivo slc.jnlp. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Open with Java Web Start Launcher (Abrir con Java Web Start Launcher) para iniciar SLC directamente.

- Save to Disk (Guardar en disco) para guardar el archivo slc.jnlp en el cliente e iniciar sesión en SLC más adelante.

5. Si esta es la primera vez que ejecuta SLC de inicio web, complete el cuadro de diálogo de advertencia de firma digital (verifique el editor y haga clic en Run [Ejecutar]).

6. Escriba su información de inicio de sesión de SLC. Haga clic en Log on (Iniciar sesión).

Inicio de sesión en el panel de operador local

Únicamente un usuario por vez puede iniciar sesión en el panel de operador local.

1. Si la pantalla está en blanco, toque cualquier parte de la pantalla para activar la pantalla de inicio de sesión.

2. Escriba su información de inicio de sesión.

3. Haga clic en Log on (Iniciar sesión).

Cambio de una contraseña de usuario

Cada sitio tiene un conjunto fijo de ID de usuario: admin (administrador del cliente), service (representante de soporte de Oracle) y oem (técnico de servicio de campo de terceros). Se asigna a cada ID de usuario un conjunto de permisos que determinan el acceso a las utilidades de SLC.

1. Inicie sesión en SLC con la cuenta que desea modificar.

2. Seleccione Tools (Herramientas) > User Mgmt (Gestión de usuarios)

3. Rellene los campos siguientes: Current Password (Contraseña actual), New Password (Contraseña nueva) y Retype Password (Vuelva a escribir la contraseña).

4. Haga clic en Modify (Modificar).

3 Activación de opciones adicionales

Los archivos de activación de hardware activan funciones opcionales de la biblioteca, como la partición y las actualizaciones de capacidad. Debe instalar un archivo de activación de hardware por cada función que adquiera.

- Descarga de un nuevo archivo de activación de hardware

- Instalación de un nuevo archivo de activación de hardware

- Visualización de archivos de activación de hardware actuales

- Supresión de un archivo de activación de hardware

- Activación de funciones en una biblioteca con firmware anterior a FRS_7.00

Descarga de un nuevo archivo de activación de hardware

Utilice este procedimiento únicamente para bibliotecas con firmware FRS_7.00 o superior. Para bibliotecas con niveles de firmware inferiores, consulte Activación de funciones en una biblioteca con firmware anterior a FRS_7.00.

1. Vaya a Oracle Software Delivery Cloud:
http://edelivery.oracle.com/

2. Haga clic en Sign In/Register (Conexión/Registro).

3. Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación.

4. Busque SL8500 y luego seleccione el archivo de activación de hardware. Haga clic en Select Platform (Seleccionar plataforma).

5. Seleccione GENERIC (All Platforms) (GENÉRICA [todas las plataformas]) y, a continuación, haga clic en Select (Seleccionar).

6. Verifique que se muestre el archivo de activación de hardware correcto en Selected Products (Productos seleccionados) y, luego, haga clic en Continue (Continuar).

7. Seleccione la versión disponible. Haga clic en Continue (Continuar).

8. Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación y, luego, haga clic en Continue (Continuar).

9. Guarde el archivo zip y luego extráigalo en la ubicación deseada.

Instalación de un nuevo archivo de activación de hardware

Nota:
A partir del firmware FRS_8.31 y SLC 6.25, un solo archivo de activación de hardware de particiones activa las particiones en un complejo de bibliotecas completo.

1. Utilice SLC para iniciar sesión en la biblioteca de destino.

2. Seleccione Tools (Herramientas) > Hardware Activation (Activación de hardware).

3. Haga clic en el separador Install Hardware Activation Keys (Instalar claves de activación de hardware).

4. Vaya hasta el archivo de activación de hardware.

5. Revise los detalles del archivo de activación de hardware. Haga clic en Install (Instalar).

6. Verifique que el archivo de activación se haya instalado correctamente (consulte Visualización de archivos de activación de hardware actuales).

Nota:
Es posible que deba realizar tareas adicionales para usar la nueva función (consulte Configuración de la capacidad y Partición de la biblioteca).

Visualización de archivos de activación de hardware actuales

Nota:
Para visualizar un log de toda la actividad de activación de hardware, utilice la utilidad Reports (Informes) (consulte Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)).

1. Inicie sesión en la biblioteca de destino.
A partir del firmware FRS_8.31 y SLC 6.25, todos los archivos de activación de hardware para un complejo de bibliotecas se muestran en una sola pantalla. Puede iniciar sesión en cualquier biblioteca del complejo.

2. Seleccione Tools (Herramientas) > Hardware Activation (Activación de hardware).

3. Haga clic en el separador Current Hardware Activation Keys (Claves de activación de hardware actuales).

Supresión de un archivo de activación de hardware

Rara vez es necesario suprimir un archivo de activación de hardware; esto puede afectar las operaciones de la biblioteca. Tener instalados archivos de activación de hardware adicionales en una biblioteca no causa ningún problema (por ejemplo, archivos de activación de capacidad que superan la capacidad física de la biblioteca).

1. Utilice SLC para iniciar sesión en la biblioteca de destino.

2. Seleccione Tools (Herramientas) > Hardware Activation (Activación de hardware).

3. Haga clic en el separador Delete Hardware Activation Files (Suprimir archivos de activación de hardware).

4. Seleccione el archivo de activación que desea suprimir.

5. Verifique que haya seleccionado el archivo de activación correcto y haga clic en Delete (Suprimir).

Nota:
Es posible que deba realizar tareas adicionales después de suprimir el archivo (consulte Supresión de una partición).

Activación de funciones en una biblioteca con firmware anterior a FRS_7.00

Para las bibliotecas SL8500 con firmware anterior a FRS_7.00, póngase en contacto con el soporte de Oracle para activar las funciones opcionales. Para el firmware FRS_7.00 o superior, utilice los procesos descritos en Descarga de un nuevo archivo de activación de hardware.

4 Configuración de la capacidad

Nota:
El controlador de la biblioteca asigna capacidad automáticamente en una biblioteca particionada. Solo puede configurar la capacidad en una biblioteca no particionada.

- Aplicación de la configuración de capacidad por defecto en una biblioteca única

- Creación de una configuración de capacidad personalizada en una biblioteca única

- Creación de una configuración de capacidad personalizada en un complejo de bibliotecas

- Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de capacidad

- Directrices para personalizar la activación de capacidad

- Efecto sobre los hosts HLI después de modificar la configuración de capacidad

Aplicación de la configuración de capacidad por defecto en una biblioteca única

Para una biblioteca única no particionada con un solo host, la biblioteca puede activar automáticamente la capacidad después de que se instala el archivo de activación de hardware.

A partir del firmware FRS_8.31, la configuración por defecto activa la capacidad desde las unidades hacia afuera, hasta que se agota la licencia de capacidad.

1. A fin de evitar conflictos, coordine con otros usuarios de la biblioteca antes de configurarla.

2. Desde el software SLC independiente o de inicio web, seleccione Tools (Herramientas) > Select Active Cells (Seleccionar celdas activas).

3. Haga clic en el separador Design By Library (Diseñar por biblioteca).

4. Haga clic en Apply Default Capacity (Aplicar capacidad por defecto).

Nota:
La aplicación de la capacidad por defecto elimina todas las unidades de la agrupación de validación de medios. Para volver a agregar las unidades, consulte Definición de una agrupación de validación de medios.

Atención:
Si hay advertencias, NO confirme los cambios. Haga clic en Details (Detalles) >> y, a continuación, realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).

5. Vuelva a configurar las aplicaciones host de la biblioteca para reconocer los cambios (consulte la documentación del software de host).

Creación de una configuración de capacidad personalizada en una biblioteca única

Nota:
Puede hacer clic en Refresh (Refrescar) para desechar los cambios no confirmados y restaurar la última configuración guardada. Debe aplicar la configuración para guardarla en el controlador de biblioteca.

1. A fin de evitar conflictos, coordine con otros usuarios de la biblioteca antes de configurarla.

2. Desde el software SLC independiente o de inicio web, seleccione el separador Tools (Herramientas) > Select Active Cells (Seleccionar celdas activas) > Design By Library (Diseñar por biblioteca).

3. Seleccione áreas de la biblioteca en las listas desplegables. A continuación, haga clic en Add (Agregar) (para seleccionar la activación del área) o Remove (Eliminar) (para desactivar el área).

4. Después de completar la configuración, haga clic en Apply User Design (Aplicar diseño de usuario).

Atención:
Si hay advertencias, NO confirme los cambios. Haga clic en Details (Detalles) >> y, a continuación, realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).

5. Vuelva a configurar las aplicaciones host de la biblioteca para reconocer los cambios (consulte la documentación del software de host).

Íconos de capacidad para una única biblioteca

Ícono de SLC

Descripción

(rectángulo blanco)

Inactiva: ranura que aún no tiene licencia para utilizarse.

(rectángulo blanco con triángulo)

Activa: ranura con licencia para uso.

(rectángulo morado)

Seleccionada: ranura designada para activación o desactivación.

(rectángulo rojo oscuro)

No es necesaria la activación: el recurso está activo por defecto.

Creación de una configuración de capacidad personalizada en un complejo de bibliotecas

Nota:
Puede hacer clic en Refresh (Refrescar) para desechar los cambios no confirmados y restaurar la última configuración guardada. Debe aplicar la configuración para guardarla en el controlador de biblioteca.

1. A fin de evitar conflictos, coordine con otros usuarios de la biblioteca antes de configurarla.

2. Desde el software SLC independiente o de inicio web, seleccione Tools (Herramientas) > Active Cells (Celdas activas).

Nota:
Al hacer clic en Reset Capacity (Restablecer capacidad) se eliminan la configuración de capacidad actual y todas las unidades de la agrupación de validación de medios, lo cual requiere la creación de un nuevo diseño de capacidad personalizado.

3. Seleccione áreas de la biblioteca (puede hacer clic en los botones Rail [Guía] o Library [Biblioteca] o en áreas individuales). A continuación, seleccione Add (Agregar) para la activación o Delete (Suprimir) para la desactivación.
El color rojo indica capacidad activada. El color rojo indica capacidad inactiva. El incremento mínimo de activación de capacidad es un cuarto de guía para un máximo de 16 regiones por biblioteca.

4. Después de completar la configuración, haga clic en Apply User Design (Aplicar diseño de usuario).

Atención:
Si hay advertencias, NO confirme los cambios. Haga clic en Details (Detalles) >> y, a continuación, realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).

5. Vuelva a configurar los hosts de la biblioteca para reconocer los cambios (consulte la documentación del software de host).

Íconos de capacidad para un complejo de bibliotecas

Ícono de SLC

Descripción

(rectángulo blanco)

No asignada: área de la guía que aún no tiene licencia para utilizarse.

(rectángulo rojo)

Asignada: área de la guía que tiene licencia para utilizarse.

(borde negro)

Seleccionada: el área está designada para activación o desactivación.

Figura 4-1 Ejemplo de activación de capacidad en un complejo de bibliotecas

Componentes mostrados en la figura:

1. Selecciona la biblioteca completa

2. Selecciona media guía

3. Media guía activa (el rojo indica capacidad asignada)

4. Cuarto de guía inactivo (el blanco indica capacidad no asignada)

5. Cuarto de guía inactivo seleccionado (se indica mediante un borde negro grueso)

Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de capacidad

Cambiar la capacidad activa de la biblioteca puede generar errores debido a cartuchos huérfanos. Un cartucho es huérfano cuando es inaccesible para el host.

Para resolver los cartuchos huérfanos, puede:

- Generar un informe de cartuchos huérfanos (consulte Generación de informes de capacidad activa).

- Auditar la biblioteca (consulte Auditoría de la biblioteca).

- Realizar movimientos de recuperación en un cartucho (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).

Para obtener información sobre bibliotecas particionadas, consulte Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones.

Directrices para personalizar la activación de capacidad

- Seleccione los recursos de almacenamiento en los bloques más grandes posibles (guías, lados de la biblioteca o paredes de la biblioteca). Evite seleccionar unidades individuales y conjuntos de almacenamiento.

- Para un mejor acceso a las unidades, active juntas las paredes internas y externas de la biblioteca y active las ranuras de almacenamiento que están cerca de las unidades de cinta.

- Cuando la rápida importación y exportación de cartuchos es una prioridad, active las ranuras de almacenamiento que están cerca de los puertos de acceso de cartuchos (CAP).

- Evite desactivar una ranura que aloje un cartucho o mover un cartucho manualmente a una ranura inactiva. Esto generará un cartucho huérfano.

Efecto sobre los hosts HLI después de modificar la configuración de capacidad

Después de modificar la configuración de capacidad, inicie una auditoría mediante el software del host.

Una vez que se haya activado la capacidad, la biblioteca afectada quedará fuera de línea temporalmente y luego volverá a estar en línea. Mientras está sin conexión, la biblioteca dejará de aceptar nuevos trabajos de host entrantes y completará los trabajos ya aceptados. No es necesario desconectar y volver a conectar el host HLI.

El controlador de biblioteca envía un mensaje asíncrono a todos los hosts para notificarles que la configuración de la biblioteca ha cambiado. Los hosts ACSLS deben realizar una auditoría de una biblioteca no particionada para respaldar la nueva capacidad. Los hosts pueden continuar procesando trabajos mientras se realiza la auditoría.

5 Partición de la biblioteca

La creación de particiones de biblioteca reserva recursos de la biblioteca (unidades, ranuras y CAP para carga masiva) para el uso exclusivo del host especificado. La creación de particiones es una función opcional activada con un archivo de activación de hardware (consulte Activación de opciones adicionales).

A medida que asigna ranuras a una partición, el controlador de biblioteca activa automáticamente estas ranuras. Asegúrese de que haya capacidad adquirida suficiente para el diseño de particiones. Las particiones pueden ser no contiguas.

Nota:
Los CAP giratorios son un recurso compartido de la biblioteca, de modo que no puede asignarlos a una partición (consulte Uso compartido de CAP en una biblioteca particionada).

- Partición de la biblioteca mediante SLC

- Uso compartido de CAP en una biblioteca particionada

- Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones

- Maximización del rendimiento de la biblioteca al crear particiones

Partición de la biblioteca mediante SLC

Nota:
No se producen cambios en las particiones hasta que aplica los cambios con el separador Commit (Confirmar). Para desechar los cambios no confirmados, haga clic en Refresh (Refrescar).

- Agregación de un ID de partición

- Cambio de nombre de una partición

- Supresión de una partición

- Asignación de recursos en una partición para una única biblioteca

- Asignación de recursos en una partición para un complejo de bibliotecas

- Confirmación de cambios de particiones

Agregación de un ID de partición

1. Detenga todas las operaciones del host.

2. Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [Paso 2]).

3. En el área Partition Allocation Summary (Resumen de asignación de particiones), haga clic en Add Partition (Agregar partición).

4. Seleccione un ID de partición de la lista desplegable o introduzca un nombre de partición. Los ID de partición no necesitan ser consecutivos.

5. Haga clic en OK (Aceptar).

6. Para obtener información sobre una única biblioteca, consulte Asignación de recursos en una partición para una única biblioteca.
Para obtener información sobre un complejo de bibliotecas, consulte Asignación de recursos en una partición para un complejo de bibliotecas.

Supresión de una partición

Cuando suprime una partición, todos los recursos asignados a la partición se marcan como disponibles, se suprimen todas las conexiones de host para la partición y se suprime el ID de partición.

1. Mueva los cartuchos de datos válidos fuera de la partición que se suprimirá (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).

2. Detenga todas las operaciones del host.

3. Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [Paso 2]).

4. En la tabla Partition Allocation Summary (Resumen de asignación de particiones), seleccione la partición que desea suprimir.

5. Haga clic en Delete Partition (Suprimir partición).

6. Para una biblioteca única, haga clic en el separador Design by Library (Diseñar por biblioteca) (Paso 3). A continuación, haga clic en Verify (Verificar).

Atención:
Si hay advertencias, haga clic en Details (Detalles) >> y realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)). Vuelva a verificar el diseño.

Para un complejo de bibliotecas, la verificación es automática.

7. Si no hay advertencias, continúe con Confirmación de cambios de particiones.

Cambio de nombre de una partición

1. Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [paso 2]).

2. En la tabla Partition Allocation Summary (Resumen de asignación de particiones), seleccione la partición que desea modificar.

3. Haga clic en Modify Partition (Modificar partición).

4. Introduzca el nombre de la partición. Haga clic en OK (Aceptar).

5. Continúe con Confirmación de cambios de particiones.

Asignación de recursos en una partición para una única biblioteca

1. Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Design by Library (Step 3) (Diseño por biblioteca [paso 3]).

2. Seleccione un ID de partición de la lista desplegable.

3. Seleccione las áreas de la biblioteca mediante las listas desplegables. Haga clic en Add (Agregar) para la asignación o Remove (Eliminar) para anular la asignación.

Nota:
Puede asignar CAP para carga masiva a una partición. Los CAP para carga masiva son los rectángulos de mayor tamaño ubicados en los extremos de cada guía. Una S indica un CAP compartido.

4. Para limitar la partición, seleccione Remove Array (Eliminar conjunto) o Add Array (Agregar conjunto) en la segunda lista desplegable. Luego, haga clic en las unidades, los conjuntos o los CAP para carga masiva que desee modificar.

5. Repita los pasos 2 a 4 para cada ID de partición.

Nota:
Para reasignar un recurso de una partición a otra, debe eliminar el recurso de la partición inicial antes de reasignarlo.

6. Cuando complete el diseño de particiones, haga clic en Verify (Verificar).

Atención:
Si hay advertencias, haga clic en Details (Detalles) >> y realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)). A continuación, vuelva a verificar el diseño.

7. Si no hay advertencias, continúe con Confirmación de cambios de particiones.

Especificaciones para la partición de una única biblioteca

- Hasta ocho particiones.

- El menor incremento de ranuras es un conjunto.

- El menor incremento de unidades es una unidad.

Asignación de recursos en una partición para un complejo de bibliotecas

1. Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Design (Step 3) (Diseño [paso 3]).

2. Seleccione una partición de las opciones ubicadas en la esquina superior izquierda (si no se muestran particiones, consulte Agregación de un ID de partición).

3. Seleccione recursos de la biblioteca. Puede hacer clic en los botones Rail (Guía) o Library (Biblioteca) o en áreas individuales.

Nota:
Puede asignar CAP para carga masiva a una partición. Los CAP para carga masiva son los rectángulos de mayor tamaño ubicados en los extremos de cada guía. Una S indica un CAP compartido.

4. Haga clic en Add (Agregar) para la asignación o Delete (Suprimir) para anular la asignación.

5. Repita los pasos 2 a 5 para cada partición.

Nota:
Para reasignar un recurso de una partición a otra, debe eliminar el recurso de la partición inicial antes de reasignarlo.

6. Continúe con Confirmación de cambios de particiones.

Especificaciones para la partición de un complejo de bibliotecas

- Hasta 16 particiones en total, con un máximo de ocho por biblioteca.

- El menor incremento de ranuras es un cuarto de guía (por ejemplo, la pared interna de la guía 1 en el lado derecho de la biblioteca)

- El menor incremento de unidades es una unidad.

- Los límites de las particiones pueden abarcar diferentes puertos Passthru (PTP).

Confirmación de cambios de particiones

No se realizarán cambios en la configuración de partición hasta que complete estos procedimientos.

1. A fin de evitar conflictos de configuración, la biblioteca debe quedar no disponible para otros usuarios y se deben detener todas las operaciones del host antes de confirmar los cambios de particiones.

2. Seleccione el separador Commit (Step 4) (Confirmar [paso 4]).

3. Haga clic en Apply (Aplicar).

Atención:
Si hay advertencias, NO confirme los cambios. Haga clic en Details >> (Detalles). Luego, realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).

4. Actualice las aplicaciones host afectadas para reconocer los cambios (consulte la documentación del software de host).

Significado de los íconos de partición de SLC

Tabla 5-1 Íconos de partición de biblioteca

Icono

Descripción

(rectángulo blanco)

Disponible: área de la guía que aún no se ha asignado a una partición

(rectángulo de color)

Asignada: área de la guía asignada a una partición.

(rectángulo blanco con una S)

CAP para carga masiva compartido

Partición de un complejo de bibliotecas solamente

(borde negro grueso)

Seleccionada: el área elegida para la modificación. Al hacer clic en Add (Agregar), se asigna el área a una partición. Al hacer clic en Delete (Suprimir), el área queda disponible para otras particiones.

Figura 5-1 Ejemplo de partición de un complejo de bibliotecas

Componentes mostrados en la figura:

1. Selecciona la biblioteca completa

2. Selecciona media guía

3. Media guía asignada a la partición roja

4. Cuarto de guía disponible

5. Cuarto de guía seleccionado (se indica mediante un borde negro grueso)

Uso compartido de CAP en una biblioteca particionada

En una biblioteca particionada, los hosts pueden compartir CAP. Cada host puede reservar un CAP cuando sea necesario y, luego, liberar el CAP cuando ya no lo necesita. Un host puede reservar un CAP si el CAP está vacío, cerrado o bloqueado, y si no está reservado por otra partición. El modo de introducción automática de CAP está desactivado en bibliotecas particionadas, ya que interfiere en el sistema de reservas (consulte Modo de introducción automática).

Si la partición no libera la reserva del CAP, y no se puede finalizar el comando de introducción o expulsión en ACSLS o ELS, un administrador de biblioteca debe anular la reserva (consulte Anulación de una reserva de CAP en una partición).

Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones

En las bibliotecas particionadas, un cartucho huérfano se encuentra en una ranura no asignada al host original. Los cartuchos huérfanos se generan cuando se cambia el tamaño de una partición, se suprime una partición o se mueve un cartucho a una ranura o una unidad no asignadas a una partición.

En una biblioteca particionada, los cartuchos huérfanos pueden causar la pérdida de datos. Un host que encuentra un cartucho huérfano en su partición puede tratar el cartucho como un volumen nuevo y sobrescribir los datos.

SLC le advertirá cuando identifique cartuchos huérfanos. Para solucionar los cartuchos huérfanos:

- Genere un informe de cartuchos huérfanos (consulte Generación de informes de capacidad activa).

- Audite la biblioteca (consulte Auditoría de la biblioteca)

- Realice un movimiento de recuperación en el cartucho (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).

Maximización del rendimiento de la biblioteca al crear particiones

- Particione las ranuras de almacenamiento en los bloques más grandes posibles (guías, lados de la biblioteca o paredes de la biblioteca). Particione guías de biblioteca completas para minimizar el uso de elevadores. En un complejo de bibliotecas, mantenga a una partición dentro de una biblioteca para minimizar el uso de PTP.

- Para un mejor acceso a las unidades, active juntas las paredes internas y externas de la biblioteca.

- Evite particionar unidades individuales y conjuntos de almacenamiento. Seleccione recursos y anule la selección de recursos individualmente cuando necesita ajustar una capacidad que ya fue ampliamente definida en bloques más grandes.

- Para lograr introducciones y expulsiones más rápidas, particione las ranuras de almacenamiento cercanas a los CAP. Para un acceso más rápido a los datos almacenados, particione las ranuras de almacenamiento cercanas a las unidades.

6 Funcionamiento de un CAP

Los puertos de acceso de cartuchos (CAP) se utilizan para introducir o expulsar cartuchos. Hay dos tipos de CAP: CAP para carga masiva y CAP giratorios. Para obtener información sobre los tipos de CAP, consulte la Guía de planificación y visión general de SL8500.

- Introducción de cartuchos mediante un CAP

- Expulsión de cartuchos mediante un CAP

- Bloqueo/desbloqueo de un CAP

- Anulación de una reserva de CAP en una partición

- Modificación de los mensajes del CAP para carga masiva

- Activación y desactivación de un CAP para carga masiva

- Modos de CAP

- Directrices para el uso de CAP

Consulte también

- Uso compartido de CAP en una biblioteca particionada

Introducción de cartuchos mediante un CAP

Los cargadores de CAP son extraíbles. Puede colocar los cartuchos en una ranura de cargador en cualquier orden con el hub mirando hacia abajo y la etiqueta del cartucho mirando hacia usted.

Atención:
Los cargadores de CAP deben estar en posición vertical cuando se cargan los cartuchos. Si se coloca el cargador de CAP de forma horizontal mientras se cargan cartuchos, se pueden generar errores de robot debido a una alineación inadecuada de los cartuchos.

Atención:
Para evitar que se dañen los equipos, no fuerce la apertura o el cierre del CAP. No introduzca cartuchos sin etiquetar ni coloque cartuchos al revés.

1. Inicie la operación de introducción en el host (consulte la documentación de software del host).

2. Cuando se active el indicador de desbloqueo, pulse el botón CAP.

3. Coloque los cartuchos en el CAP con el hub mirando hacia abajo y el código de barras mirando hacia usted.

4. Si utiliza un CAP de carga masiva, cierre la puerta del CAP y pulse el botón CAP.
Si utiliza un CAP giratorio, pulse el botón CAP para cerrar el CAP.

La biblioteca mueve el cartucho desde el CAP hasta una ranura de almacenamiento, registra la ubicación del cartucho y envía la ubicación al host. Cuando el CAP está vacío, la biblioteca devuelve el CAP a su estado por defecto.

Cómo utilizar los CAP para maximizar el rendimiento de la biblioteca

- Coloque los cartuchos que requieren una gran cantidad de introducciones y expulsiones en las guías adyacentes a los cargadores de CAP.

- Cargue los cargadores adyacentes a la guía en la cual residirán los cartuchos.

- Para ayudar a identificar los cartuchos que irán en cada guía, coloque etiquetas fuera del CAP para indicar el tipo de cartucho para un cargador.

- Introduzca los cartuchos con un cargador de CAP adyacente a la guía donde se encuentran las unidades de cinta compatibles.

Expulsión de cartuchos mediante un CAP

Atención:
Para evitar que se dañen los equipos, no fuerce la apertura o el cierre del CAP.

1. Inicie la operación de expulsión en el host (consulte la documentación de software del host).

2. Cuando se active el indicador de desbloqueo, pulse el botón CAP.

Se abrirá la puerta del CAP.

3. Extraiga todos los cartuchos del CAP.

4. Si utiliza un CAP de carga masiva, cierre la puerta del CAP y pulse el botón CAP.

Si utiliza un CAP giratorio, pulse el botón CAP para cerrar el CAP.

5. El robot sigue rellenando el CAP hasta que se exportan todos los cartuchos especificados. Repita los pasos del 2 al 4.
Una vez que la biblioteca expulsa todos los cartuchos, el robot audita el CAP para verificar si está vacío (el robot no lee etiquetas de cartuchos durante las operaciones de exportación). A continuación, la biblioteca borra la ubicación del cartucho de la base de datos del controlador de biblioteca y la base de datos del host. El CAP vuelve al estado por defecto.

Bloqueo/desbloqueo de un CAP

Por lo general, el software del host bloquea o desbloquea un CAP. Sin embargo, puede utilizar el siguiente procedimiento si no puede desbloquear el CAP mediante el host. La biblioteca reserva un CAP desbloqueado, que no está disponible para todos los hosts hasta que se bloquea.

Nota:
Si el host reserva un CAP, el host debe liberar la reserva del CAP para poder desbloquear el CAP.

1. Intente desbloquear el CAP usando el software del host.

2. Si no puede desbloquear el CAP mediante el host, en SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

3. Expanda la carpeta CAP. Seleccione el CAP que desea modificar.

4. Haga clic en el separador Access (Acceso).

5. En la lista desplegable Locked (Bloqueado), seleccione:

- False (Falso) para desbloquear.

- True (Verdadero) para bloquear.

6. Haga clic en Apply (Aplicar).

Anulación de una reserva de CAP en una partición

Si la partición no puede liberar la reserva del CAP y no se puede finalizar el comando de introducción o expulsión en el host, utilice este procedimiento para anular la reserva del CAP.

Nota:
Debe seguir todos los pasos de este procedimiento; de lo contrario, es posible que el CAP no esté disponible para todas las particiones.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Expanda la carpeta CAP y, a continuación, seleccione el CAP para la anulación.

3. Haga clic en el separador Unreserve (Anular reserva). Observe el ID de partición del CAP.

4. Haga clic en Apply (Aplicar) para anular la reserva.

5. Si el CAP está bloqueado, debe desbloquearlo (consulte Bloqueo/desbloqueo de un CAP).

6. Abra el CAP. Elimine los cartuchos existentes.

7. Cierre el CAP. La biblioteca verifica si el CAP está vacío. El estado del CAP cambia a "unreserved" (no reservado), lo que hace que el CAP esté disponible para todas las particiones.

8. Determine si debe volver a introducir los cartuchos en la biblioteca. Asegúrese de introducir los cartuchos en la partición correcta.

Modificación de los mensajes del CAP para carga masiva

SLC puede mostrar un mensaje de notificación de CAP en función de un número de mensaje enviado desde ACSLS o ELS durante una introducción o una expulsión. El mensaje se muestra en la página de estado del CAP en los detalles del sistema (consulte Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos).

Debe configurar el mensaje en SLC (consulte los pasos que se indican a continuación) y enviar el número de mensaje con una solicitud de introducción o expulsión desde el host (consulte la documentación de software del host).

Creación de un nuevo mensaje de CAP para carga masiva

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Configuration (Configuración).

2. Haga clic en el separador de Cap Usage Messages (Mensajes de uso de CAP).

3. Haga clic en Add (Agregar).

4. Introduzca un número de mensaje (entre 4 y 99).

5. Introduzca el mensaje (máximo de 80 caracteres). Haga clic en OK (Aceptar).

Nota:
Los mensajes de más de 18 caracteres se acortarán en la página de estado del CAP. Sin embargo, en la página de estado, puede hacer clic en el mensaje para ver una ventana emergente con el mensaje completo.

6. Haga clic en Apply (Aplicar).

Modificación o supresión de un mensaje de CAP para carga masiva existente

Nota:
No es posible modificar ni suprimir los primeros cuatro mensajes.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Configuration (Configuración).

2. Haga clic en el separador de Cap Usage Messages (Mensajes de uso de CAP).

3. Seleccione un mensaje de la lista y, luego, haga clic en Modify (Modificar) o Delete (Suprimir).

4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Activación y desactivación de un CAP para carga masiva

La biblioteca no usará un CAP para carga masiva desactivado para la introducción ni la expulsión de cartuchos. Por ejemplo, si no puede utilizar los CAP superiores con comodidad, debe desactivar los CAP de la guía 1.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Configuration (Configuración).

2. Haga clic en el separador Enable/Disable CAP (Activar/desactivar CAP).

3. Seleccione Disable (Desactivar) o Enable (Activar) para el CAP.

4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Modos de CAP

Modo de introducción automática

Únicamente las bibliotecas HLI no particionadas admiten el modo de introducción automática de CAP (consulte la documentación del software del host para activar la introducción automática).

El modo de introducción automática de CAP permite a un operador de biblioteca abrir un CAP e iniciar una operación de introducción sin ejecutar una solicitud de introducción explícita. Los CAP en modo de introducción automática quedan desbloqueados y no requieren reserva del host.

Modo manual

El modo manual es el método de operaciones de CAP más seguro. En el método manual, el sistema bloquea un CAP por defecto y el LED está apagado. Para iniciar una operación de introducción o expulsión con un CAP manual, debe escribir una solicitud explícita de introducción o expulsión antes de pulsar el botón CAP Open (Abrir CAP) en el teclado.

Directrices para el uso de CAP

- Inserte los cartuchos con la orientación correcta (con el hub mirando hacia abajo y la etiqueta mirando hacia usted). Puede omitir ranuras del CAP al cargar cartuchos.

- Compruebe que todos los cartuchos estén etiquetados correctamente antes de colocarlos en un CAP. No introduzca cartuchos sin etiquetar.

- Para introducir los cartuchos de manera más eficaz, cargue los cargadores de CAP antes de emitir el comando de introducción.

- Si solamente se necesita un CAP para el trabajo, no utilice varios CAP. Si se abren varios CAP, aumentará el tiempo de auditoría.

- Si un robot adyacente al CAP no funciona, no se puede acceder a ese CAP (o a esa parte de un CAP giratorio).

7 Configuración de unidades

- Configuración de la limpieza de unidades

- Configuración de los números de serie de la bandeja de unidades

- Maximización del rendimiento de la biblioteca mediante la colocación de las unidades

Configuración de la limpieza de unidades

Las unidades de cinta de la biblioteca requieren una limpieza periódica con un cartucho de limpieza para evitar errores de lectura/escritura. A partir del firmware FRS_7.00 de SL8500 y SLC 5.50, las aplicaciones host (como ACSLS o ELS) deben gestionar la limpieza de unidades.

Sin embargo, a partir del firmware FRS_8.31 de SL8500 y SLC 6.25, la biblioteca limpia automáticamente las unidades de validación de medios. Por lo tanto, las bibliotecas que utilizan la validación de medios deben tener cartuchos de limpieza en las ranuras del sistema reservadas. Puede introducir los cartuchos de limpieza de validación de medios mediante SLC (consulte Importación o exportación de cartuchos de diagnóstico o de limpieza). Además, puede gestionar los cartuchos de limpieza mediante la CLI (consulte la sección limpieza del Apéndice B, Referencia de la interfaz de línea de comandos).

Configuración de la limpieza de unidades gestionadas por host

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Configuration (Configuración). Desactive la limpieza automática para la biblioteca y todas las particiones. Haga clic en Apply (Aplicar). (La función de limpieza automática está desactivada por defecto).

Nota:
A partir de la versión de firmware FRS_7.00 de SL8500 y SLC versión 5.50, la activación/desactivación de la limpieza automática no está disponible mediante SLC. Únicamente está disponible para el administrador de la biblioteca mediante la CLI.

2. Active la limpieza automática desde el host.

1. Para ELS, consulte la Guía del programador de sistemas de ELS para activar la función de limpieza.

2. Para ACSLS, la limpieza automática está activada por defecto. Consulte la Guía del administrador de ACSLS.

3. Use los comandos de ACSLS o ELS para introducir los cartuchos de limpieza en la biblioteca.

Nota:
No use la página Import/Export (Importar/exportar) de SLC para introducir los cartuchos de limpieza para la limpieza gestionada por host.

4. Use ACSLS o ELS para supervisar el estado de las unidades y los cartuchos de limpieza.

5. Use los comandos de ACSLS o ELS para expulsar los cartuchos de limpieza de la biblioteca. No puede usar la página Import/Export (Importar/exportar) de SLC para expulsar los cartuchos de limpieza gestionados por host.

Configuración de los números de serie de la bandeja de unidades

1. Seleccione Tools (Herramientas) > Configuration (Configuración).

2. Haga clic en el separador Drive Tray S/N (Número de serie de la bandeja de unidades).

3. Haga clic en Refresh (Actualizar) para mostrar los datos actuales.

4. Para editar un número de serie individual de bandeja de unidades:

1. Haga doble clic en el campo Drive Tray S/N (Número de serie de la bandeja de unidades).

2. Escriba el número de serie de la bandeja de unidades. Continúe con el paso 6.

5. Para editar varios números de serie de bandejas de unidades a la vez, puede editar un archivo de valores separados por coma (csv):

1. Haga clic en Export (Exportar) y, a continuación, guarde el archivo en la ubicación deseada.

2. Abra el archivo y edite únicamente los números de serie de las bandejas de unidades. No altere ningún otro valor. Guarde los cambios.

3. En SLC, haga clic en Import (Importar). Busque el archivo .csv actualizado y, luego, haga clic en Open (Abrir).

6. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuación, en Yes (Sí).

Maximización del rendimiento de la biblioteca mediante la colocación de las unidades

- Para reducir la actividad Passthru y del elevador, coloque varios tipos de unidad en cada guía.

- Agrupe las unidades de cinta y los cartuchos compatibles en la misma guía.

- Para aplicaciones de alta velocidad de montaje, no coloque 16 unidades en una guía. Esto puede aumentar el tiempo de espera hasta que el robot esté disponible. Las aplicaciones de alta velocidad de montaje posiblemente requieran agrupar unidades en clusters en más de una guía.

- En una biblioteca de robótica redundante, primero instale las unidades en las columnas externas (± 2). Esto permite que ambos robots accedan a las unidades al mismo tiempo.

8 Gestión de cartuchos

- Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)

- Localización de cartuchos

- Visualización de información de cartuchos

- Importación o exportación de cartuchos de diagnóstico o de limpieza

- Tipos de cartuchos

- Manejo de los cartuchos

- Maximización del rendimiento de la biblioteca mediante la colocación de los cartuchos

Consulte también:

- Introducción de cartuchos mediante un CAP

- Expulsión de cartuchos mediante un CAP

- Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones

- Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de capacidad

Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)

Al mover un cartucho mediante SLC, solo se actualiza la ubicación del cartucho en la base de datos del controlador de biblioteca. Debe realizar una auditoría desde el software del host para actualizar la base de datos del host para evitar errores de montaje.

Para ver una tabla de todos los cartuchos de la biblioteca, consulte Visualización de información de cartuchos.

Atención:
Para evitar la pérdida de datos, sea cauto al mover cartuchos en bibliotecas particionadas. El movimiento accidental de un cartucho desde una partición a otra dejará huérfano al cartucho, y es posible que la nueva partición sobrescriba los datos existentes.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador RcvrMove (Movimiento de recuperación).

3. Seleccione Source Location Mode (Modo de ubicación de origen):

- Para VOLID, escriba el identificador de volumen del cartucho que desea mover.

- Para Location (Ubicación), seleccione la ubicación actual del cartucho (CAP, Slot [Ranura], Drive [Unidad], Reserved Slots [Ranuras reservadas]).

4. Seleccione Destination Location Type (Tipo de ubicación de destino) (CAP, Storage Slots [Ranuras de almacenamiento], Drive [Unidad] y Reserved Slots [Ranuras reservadas]) y seleccione la dirección de destino.

Nota:
Solo seleccione la unidad si el origen es un CAP o una ranura reservada.
No mueva cartuchos de datos a ranuras reservadas. Las ranuras reservadas solo deben contener cartuchos de limpieza o diagnóstico.

5. Haga clic en Start (Iniciar).

6. Inicie una auditoría de biblioteca desde el software del host para actualizar la base de datos del host (consulte la documentación del software de gestión de cintas).

Localización de cartuchos

Puede buscar un cartucho por ID de volumen, dirección interna de biblioteca o dirección de HLI.

Para ver una tabla de todos los cartuchos de la biblioteca, consulte Visualización de información de cartuchos.

Localización de un cartucho por ID de volumen

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador Search (Buscar).

3. Seleccione VOLID (Identificador de volumen).

4. Escriba el ID (use * como comodín).

5. En la lista desplegable Requester (Solicitante), seleccione el formato para los resultados de búsqueda:

- default (por defecto) para visualizar en formato de dirección interna de biblioteca.

- hli0 o hli1 para visualizar en formato de dirección HLI-PRC.

6. Seleccione el tipo de cartucho.

7. Haga clic en Search (Buscar).

Ubicación de un cartucho por dirección

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador Search (Buscar).

3. Seleccione Location (Ubicación).

4. Seleccione los criterios de búsqueda de la lista desplegable e introduzca la dirección (los comodines no son válidos).

5. Desde la lista desplegable Requester (Solicitante), seleccione el tipo de dirección que introdujo en el campo Location (Ubicación).

6. Haga clic en Search (Buscar).

7. Haga clic en . . . para ver detalles sobre el cartucho.

Visualización de información de cartuchos

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Reports (Informes).

2. Expanda la carpeta Status Summary (Resumen de estado) en el árbol de navegación.

3. Seleccione Cartridge Table (Tabla de cartuchos).

Consulte también

- Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)

Importación o exportación de cartuchos de diagnóstico o de limpieza

Atención:
La biblioteca considerará que los cartuchos de limpieza usados son cartuchos nuevos. Para evitar que se dañen los equipos, no vuelva a importar cartuchos de limpieza usados.

La biblioteca almacena los cartuchos de diagnóstico y de limpieza en las ranuras del sistema reservadas. Las aplicaciones de biblioteca de host no pueden acceder a estos cartuchos. La biblioteca puede ejecutar solamente una operación de importación o exportación de cartuchos de limpieza o de diagnóstico a la vez. El controlador de biblioteca reserva el CAP durante toda la operación.

Antes de realizar la importación, verifique que todos los cartuchos tengan la etiqueta correcta. En los cartuchos de diagnóstico, "DG" deben ser los dos primeros caracteres del ID de volumen de ocho caracteres. En los cartuchos de limpieza, "CLN" deben ser los tres primeros caracteres.

Importación de cartuchos de limpieza o de diagnóstico

Nota:
A partir del firmware FRS_7.00 de SL8500 y SLC 5.50, las aplicaciones host (como ACSLS o ELS) deben gestionar la limpieza de unidades. Para la limpieza gestionada por host, no utilice el siguiente procedimiento. En cambio, importe los cartuchos de limpieza mediante el software del host.

1. Verifique que la biblioteca tenga suficientes ranuras del sistema vacías. La recuperación de robot y la inicialización de biblioteca requieren una ranura del sistema vacía en cada lado de la biblioteca.

2. Verifique que el CAP esté vacío, no reservado por un host, cerrado y bloqueado (consulte Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos).

3. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

4. Expanda la carpeta CAP en el árbol de dispositivos. Seleccione el CAP que desee usar.

5. Haga clic en el separador Import/Export (Importar/exportar).

6. En la sección Operation (Operación), seleccione Import Cleaning/Diagnostic cartridges (Importar cartuchos de limpieza/diagnóstico).

7. En la lista "Select favored rail for import" (Seleccionar guía preferida para importación), seleccione la guía de almacenamiento preferida o No affinity (Ninguna afinidad).

Nota:
La biblioteca introduce los cartuchos de diagnóstico y de limpieza en las ranuras del sistema de la guía seleccionada si hay espacio disponible. De lo contrario, la biblioteca distribuye los cartuchos entre todas las ranuras del sistema.

8. Haga clic en Start (Iniciar).

9. Cargue los cartuchos en el CAP (consulte Introducción de cartuchos mediante un CAP).

Exportación de cartuchos de limpieza o de diagnóstico

1. Verifique que la biblioteca tenga suficientes ranuras del sistema vacías. La recuperación de robot y la inicialización de biblioteca requieren una ranura del sistema vacía en cada lado de la biblioteca.

2. Verifique que el CAP esté vacío, no reservado por un host, cerrado y bloqueado (consulte Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos).

3. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

4. Expanda la carpeta CAP en el árbol de dispositivos. Seleccione el CAP que desee usar.

5. Haga clic en el separador Import/Export (Importar/exportar).

6. Seleccione el tipo de operación de exportación.

7. Haga clic en Start (Iniciar).

8. Cuando aparezca la notificación de descarga, descargue el CAP (consulte Expulsión de cartuchos mediante un CAP).

Tipos de cartuchos

- Cartuchos de datos: para almacenar datos de clientes.

- Cartuchos de diagnóstico: utilizados por los representantes de servicio para ejecutar pruebas de lectura/escritura en las unidades (consulte Importación o exportación de cartuchos de diagnóstico o de limpieza)

- Cartuchos de limpieza: para limpiar el trayecto de la cinta y los cabezales de lectura/escritura de las unidades de cinta (consulte Configuración de la limpieza de unidades)

Etiquetas de cartuchos

Para obtener información sobre las normas de las etiquetas de medios, consulte Resumen técnico sobre códigos de barras en OTN. Todos los cartuchos de la biblioteca deben tener una etiqueta externa legible. El robot informa un error cuando detecta una etiqueta ilegible.

No se admiten los cartuchos sin etiquetar. La biblioteca exporta los cartuchos sin etiquetar que encuentra a través del CAP. Los cartuchos sin etiquetar o desconocidos no se montarán en una unidad.

Manejo de los cartuchos

Atención:
La manipulación incorrecta de los cartuchos puede originar la pérdida de datos o dañar algún componente de la biblioteca.

- Mantenga limpios los cartuchos y revíselos antes de cada uso para determinar que no estén dañados.

- Nunca abra un cartucho.

- No manipule la cinta que esté fuera del cartucho.

- No exponga la cinta ni el cartucho a luz solar directa, humedad o campos magnéticos.

Revisión de un cartucho

Revise siempre el cartucho antes de insertarlo en una unidad de cinta o en una biblioteca. Si un cartucho está defectuoso o sucio, puede dañar la unidad de cinta. Nunca use un cartucho dañado. Busque:

- Suciedad o residuos

- Carcasa rota o agrietada

- Seguro de protección contra escritura dañado

- Líquido en el cartucho

- Etiquetas incorrectamente adheridas o que sobrepasen el borde del cartucho

Limpieza del exterior del cartucho

Limpie el polvo, la suciedad y la humedad de los cartuchos con un trapo que no deje pelusa. Para limpiar los cartuchos, utilice las toallitas de limpieza de cintas de Oracle StorageTek. Estas toallitas están empapadas con alcohol isopropílico. Vigile que las soluciones no toquen la cinta ni entren en el cartucho.

Atención:
Posible daño de los cartuchos. No utilice acetona, tricloroetano, tolueno, xileno, benceno, cetona, metiletilcetona, cloruro de metileno, etildicloro, éteres, acetato etílico o sustancias químicas similares para quitar las etiquetas o limpiar los cartuchos.

Almacenamiento de cartuchos

Almacene los cartuchos en un entorno limpio. No saque el cartucho del envoltorio protector hasta que lo tenga que utilizar. Para quitar el envoltorio, utilice la tira de rasgado y no un instrumento punzante. Antes de usar un cartucho, asegúrese de que haya estado en el entorno operativo durante al menos 24 horas.

Maximización del rendimiento de la biblioteca mediante la colocación de los cartuchos

- Agrupe los cartuchos y las unidades compatibles en la misma guía. Monte los cartuchos en las unidades de cinta que están en la misma guía y limite la distancia que deben recorrer los cartuchos. Minimice las operaciones del elevador entre las guías dentro de una biblioteca y las operaciones Passthru entre bibliotecas.

- Asegúrese de que cada guía tenga una cantidad suficiente de ranuras libres, cartuchos de datos, cartuchos nuevos y unidades de cinta para respaldar el período de uso máximo.

- Mueva los cartuchos inactivos fuera de la biblioteca. Aleje de las unidades de cinta los cartuchos que se utilizan con menos frecuencia y acerque los cartuchos que se utilizan con más frecuencia.

- Cargue los cargadores adyacentes a la guía en la cual residirán los cartuchos.

- Utilice Library Content Manager (LCM) para gestionar automáticamente las ranuras libres para los clientes de z/OS.

- Utilice la opción de flotación disponible con el software de gestión de hosts (ACSLS y HSC).

- Coloque los cartuchos que requieren una mayor cantidad de introducciones y expulsiones en las guías adyacentes a un CAP. En las bibliotecas con CAP giratorios, coloque los cartuchos inactivos en la guía superior.

9 Validación de medios

Para validar la integridad de los cartuchos T10000 mediante la función de validación de medios (MV), debe definir una agrupación de unidades T10000C o D. La agrupación no se considera una partición y no contiene cartuchos. Asimismo, los hosts no pueden acceder a las unidades de la agrupación.

Nota:
La biblioteca limpia automáticamente las unidades MV sin importar el estado de limpieza automática para la biblioteca. Un representante de servicio de Oracle debe asegurarse de que haya cartuchos de limpieza en la biblioteca.

- Requisitos de validación de medios

- Definición de una agrupación de validación de medios

- Inicio o reanudación de validación de medios

- Detención de una validación

- Actualización de la información de host después de modificar la agrupación MV

Requisitos de validación de medios

- Versión mínima de firmware de SL8500 FRS_8.31 y SLC FRS_6.25

- Una agrupación designada de unidades T10000C o T10000D en el nivel de TTI 5.40 o superior

- Tarjeta HBT con gran capacidad de memoria

- STA 2.0, como mínimo, para automatizar la validación de medios (opcional)

Definición de una agrupación de validación de medios

Nota:
Los hosts no pueden acceder a las unidades de la agrupación de validación de medios.

1. Para un complejo de bibliotecas, puede iniciar sesión en cualquier biblioteca del complejo para modificar la agrupación MV. Compruebe que todas las bibliotecas del complejo estén en línea.

2. Verifique que los hosts no estén utilizando las unidades que desea agregar a la agrupación.

3. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Media Validation (Validación de medios). Haga clic en el separador Slot Selection (Selección de ranuras).

4. Haga clic en Refresh (Refrescar) para mostrar la configuración más reciente.

5. Coloque un máximo de 10 unidades en la agrupación. Resalte las ranuras de unidades y, luego, haga clic en Add (Agregar) o Remove (Eliminar).

Nota:
Al agregar unidades a la agrupación MV, la biblioteca (o la partición afectada) quedará fuera de línea.

6. Haga clic en Apply (Aplicar).

7. Si está utilizando una biblioteca particionada, asigne nuevamente las ranuras de unidades eliminadas de la agrupación a una partición (consulte Partición de la biblioteca).

8. Reconfigure las aplicaciones de host (consulte Actualización de la información de host después de modificar la agrupación MV).

Íconos de la agrupación de unidades de validación de medios

Ícono de unidad SLC

Significado

Ranura de unidad vacía

La ranura contiene un tipo de unidad no válida o un tipo de unidad correcta con estado no válido

Tipo de unidad correcta (T10000C o T10000D) con estado válido

Número de partición de la ranura de unidad

La ranura de unidad está en la agrupación de validación de medios

Inicio o reanudación de validación de medios

Únicamente puede validar un cartucho a la vez por cada sesión de SLC. Para automatizar el proceso, utilice StorageTek Tape Analytics 2.0 o superior (consulte la documentación de STA).

1. Inicie sesión en la biblioteca. Para un complejo de bibliotecas, inicie sesión en la biblioteca que contiene la unidad que se utilizará para la validación.

2. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Media Validation (Validación de medios). Haga clic en el separador Media Validation (Validación de medios).

3. Seleccione una unidad. Si no se muestran unidades, consulte Definición de una agrupación de validación de medios.

Nota:
Si no puede seleccionar una unidad, es posible que esté indicando un tipo incorrecto o que tenga un estado no válido.

4. Seleccione un cartucho de la lista o introduzca un VOLSER en el campo de etiqueta del cartucho.

5. Seleccione un tipo de validación (consulte Tipos de validación para obtener una descripción).

Nota:
Seleccione Complete Resume (Reanudación completa) o Complete Plus Resume (Reanudación completa superior) para reanudar una validación completa donde se detuvo.

6. Haga clic en Start (Iniciar). La validación comienza si el cartucho se carga correctamente.
Una vez que finaliza la validación, el cartucho vuelve a la ubicación de origen. Si se pierde la ubicación de origen, la biblioteca mueve el cartucho a una ranura del sistema para la recuperación del host.

Tipos de validación

Tipo de validación

Descripción

Comienza en

Duración aproximada por cartucho

Basic Verify (Verificación básica)

Montaje y desmontaje para determinar si MIR es ilegible o no está sincronizada

N/D

2 minutos

Standard Verify (Verificación estándar)

Lee:
- 1000 registros desde el principio de la cinta

- El encapsulado que contiene EOD y, luego, EOD

- Los encapsulados exteriores en las bandas superiores e inferiores para verificar los bordes

Inicio de la cinta

30 minutos como máximo

Rebuild MIR (Reconstrucción de MIR)

Lee los datos a la velocidad de la cinta

Posición no válida en la MIR

T10000C: 5 horas
T10000D: 9 horas

Complete BOT (Completa desde el principio de la cinta)

Lee los datos a la velocidad de la cinta

Inicio de la cinta

T10000C: 6 horas
T10000D: 9 horas como máximo

Complete Plus BOT (Completa superior desde el principio de la cinta)Pie 1

Comprueba la CRC de la validación de integridad de datos para determinar si existe

Inicio de la cinta

T10000C: 6 horas para las relaciones de compresión menores que 2.5:1
T10000D: 9 horas para las relaciones de compresión menores que 3:1

Nota a Pie de Página 1 Requiere descompresión y Oracle Key Manager.

Detención de una validación

Si un host solicita la detención de la validación a un cartucho en proceso de validación, esta se detiene. También puede detener la validación mediante SLC.

1. Inicie sesión como el usuario que inició la validación.

2. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Media Validation (Validación de medios).

3. Seleccione el separador Media Validation (Validación de medios).

4. Haga clic en Stop (Detener).
Una vez que se detiene la validación, el cartucho vuelve a la ubicación de origen. Si se pierde la ubicación de origen, la biblioteca mueve el cartucho a una ranura del sistema para la recuperación del host.

Actualización de la información de host después de modificar la agrupación MV

- Para ACSLS, debe reiniciar la reconfiguración después de modificar la agrupación MV. Use la utilidad config drives <panel_id>. Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de ACSLS.

- Para ELS, no es necesario realizar ninguna acción después de modificar la agrupación MV. Los hosts ELS se reconfiguran automáticamente.

Efectos de la modificación de la agrupación MV sobre los hosts HLI

Después de agregar unidades a la agrupación MV, la biblioteca (o la partición afectada) quedará fuera de línea. Los hosts afectados reciben los mensajes "Configuration Changed" (La configuración cambió), "LSM Ready" (LSM listo) y, luego, "Not Ready" (No listo) de la biblioteca. ELS elimina automáticamente las unidades que se movieron a la agrupación MV de su configuración. ACSLS actualiza automáticamente las unidades que se movieron a la agrupación MV a un estado fuera de línea, pero ACSLS solicita el inicio de la reconfiguración.

Después de eliminar las unidades de la agrupación MV, la biblioteca y las particiones permanecen en línea. Para una biblioteca no particionada, las ranuras de unidades estarán disponible para los hosts inmediatamente. Los hosts ELS comienzan la reconfiguración, pero los hosts ACSLS solicitan el inicio de la reconfiguración. Para una biblioteca particionada, debe asignar la ranura de unidad eliminada de la agrupación MV a una partición (consulte Partición de la biblioteca).

10 Auditoría de la biblioteca

Una auditoría verifica las ubicaciones de los cartuchos y actualiza la base de datos de la biblioteca, que contiene el ID de volumen, la ubicación actual y el estado verificado de cada cartucho.

La biblioteca realiza automáticamente una auditoría después del cierre de una puerta de acceso o después del inicio de la biblioteca.

Nota:
Si se inicia una auditoría desde SLC, solo se actualiza la base de datos de la biblioteca. Para actualizar la base de datos del host, debe iniciar una auditoría desde el host.

- Realización de una auditoría física de la biblioteca completa

- Realización de una auditoría física de un rango de celdas

- Realización de una auditoría verificada en un rango de celdas

- Significado del indicador de auditoría

Consulte también

- Visualización de información de cartuchos

Realización de una auditoría física de la biblioteca completa

Nota:
No es posible detener una auditoría física una vez que comenzó.

Para realizar una auditoría de la biblioteca completa, el robot visita todas las ranuras (almacenamiento, CAP, unidad, reservada), actualiza la base de datos de los cartuchos y cambia el estado "verificado" de las ubicaciones de cartucho a true.

No ejecute esta auditoría durante los períodos de máxima actividad (consulte Efecto de una auditoría de la biblioteca completa a continuación). La auditoría demora aproximadamente 0,5 segundos por ranura de cartucho.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

3. Haga clic en el separador Audit (Auditoría).

4. Seleccione Yes (Sí) para Entire Library (Biblioteca completa) (seleccione No para Physical Audit [Auditoría física] y Verified Audit [Auditoría verificada]).

5. Haga clic en Audit (Auditar).

Efecto de una auditoría de la biblioteca completa

Aunque una auditoría de la biblioteca completa es un proceso en segundo plano y no interrumpe las operaciones de la biblioteca, requiere el uso compartido de los recursos del robot. Es posible que note que las operaciones de la biblioteca tardan un poco más en completarse hasta que la auditoría finaliza. Quizá haya una breve demora en el procesamiento de una solicitud que requiere información acerca de una ubicación que aún no se ha auditado, ya que la biblioteca auditará la ubicación antes de procesar la solicitud.

Realización de una auditoría física de un rango de celdas

Nota:
No es posible detener una auditoría física una vez que comenzó.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

3. Haga clic en el separador Audit (Auditoría).

4. Seleccione Yes (Sí) para Physical Audit (Auditoría física) (seleccione No para Entire Library [Biblioteca completa] y Verified Audit [Auditoría verificada]).

5. En las listas desplegables, seleccione la dirección interna de las ubicaciones de inicio y fin de la auditoría.

6. Haga clic en Audit (Auditar).

Realización de una auditoría verificada en un rango de celdas

Una auditora verificada valida el estado de una ubicación de cartucho específica o un rango de ubicaciones en la base de datos de cartuchos. Si la dirección de un cartucho tiene el estado verificado false, se realiza una auditoría física de esa ubicación y se actualiza la base de datos de cartuchos.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

3. Haga clic en el separador Audit (Auditoría).

4. Seleccione Yes (Sí) para Verified Audit (Auditoría verificada) (seleccione No para Entire Library [Biblioteca completa] y Physical Audit [Auditoría física]).

5. En las listas desplegables, seleccione la dirección interna de las ubicaciones de inicio y fin de la auditoría.

6. Haga clic en Audit (Auditar).

Significado del indicador de auditoría

Para indicar que hay una auditoría en curso, SLC muestra un indicador que gira y el mensaje "Audit in progress" (Auditoría en curso). Cuando vea este indicador, no abra la puerta de acceso a la biblioteca. Si lo hace, la auditoría se reiniciará.

El indicador de auditoría solamente se muestra cuando una auditoría se inicia automáticamente (la puerta de acceso a la biblioteca se ha abierto y cerrado, la biblioteca se ha encendido o reiniciado). El indicador no se muestra para las auditorías iniciadas desde SLC o desde el host.

11 Visualización de información de la biblioteca y los dispositivos

SLC solo muestra la información más reciente sobre la biblioteca y los dispositivos guardada en la base de datos del controlador de biblioteca. Haga clic en Refresh (Refrescar) para actualizar SLC con los datos de configuración más recientes.

- Visualización del estado operativo de la biblioteca

- Visualización de la configuración y las propiedades de la biblioteca

- Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos

- Visualización del tipo de panel de operador local

- Significado de los indicadores de estado de bibliotecas y dispositivos de SLC

Consulte también

- Generación de informes y logs

- Visualización de información de cartuchos

Visualización del estado operativo de la biblioteca

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Details (Detalles del sistema). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador Status (Estado).

3. Seleccione un separador secundario:

- General: muestra el estado operativo actual de la biblioteca. Estos valores se actualizan cuando hay actividad de host, operaciones en segundo plano o actividad de operador. Puede colocar la biblioteca en línea o fuera de línea con este separador (consulte Colocación de la biblioteca fuera de línea y Colocación de la biblioteca en línea).

- Complex (Complejo): muestra el estado operativo actual de un complejo de bibliotecas.

- Status Module (Módulo de estado): muestra las alertas de estado de la biblioteca. Esta función está disponible únicamente si el servicio está activo en la biblioteca. Consulte también Borrado de las alertas de estado de la biblioteca.

- HLI: muestra el estado actual de todos los puertos de la interfaz HLI en la biblioteca. La información incluye el socket TCP/IP local, la IP local, el estado de conexión, el estado del puerto y la transmisión enviada y recibida desde el momento de la conexión.

- Internal Networks (Redes internas): muestra el estado del puerto.

Visualización de la configuración y las propiedades de la biblioteca

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Details (Detalles del sistema). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador Properties (Propiedades).

3. Seleccione un separador secundario:

- General: muestra la configuración física, mecánica, lógica y de red de la biblioteca.

- Complex (Complejo): muestra la información de la dirección IP de un complejo de bibliotecas.

- Library Controller (Controlador de biblioteca): muestra detalles del controlador de biblioteca, como el número de serie y las versiones de firmware.

- Drive Controller (Controlador de unidades): muestra los detalles del controlador de unidades, incluidos el número de serie y las versiones actuales de firmware.

Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos

Puede ver información sobre los CAP, las unidades, los robots, las fuentes de alimentación, la puerta de seguridad y Redundant Electronics. También puede ver información de los dispositivos mediante la utilidad SLC Reports (Informes de SLC) (consulte Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)).

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Details (Detalles del sistema).

2. Seleccione la carpeta de dispositivos en el árbol de dispositivos.

3. Para obtener información sobre el estado y las propiedades, expanda la carpeta de dispositivos. Seleccione un dispositivo.

4. Seleccione un separador. Según el dispositivo que seleccione, consulte la información que corresponda a continuación.

Nota:
Para una biblioteca de CAP para carga masiva, seleccione la carpeta de CAP y haga clic en Status (Estado) para ver todos los CAP a la vez y los mensajes de introducción/expulsión de CAP para carga masiva (consulte Modificación de los mensajes del CAP para carga masiva).

Separadores Estado y Propiedades de los dispositivos

- Separador Status (Estado): muestra el estado operativo actual del dispositivo.

- Separador Properties (Propiedades): muestra la información de configuración del dispositivo, incluidos el número de serie y los niveles de firmware actuales.

Separadores de unidades

Todas las unidades tienen los siguientes separadores de detalles del sistema.

- Separador Display (Visualización): muestra los datos de red, el panel de operador virtual (VOP) para las unidades T10000 y T9840D, y el estado de LED de la unidad

- Separador Drive Tray (Bandeja de unidades): muestra el estado actual de una bandeja de unidades

Estado de la unidad

Significado

Empty (Vacía)

No hay ningún cartucho montado en la unidad.

Unloaded (Descargada)

El cartucho está listo para el desmontaje.

Ready (Lista)

El cartucho está cargado.

NotCommunicating (Sin comunicación)

La tarjeta de controlador no se puede comunicar con la unidad.

rewindUnload (Rebobinado y descarga)

La unidad está rebobinando y descargando.

Estado de tarjeta de electrónica redundante

"A" indica la ranura de tarjeta izquierda y "B" indica la ranura de tarjeta derecha, visto desde la parte posterior de la biblioteca.

- hbca: controlador de biblioteca, ranura A (izquierda)

- hbcb: controlador de biblioteca, ranura B (derecha)

- hbta: controlador de unidad, ranura A (izquierda)

- hbtb: controlador de unidad, ranura B (derecha)

1. Estado de tarjeta

Significado

Duplex (Dúplex): software listo, conmutación posible

El controlador de biblioteca activo funciona normalmente.

Not installed (No instalada)

La tarjeta no está instalada en la biblioteca.

Ok (Correcta)

La tarjeta de controlador de unidad activo o en espera funciona normalmente.

Pre-standby (En espera previa): software no listo

La tarjeta de controlador de biblioteca en espera está cargando el código en espera y no está lista para ser utilizada en una conmutación manual o una conmutación por error automática.

Standby (En espera): software listo

La tarjeta de controlador de biblioteca en espera funciona normalmente y se puede utilizar para una conmutación manual o una conmutación por error automática.

Visualización del tipo de panel de operador local

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos y, luego, haga clic en el separador OpPanel (Panel de operador).
El tipo se muestra en la parte inferior de la pantalla. "W" indica basado en Windows, y "DL" u "OL" indican basado en Linux.

Significado de los indicadores de estado de bibliotecas y dispositivos de SLC

Ícono de SLC

Significado

Normal

Advertencia

Error

Estado de mantenimiento de un dispositivo

El árbol de dispositivos de la utilidad de diagnóstico y los detalles del sistema muestra el estado de mantenimiento del dispositivo.

- Normal: el dispositivo de la biblioteca funciona normalmente

- Advertencia: el dispositivo está sin conexión o funcionando en un estado degradado

- Error: el dispositivo ha experimentado un fallo

Estado de comunicación:

La pantalla del extremo izquierdo inferior de SLC muestra el estado de comunicación entre SLC y el controlador de la biblioteca.

- Normal: SLC se comunica normalmente con el controlador de biblioteca

- Advertencia: el servidor tarda más de 10 segundos en responder

- Error: el servidor tarda más de 30 segundos en responder

Después de alrededor de 30 a 60 segundos de pérdida de comunicación con el controlador de biblioteca, el monitor gráfico parpadeante se vuelve gris y luego rojo, y muestra lo siguiente:

Heartbeat message not received from the library controller.

Cierre la sesión de SLC y vuelva a iniciar sesión para restablecer la comunicación.

Estado de mantenimiento de la biblioteca

La pantalla del extremo derecho inferior de SLC muestra el estado de mantenimiento de la biblioteca.

- Normal: todos los dispositivos de la biblioteca funcionan normalmente

- Advertencia: uno o varios dispositivos de la biblioteca están fuera de línea o funcionando en un estado degradado

- Error: uno o más dispositivos de la biblioteca produjeron un error
Después de corregir el error del dispositivo, el indicador de estado de la biblioteca cambia a "Advertencia". El indicador no cambiará a "Normal" hasta que la biblioteca quede fuera de línea. Si hay varios problemas con una condición de alerta de estado o dispositivo, el indicador de estado de mantenimiento mostrará la condición más grave.

12 Generación de informes y logs

- Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)

- Generación de informes de capacidad activa

- Generación de informes de partición (biblioteca única solamente)

- Generación de archivos de diagnóstico para el soporte de Oracle

- Supervisión de eventos de la biblioteca

Consulte también

- Visualización de información de la biblioteca y los dispositivos

- Visualización de información de cartuchos

Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)

Todos los resultados de informes son una presentación estática de la información del momento en que se genera el informe. Haga clic en Update (Actualizar) en el extremo superior derecho para actualizar la información.

Nota:
La ejecución de varias instancias de SLC en la misma estación de trabajo puede generar datos inconsistentes en los informes. Se recomienda que un solo usuario por vez genere informes de SLC.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Reports (Informes).

2. En el árbol de navegación, expanda una carpeta de informes. Seleccione un informe.
Puede acceder a informes adicionales desde la utilidad Partitions (Particiones) o la utilidad Active Capacity (Capacidad activa). Puede visualizar información sobre dispositivos individuales mediante la utilidad System Details (Detalles del sistema).

Tabla 12-1 Informes de SLC

Carpeta

Informe

Descripción

Statistics (Estadísticas)

Drive Events (Eventos de unidades)

Muestra los eventos y errores de unidades. El informe puede mostrar hasta 70 entradas.

Drive Media Events (Eventos de medios de unidades)

Muestra eventos de errores de cartuchos que ocurrieron con una unidad. El informe puede mostrar hasta 500 entradas.

General Events (Eventos generales)

Muestra un resumen de eventos operativos de la biblioteca.

Media Events (Eventos de medios)

Muestra los errores de cartuchos. El informe puede mostrar hasta 2000 entradas.

Log

EventLog

Muestra un log de eventos en función de la gravedad (consulte Gravedad).

Status Summary (Resumen de estado)

Cartridge Table (Tabla de cartuchos)

Muestra la ubicación del cartucho, el tipo de medio, la etiqueta y la información de estado.

Device Reserve Table (Tabla de reserva de dispositivos)

Muestra la información de reserva del elevador, el robot y el PTP.

Drive Table (Tabla de unidades)

Muestra la información de número de serie, tipo y ubicación de las unidades.

CAP Summary (Resumen de CAP)

Muestra la ubicación de los CAP.

Cartridge Summary (Resumen de cartuchos)

Muestra la información de las etiquetas, el tipo de medio y la ubicación de todos los cartuchos de la biblioteca.

Drive Summary (Resumen de unidades)

Muestra la información del código, del número de serie y de la ubicación de las unidades, además de los detalles de los dispositivos.

Library Information (Información de biblioteca)

Muestra la configuración física, la versión de código y el estado de la biblioteca.

Robot Summary (Resumen de robots)

Muestra la dirección y el estado del robot.

Status Detail (Detalles del estado)

CAP/Drive/Robot Details (Detalles de CAP, unidades y robots)

Muestra la información de identificación, versión de código y estado de los dispositivos.

Library Details (Detalles de la biblioteca)

Muestra la configuración física, la versión de código y el estado de la biblioteca.

Versions (Versiones)

Hardware Versions (Versiones de hardware)

Muestra el número de serie de FRU de las tarjetas de controlador, los CAP, los robots y los PTP.

Software Versions (Versiones de software)

Muestra la versión de código de las tarjetas de controlador, los CAP, los elevadores, los robots y los PTP.

Audit Log (Log de auditoría)

Feature Audit Log (Log de auditoría de funciones)

Muestra toda la actividad relativa a la activación de funciones durante la existencia de la biblioteca. Para ver únicamente los archivos de activación de hardware actuales, consulte Visualización de archivos de activación de hardware actuales.

CAP Usage Messages (Mensajes de uso de CAP)

Messages (Mensajes)

Muestra los mensajes de uso de CAP. Para definir los mensajes, consulte Modificación de los mensajes del CAP para carga masiva.

Generación de informes de capacidad activa

1. En SLC, seleccione el separador Tools (Herramientas) > Select Active Cells (Seleccionar celdas activas) > View Reports (Ver informes).

2. Seleccione un informe:

- Cartridge and Cell Media Summary (Resumen de medios y celdas de cartuchos): muestra las direcciones de ranura y los números de serie de volumen (VOLSER) para los medios en cada área de capacidad activa

- Orphaned Cartridge Report (Informe de cartuchos huérfanos): muestra una lista detallada de todos los cartuchos huérfanos

Generación de informes de partición (biblioteca única solamente)

1. En SLC, seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Reports (Informes).

2. Seleccione un tipo de informe del menú:

- Cartridge Cell and Media Summary (Resumen de medios y celdas de cartuchos): muestra las direcciones de ranura y los números de serie de volumen (VOLSER) para los medios en cada partición

- Orphaned Cartridge Report (Informe de cartuchos huérfanos): muestra las direcciones de ranura y los números de serie de volumen (VOLSER) para los cartuchos huérfanos

- Partition Summary (Resumen de partición): muestra los recursos asignados a cada partición

- Partition Details (Detalles de partición): muestra detalles para un ID de partición específico

Generación de archivos de diagnóstico para el soporte de Oracle

El representante de soporte de Oracle puede solicitarle que capture y transfiera el archivo de base de información de gestión (MIB) o de instantánea de logs.

Generación del archivo MIB de SNMP de la biblioteca

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Haga clic en la carpeta Library (Biblioteca) en el árbol de navegación.

3. Haga clic en el separador Transfer File (Transferir archivo).

4. Seleccione SNMP MIB (MIB de SNMP). Haga clic en Transfer File (Transferir archivo).

5. Guarde el archivo con un sufijo .txt.

6. Envíe el archivo por correo electrónico al representante de asistencia de Oracle.

Generación del archivo de instantánea de logs de la biblioteca

Debe guardar el log antes de que transcurran 15 minutos desde el momento en que se generó. El archivo se encuentra cifrado.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Haga clic en la carpeta Library (Biblioteca) en el árbol de navegación.

3. Haga clic en el separador Transfer File (Transferir archivo).

4. Seleccione Log Snapshot (Instantánea de logs).

5. Seleccione All Devices (Todos los dispositivos) o Selected Device (Dispositivo seleccionado). Si elige Selected Device (Dispositivo seleccionado), seleccione el dispositivo.

6. Haga clic en Generate Log Snapshot on Library (Generar instantánea de logs en la biblioteca).

7. Haga clic en Yes (Sí) y, a continuación, en OK (Aceptar).

8. Haga clic en Transfer Log Snapshot To Your Computer (Transferir instantánea de logs a su computadora).

9. Guarde el archivo con el nombre generado automáticamente.

10. Envíe el archivo por correo electrónico al representante de asistencia de Oracle.

Supervisión de eventos de la biblioteca

El controlador de biblioteca supervisa continuamente las operaciones de la biblioteca y registra todos los eventos. Mediante la utilidad de supervisión de SLC, puede abrir un supervisor de eventos para mostrar datos de eventos o enviarlos a un archivo. Los supervisores de eventos son herramientas útiles que ayudan en el análisis de causas principales.

- Tipos de supervisores de eventos

- Inicio de un supervisor de eventos

- Guardado de datos del supervisor de eventos en un archivo

- Visualización de definiciones de códigos de resultado

Inicio de un supervisor de eventos

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Monitors (Supervisores).

2. Expanda la carpeta Permanent Monitors (Supervisores permanentes) en el árbol de navegación.

3. Haga clic en un tipo de supervisor de eventos (consulte Tipos de supervisores de eventos). Haga clic en Open (Abrir).

4. Utilice el menú Monitor para pausar, reanudar, detener permanentemente o borrar el monitor de eventos. Utilice el menú Spool File (Enviar archivo) para guardar el supervisor de eventos en un archivo (consulte Guardado de datos del supervisor de eventos en un archivo).

Nota:
Para organizar varios supervisores de eventos en una pantalla, utilice el menú Window (Ventana) que se encuentra en la esquina superior derecha.

Guardado de datos del supervisor de eventos en un archivo

Es posible que deba enviar el archivo al representante de soporte de Oracle para que lo ayude a diagnosticar los problemas.

1. Abra un supervisor de eventos (consulte Inicio de un supervisor de eventos).

2. En la ventana del supervisor de eventos, seleccione Spool File (Enviar archivo) > Start Spooling (Iniciar envío).

3. Navegue hasta el directorio deseado, escriba un nombre de archivo y haga clic en Save (Guardar).

4. Para detener el envío, seleccione Monitor (Supervisor) > Stop Spooling (Detener envío).

Visualización de definiciones de códigos de resultado

Los códigos de resultado identifican el tipo de evento de biblioteca (los códigos de resultado son los mismos que los ID de eventos de biblioteca).

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador Search (Buscar).

3. En la lista Search Type (Tipo de búsqueda), seleccione Result Code (Código de resultado).

4. Para buscar un código de resultado específico, escriba el código completo (los caracteres comodín o los códigos parciales no son válidos).
Para mostrar todos los códigos de resultado, seleccione List All (Mostrar todos).

5. Haga clic en Search (Buscar).

Tipos de supervisores de eventos

Hay cuatro tipos de supervisores de eventos: All (Todo), Error Warn Info (Información de advertencia de error), Error and Warnings (Errores y advertencias) y Errors (Errores). Cada tipo de supervisor registra eventos en función de la gravedad del evento. Por ejemplo, el supervisor de errores solo registra eventos de errores (consulte Gravedad para obtener una descripción de los tipos de eventos).

Cada evento registrado en el supervisor de eventos incluye la siguiente información:

Hora

Identifica cuándo ocurrió el evento.

ID de dispositivo

Identifica la dirección de la biblioteca del dispositivo que corresponde al evento.

Usuario

Identifica al usuario que originó el evento. El usuario es "root" (raíz) para actividades de host HLI o SCSI.

Interfaz

Identifica el tipo de interfaz del solicitante. La interfaz puede ser hli, scsi o por defecto (para solicitudes de SLC o CLI).

Actividad

Identifica el comando que se ejecutó, por ejemplo, "load drive".

Identificador de solicitud

Identifica todas las solicitudes de la interfaz host. Ayuda a rastrear la secuencia de actividad de log generada a partir de cada solicitud de host.

Gravedad

Identifica la importancia del evento. Algunos datos de eventos son no volátiles, lo que significa que se conservan a lo largo de los apagados y encendidos del sistema.

Error: datos no volátiles que indican que un error impidió que una solicitud (host o diagnóstico) se completara correctamente.

Warning (Advertencia): datos no volátiles que indican que un error no impidió que la biblioteca pueda completar solicitudes (host o diagnóstico). Una advertencia puede identificar una pérdida de rendimiento o un estado que puede indicar futuros errores irrecuperables.

Information (Información): datos volátiles que indican información general de dispositivos o bibliotecas (como el estado de un dispositivo, un dispositivo agregado, un listener registrado, un número de serie de bandeja actualizado, etc.). Esta información puede ser importante para establecer un historial de actividad para el evento de advertencia o error.

Trace (Rastreo): datos volátiles que indican el rastreo de la actividad de diagnóstico.

Código de resultado

Identifica el tipo de evento de biblioteca (los códigos de resultado son los mismos que los ID de eventos de biblioteca). Para buscar el significado del código de resultado mediante SLC, consulte Visualización de definiciones de códigos de resultado o consulte el archivo SL8500_FRSxxx_JavaErrorCodes.html incluido en el paquete de código de firmware de la biblioteca.

Texto de resultado

Proporciona información sobre los resultados de la solicitud o el evento.

13 Cambio del estado en línea/fuera de línea y reinicio

- Colocación de la biblioteca fuera de línea

- Colocación de la biblioteca en línea

- Colocación de un dispositivo fuera de línea

- Colocación de un dispositivo en línea

- Reinicio de la biblioteca

- Reinicio del panel de operador local

- Reinicio de un elevador

- Reinicio de un robot

Colocación de la biblioteca fuera de línea

Nota:
Siempre intente dejar la biblioteca fuera de línea con el software ACSLS o ELS antes de usar SLC.

1. Deje todas las unidades de la biblioteca fuera de línea (consulte Colocación de un dispositivo fuera de línea).

2. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Details (Detalles del sistema).

3. Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

4. Haga clic en el separador Status (Estado) y, a continuación, en el separador General.

5. En el campo Transition Request (Solicitud de transición), haga clic en Take offline (Dejar fuera de línea).

6. Haga clic en Apply (Aplicar). Antes de que la biblioteca quede sin conexión, todos los trabajos pendientes de la biblioteca se completarán.

7. Espere a que aparezca el mensaje de confirmación de que la biblioteca queda fuera de línea. Si la biblioteca no queda fuera de línea, compruebe el estado de la biblioteca (consulte Visualización del estado operativo de la biblioteca).

Cuándo dejar la biblioteca fuera de línea:

- Antes de apagar la biblioteca

- Antes de abrir una puerta de acceso de la biblioteca

- Cuando la biblioteca no esté operativa y necesite mantenimiento

Colocación de la biblioteca en línea

Nota:
Siempre intente poner la biblioteca en línea con el software ACSLS o ELS antes de usar SLC.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Details (Detalles del sistema).

2. Haga clic en Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

3. Haga clic en el separador Status (Estado) y, a continuación, en el separador General.

4. En el campo Transition Request (Solicitud de transición), haga clic en Bring online (Colocar en línea).

5. Haga clic en Apply (Aplicar).

6. Si corresponde, coloque la biblioteca en línea para los hosts ACSLS y ELS (consulte la documentación de software del host).

Colocación de un dispositivo fuera de línea

Nota:
Siempre intente dejar un dispositivo fuera de línea con el software de gestión de cintas ACSLS o ELS antes de usar SLC.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Details (Detalles del sistema).

2. Expanda la carpeta de dispositivos (CAP, robot o unidad). Seleccione el dispositivo que desea modificar.

3. Haga clic en el separador Status (Estado).

4. En la lista Transition Request (Solicitud de transición), seleccione Take Offline (Dejar fuera de línea). El sistema completa todos los trabajos pendientes del dispositivo antes de dejarlo fuera de línea
Cuando un robot queda fuera de línea, se mueve hasta el final de la guía, y la biblioteca no puede usarlo. Si la biblioteca está utilizando la función de robótica redundante, el segundo robot se hará cargo de todas las solicitudes.

5. Haga clic en Apply (Aplicar).

Colocación de un dispositivo en línea

Nota:
Los dispositivos de la biblioteca que están sin conexión y con estado de error no se pueden poner en línea. Antes se debe corregir la condición de error.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Details (Detalles del sistema).

2. Expanda la carpeta CAP. Seleccione el CAP que desea modificar.

3. Haga clic en el separador Status (Estado).

4. En la lista Transition Request (Solicitud de transición), seleccione Bring Online (Colocar en línea).

5. Haga clic en Apply (Aplicar).

Reinicio de la biblioteca

El reinicio de la biblioteca implica volver a cargar el firmware a partir de la memoria flash y reiniciar el controlador de biblioteca.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Haga clic en la carpeta Library (Biblioteca) en el árbol de navegación.

3. Haga clic en Reboot (Reiniciar).

4. Todos los demás usuarios deben cerrar sesión. Haga clic en OK (Aceptar).

5. Si la biblioteca está en línea, haga clic en OK (Aceptar) para desconectarla.

6. Haga clic en OK (Aceptar) para reiniciar la biblioteca.

7. Haga clic en OK (Aceptar) para finalizar esta sesión de SLC. No vuelva a iniciar sesión en SLC hasta que la biblioteca se haya inicializado por completo.

Reinicio del panel de operador local

Es posible que deba reiniciar el panel de operador local si se bloquea o si el contenido de ayuda no está visible. Puede reiniciar en el panel de operador local o desde una sesión remota de SLC.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos y, luego, haga clic en el separador OpPanel (Panel de operador).

3. Haga clic en el botón Reboot Operator Panel (Reiniciar el panel de operador).

4. Si reinicia desde el panel de operador local, la pantalla quedará en blanco. El reinicio está completo cuando el panel de operador local queda nuevamente en línea.
Si reinicia desde una sesión remota de SLC, "Reboot Complete" (Reinicio completo) indica que el reinicio del panel de operador local ha finalizado.

Reinicio de un elevador

1. Seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Expanda la carpeta Elevator (Elevador) y seleccione un elevador.

3. Haga clic en Reboot (Reiniciar).

4. Haga clic en OK (Aceptar) para reiniciar el elevador.

Reinicio de un robot

1. Seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Expanda la carpeta Robot y seleccione un robot.

3. Haga clic en Reboot (Reiniciar).

4. Haga clic en OK (Aceptar) para reiniciar el robot.

14 Solución de problemas

- Resolución básica de problemas

- Ejecución de una prueba automática de biblioteca

- Ejecución de una prueba automática de dispositivos

- Diagnóstico de problemas robóticos

- Determinación del estado de una tarjeta de controlador

- Borrado de las alertas de estado de la biblioteca

- Inicio de una conmutación manual de RE mediante SLC

- Calibración de la pantalla táctil

- Resolución de problemas de conectividad del host

Consulte también

- Cambio del estado en línea/fuera de línea y reinicio

- Generación de archivos de diagnóstico para el soporte de Oracle

- Supervisión de eventos de la biblioteca

- Servicio de la biblioteca

Resolución básica de problemas

Antes de ejecutar pruebas de diagnóstico o ponerse en contacto con el soporte de Oracle, revise los siguientes consejos para la resolución de problemas.

El LED de servicio necesario (ámbar) está encendido constantemente

Utilice SLC para comprobar el estado de la biblioteca y los dispositivos conectados (unidades, CAP y robots). Consulte Visualización de información de la biblioteca y los dispositivos.

Para realizar una comprobación del sistema:

1. Inicie sesión en SLC.

2. Acceda al módulo de detalles del sistema: Tools (Herramientas) > System Detail (Detalle del sistema).

3. Vea el árbol de navegación para buscar los indicadores siguientes: Device Healthy (Dispositivo en buen estado) o Device Error (Error del dispositivo)

Comprobaciones adicionales:

1. Compruebe los separadores Status (Estado) (por ejemplo, en línea/fuera de línea) y Statistics (Estadísticas) (por ejemplo, tiempo de actividad, tiempo de inactividad, errores y advertencias) para obtener más información sobre el estado de la biblioteca y los dispositivos.

2. Asegúrese de que los cartuchos estén insertados por completo y orientados correctamente en las ranuras de almacenamiento.

3. Inspeccione la tabla X para detectar objetos extraños o residuos; elimine los que haya encontrado.

El LED de CAP abierto está encendido y parpadeando

Abra el CAP y asegúrese de que los cartuchos estén insertados correctamente. Cierre el CAP.

SLC no muestra datos modificados o la información permanece estática

Compruebe el ícono de latido de SLC.

El LED ámbar de fallo de robot o biblioteca está encendido constantemente

1. Compruebe si se muestran mensajes de error en SLC. Escriba los mensajes de error informados.

2. Abra la puerta frontal. Observe y tome nota del estado de los cartuchos, de la mano del robot y de las unidades de cinta.

3. Asegúrese de que los cartuchos estén insertados por completo y orientados correctamente en las ranuras de almacenamiento.

4. Asegúrese de que se hayan quitado los materiales de embalaje.

5. Inspeccione el piso de la biblioteca para detectar objetos o residuos. Elimine los que haya encontrado.

6. Compruebe el estado de las unidades de cinta.

7. Cierre la puerta frontal.

8. Asegúrese de que las unidades de cinta estén completamente insertadas y bloqueadas; para ello empuje y tire de la parte posterior de la bandeja de unidades. Si la bandeja se mueve, es necesario volver a insertarla y bloquearla.

El equipo cliente no puede comunicarse con la biblioteca o las unidades de cinta

Asegúrese de que los cables estén conectados de forma segura a los conectores de la parte posterior de la biblioteca, las unidades de cinta y el equipo cliente.

La biblioteca no puede comunicarse con las unidades, y el estado de las unidades en SLC indica que no hay comunicación

Asegúrese de que los cables estén conectados de forma segura a los conectores de la parte posterior de la biblioteca, las unidades y el equipo cliente.

Mensajes repetidos o excesivos sobre limpieza o limpieza de unidades

1. Reemplace el cartucho de limpieza con uno nuevo.

2. Ejecute la prueba automática de la biblioteca y observe si se informan errores de la unidad.

3. Ejecute pruebas de diagnóstico de unidades basadas en las computadoras cliente.

Ejecución de una prueba automática de biblioteca

Utilice las pruebas automáticas de la biblioteca para ayudar a diagnosticar problemas. Las pruebas automáticas de biblioteca pueden ser sin interrupción (los cartuchos se devuelven a sus ubicaciones originales) o con interrupción (los cartuchos se pueden colocar en nuevas ubicaciones).

Nota:
Antes de realizar una prueba con interrupción, la biblioteca se debe dejar fuera de línea (consulte Colocación de la biblioteca fuera de línea).

1. Asegúrese de que en la biblioteca estén los cartuchos de diagnóstico de unidades correctos (consulte Importación o exportación de cartuchos de diagnóstico o de limpieza).

2. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico) y, luego, haga clic en la carpeta Library (Biblioteca).

3. Haga clic en el separador SelfTest (Prueba automática).

4. En la lista Mode (Modo), seleccione el tipo de prueba automática:

- Non-Disruptive (Sin interrupción): todos los cartuchos que se utilizan en la prueba se devuelven a sus ubicaciones originales

- Disruptive (Con interrupción): los cartuchos se pueden devolver a las nuevas ubicaciones. La biblioteca se debe dejar fuera de línea para todos los hosts antes de ejecutar esta prueba.

5. Haga clic en Run (Ejecutar). Los resultados de las pruebas se muestran una vez que finaliza la prueba.

6. Para las pruebas con interrupción, coloque la biblioteca en línea para reanudar el funcionamiento normal.

Comprobaciones que realiza la biblioteca durante una prueba automática:

- Verifica la ruta de comunicación entre el controlador de biblioteca, las unidades, los elevadores y los robots.

- Realiza operaciones de extracción y colocación para comprobar el estado de mantenimiento de los robots, los elevadores y los CAP. Esto incluye operaciones de extracción y colocación de una ranura del sistema reservada a una ranura de almacenamiento vacía o una ranura CAP aleatorias.

- Realiza una auditoría completa de la biblioteca.

- Realiza montajes y desmontajes de cartuchos de diagnóstico en todas las unidades instaladas en la biblioteca. La prueba automática no se inicia, a menos que haya un cartucho de diagnóstico en las ranuras de sistema. Si el sistema detecta un cartucho de diagnóstico compatible, la prueba automática se repite para cada tipo de unidad. Si el sistema no detecta un cartucho de diagnóstico para un tipo de unidad, se omite la operación de montaje y desmontaje de la unidad.

Ejecución de una prueba automática de dispositivos

Utilice las pruebas automáticas de dispositivos para ayudar a diagnosticar problemas. Se puede realizar una prueba automática de un CAP, un robot o una unidad.

Nota:
Para la ejecución de una prueba automática de un CAP para carga masiva, debe intervenir una persona para abrir y cerrar la puerta del CAP.

Ejecución de una prueba automática de todos los CAP (CAP para carga masiva solamente)

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico) y, luego, seleccione la carpeta CAP.

2. En la lista Mode (Modo), seleccione Non-Disruptive (Sin interrupción) (las pruebas con interrupción requieren que la biblioteca se coloque fuera de línea para todos los hosts).

3. Haga clic en Run (Ejecutar).

4. Abra y cierre las puertas de CAP según lo indicado. Cuando finaliza la prueba, aparece un mensaje.

Ejecución de una prueba automática en un dispositivo individual

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

2. Expanda la carpeta del dispositivo (CAP, robot, unidad, PTP o elevador) en el árbol de dispositivos. Seleccione el dispositivo.

Nota:
Para realizar una prueba automática de un robot, debe haber cartuchos de diagnóstico disponibles en la biblioteca (consulte Importación o exportación de cartuchos de diagnóstico o de limpieza).

3. En la lista Mode (Modo), seleccione Non-Disruptive (Sin interrupción).

4. Haga clic en Run (Ejecutar). Cuando finaliza la prueba, aparece un mensaje.

Diagnóstico de problemas robóticos

Los movimientos de diagnóstico pueden ayudar a supervisar o diagnosticar problemas robóticos mediante una serie de operaciones de "extracción" y "colocación". El sistema selecciona un robot para el movimiento de diagnóstico según los rangos mínimo y máximo establecidos para las direcciones de destino y de la agrupación. Se pueden seleccionar varios robots si el rango de dirección lo requiere.

Los movimientos de diagnóstico exitosos no cambian la organización de los cartuchos en la biblioteca; el sistema devuelve los cartuchos a las ubicaciones originales. Sin embargo, pueden ocurrir errores en los movimientos de diagnóstico que hagan que los cartuchos se queden en ubicaciones nuevas.

Definición de un movimiento de diagnóstico

Nota:
Los movimientos de diagnóstico requieren el uso compartido de los recursos del robot. No se debe ejecutar un movimiento de diagnóstico durante períodos de máxima actividad.

Puede configurar y ejecutar varias rutinas de movimientos de diagnóstico de forma simultánea, siempre que los rangos de destino y de agrupación para cada movimiento de diagnóstico no se superpongan.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador DiagMove (Movimiento de diagnóstico) y, luego, en el separador Manage (Gestionar).

3. En la sección Defined Sequence (Secuencia definida), haga clic en Add (Agregar).

4. Defina el rango de direcciones de destino (el área utilizada para las operaciones de "extracción").

1. Seleccione un tipo de ranura.

2. Seleccione las ubicaciones de inicio y fin para el rango.

5. Haga clic en Next (Siguiente).

6. Defina el rango de direcciones de origen (el área utilizada para suministrar cartuchos o vaciar ranuras si una dirección de destino no contiene un cartucho o no hay ranuras vacías disponibles).

1. Seleccione un tipo de ranura.

2. Seleccione las ubicaciones de inicio y fin.

7. Haga clic en Next (Siguiente).

8. Nombre el movimiento y especifique una cantidad de movimientos (entre 1 y 5000).

9. Seleccione el orden de acceso, el tipo de movimiento y active/desactive la comprobación de compatibilidad anterior al movimiento (consulte los detalles que se muestran abajo).

10. Haga clic en Finish (Finalizar). La nueva secuencia de diagnóstico se muestra en la sección Defined Sequences (Secuencias definidas). Consulte Inicio de un movimiento de diagnóstico.

Un movimiento de diagnóstico está definido por lo siguiente:

- Target Address Range (Rango de direcciones de destino): define el área utilizada para realizar la operación de "extracción" en un movimiento de diagnóstico. Los tipos válidos de direcciones de destino son: ranuras de almacenamiento, CAP, ranuras de almacenamiento y unidades, ranuras del sistema, o todos.

Nota:
Se reservan todos los recursos dentro del rango de direcciones de destino. Sin embargo, únicamente la ubicación a la que accede actualmente el robot para una operación de extracción/colocación no está disponible para el host.

- Pool Address Range (Rango de direcciones de agrupación): define el área utilizada para suministrar cartuchos o vaciar ranuras si una dirección de destino no contiene un cartucho o no hay ranuras vacías disponibles. Las direcciones de agrupación y de destino se pueden superponer.

- Access Order (Orden de acceso): determina cómo el robot realiza las operaciones de extracción dentro del rango de direcciones de destino. Hay dos opciones:

- Sequential (Secuencial): el robot inicia una operación de extracción desde la primera ubicación en los rangos de direcciones de destino. y continúa visitando las ubicaciones de forma secuencial a lo largo del rango hasta que completa el número solicitado de movimientos.

- Random (Aleatorio): el robot elige una ubicación de forma aleatoria en el rango de direcciones de destino para extraer un cartucho. El robot también puede visitar varias veces la misma ubicación en el rango de direcciones de destino para extraer un cartucho; sin embargo, si se especifican suficientes solicitudes de movimiento, el robot visitará todas las ranuras. La rutina de acceso aleatorio finaliza una vez que se haya completado el número solicitado de movimientos.

Inicio de un movimiento de diagnóstico

Nota:
Puede ejecutar varios movimientos simultáneamente, siempre que no se superpongan los rangos de dirección de destino y de agrupación de los movimientos.

Antes de comenzar un movimiento de diagnóstico, debe definir el movimiento (consulte Definición de un movimiento de diagnóstico).

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador DiagMove (Movimiento de diagnóstico) y, luego, en el separador Manage (Gestionar).

3. En la sección Defined Sequences (Secuencias definidas), seleccione un movimiento de diagnóstico. Haga clic en Open (Abrir).

4. Seleccione File (Archivo) > Start Sequence (Iniciar secuencia).

Guardado de un movimiento de diagnóstico

Puede guardar un movimiento de diagnóstico definido en un archivo y utilizarlo para restaurar un movimiento que se suprimió de la biblioteca o copiarlo en otra biblioteca.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador DiagMove (Movimiento de diagnóstico) y, luego, en el separador Manage (Gestionar).

3. En la sección Defined Sequence (Secuencia definida), seleccione un movimiento de diagnóstico y, luego, haga clic en Save (Guardar) en la parte superior de la pantalla de SLC.

Supervisión y control de movimientos de diagnóstico abiertos

Para iniciar un movimiento de diagnóstico, consulte Inicio de un movimiento de diagnóstico.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador DiagMove (Movimiento de diagnóstico) y, luego, en el separador Monitor (Supervisor).

3. Cada ventana del supervisor indica el estado del movimiento:

Indicadores de estado

Valores válidos

Spooling Status (Estado de envío): indica si la salida del movimiento se guarda en un archivo

Verdadero, falso

State (Estado): estado de ejecución del movimiento

En ejecución, poniéndose en pausa, en pausa, deteniéndose, detenido

Health (Estado de mantenimiento): estado de mantenimiento del movimiento

Correcto, advertencia, error

Completed moves (Movimientos completados): número de movimientos completados

Recuento

4. Utilice el menú File (Archivo) en cada ventana del Monitor (Supervisor) para iniciar/detener/pausar la secuencia, borrar la ventana de salida o iniciar/detener el envío.

Determinación del estado de una tarjeta de controlador

El estado de la tarjeta de controlador está indicado por LED en la tarjeta y se muestra en SLC (consulte Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos). Puede ver el estado de la tarjeta para resolver los problemas de la biblioteca.

Los LED y sus significados son iguales en ambos tipos de tarjetas (HBC y HBT).

LED de tarjeta de controlador

Definición

ACTIVA: verde

La tarjeta funciona como activa y ejecuta código activo.

EN ESPERA: ámbar

La tarjeta funciona como en espera y ejecuta código en espera.

DEFECTUOSA: rojo

Se ha producido un error grave en la tarjeta.

EXPULSIÓN PERMITIDA: azul

El representante de soporte puede iniciar de manera segura una expulsión de la tarjeta.

Borrado de las alertas de estado de la biblioteca

Solamente puede borrar las alertas marcadas como "Clearable" (Se puede borrar) y únicamente si el servicio está activo en la biblioteca.

Al borrar una alerta solamente se la elimina de la pantalla Status Module (Módulo de estado); no se resuelve la causa subyacente. El indicador de estado de mantenimiento de la biblioteca regresa a "Normal" si no hay otras alertas de estado o de dispositivos. Si la alerta está sujeta a actualizaciones periódicas, reaparecerá en el próximo ciclo de actualización.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > System Detail (Detalle del sistema) y haga clic en la carpeta Library (Biblioteca).

2. Haga clic en el separador Status (Estado) y, a continuación, en el separador Status Module (Módulo de estado).

3. En la lista Clear Alert Number (Borrar número de alerta), seleccione el número de alerta que desee borrar y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).

Inicio de una conmutación manual de RE mediante SLC

Nota:
También puede iniciar una conmutación manual de RE mediante la CLI o el software del host (consulte Maneras de iniciar una conmutación por error manual).

Este procedimiento no está disponible en el panel de operador local.

1. Verifique que el estado del dispositivo de la tarjeta indique que la conmutación es posible (consulte Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos).

2. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico).

3. Seleccione la carpeta Redundant Electronics.

4. Haga clic en Apply (Aplicar) para iniciar el proceso de conmutación. Si existe un problema con las tarjetas de controlador de unidad y de biblioteca en espera, no podrá continuar con la conmutación.

5. Si no hay errores, haga clic en Yes (Sí).

6. Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la sesión de SLC.

7. Espere a que se haya completado la conmutación para volver a iniciar sesión en la biblioteca. Debe especificar la dirección IP o el alias de DNS del nuevo controlador activo.

Calibración de la pantalla táctil

La alineación de la pantalla táctil viene calibrada de fábrica. Si la pantalla táctil se desalinea, puede recalibrarla o restablecerla. El método de calibración de la pantalla táctil depende del tipo y de la versión (consulte Visualización del tipo de panel de operador local).

- Si tiene un panel de operador local basado en Linux (DL u OL), puede recalibrarlo o restablecerlo a los valores de fábrica con los procedimientos que se indican a continuación.

- Si tiene un panel de operador local basado en Windows (W), póngase en contacto con el representante de soporte de Oracle.

Recalibración del panel de operador local

1. Para una calibración precisa, asegúrese de que no haya residuos en la pantalla táctil.

2. Inicie sesión en el panel de operador local. Seleccione Tools (Herramientas) > Calibrate (Calibrar).

3. Haga clic en Calibrate (Calibrar).

4. Aparecerá una serie de destinos. Toque suavemente en el centro de cada destino con el dedo o con un puntero.

5. Para guardar la nueva configuración:

1. Toque el botón Click Me (Hacer clic aquí).
Si los botones no se pulsan, la pantalla táctil no está alineada correctamente. Deseche la nueva configuración (consulte el paso 6).

2. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar la nueva configuración.

6. Para desechar la nueva configuración:

1. Deje que se agote el tiempo sin tocar el botón Click Me (Hacer clic aquí).

2. Vuelva al paso 3 y recalibre.

El panel de operador local se reinicia automáticamente tras una segunda calibración no satisfactoria y restablece la alineación antes guardada.

Restablecimiento del panel de operador local a los valores de fábrica

1. Inicie sesión en el panel de operador local.

2. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Calibrate (Calibrar).

3. Haga clic en Reset Calibration (Restablecer calibración). El panel de operador local se reinicia.

Resolución de problemas de conectividad del host

- Utilice un analizador (un dispositivo o programa que rastrea el tráfico de red para la biblioteca).

- Visualice las estadísticas del puerto en el conmutador o enrutador conectado a la biblioteca. Compruebe si hay errores.

- Realice un rastreo con el software de gestión de bibliotecas para visualizar transmisiones y paquetes de host a biblioteca.

- Verifique que no haya dos hosts diferentes compitiendo para gestionar una biblioteca o una partición. Para ver las conexiones de host actuales, consulte Visualización del estado operativo de la biblioteca. Haga clic en el separador HLI.

15 Servicio de la biblioteca

- Apagado de la biblioteca

- Encendido de la biblioteca

- Ingreso en la biblioteca sin la puerta de seguridad de servicio colocada

- Uso del botón de detención robótica de emergencia

- Montaje o desmontaje manual de un cartucho

- Uso de la puerta de seguridad de servicio

Consulte también

- Solución de problemas

Apagado de la biblioteca

Atención:
Si apaga la biblioteca sin realizar el siguiente procedimiento, es posible que dañe el equipo o los cartuchos, o se pierdan los datos.

1. Asegúrese de que todas las solicitudes de la biblioteca se hayan completado.

2. Desconecte la biblioteca y las unidades.

3. Utilice SLC para verificar el estado de las unidades y asegurarse de que están vacías (consulte Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)).

4. Abra las puertas posteriores de la biblioteca.

5. Encuentre la unidad de distribución de energía (PDU) en la esquina inferior derecha y mueva el interruptor a la posición de apagado (0). Si la biblioteca tiene una configuración de energía 2N, apague ambas PDU.
Para obtener información sobre las PDU, consulte la Guía de planificación y visión general de SL8500.

Encendido de la biblioteca

1. Verifique que las puertas de acceso frontal estén cerradas y trabadas.

Nota:
Si no desea encender los robots, CAP y elevadores, deje las puertas de acceso frontal abiertas.

2. Coloque el interruptor de energía en la posición de encendido.
Si la biblioteca tiene una configuración de energía 2N, encienda ambas PDU.

Ingreso en la biblioteca sin la puerta de seguridad de servicio colocada

Nota:
Si se abre la puerta de acceso sin la puerta de seguridad colocada, se detendrán todas las operaciones de la biblioteca. Cuando la biblioteca vuelva a estar en línea, realizará una auditoría completa. Consulte también Uso de la puerta de seguridad de servicio.

1. Cumpla todas las precauciones de seguridad (consulte Precauciones de seguridad durante el ingreso en la biblioteca).

2. Coloque la biblioteca fuera de línea (consulte Colocación de la biblioteca fuera de línea).

3. Desbloquee y abra la puerta de acceso frontal. Trabe la puerta de acceso y conserve la llave.

4. Si es necesario, mueva los robots para que no estorben, comenzando desde la guía inferior. Evite dañar los componentes mecánicos o electrónicos del robot. El robot debe moverse libremente. No fuerce el robot si el movimiento es limitado.

5. Antes de salir de la biblioteca, verifique que no haya piezas sueltas ni personas en la biblioteca.

6. Cierre las puertas y coloque el bloqueo interno.

7. Bloquee las puertas y conserve la llave.

8. Coloque la biblioteca en línea (consulte Colocación de la biblioteca en línea).

Precauciones de seguridad durante el ingreso en la biblioteca

ADVERTENCIA:

Para evitar que la puerta se cierre accidentalmente, trabe la puerta de acceso y conserve la llave.

- Verifique que la biblioteca esté fuera de línea. No ingrese en la biblioteca ni mueva los robots si sospecha que los robots están en línea.

- No intente anular ninguno de los dispositivos de seguridad eléctricos o mecánicos de la biblioteca.

- Informe a alguien que esté en el área cercana que va a ingresar a la biblioteca.

- Busque las palancas liberadoras mecánicas de la puerta (palancas amarillas en el interior de las puertas de acceso). Si las puertas se cierran cuando está dentro de la biblioteca, presione la palanca liberadora mecánica para desbloquear la puerta y abrirla.

- Siempre deje ambas puertas de acceso frontales abiertas cuando se encuentre dentro de la biblioteca.

- Conozca las restricciones físicas de la biblioteca. Tenga cuidado de no golpearse ni engancharse la ropa con los conjuntos (hay solamente 0,4 m [18 in] de espacio libre en el pasillo).

Uso del botón de detención robótica de emergencia

El botón de detención robótica de emergencia (EMS) desconecta toda la alimentación de los robots.

En el caso altamente improbable de que alguien se quedara atrapado dentro de la biblioteca y el sistema comenzara a funcionar, las luces parpadearán durante 30 segundos antes de que el robot empiece a moverse. Esto le dará tiempo suficiente a una persona afuera de la biblioteca para pulsar el botón de detención robótica de emergencia.

Figura 15-1 Botón de detención robótica de emergencia

1. Botón de detención robótica de emergencia (ERS)

Montaje o desmontaje manual de un cartucho

Consulte la documentación de la unidad antes de montar manualmente un cartucho.

Atención:
Mantenga sus manos apartadas de los componentes electrónicos y mecánicos de la unidad.

1. Registre el ID de volumen, la ubicación del cartucho y la ubicación de la ranura de la unidad proporcionados con el software de gestión de la biblioteca.

2. Localice la unidad (Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)). L

3. Localice el cartucho (Localización de cartuchos).

4. Oriente el cartucho de modo que el hub mire hacia abajo y la etiqueta del identificador de volumen mire hacia usted.

5. Presione el cartucho de modo que se introduzca en la unidad. No fuerce el cartucho. Si siente resistencia al insertar el cartucho, verifique que está insertando el tipo de cartucho correcto para la unidad.

6. Para desmontar la unidad, pulse el conmutador UNLOAD (Descarga) de la parte frontal de la unidad.
Si el cartucho no se expulsa, consulte la documentación de la unidad.

Uso de la puerta de seguridad de servicio

Puede usar SLC para supervisar el estado de la puerta de seguridad (Informes de SLC) (consulte Visualización de las propiedades y el estado de los dispositivos).

La puerta de seguridad es una barrera deslizante que cierra temporalmente el área izquierda o derecha entre la puerta frontal y la parte posterior del elevador. Los representantes de servicio pueden activar la puerta de seguridad de servicio mediante una llave de mantenimiento. Con la puerta de seguridad colocada, un representante de servicio puede abrir la puerta frontal para acceder a un robot defectuoso sin colocar la biblioteca fuera de línea.

Cuando la puerta de seguridad está colocada, la biblioteca continúa procesando las solicitudes de host. La biblioteca colocará en cola todas las solicitudes de montaje para las ranuras ubicadas junto a la puerta de seguridad o detrás de ella hasta que el representante de servicio finalice. Una vez que la puerta de acceso se cierra y bloquea, la puerta de seguridad de servicio se mueve al centro de la biblioteca. Luego, los robots pueden reanudar su funcionamiento completo.

Acceso al área de mantenimiento del lado izquierdo

Antes de activar la puerta de seguridad, el representante de servicio debe colocar el elevador izquierdo y los CAP para carga masiva izquierdos fuera de línea mediante SLC. Después de realizar la actividad de mantenimiento, el representante de servicio debe volver a colocar el elevador izquierdo y los CAP para carga masiva izquierdos en línea.

Acceso al área de mantenimiento del lado derecho

Antes de activar la puerta de seguridad, el representante de servicio debe colocar el elevador derecho y los CAP para carga masiva derechos fuera de línea mediante SLC. Después de realizar la actividad de mantenimiento, el representante de servicio debe volver a colocar los CAP y el elevador derecho en línea.

A Requisitos de software y hardware para las características de la biblioteca

Validación de medios

- Tarjeta HBT con gran capacidad de memoria

- Si se utiliza RE, ambas tarjetas HBT deben tener gran capacidad de memoria.

- Versión mínima de FRS_8.31 y SLC FRS_6.25

- Consulte también: Requisitos de validación de medios

Partición

- Versión mínima de FRS_7.01 y SLC 5.50 (para partición de una sola biblioteca)

- Versión mínima de FRS_8.31 y SLC 6.25 (para partición de un complejo de bibliotecas)

- ACSLS 8.3, HSC 6.2: PTF L1H16SG (VM), ELS 7.0: PTF L1H15SI (MVS), ELS 7.1: PTF L1H16SJ, ELS 7.2: integrado

Redundant Electronics

- Versión mínima de FRS_6.00 y SLC versión 4.65

- Consulte también: Requisitos de Redundant Electronics

Activación del modo de ADI

- HBT con gran capacidad de memoria

- Si se utiliza RE, ambas tarjetas HBT deben tener gran capacidad de memoria.

- Versión mínima de FRS_8.36

Envío de datos de unidad enriquecidos a STA

- Se requiere una tarjeta HBT con gran capacidad de memoria para las unidades T10000 que ejecutan TTI 5.40+ para enviar todos los datos a STA. Sin una tarjeta HBT con gran capacidad de memoria, las unidades funcionan normalmente, pero STA solo recibe datos básicos.

B Referencia de la interfaz de línea de comandos

En este apéndice, se describen los comandos de la interfaz de línea de comandos disponibles para un usuario administrador. Dado que la CLI está basada en firmware, es posible que no todos los comandos estén disponibles para la biblioteca.

Los comandos de la CLI a los que puede acceder el administrador incluyen:

- audit

- capCommand

- limpieza

- config

- date

- drive

- hwActivation

- mediaValidation

- network

- partition

- reControl

- snmp

- ssh

- time

- traceRoute

- version

- whereAmi

audit

Este comando realiza una auditoría física de toda la biblioteca o de una parte de ella.

audit

Muestra la ayuda para el comando audit, al igual que "help audit".

audit *

Inicia una auditoría física de la biblioteca completa. Este comando se ejecuta inmediatamente y no muestra resultados.

Ejemplo:

SL8500> audit *
requestId
requestId 9
Done
Failure Count 0
Success Count 1
COMPLETED

audit <device address> <address>

Realiza una auditoría física de una única dirección y muestra los resultados.

- <device address>: especifica el robot que se utilizará en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

- <address>: especifica la ubicación de la ranura para auditar en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

Ejemplo:

SL8500> audit 1,4,0,1,0 1,4,-45,1,1
requestId
requestId 9
Attributes Media Label #EMPTY..
Object     Location    1,4,-45,1,1
Done
Failure Count 0
Success Count 1
COMPLETED

audit <device address> <start address> <end address>

Realiza una auditoría física de un rango de direcciones y muestra los resultados.

- <device address>: especifica el robot que se utilizará en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

- <start address> <end address>: especifica la ubicación de inicio y fin de la ranura para auditar en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila. Únicamente la fila es variable entre las direcciones de inicio y fin.

Ejemplo:

SL8500> audit 1,4,0,1,0 1,4,-45,1,1 1,4,-45,1,2
requestId
requestId 10
Attributes Media Label #EMPTY..
Object     Location    1,4,-45,1,1

Attributes Media Label EN34410R
Object     Location    1,4,-45,1,2
...
Done
Failure Count 0
Success Count 5
COMPLETED

audit multiRowScan {enable | disable | print} <device address>

Activa o desactiva la capacidad de auditoría de análisis de múltiples filas para acelerar el tiempo de auditoría.

- print: imprime el estado de auditoría de análisis de múltiples filas.

- <device address>: especifica el robot que se utilizará en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

Ejemplo:

SL8500> audit multiRowScan print 1,1,0,1,0
requestId
requestId 8401
Attributes Multi Row Scan enabled
Object     Robot          1,1,0,1,0
Done
Failure Count 0
Success Count 1
COMPLETED

capCommand

Este comando se utiliza para gestionar CAP.

capCommand

Muestra la ayuda para el comando capCommand, al igual que "help capCommand".

capCommand <enable|disable> <device_address>

Activa o desactiva un CAP en una guía (CAP para carga masiva solamente). Es posible que un CAP no se pueda desactivar en ciertas situaciones, por ejemplo, si está reservado por un host.

- <device address>: especifica el CAP que se liberará en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

capCommand forceUnreserve <device address>

Fuerza la liberación de un CAP. Si hay cartuchos en el CAP, la reserva cambia a "default". Si no hay cartuchos en el CAP, la reserva cambia a "none".

- <device address>: especifica el CAP que se liberará en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

capCommand {lock | unlock} <device address>

Bloquea o desbloquea un CAP especificado por la dirección del dispositivo.

- <device address>: especifica el CAP que se bloqueará/desbloqueará en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

limpieza

Esta familia de comandos muestra y controla las funciones de limpieza y diagnóstico relacionadas con los cartuchos dentro de la biblioteca. Únicamente los clientes que cuenten con la función de validación de medios deben usar estos comandos.

cleaning

Muestra la ayuda para el comando cleaning, al igual que "help cleaning".

cleaning list cleaning

Enumera todos los cartuchos de limpieza en las ranuras del sistema.

Ejemplo:

SL8500> cleaning list cleaning
requestId
requestId 9001
Attributes Expired  false
Label            CLN0080U
Location         1,1,-52,1,13
Max Usage Count  100
Media Type       9840_Cleaning
Status           ok
Usage Count      0
Object Cartridge       cleaning

cleaning import <cap device address> [ to { 1 | 2 | 3 | 4 | * } ]

Importa los cartuchos de limpieza y diagnóstico a las ranuras del sistema. Únicamente se permite una operación de importación/exportación a la vez. Debe haber como mínimo 9 ranuras del sistema vacías para que las bibliotecas SL8500 permitan las importaciones.

- <cap device address>: especifica el CAP que se utilizará para la operación de importación en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

- to { 1 | 2 | 3 | 4 | * }: especifica la guía donde importar el cartucho si es posible (opcional).

Ejemplo:

SL8500> cleaning import 1,2,55,1,0 to 1
requestId
requestId 10101
Message CAP open(ing). Place cartridges to import in CAP, then close CAP.Use CONTINUE cmd to proceed...
Done
Failure Count 0
Success Count 0
COMPLETED

cleaning export <cap device address> cleaning select { 1 | 2 | 3 | 4 | expired }

Exporta los cartuchos de limpieza seleccionados. Únicamente se permite una operación de importación/exportación a la vez.

- <cap device address>: especifica el CAP que se utilizará para la operación de exportación en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

- select { 1 | 2 | 3 | 4 | expired }: especifica el número de guía desde donde exportar los cartuchos de limpieza.

Ejemplo:

SL8500> cleaning export 1,2,55,2,0 cleaning select expired
requestId
requestId 9601
Address      1.4.-52.1.12
Success      Cartridge Exported
Volume Label CLN002CU
Message CAP open(ing). Remove cartridges, then close CAP.Use CONTINUE cmd to proceed...
Done
Failure Count 0
Success Count 1
COMPLETED

cleaning export <cap device address> <cartridge address>

Exporta un cartucho de limpieza o de diagnóstico específico al cap especificado. Únicamente se permite una operación de importación/exportación a la vez.

- <cap device address>: especifica el CAP que se utilizará para la operación de exportación en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

- <cartridge address>: especifica la ubicación del cartucho que se exportará en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila. El cartucho especificado debe estar en una ranura del sistema y debe ser un cartucho de limpieza o de diagnóstico.

Ejemplo:

SL8500> cleaning export 1,2,55,2,0 1,4,-52,1,12
requestId
requestId 9601
Address      1.4.-52.1.12
Success      Cartridge Exported
Volume Label CLN002CU
Message CAP open(ing). Remove cartridges, then close CAP.Use CONTINUE cmd to proceed...
Done
Failure Count 0
Success Count 1
COMPLETED

cleaning threshold list

Muestra una lista de tipos de cartuchos de limpieza y sus umbrales de advertencia. Cada tipo de cartucho de limpieza tiene 4 atributos:

- Index: tipo de cartucho de limpieza utilizado por el comando "cleaning threshold set"

- Media type: tipo de cartucho de limpieza utilizado

- Maximum usage count: uso máximo recomendado por fabricante de cintas.

- Warning threshold value: umbral definido por el usuario que determina cuándo se establece un estado de advertencia para un cartucho de limpieza una vez que el contador de uso alcanza ese umbral.

Ejemplo:

SL8500> cleaning threshold list
requestId
requestId 15001
Attributes
Object     Index               1
Media Type          SgtUltrium1_Cleaning
Recommend Max Usage 100
Warning Threshold   0
Attributes
Object     Index               3
Media Type          T10000_Cleaning
Recommend Max Usage 50
Warning Threshold   0

cleaning threshold set <warning threshold value> <list index number>

Define un valor de umbral de advertencia para un tipo de cartucho de limpieza determinado.

- <warning threshold value>: puede ser cualquier número entero positivo hasta 1000. El valor 0 indica que no hay ningún umbral de advertencia.

- <list index number>: tipo de cartucho de limpieza especificado por el número de índice desde la tabla del comando "cleaning threshold list".

Ejemplo:

SL8500> cleaning threshold set 55 11
requestId
requestId 15101
Attributes
Object      Success true
Done
COMPLETED

cleaning driveWarning set { on | off }

Define el indicador de advertencia de limpieza de la unidad en on u off.

- on: el estado de la unidad mostrará una advertencia si necesita limpieza

- off: el estado de la unidad no se ve afectado si la unidad necesita limpieza

config

Este comando mostrará la configuración física actual de la biblioteca o definirá los parámetros de configuración de la biblioteca.

config

Muestra la ayuda para el comando config, al igual que "help config".

config complexId set {1 - 127}

Define complexId utilizado para SDP únicamente para la biblioteca en la que se ejecuta el comando. Si existe más de una biblioteca en un complejo, complexId se debe definir de forma individual para cada biblioteca del complejo.

config complexId set {1 - 127} <library address>

Define complexId utilizado para SDP para una biblioteca remota. Si existe más de una biblioteca en un complejo, complexId se debe definir de forma individual para cada biblioteca del complejo.

- <library address>: especifica la biblioteca en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila. Por ejemplo: 2, 0, 0, 0, 0.

config complexId clear

Borra el número de complexId para una biblioteca. Este comando reiniciará la pila de red y hará que la dirección IP ILC SDP deje de responder.

config complexId clear <library address>

Borra el número de complexId para una biblioteca remota. Este comando reiniciará la pila de red y hará que la dirección IP ILC SDP deje de responder.

- <library address>: especifica la biblioteca en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila. Por ejemplo: 2, 0, 0, 0, 0.

config complexId print

Muestra complexId actual para la biblioteca en la cual se ejecuta el comando.

config ilc print

Muestra el estado de ilc.

config ilc {enable | disable}

Activa o desactiva la LAN de comunicaciones entre bibliotecas (ILC). Si se solicita la desactivación, la biblioteca primero debe desconectarse con el comando "accessState offline <device address>".

config libraryId print

Muestra el identificador de la biblioteca actual para esta biblioteca.

config libraryId set {1 - 32}

Define libraryId con un valor de 1 a 32. La biblioteca debe estar desconectada para este comando.

config print

Muestra la configuración física actual de la biblioteca.

config serviceInfo print

Muestra la información de servicio de la biblioteca.

config serviceInfo set

Define la información de servicio: contact 'contactName' phone 'phoneNumber' streetAddr 'streetAddress' city 'city' state 'state' country 'country' zip 'zipCode' description 'description data'.

Actualmente, la longitud máxima de la cadena es 31 caracteres. Cada cadena debe estar delimitada por ' ' (comillas simples) para poder usar espacios y otros caracteres.

Ejemplo:

SL8500> config serviceInfo set city 'Denver' contact 'Andy' country 'USA' description 'Manager' phone '303 222-4444' state 'C0' streetAddr '1 tape drive' zip '80027'

requestId
requestId 1512402
Device serviceInfo
Success true
Done
Failure Count 0
Success Count 1
COMPLETED

date

Este comando define la fecha de la biblioteca en la zona horaria del meridiano de Greenwich (GMT).

date

Muestra la ayuda para el comando date, al igual que "help date".

date print

Muestra la fecha actual del sistema.

date <MM> / <DD> / <YYYY>

Define la fecha del sistema. En un complejo de bibliotecas, la biblioteca con libraryId = 1 es la biblioteca maestra. Cambie la fecha en la biblioteca maestra.

- <MM>: mes de dos dígitos

- <DD>: día de dos dígitos

- <YYYY>: año de cuatro dígitos

drive

Este comando muestra información sobre las unidades o ejecuta las utilidades de la unidad, como adiEnable, fastLoad, power y rewindUnload.

drive

Muestra la ayuda para el comando drive, al igual que "help drive".

drive adiEnable {on | off | print}

Activa o desactiva la detección de unidades con ADI, o imprime su estado. Una vez que se activa, las unidades que se agregan posteriormente intentarán una detección de unidades ADI. Para activar ADI para todas las unidades compatibles con ADI en la biblioteca, se debe reiniciar la biblioteca.

drive fastLoad {on | off | print}

Activa o desactiva la función fastLoad, o imprime su estado. FastLoad cambia el comportamiento de los montajes de unidades (comandos move). Cuando fastLoad está activado, el robot no esperará una carga completa de PUT en una unidad; en cambio, pasará inmediatamente a la siguiente operación. Además cambia el comportamiento del comando rewindUnload para que se ejecute inmediatamente y no espere a que se descargue la unidad. El estado de fastLoad se aplica a todas las unidades.

Nota:
Este comando afecta únicamente a los comandos ejecutados en la misma sesión de la CLI donde se ejecutó el comando.

drive print { <drive address> | * }

Muestra información de resumen de unidades: ubicación, estado, estado de mantenimiento, tipo, versión de firmware, tipo de interfaz, en uso, número de serie, estado (en línea/fuera de línea), estado de mantenimiento (correcto, advertencia o error) y proveedor de la unidad.

- <drive address>: especifica la unidad en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

- *: muestra información de todas las unidades de la biblioteca.

drive search {on | off} <drive address>

Origina el parpadeo del LED verde en la bandeja de unidades. El parpadeo continúa hasta que se ejecute el comando search off. Se utiliza para localizar una unidad dentro de la biblioteca.

- <drive address>: especifica la unidad en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

hwActivation

Este comando activa determinadas funciones de la biblioteca después de adquirir un permiso de activación de hardware.

Nota:
La biblioteca debe reiniciarse al desactivar openVolser, dualRobot, creación de particiones o Redundant Electronics.

hwActivation

Muestra la ayuda para el comando hwActivation, al igual que "help hwActivation".

hwActivation addLicenseFile

Agrega un archivo de licencia. El archivo de licencia debe denominarse SL8500_license_config.dsf. El nombre de ruta completa es /usr/local/SL8500_license_config.dsf.

hwActivation deleteFile <index>

Suprime el archivo de funciones especificado instalado.

- <index>: especifica el número de archivo que se debe suprimir según lo especificado en la base de datos del módulo hwActivation del controlador de biblioteca. Consulte "hwActivation listFiles".

hwActivation listFiles

Enumera los archivos de funciones instalados en la base de datos del módulo hwActivation del controlador de biblioteca.

hwActivation print

Enumera todas las funciones activadas en la base de datos del módulo hwActivation del controlador de biblioteca.

mediaValidation

Este comando gestiona la función de validación de medios.

mediaValidation

Muestra la ayuda para el comando mediaValidation, al igual que "help mediaValidation"

mediaValidation print { all | poolOnly } { * | @ }

Muestra las ubicaciones de las unidades de la agrupación de validación de medios.

- all: enumera todas las ranuras de unidades

- poolOnly: muestra únicamente las ranuras de unidades en la agrupación de validación de medios

- *: muestra únicamente información para la biblioteca de destino

- @: muestra información para todo el complejo

mediaValidation reservation clear <drive address>

Borra la reserva de validación de medios para la unidad especificada.

- <drive address>: especifica la unidad en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

mediaValidation stopValidation <drive address>

Detiene una validación en curso. El cartucho se devuelve a la ranura de almacenamiento de origen.

- <drive address>: especifica la unidad en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

network

Este comando se utiliza para configurar y visualizar la configuración de red para la tarjeta de controlador. Para obtener información adicional, consulte la Guía de conectividad de hosts de SL8500 en OTN.

network clone [Port 2B IP address] [Port 2A IP address]

Se utiliza para la configuración de Redundant Electronics. Copia todas las configuraciones de puertos, enrutamiento y políticas IP en HBC del lado B. Las direcciones IP se reemplazan con las direcciones especificadas en el comando para el lado B. Si no se especifica ninguna dirección IP de puerto, no se definen en el lado B.

network config print

Muestra el lado de la biblioteca de destino (A o B) definido para los comandos de red.

network config side {a | b}

Define el lado de la biblioteca de destino para los comandos de red.

network config clear

Borra la configuración de red. Este comando detiene la conectividad de red. La reconfiguración requiere acceso al puerto serie en la tarjeta HBC.

network export

Exporta el archivo de configuración de red de la biblioteca (.lnc) y genera una secuencia de comandos de configuración de red (.scr). Únicamente puede utilizarse en casos en los que no se definieron configuraciones de red anteriores.

network gateway <IP address>

Define la puerta de enlace predeterminada de red externa.

network gateway clear

Borra la puerta de enlace predeterminada de red externa.

network import

Importa un archivo de configuración de red de la biblioteca (.lnc).

network ip <IP address>

Define la dirección IP del puerto 2B.

network ip address add <IP address> dev {2A | 2B}

Define la dirección IP de un puerto determinado.

network ip address del <IP address> dev {2A | 2B}

Elimina la dirección IP de un puerto.

network ip address show [dev {2A | 2B}]

Muestra la información de dirección actual para un puerto determinado o para ambos puertos si no se especifica dev.

network ip link set dev {2A | 2B} {up | down}

Define el estado operativo de un puerto, que controla si un puerto puede enviar y recibir tráfico Ethernet.

- up: el puerto está en línea

- down: el puerto está fuera de línea

network ip policy {enable | disable} dev {2A | 2B}

Activa o desactiva el enrutamiento de políticas para el dispositivo 2A o 2B.

network ip policy status

Muestra el estado del enrutamiento de políticas para los dispositivos 2A y 2B.

network ip policy route {add | del} <IP address> dev {2A | 2B}

Agrega o suprime una ruta estática a una política para el dispositivo 2A o 2B.

network ip policy route {add | del} <IP address> via <Gateway IP address> dev {2A | 2B}

Agrega o suprime una ruta estática a una política para el dispositivo 2A o 2B a través de la puerta de enlace.

network ip policy route show [ dev {2A | 2B} ]

Muestra información de rutas de políticas para el dispositivo 2A o 2B.

network ip route add default via <IP address>

Define la dirección IP de enrutamiento de puerta de enlace predeterminada.

network ip route delete default

Suprime la dirección IP de enrutamiento de puerta de enlace predeterminada.

network ip route {add | del} <IP address [/netmask] > dev {1A | 1B | 2A | 2B}

Agrega o suprime una dirección de enrutamiento IP (protocolo de Internet) estática para un host especificado. Este comando también permite que un usuario defina la máscara de red para un puerto determinado.

Ejemplo:

SL8500>network ip route add 129.80.81.59/24 dev 1B
COMPLETED

network ip route {add | del} <IP address [/netmask] > via <Gateway IP address>

Agrega o suprime una ruta estática a una dirección IP de puerta de enlace de red de destino.

network ip route show [dev {2A | 2B}]

Muestra la información de la tabla de enrutamiento actual o la información de la tabla de enrutamiento para un puerto determinado.

network name <host name string>

Define el nombre de host.

network netmask <netmask>

Define la máscara de red externa con el formato xxx.xxx.xxx.xxx.

network print

Muestra la configuración de red actual para los puertos Ethernet externos (2A y 2B).

partition

Este comando muestra el estado actual o desactiva la función de partición.

partition

Muestra la ayuda para el comando partition, al igual que "help partition".

partition autoClean set { * | <Partition Id> }

Define la limpieza automática en una partición especificada (0 para una biblioteca no particionada).

partition attribute status { * | <Partition Id> }

Muestra los atributos de estado de una única partición especificada o de todas las particiones.

partition disable

Desactiva la creación de particiones en la biblioteca.

partition getCapacity

Muestra los valores de capacidad para la biblioteca o las particiones definidas.

partition status

Muestra el estado de partición actual.

partition setCapacity { <Partition Id> , <Capacity> }

Define la capacidad para la partición designada. Las particiones existentes no mostradas en el comando tendrán una capacidad de cero.

Ejemplo:

SL8500> partition setCapacity 1,200 2,50 3,600
requestId 7601
Done
Failure Count 0
Success Count 1
COMPLETED

partition setNonPartitionedHLI

Define la partición en hli0. Si hay unidades en la agrupación de validación de medios, deberán ser eliminadas con anticipación. Si se encuentran en el complejo, define todas las bibliotecas en hli0.

partition set state {online | offline} <Partition Id>

Define el estado actual (sin conexión/en línea) de una partición especificada.

reControl

Este comando controla/conmuta Redundant Electronics y recupera los estados de Redundant Electronics del controlador de biblioteca.

reControl

Muestra la ayuda para el comando reControl, al igual que "help reControl".

reControl status [ <library address> | * ]

Recupera el estado de Redundant Electronics.

- <library address>: especifica la biblioteca en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila. Por ejemplo: 2, 0, 0, 0, 0.

- *: recupera el estado de todas las bibliotecas en un complejo

snmp

Este comando configura el Protocolo Simple de Gestión de Red (SNMP). Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de SNMP en OTN.

ssh

Este comando controla la configuración para el daemon/servidor ssh que reside en HBC. Esta es la utilidad de protocolo que SLC y otras aplicaciones utilizan para conectarse al controlador de biblioteca.

ssh print

Imprime la configuración del protocolo del daemon ssh.

ssh set version1and2

Define la restricción del protocolo del daemon ssh en v1 y v2. (este es el valor predeterminado). El servidor ssh se reinicia.

ssh set version2

Define la restricción del protocolo del daemon en v2 únicamente.

time

Este comando define la hora de la biblioteca en formato de 24 horas.

time

Muestra la ayuda para el comando time, al igual que "help time".

time print

Muestra la hora actual del sistema.

time <HH> : <MM>

Define la hora del sistema. La resolución se realiza en el lapso de un minuto. En un complejo de bibliotecas, la biblioteca con libraryId = 1 es la biblioteca maestra. Cambie la hora en la biblioteca maestra.

- <HH>: hora de dos dígitos

- <MM>: minuto de dos dígitos

time <HH> : <MM> : <SS>

Define la hora del sistema. La resolución se realiza en el lapso de un segundo. En un complejo de bibliotecas, la biblioteca con libraryId = 1 es la biblioteca maestra. Cambie la hora en la biblioteca maestra.

- <HH>: hora de dos dígitos

- <MM>: minuto de dos dígitos

- <SS>: segundo de dos dígitos

traceRoute

Este comando rastrea la ruta de red hasta una dirección IP especificada.

traceRoute <IP Address>

Ejecuta traceRoute hasta la dirección IP especificada.

version

Este comando muestra la versión del cliente y las versiones de software para los dispositivos solicitados.

version print [ <device address> | *]

Muestra la versión de software del código para un dispositivo o para todos los dispositivos.

- <device address>: especifica el dispositivo en formato de biblioteca, guía, columna, lado y fila.

whereAmi

Este comando muestra la información del sistema y la tarjeta lógica relativa a la biblioteca y a la tarjeta, en relación con el comando Redundant Electronics que se ejecuta.

whereAmi

Muestra la información relativa a la ubicación donde se ejecuta el comando.

Ejemplo:

SL8500> whereAmI
Host Name: gulibtst02b
Port 2B IP Address: 172.20.151.24
Library Type: SL8500
HBC side: B
Active side: B
COMPLETED

C Referencia de direcciones de biblioteca

Nota:
"Izquierda" y "derecha" hacen referencia a la vista de la biblioteca desde el lado del CAP (frente), a menos que se especifique lo contrario.

- Traducción de una dirección de ranura entre el formato de HLI y de biblioteca mediante SLC

- Comparación de esquemas de direcciones

- Comprensión de los elementos estructurales utilizados en las direcciones

- Esquema de direcciones internas de la biblioteca

- Esquema de direcciones HLI-PRC

- Numeración de hardware físico para las unidades de cinta

- Direcciones IP internas reservadas

Traducción de una dirección de ranura entre el formato de HLI y de biblioteca mediante SLC

Puede utilizar SLC para traducir entre una dirección de biblioteca interna (biblioteca, guía, columna, lado, fila) y una dirección de HLI (LSM, panel, fila, columna) utilizada por ACSLS y ELS.

1. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico). Seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

2. Haga clic en el separador Search (Buscar).

3. Seleccione Location (Ubicación).

4. Seleccione los criterios de búsqueda de la lista desplegable e introduzca la dirección (los comodines no son válidos).

5. Desde la lista desplegable Requester (Solicitante), seleccione hli0 si introdujo una dirección de HLI o seleccione default (por defecto) si introdujo una dirección de biblioteca interna.

6. Haga clic en Search (Buscar).

7. Si introdujo una dirección de HLI, la dirección de biblioteca interna se muestra en la columna Address (Dirección) de los resultados de búsqueda. Si introdujo una dirección de biblioteca interna, haga clic en . . . para ver la dirección de HLI.

Comparación de esquemas de direcciones

- Esquema de direcciones internas de la biblioteca (biblioteca, guía, columna, lado, fila): utilizado por el firmware y las comunicaciones internas para representar todos los dispositivos y las ubicaciones dentro de la biblioteca.

- Comienza en 1 y utiliza números negativos.

- La columna indica la ubicación horizontal en la biblioteca.

- La numeración de las filas de la pared externa es de 1 a 13 y la numeración de las filas de la pared interna es de 1 a 14.

- Esquema de direcciones HLI-PRC (LSM, panel, fila y columna): utilizado por los clientes HLI, como ACSLS y ELS, para representar los componentes y las ubicaciones de la biblioteca.

- Comienza con 0 y utiliza solo números positivos.

- La columna indica el lado izquierdo o derecho de la biblioteca.

- La numeración de las filas de la pared externa es de 0 a 12 y la numeración de las filas de la pared interna es de 13 a 26.

- Numeración de hardware físico para las unidades de cinta: identifica las ubicaciones de ranuras de unidad asignadas por la tarjeta HBC.

Figura C-1 Comparación entre las direcciones internas de la biblioteca y las direcciones HLI-PRC (vista superior de la biblioteca)

Comprensión de los elementos estructurales utilizados en las direcciones

Paredes

- Cada lado de la biblioteca (izquierdo y derecho) tiene una pared interna y una pared externa.

Conjuntos estándares

- Conjuntos de 14 ranuras en la pared interna

- Conjuntos de 13 ranuras en las paredes externas

Conjuntos especiales

- Conjuntos de 8 ranuras encima del puerto Passthru

- Conjuntos de 8 ranuras debajo de los soportes de detención para la puerta de seguridad de servicio

- Conjuntos de 4 ranuras en los elevadores y en los puertos Passthru

- Conjuntos de 3 ranuras en los extremos de cada guía

- Conjuntos de 12 ranuras para el cargador de CAP para carga masiva

Guías (LSM)

Cada biblioteca tiene cuatro guías robóticas. Para las direcciones de HLI, cada una de estas guías se considera un módulo de almacenamiento de biblioteca (LSM).

Columnas (paneles)

Las columnas (equivalentes a los paneles en las direcciones HLI-PRC) hacen referencia a la ubicación horizontal de un componente en la biblioteca (de manera similar a las columnas de una hoja de cálculo). Las columnas especiales incluyen:

- Esquinas, porque no hay una pared interna

- Puertos Passthru, porque no se puede acceder a las seis ranuras superiores debido a los PTP

- Paneles de puertos Passthru, porque la ranura de cartuchos superior (debajo del puerto) se reserva como una ranura de entrega para la robótica redundante (dos para cada guía, una a cada lado)

Esquema de direcciones internas de la biblioteca

- Visión general de las direcciones internas de la biblioteca

- Direcciones de biblioteca internas de las unidades

- Direcciones internas de CAP giratorio

- Direcciones internas de PTP

- Direcciones internas de elevador

- Direcciones internas de robot

Visión general de las direcciones internas de la biblioteca

Las direcciones internas de la biblioteca designan la ubicación por biblioteca, guía, columna, lado, fila (L, R, C, S, W).

- Biblioteca: el número de la biblioteca dentro de un complejo de bibliotecas (siempre es 1 si hay una única biblioteca).

- Guía: las guías robóticas se numeran de arriba hacia abajo, de 1 a 4.

- Columna: la ubicación horizontal de un dispositivo o una ranura. La numeración de las columnas comienza en el centro de los alojamientos de unidades y aumenta 1 hacia la derecha o disminuye 1 hacia la izquierda a medida que se avanza hacia el frente de la biblioteca:

- +1 es hacia la derecha del centro de los alojamientos de unidades.

- -1 es hacia la izquierda del centro de los alojamientos de unidades.

- Las primeras columnas que incluyen cartuchos de cinta son +3 y -3.

- Lado: indica las paredes internas y externas, los robots izquierdos o derechos, o los CAP giratorios izquierdos o derechos.

- Pared externa = 1, pared interna = 2

- Robot izquierdo = 1, robot derecho = 2 (para la robótica no redundante, el lado es siempre 1)

- CAP giratorio derecho = 1, CAP giratorio izquierdo = 2 (en CAP para carga masiva, el lado es siempre 1)

- Fila: la ubicación vertical de un dispositivo o una ranura. Las filas se enumeran de manera consecutiva desde la parte superior (1) hacia abajo (hasta la pared externa 13 y la pared interna 14).

Los componentes (como CAP, elevadores, PTP y robots) tienen reglas de direcciones únicas:

- Un valor de fila igual a 0 indica que la dirección hace referencia al dispositivo, no a una ranura en el dispositivo.

- El valor del lado posiblemente no tenga una correlación directa con las paredes internas y externas.

- El valor de la columna de los elevadores y los CAP depende del número de módulos de expansión de almacenamiento en la biblioteca.

Direcciones de biblioteca internas de las unidades

Las unidades siempre tienen un valor de columna entre -2 y 2, un valor de lado de 1, y un valor de fila entre 1 y 4.

Figura C-2 Direcciones de biblioteca internas de las unidades de cinta (visto desde el frente de la biblioteca)

Direcciones internas de CAP giratorio

- Guía y fila:

- Al numerar el dispositivo, el valor de la guía es 2 y el valor de la fila es 0.

- Al numerar una ranura específica, la guía se refiere a la guía adyacente al cargador de CAP (los valores pueden ser 2 a 4) y la fila es la ranura en el cargador de CAP (los valores pueden ser 1 a 13).

- Columna: El valor de la columna es el número de columnas a las que puede acceder el cliente más 3. En una biblioteca sin SEM, hay 11 columnas a las que puede acceder el cliente; por lo tanto, el valor de la columna CAP es 14.

- Lado:

- CAP derecho = valor de lado de 1

- CAP izquierdo = valor de lado de 2

Ejemplo

Para la dirección de firmware 1, 3, 22, 2, 10: el valor de la biblioteca es 1. La guía es la tercera desde la parte superior (3). La biblioteca aloja un SEM (19 columnas a las que puede acceder el cliente más 3 = 22). El CAP se encuentra en el lado izquierdo (2). La ranura es la décima en el cargador de CAP.

Direcciones internas de CAP para carga masiva

Figura C-3 Conjuntos de ranuras de CAP para carga masiva

Componentes mostrados en la figura

1. Conjuntos de CAP para carga masiva (12 ranuras cada uno)

2. Conjunto de tres paquetes

3. Celdas del sistema reservadas

4. Puerta de seguridad de servicio

Direcciones de CAP para carga masiva:

- Guía: el número de la guía adyacente al CAP (1-4).

- Fila: al numerar el dispositivo, el valor de fila es 0. Al numerar una ranura específica: el valor de fila es la ranura en el cargador de CAP (1-12).

- Columna: Los cargadores de CAP ocupan las últimas tres columnas en la biblioteca. Si la biblioteca tiene un SEM, hay 19 columnas a las que puede acceder el cliente. Por lo tanto, los cargadores de CAP están en las columnas 20, 21 y 22.

- Lado: siempre tiene el valor 1.

Ejemplo

Para la dirección de firmware 1, 3, 22, 2, 10: el valor de la biblioteca es 1. La guía es la tercera desde la parte superior (3). La biblioteca aloja un SEM (19 columnas a las que puede acceder el cliente, de modo que la columna 22 es la más externa). El CAP se encuentra en el lado izquierdo (2). La ranura es la décima en el cargador de CAP.

Direcciones internas de PTP

- Guía: el valor (1 a 4) se refiere a la guía adyacente al PTP.

- Columna: PTP derecho = valor de columna de +6, PTP izquierdo = valor de columna de -6.

- Lado: el valor del lado siempre es 1, ya que los PTP se encuentran en la pared externa.

- Fila:

- al numerar el dispositivo, la fila es 0.

- Al numerar una ranura específica, la fila es la ranura en el PTP (1 o 2).

Ejemplo

Para la dirección de firmware 1, 2, -6, 1, 0: el valor de la biblioteca es 1. El PTP es la segunda guía desde la parte superior (2). Está en el lado izquierdo (columna -6), pared externa (lado 1), y la dirección hace referencia al dispositivo (0).

Direcciones internas de elevador

- Guía: el valor siempre es 0, ya que los elevadores no se corresponden con una guía específica.

- Columna: el número de columnas a las que puede acceder el cliente más 2. En una biblioteca sin SEM, hay 11 columnas a las que puede acceder el cliente; por lo tanto, el valor de la columna del elevador es 13.

- Lado: el valor siempre es 2, ya que los elevadores se encuentran en la pared interna.

- Fila:

- Al numerar el dispositivo, la fila es 0.

- Al numerar una ranura específica, la fila es la ranura en el elevador (1 a 4).

Ejemplo

Para la dirección de firmware 1, 0, 21, 2, 4: el valor de la biblioteca es 1. Los elevadores abarcan todas las guías (0). La biblioteca aloja un SEM (19 columnas a las que puede acceder el cliente más 2 = 21). El elevador está en la pared interna (lado 2), y la dirección hace referencia a la cuarta ranura del elevador.

Direcciones internas de robot

- Guía: el valor (1 a 4) se refiere a la guía en la cual está el robot.

- Columna: el valor siempre es 0.

- Lado:

- si hay solamente un robot por guía, el valor siempre es 1.

- Para la robótica redundante: robot izquierdo = 1, el robot derecho = 2.

- Fila:

- Al numerar el dispositivo, la fila es 0.

- Al numerar la ranura específica, la fila es el valor de la ranura (1).

Ejemplo

Para la dirección de firmware 1, 1, 0, 2, 0: el valor de la biblioteca es 1. El robot se encuentra en la guía superior (1). El robot abarca todas las columnas (0). Es el robot derecho en un sistema de robótica redundante (2), y la dirección hace referencia al dispositivo (0).

Esquema de direcciones HLI-PRC

- Visión general del esquema de direcciones HLI-PRC

- Numeración HLI del complejo de bibliotecas

- Direcciones HLI-PRC de unidad

Visión general del esquema de direcciones HLI-PRC

Las direcciones HLI-PRC comienzan con 0, utilizan solo números positivos y tienen cuatro parámetros: LSM, panel, fila y columna.

- LSM: cada guía se considera un módulo de almacenamiento de biblioteca separado (LSM). Los LSM están numerados de 0 a 3 (desde arriba hacia abajo).
Las bibliotecas en un complejo están identificadas por LSM (consulte Numeración HLI del complejo de bibliotecas).

- Panel: indica la posición horizontal en la biblioteca. Los paneles abarcan el ancho de la biblioteca e incluyen ambos lados (derecho e izquierdo) y ambas paredes (interna y externa) para cada LSM. Panel 0 = CAP. Panel 1 = unidades. Panel 2 a n = ranuras de almacenamiento

Tabla C-1 Numeración de paneles para diversas configuraciones de biblioteca

Configuración

Numeración de paneles

Biblioteca básica

RIM

CIM

2 - 7

8 - 10

Un módulo de expansión

RIM

SEM

CIM

2 - 7

8 - 15

16 - 18

Dos módulos de expansión

RIM

SEM

SEM

CIM

2 - 7

8 -15

16 - 23

24 - 26

Cinco módulos de expansión

RIM

SEM

SEM

SEM

SEM

SEM

CIM

2 - 7

8 -15

16 - 23

24 - 31

32 - 39

40 - 47

48 - 50

- Fila: ubicación vertical de un cartucho de cinta. Las filas están numeradas de forma consecutiva desde arriba hacia abajo. Paredes externas = 0 a 12. Paredes internas = 13 a 26.

- Columna: indica el lado izquierdo o derecho de la biblioteca (visto desde el frente). Izquierda = 0. Derecha = 1.

Numeración HLI del complejo de bibliotecas

En un complejo de bibliotecas, el número de LSM aumenta de manera secuencial con cada biblioteca adicional. La numeración de LSM continúa con el siguiente patrón para hasta diez bibliotecas:

- Biblioteca 1: LSM 0 a 3

- Biblioteca 2: LSM 4 a 7

- Biblioteca 3: LSM 8 a 11

Al agregar una biblioteca adicional a un complejo, se deben agregar bibliotecas de derecha a izquierda (visto desde el lado del CAP de la biblioteca). La expansión de izquierda a derecha vuelve a numerar los LSM, lo cual requiere una reconfiguración de los hosts.

Figura C-4 Ejemplo de planificación de puertos Passthru

1. Método recomendado, con la biblioteca agregada a la izquierda, que incrementa la numeración de LSM de manera secuencial.

2. Método con interrupciones, que requiere una reconfiguración de la numeración de LSM.

3. Nueva biblioteca

4. Los puertos Passthru que conectan las bibliotecas existentes

Direcciones HLI-PRC de unidad

Para las unidades, el valor del panel siempre es igual a 1, el valor de columna siempre es igual a 0 y el valor de fila está entre 0 y 15.

Figura C-5 Direcciones HLI-PRC de la unidad de cinta (visto desde el frente de la biblioteca)

Numeración de hardware físico para las unidades de cinta

La tarjeta HBC asigna un número de hardware físico de 1 a 64.

Figura C-6 Numeración de hardware físico de la unidad de cinta (visto desde la parte posterior de la biblioteca)

Figura C-7 Comparación de la numeración de las unidades de cinta (visto desde el frente de la biblioteca)

Direcciones IP internas reservadas

Dirección IP

Descripción

10.0.0.0./24

Red de dispositivos interna.

10.0.11.0/24

Red ILC. Direcciones IP del host basadas en el identificador de biblioteca.

10.x+2.11.0/24 o
10.(1...253) + 2.11.0/24

Creación de alias SDP. X = identificador del complejo (1...253).

10.0.4.0/24

Red de dispositivos de guía 0.

10.0.3.0/24

Red de dispositivos de guía 1.

10.0.2.0/24

Red de dispositivos de guía 2.

10.0.1.0/24

Red de dispositivos de guía 3.

D Visión general de Redundant Electronics

La función Redundant Electronics (RE) opcional proporciona protección contra la conmutación por error para el controlador de biblioteca. Si se producen errores en el controlador de biblioteca o de unidad, las operaciones se trasladan al controlador en espera. El controlador de biblioteca y el controlador de unidad instalados en el mismo lado de la caja de tarjetas siempre se conmutan como un par.

RE permite que un representante de soporte de Oracle reemplace una tarjeta defectuosa mientras la biblioteca está en línea y reduce al mínimo la interrupción durante las actualizaciones de firmware.

Nota:
Cualquier referencia a HBCR también hace referencia a HBC.

- Requisitos de Redundant Electronics

- Ejemplos de configuración de Redundant Electronics

- Qué ocurre durante una conmutación por error

- Factores que impiden la conmutación de RE

- Factores que inician una conmutación por error automática

- Maneras de iniciar una conmutación por error manual

- Actualizaciones de firmware con RE

Consulte también:

- Inicio de una conmutación manual de RE mediante SLC

Requisitos de Redundant Electronics

- Dos tarjetas de controlador de biblioteca (HBCR)

- Dos tarjetas de controlador de unidad (HBT)

Nota:
Para activar el modo ADI, ambas tarjetas deben ser HBT con gran capacidad de memoria.
Si utiliza la validación de medios, Oracle recomienda que ambas tarjetas sean HBT de gran capacidad de memoria.

- Versión mínima de firmware de SL8500 FRS_6.00 y SLC versión 4.65

- Archivo de activación de hardware activado mediante la CLI

Ejemplos de configuración de Redundant Electronics

Cada tarjeta de controlador de biblioteca requiere una dirección IP única. Para TCP/IP dual, cada tarjeta requiere dos direcciones IP únicas: una para el puerto principal 2B y una para el puerto secundario 2A. Por lo tanto, una biblioteca equipada con RE y TCP/IP dual requiere cuatro direcciones IP únicas.

En cada tarjeta de controlador, el puerto 2B y el puerto 2A deben estar en distintos dominios de difusión. Sin embargo, el puerto 2B en la tarjeta activa y el puerto 2B en la tarjeta en espera pueden estar en el mismo dominio de difusión. Lo mismo se aplica para los puertos 2A.

Figura D-1 Ejemplos de configuración de Redundant Electronics

Consulte también: Visión general de TCP/IP dual y Visión general de TCP/IP múltiple.

Qué ocurre durante una conmutación por error

En una conmutación por error de la tarjeta de controlador, el controlador de biblioteca activo intenta completar todos los trabajos en curso y copia la base de datos de cartuchos a la tarjeta de controlador en espera. Si la base de datos no puede copiarse (por lo general, únicamente en caso de fallo repentino), debe realizar una auditoría después de que se completa la conmutación por error (consulte Auditoría de la biblioteca). La biblioteca devuelve los cartuchos en tránsito a las ranuras de origen. La biblioteca coloca los cartuchos que no puede devolver a una ranura de origen en una ranura del sistema para la recuperación del host (consulte la documentación de software del host).

Una vez que se completan o se produce un timeout de todos los trabajos en curso, los roles de las tarjetas cambian. El controlador en espera pasa a estar activo y el controlador anteriormente activo pasa a estar en espera. Si el controlador anteriormente activo no puede activar el software en espera, el controlador pasa a tener un estado de fallo.

Efecto de una conmutación por error sobre los usuarios

- Los usuarios del software de gestión de cintas (Symantec o Virtual Storage Manager) no perciben ninguna interrupción.

- Las aplicaciones host HLI ponen en cola las solicitudes durante el proceso de conmutación por error para completarlas tras la conmutación por error. Para ACSLS, únicamente se ven afectadas las solicitudes de montaje y desmontaje (consulte la documentación de software del host).

- Finalizan las conexiones de SLC y CLI. Debe restablecer las conexiones con la biblioteca utilizando la dirección IP o el alias de DNS del nuevo controlador de biblioteca activo (el controlador anteriormente en espera).

Factores que impiden la conmutación de RE

- El controlador de biblioteca o unidad en espera se encuentra en estado de fallo o expulsión.

- El código en espera no se está ejecutando en las tarjetas de controlador de biblioteca o unidad en espera.

- Hay una descarga de firmware o una inicialización de tarjetas en curso.

Factores que inician una conmutación por error automática

La conmutación por error automática se puede iniciar desde el controlador de biblioteca activo o en espera.

El controlador de biblioteca activo inicia una conmutación por error automática cuando:

- La tarjeta de controlador de unidad asociada no está instalada o no se está comunicando.

- Detecta un error de software interno grave.

El controlador de biblioteca en espera inicia una conmutación por error automática si el controlador activo no funciona normalmente.

Maneras de iniciar una conmutación por error manual

Antes de iniciar una conmutación manual, debe verificar que los controladores de biblioteca y de unidad en espera se ejecuten normalmente. Puede iniciar una conmutación manual mediante lo siguiente:

- Gestión de cintas de host (ACSLS o ELS): la conmutación por error se puede iniciar desde el controlador de biblioteca activo o en espera. El controlador de biblioteca en espera acepta únicamente las solicitudes HLI set host path group y force switchover.

- SLC: la conmutación por error se inicia desde el controlador de biblioteca activo únicamente (consulte Inicio de una conmutación manual de RE mediante SLC).

- CLI: un representante de soporte de Oracle puede iniciar la conmutación por error desde el controlador de biblioteca activo o en espera.

Puede realizar una conmutación manual después de la instalación inicial de las tarjetas en espera, después de una actualización de firmware o periódicamente para comprobar que la función de conmutación por error funciona correctamente. No es posible conmutar manualmente los controladores de biblioteca sin los controladores de unidad (los controladores siempre se conmutan como un par).

Actualizaciones de firmware con RE

Las actualizaciones de firmware para las bibliotecas con RE causan una interrupción mínima de las operaciones de la biblioteca. La biblioteca carga y desempaqueta un código nuevo simultáneamente en las tarjetas de controlador activo y en espera, y en todos los dispositivos. A continuación, la biblioteca activa el código y vuelve a inicializar los controladores y la mayoría de los dispositivos. En la mayoría de los casos, la biblioteca omite la inicialización del robot.

Las operaciones de carga, desempaquetado y activación del código no afectan las operaciones de la biblioteca hasta que esta se reinicia. Durante el proceso de reinicio (que dura aproximadamente 10 minutos), las aplicaciones host (ACSLS y ELS) ponen en cola todas las solicitudes de montaje y desmontaje. Una vez finalizado el reinicio, las solicitudes en cola se envían al controlador de biblioteca.

Consulte Actualización de firmware de la biblioteca para obtener información sobre la descarga de firmware y la activación.

E Visión general de TCP/IP dual

TCP/IP dual proporciona dos conexiones entre el host y la biblioteca mediante el puerto principal 2B y el puerto secundario 2A de la tarjeta HBC/HBCR. Si la conexión del host principal falla, la biblioteca utiliza la conexión secundaria automáticamente.

- Requisitos mínimos para TCP/IP dual

- Uso de una red compartida

- Configuración de TCP/IP dual

- Ejemplos de configuración de TCP/IP dual

Consulte también

- Visión general de Redundant Electronics

- La documentación de ACSLS o ELS

Requisitos mínimos para TCP/IP dual

- ACSLS 7.1 con PUT0701 para Solaris o AIX. Oracle recomienda ACSLS 8.1 o superior.

- NCS 6.2 con los siguientes PTF para HSC/MVS/VM: SOS620 L1H168G, SMS620 L1H168F y MSP: MSP PTF LF620DL

- Todos los puertos del conmutador o el enrutador deben estar configurados para negociar automáticamente. Los puertos de SL8500 están configurados para negociar automáticamente por defecto y admitir velocidades de 10/100 Mbps.

- Archivo de activación de hardware (consulte el Capítulo 3, Activación de opciones adicionales).

Uso de una red compartida

Nota:
Oracle recomienda una red privada para obtener un máximo rendimiento, un mínimo conflicto de recursos y una seguridad superior.

Si debe usar una red compartida:

- Conecte directamente la biblioteca a un conmutador o enrutador que filtre el tráfico (de difusión) no dirigido.

- Colocar la biblioteca en su propia subred. Esto puede proteger la biblioteca y evitar que reciba mensajes de difusión.

- Use un conmutador o enrutador gestionado para:

- Definir prioridades en puertos para otorgar una mayor prioridad al host y la biblioteca.

- Proporcionar ancho de banda dedicado entre el host y la biblioteca.

- Crear una red de área local virtual (VLAN) entre el host y la biblioteca.

- Usar una red privada virtual (VPN) para aislar el tráfico de host a biblioteca de otras interferencias, como difusiones irrelevantes.

Problemas de difusión de red en una red compartida

Las difusiones enviadas a todos los nodos de red pueden dirigirse a la biblioteca. La biblioteca no puede procesar eficazmente las solicitudes mientras recibe estas difusiones irrelevantes. Como resultado, es posible que el host pierda la conexión con la biblioteca.

El tráfico de red pesado también puede superar la capacidad del controlador Ethernet en la tarjeta HBC/HBCR. Como resultado, el controlador se restablece continuamente.

Saturaciones de ARP en una red compartida

El procesador de SL8500 puede verse superado por saturaciones de difusiones del protocolo de resolución de direcciones (ARP). Debe conectar la biblioteca detrás de un conmutador o enrutador.

Configuración de TCP/IP dual

Nota:
Antes de configurar TCP/IP dual, reúna información sobre la red, el enrutamiento y las direcciones IP del administrador o utilice el comando network ip adecuado.

- Configuración de la biblioteca para TCP/IP dual

- Configuración de un host ACSLS para TCP/IP dual

- Configuración de un host ELS para TCP/IP dual

Configuración de la biblioteca para TCP/IP dual

Utilice el comando route para gestionar las tablas de enrutamiento. Defina las rutas para los puertos 2A y 2B a los hosts.

1. Mediante la CLI, coloque ambos puertos fuera de línea:

SL8500> network ip link set dev 2A down
SL8500> network ip link set dev 2B down

2. Agregue las nuevas direcciones IP y máscaras de subred para ambos puertos:

SL8500> network ip address add IP_address/netmask dev 2A
SL8500> network ip address add IP_address/netmask dev 2B

3. Para activar el cambio, coloque ambos puertos en línea:

SL8500> network ip link set dev 2A up
SL8500> network ip link set dev 2B up

4. Escriba la configuración del enrutamiento de red para cada puerto:

- Para varios hosts, agregue la dirección IP y la máscara de red de cada host:

SL8500> network ip route add IP_address/netmask dev 2A
SL8500> network ip route add IP_address/netmask dev 2B

- Para un solo host, no se necesita ningún valor de máscara de red:

SL8500> network ip policy route add host_IP_address dev 2A
SL8500> network ip policy route add host_IP_address via gateway_IP_address dev 2A
SL8500> network ip policy enable 2A |2B
SL8500> network ip policy status

5. Verifique la configuración.

SL8500> network ip address show
SL8500> network ip route show
SL8500> network ip policy route show dev 2A |2B

6. Compruebe que la fecha y la hora sean exactas.

SL8500> time
time print
time HH: MM
time HH:MM:SS

7. Pruebe la configuración para garantizar que pueda acceder a la biblioteca por medio de ambos puertos.

Configuración de un host ACSLS para TCP/IP dual

Para el servidor ACSLS, debe utilizar el comando acsss_config o la utilidad de configuración dinámica config para configurar dos interfaces de red en dos subredes separadas. Utilice el comando route para definir las dos rutas en el servidor ACSLS. Una segunda conexión física mejora la fiabilidad.

1. Consulte la documentación de ACSLS para actualizar las tablas de enrutamiento del servidor ACSLS. Si hay una única interfaz de red en el servidor ACSLS, no es necesario un enrutamiento especial en el host.

2. Mediante el uso del símbolo del sistema UNIX en el servidor ACSLS, use el comando Dynamic Config para agregar una conexión de puerto a SL8500.

1. Asegúrese de que el ACS esté modo en línea o de diagnóstico para ACSLS.

2. Use config port acs_id para agregar un puerto.

3. Si aún no está en línea, conecte el ACS a ACSLS.

3. Para eliminar o reemplazar una dirección IP existente con un puerto diferente:

1. Apague ACSLS ejecutando kill.acsss (para la versión 7.3 o anteriores) o acsss disable (para la versión 8.0 o posteriores).

2. Configure los puertos nuevos ejecutando acsss_config.

3. Vuelva a colocar ACSLS en línea ejecutando rc.acsss (para la versión 7.3 o anteriores) o acsss enable (para la versión 8.0 o posteriores).

Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de ACSLS.

Configuración de un host ELS para TCP/IP dual

1. Consulte la documentación de ELS para actualizar las tablas de enrutamiento del mainframe de IBM. Si hay una única interfaz de red en el mainframe de IBM, no es necesario un enrutamiento especial en el host.

2. En la consola de mainframe de IBM o PARMLIB, utilice la instrucción de control LMUPATH para definir conexiones LMU de red.

3. Especifique un segundo parámetro LMUADDR para definir los TCP/IP duales. ELS determina automáticamente si la conexión es TCP/IP dual o LMU dual.

4. Desconecte el ACS, ejecute el comando LMUPDEF y conecte el ACS nuevamente para utilizar la instrucción LMUPATH revisada que incluye la segunda conexión.

Para obtener más información, consulte la documentación de ELS.

Ejemplos de configuración de TCP/IP dual

- Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS y subredes compartidas

- Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS por medio de una red pública

- Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS de alta disponibilidad

- Consulte también Ejemplos de configuración de Redundant Electronics para obtener un ejemplo de RE y TCP/IP dual.

Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS y subredes compartidas

En este ejemplo, el servidor ACSLS y la biblioteca comparten dos subredes separadas. SL8500 utiliza una relación de uno o uno con las interfaces de red en el servidor ACSLS. La tarjeta de interfaz de red en la subred 192.168.0/23 se conecta al puerto 2B y la tarjeta de interfaz de red en la subred 192.168.1/23 se conecta al puerto 2A.

Enrutamiento

Se puede forzar una relación con los comandos route de UNIX. Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de ACSLS.

Figura E-1 TCP/IP dual para ACSLS con subredes compartidas

Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS por medio de una red pública

En este ejemplo, el servidor ACSLS contiene dos interfaces de red que residen en dos subredes separadas. Ambas interfaces pasan por una red pública hasta dos subredes diferentes antes de conectarse a la biblioteca SL8500. En esta configuración, se usan los mismos comandos que en el primer ejemplo.

Figura E-2 TCP/IP dual de ACSLS

Ejemplo de TCP/IP dual para ACSLS de alta disponibilidad

A continuación, se presenta un ejemplo de un entorno de ACSLS de alta disponibilidad (HA) que requiere TCP/IP dual. El objetivo de un entorno de HA es tener dos servidores ACSLS, uno activo y uno en espera. En esta configuración, dos servidores ACSLS conectan seis interfaces de red (tres en cada servidor) a dos subredes separadas. Una tercera subred conecta los dos servidores ACSLS por medio de una red pública.

Para obtener más información de ACSLS HA y TCP/IP dual, consulte la Guía del administrador de ACSLS.

Enrutamiento

Cuando usa ACSLS HA, debe separar las interfaces de red de SL8500 en dos subredes diferentes. Los dos servidores ACSLS distintos usan interfaces de red diferentes, por lo que se deben agregar entradas de enrutamiento personalizadas para ambos servidores ACSLS HA. Agregue las direcciones IP para ambos servidores a la configuración de SL8500.

Tablas de enrutamiento

Agregue entradas personalizadas a las tablas de enrutamiento en el servidor ACSLS. No obstante, las entradas personalizadas de la tabla de enrutamiento se perderán después de reiniciar el servidor ACSLS. A fin de mantener las entradas personalizadas de la tabla de enrutamiento, cree secuencias de comandos para agregar rutas personalizadas. Ubique las secuencias de comandos en la estructura de directorio rc para que se ejecuten de manera automática al inicio.

Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de ACSLS.

Figura E-3 TCP/IP dual de alta disponibilidad para ACSLS

Ejemplo de ELS/HSC y TCP/IP dual

En el siguiente ejemplo, se muestra una configuración preferida para sistemas mainframe que usan TCP/IP dual. El host mainframe contiene dos interfaces de red que residen en dos subredes separadas. Cada conexión viaja por una red pública y, luego, se conecta a dos subredes diferentes antes de llegar a la biblioteca SL8500.

Para obtener más información, consulte la documentación de ELS.

Figura E-4 TCP/IP dual para ELS/HSC

F Visión general de TCP/IP múltiple

TCP/IP múltiple permite a los hosts conectar varias bibliotecas en un complejo. Si falla la conexión de una biblioteca en un complejo, el host puede comunicarse por medio de otras bibliotecas del complejo. Los hosts ACSLS admiten hasta 15 conexiones, y los hosts ELS admiten hasta 32 conexiones.

- Requisitos mínimos de TCP/IP múltiple

- Recomendaciones de configuración

- Ejemplos de configuración de TCP/IP múltiple

Consulte también:

- Visión general de TCP/IP dual

- Visión general de Redundant Electronics

- La documentación de ACSLS y ELS

Requisitos mínimos de TCP/IP múltiple

- Un complejo de bibliotecas.

- Versión de firmware de SL8500 FRS_3.97 y SLC versión 3.38.

- ACSLS 7.1 o 7.1.1 con PUT0701 (HA 2.0 también requiere PTF 6514766). Se requiere ACSLS 8.1 o superior para admitir 15 conexiones de biblioteca.

- ELS versión 7.0 con PTF L1H168H, o ELS versión 7.1 con PTF L1H168I

- Archivo de activación de hardware (consulte el Capítulo 3, Activación de opciones adicionales).

Recomendaciones de configuración

- Siempre utilice varias subredes para lograr redundancia.

- Para las conexiones únicas entre el servidor ACSLS y cada SL8500 del complejo, no se requieren tablas de enrutamiento.

- Para una biblioteca con TCP/IP dual y múltiple, use la CLI a fin de configurar el enrutamiento para el puerto 2A. Asegúrese de que los puertos 2A y 2B estén en dominios de difusión separados.

- Para ELS, use la sentencia de control LMUPATH para definir varios parámetros de LMUADDR. Los parámetros son las direcciones IP para las conexiones de TCP/IP múltiple.
En el siguiente ejemplo, el host está conectado con cuatro bibliotecas 8500.

LMUPATH ACS(00)LMUADDR(123.456.789.012,123.456.789,
013,123.456.789.014,123.456.789.015)

Ejemplos de configuración de TCP/IP múltiple

Figura F-1 Las conexiones de TCP/IP múltiple con un complejo de bibliotecas

Figura F-2 Las conexiones de TCP/IP doble y múltiple con un complejo de bibliotecas

Para obtener más información, consulte Visión general de TCP/IP dual.

G Actualización de firmware de la biblioteca

Póngase en contacto con el soporte de Oracle para actualizar el firmware. Solo los representantes del servicio de soporte de Oracle deben instalar firmware nuevo de biblioteca.

Nota:
La descarga y la activación de códigos no están disponibles en el panel de operador local.

El firmware de la biblioteca no contiene actualizaciones de código de unidad (consulte la documentación especifica de la unidad).

- Descarga del código en el controlador de biblioteca

- Activación de código en el controlador de la biblioteca

Descarga del código en el controlador de biblioteca

1. Busque el paquete de actualización de firmware (archivo .jar) en:
http://edelivery.oracle.com

2. Descargue el código en su sistema.

3. Inicie sesión en SLC.
Si está actualizando un complejo SL8500, puede conectarse a cualquier biblioteca del complejo. La actualización se descarga simultáneamente a todas las bibliotecas del complejo desde una única sesión de SLC.

4. Seleccione Tools (Herramientas)> Diagnostics (Diagnóstico) y, luego, seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

5. Haga clic en el separador Load Code (Cargar código).

6. Busque el paquete de firmware.

7. Verifique el contenido y el nombre del archivo. Haga clic en Load (Cargar).
El proceso de descarga puede tardar hasta diez minutos.

8. Verifique que el paquete se haya abierto correctamente (una etiqueta con error muestra 0).

Activación de código en el controlador de la biblioteca

Solo los representantes del servicio de soporte de Oracle deben instalar firmware nuevo de biblioteca. Póngase en contacto con el soporte de Oracle para obtener ayuda.

Nota:
Para activar el código, la biblioteca se debe reiniciar. Programe la activación según corresponda.

1. Descargue y desempaquete el código (consulte Descarga del código en el controlador de biblioteca).

2. En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Diagnostics (Diagnóstico) y, luego, seleccione Library (Biblioteca) en el árbol de dispositivos.

3. Haga clic en el separador Activate Code (Activar código).

4. En la lista Target (Destino), seleccione el paquete de código que desea activar (en este caso, SL8500 Code [Código SL8500]).

5. En la sección Available Versions (Versiones disponibles), seleccione la versión del código que desea activar. Haga clic en Activate (Activar).

Atención:
POSIBLE DAÑO DE ARCHIVO INTERNO. No reinicie ningún dispositivo en la biblioteca ni ejecute ninguna operación en esta mientras se esté activando el código.

6. Cuando finalice el proceso de activación, haga clic en OK (Aceptar) para reiniciar la biblioteca.

7. Haga clic en OK (Aceptar) para finalizar la sesión en SLC. Una vez que se completa la inicialización de la biblioteca, puede volver a iniciar sesión en SLC.

H Control de contaminantes

En este apéndice, se explica cómo controlar los contaminantes.

Contaminantes ambientales

Es muy importante controlar los niveles de los contaminantes en una sala de cómputo, ya que las partículas atmosféricas pueden dañar las bibliotecas de cintas, las unidades de cinta y los medios de cinta. La mayor parte de las partículas con un tamaño inferior a diez micrones no se pueden ver a simple vista en la mayoría de las condiciones, pero pueden ser las más nocivas. Como resultado, el entorno operativo debe cumplir los requisitos que se detallan a continuación:

- Entorno clase 8 según ISO 14644-1.

- La masa total de partículas atmosféricas debe ser inferior o igual a 200 microgramos por metro cúbico.

- Nivel de gravedad G1 según ANSI/ISA 71.04-1985.

Actualmente, Oracle requiere la norma ISO 14644-1 aprobada en 1999, pero requerirá cualquier norma actualizada para ISO 14644-1 a medida que sea aprobada por el cuerpo administrativo de ISO. La norma ISO 14644-1 se enfoca principalmente en la cantidad y el tamaño de las partículas, y en la metodología de medición adecuada, pero no abarca la masa total de las partículas. Como resultado, el requisito de limitaciones de masa total también es necesario, ya que una sala de cómputo o un centro de datos pueden cumplir la especificación ISO 14644-1, pero incluso así dañar los equipos debido al tipo específico de partículas en la sala. Además, la especificación ANSI/ISA 71.04-1985 abarca contaminaciones gaseosas, ya que algunos productos químicos atmosféricos son más peligrosos. Los tres requisitos son coherentes con los requisitos establecidos por otros proveedores de almacenamiento en cinta importantes.

Niveles de calidad de aire requeridos

Las partículas, los gases y otros contaminantes pueden afectar las operaciones continuas del hardware de los equipos. Las consecuencias pueden abarcar desde interferencia intermitente hasta fallos de componentes. La sala de cómputo se debe diseñar para alcanzar un nivel de limpieza elevado. El polvo, los gases y los vapores atmosféricos se deben mantener dentro de los límites definidos para ayudar a minimizar el impacto potencial en el hardware.

Los niveles de partículas atmosféricas se deben mantener dentro de los límites del entorno clase 8 según ISO 14644-1. Esta norma define las clases de calidad del aire para zonas limpias en función de las concentraciones de partículas atmosféricas. Esta norma tiene un orden de magnitud de partículas inferior al del aire estándar en un entorno de oficina. Las partículas de diez micrones o más pequeñas son dañinas para la mayoría del hardware de procesamiento de datos debido a que tienden a existir en grandes cantidades y pueden evadir con facilidad muchos sistemas de filtración de aire internos de componentes sensibles. Cuando el hardware de los equipos se expone a grandes cantidades de estas partículas submicrónicas, se pone en peligro la fiabilidad de los sistemas, ya que representa una amenaza para las piezas móviles, los contactos sensibles y la corrosión de componentes.

Las concentraciones excesivas de ciertos gases también pueden acelerar la corrosión y provocar fallos en componentes electrónicos. Los contaminantes gaseosos representan una preocupación especial en una sala de cómputo debido a la sensibilidad del hardware y debido a que la recirculación de aire es casi completa en un entorno de sala de cómputo adecuado. Cualquier amenaza contaminante en la sala se ve agravada por la naturaleza cíclica de los patrones de circulación de aire. Los niveles de exposición que pueden no ser alarmantes en un sitio bien ventilado atacan repetitivamente el hardware en una sala con recirculación de aire. El aislamiento que evita la exposición del entorno de la sala de cómputo a influencias externas también puede multiplicar cualquier influencia perjudicial que no se ha tratado en la sala.

Los gases que son particularmente peligrosos para los componentes electrónicos incluyen los compuestos de cloro, el amoniaco y sus derivados, los óxidos de azufre y los hidrocarburos de petróleo. Ante la ausencia de límites de exposición de hardware adecuados, se deben utilizar los límites de exposición de salud.

Si bien las siguientes secciones describen algunas prácticas recomendadas para mantener un entorno clase 8 según ISO 14644-1 en detalle, existen algunas precauciones básicas que se deben tomar:

- No permita alimentos ni bebidas en el área.

- No permita el almacenamiento de materiales de embalaje, madera o cartón en el área limpia del centro de datos.

- Identifique un área separada para desembalar nuevos equipos de cajones o cajas.

- No permita actividades de construcción ni perforación en el centro de datos sin aislar primero los equipos sensibles y el aire destinado específicamente para los equipos. La construcción genera un alto nivel de partículas que exceden los criterios de la clase 8 según ISO 14644-1 en un área localizada. El cartón yeso y el yeso son especialmente nocivos para los equipos de almacenamiento.

Fuentes y propiedades de los contaminantes

Los contaminantes en la sala pueden tener muchas formas y pueden provenir de numerosas fuentes. Cualquier proceso mecánico en la sala puede generar contaminantes peligrosos o agitar contaminantes asentados. Una partícula debe cumplir dos criterios básicos para que sea considerada un contaminante:

- Debe tener las propiedades físicas que pueden causar potencialmente daño al hardware.

- Debe poder migrar a áreas donde puede provocar daño físico.

Las únicas diferencias entre un contaminante potencial y un contaminante real son el tiempo y la ubicación. Es más probable que las partículas migren a áreas donde pueden provocar daño si están en el aire. Por este motivo, la concentración de partículas atmosféricas es una medición útil para determinar la calidad del entorno de la sala de cómputo. Según las condiciones locales, las partículas tan grandes como 1.000 micrones se pueden convertir en partículas atmosféricas, pero su vida activa es muy corta y son atraídas por la mayoría de los dispositivos de filtración. Las partículas submicrónicas son mucho más peligrosas para el hardware de equipos sensibles, porque permanecen en el aire por mucho más tiempo y tienen más posibilidades de pasar los filtros.

Actividad del operador

El movimiento humano es, probablemente, la única fuente más grande de contaminación en una sala de cómputo limpia. El movimiento normal puede desprender fragmentos de tejido, como caspa o cabello, o fibras de tela de la ropa. La apertura y el cierre de cajones o paneles de hardware, o cualquier actividad de metal sobre metal, pueden generar virutas metálicas. Con sólo caminar por el piso, la contaminación asentada se puede agitar, de modo que queda suspendida en el aire y se vuelve potencialmente peligrosa.

Movimiento de hardware

La instalación o reconfiguración de hardware implica bastante actividad en el contrapiso, y los contaminantes asentados se pueden agitar con facilidad y quedar suspendidos en la corriente de aire del suministro para el hardware de la sala. Esto resulta particularmente peligroso si el piso del contrapiso no está sellado. El concreto sin sellar libera finas partículas de polvo en la corriente de aire y está expuesto a eflorescencia, es decir, sales minerales que salen a la superficie del piso mediante evaporación o presión hidrostática.

Aire externo

El aire filtrado inadecuadamente que proviene del exterior del entorno controlado puede introducir una gran cantidad de contaminantes. La contaminación posfiltración en la red de conductos puede ser desplazada por la circulación de aire e introducida en el entorno del hardware. En particular, esto es importante en un sistema de aire acondicionado de flujo descendente en el que el espacio vacío del contrapiso se utiliza como conducto de aire del suministro. Si el piso estructural está contaminado o si la losa de concreto no está sellada, partículas finas (como eflorescencia o polvo de concreto) se pueden transportar directamente al hardware de la sala.

Elementos almacenados

El almacenamiento y la manipulación de suministros o hardware sin utilizar también pueden ser una fuente de contaminación. Las cajas de cartón corrugado o los palés de madera desprenden fibras cuando se mueven o se manipulan. Los elementos almacenados no son únicamente fuentes de contaminación; su manipulación en las áreas controladas de la sala de cómputo puede agitar la contaminación asentada que ya está en la sala.

Influencias externas

Un entorno presurizado de forma negativa puede permitir que los contaminantes de las áreas adyacentes de la oficina o del exterior del edificio se infiltren en el entorno de la sala de cómputo a través de las separaciones de las puertas o las penetraciones de las paredes. El amoniaco y los fosfatos suelen estar asociados con procesos agrícolas, y muchos agentes químicos pueden producirse en las áreas de fabricación. Si existe este tipo de industrias en las inmediaciones del edificio del centro de datos, es posible que sea necesaria la filtración química. Si corresponde, también se debe evaluar el posible impacto de las emisiones de automóviles, el polvo proveniente de instalaciones de fabricación de albañilería o canteras locales, o la bruma del mar.

Actividad de limpieza

Las prácticas de limpieza inadecuadas también pueden degradar el entorno. Muchos productos químicos utilizados en aplicaciones de limpieza normales o de "oficina" pueden dañar los equipos informáticos sensibles. Se deben evitar los productos químicos potencialmente peligrosos que se detallan en la sección Equipos y procedimientos de limpieza. La desgasificación de estos productos o el contacto directo con componentes de hardware pueden provocar fallos. Ciertos tratamientos biocidas que se utilizan en la fabricación de unidades de tratamiento de aire también son inadecuados para usar en salas de cómputo, ya sea porque contienen productos químicos que pueden degradar componentes o porque no están diseñados para ser utilizados en la corriente de aire de un sistema de aire de recirculación. El uso de trapeadores o aspiradoras con filtros inadecuados también puede estimular la contaminación.

Es esencial que se lleven a cabo los pasos necesarios para evitar que los contaminantes del aire, como partículas metálicas, polvo atmosférico, vapores solventes, gases corrosivos, hollín, fibras atmosféricas o sales entren en el entorno de la sala de cómputo o se generen dentro de él. Ante la ausencia de límites de exposición de hardware, se deben utilizar los límites de exposición humana correspondientes de OSHA, NIOSH o ACGIH.

Efectos contaminantes

Las interacciones destructivas entre las partículas atmosféricas y la instrumentación electrónica pueden ocurrir de muchas maneras. El medio de interferencia depende del tiempo y de la ubicación del incidente crítico, las propiedades físicas del contaminante y el entorno en el que se coloca el componente.

Interferencia física

Las partículas duras con una resistencia tensional al menos un 10% mayor que la del material del componente pueden remover material de la superficie del componente mediante la pulverización o la incrustación. Las partículas blandas no dañan la superficie del componente, pero pueden acumularse en zonas que pueden interferir con el funcionamiento adecuado. Si estas partículas son pegajosas, pueden acumularse con otras partículas. Incluso las partículas muy pequeñas pueden tener un impacto si se acumulan en una superficie pegajosa o si se aglomeran como resultado de la acumulación de carga electrostática.

Fallo corrosivo

El fallo corrosivo o la intermitencia de contacto debido a la composición intrínseca de las partículas o debido a la absorción de vapor de agua y contaminantes gaseosos por parte de las partículas también pueden provocar fallos. La composición química del contaminante puede ser muy importante. Las sales, por ejemplo, pueden aumentar de tamaño al absorber vapor de agua del aire (nucleación). Si existe un depósito de sales minerales en una ubicación sensible, y el entorno está suficientemente húmedo, puede aumentar a un tamaño que puede interferir físicamente con un mecanismo o puede provocar daños al formar soluciones salinas.

Cortocircuitos

Pueden aparecer caminos conductores mediante la acumulación de partículas en placas de circuitos u otros componentes. Muchos tipos de partículas no son conductoras inherentemente, pero pueden absorber cantidades significativas de agua en entornos de alta humedad. Los problemas causados por partículas eléctricamente conductoras pueden abarcar desde funcionamientos incorrectos intermitentes hasta daños reales de componentes y fallos operativos.

Fallo térmico

La obstrucción prematura de dispositivos filtrados provoca una restricción del flujo de aire, que puede generar recalentamiento interno y averías por caída del cabezal. Las capas pesadas de polvo acumulado en componentes de hardware también pueden formar una capa aisladora que puede provocar fallos relacionados con el calentamiento.

Condiciones ambientales

Todas las superficies dentro de la zona controlada del centro de datos se deben mantener con un nivel de limpieza elevado. Todas las superficies deben ser limpiadas con regularidad por profesionales capacitados como se detalla en la sección Equipos y procedimientos de limpieza. Se debe prestar especial atención a las áreas que se encuentran debajo del hardware y a la rejilla del piso de acceso. Los contaminantes que están cerca de las entradas de aire del hardware se pueden transferir con más facilidad a las áreas donde pueden causar daños. Las acumulaciones de partículas en la rejilla del piso de acceso se pueden suspender en el aire cuando las baldosas del piso se levantan para acceder al contrapiso.

El espacio vacío del contrapiso en un sistema de aire acondicionado de flujo descendente actúa como la cámara plenum de aire del suministro. Los aires acondicionados presurizan esta área, y el aire acondicionado, luego, se introduce en los espacios del hardware mediante paneles del piso perforados. De este modo, todo el aire que viaja de los aires acondicionados al hardware primero debe pasar por el espacio vacío del contrapiso. Las condiciones inadecuadas en la cámara plenum de aire del suministro pueden tener un efecto drástico sobre las condiciones en las áreas del hardware.

El espacio vacío del contrapiso en un centro de datos, a menudo, se considera únicamente un lugar práctico para colocar los cables y las tuberías. Es importante recordar que este espacio también es un conducto y que las condiciones debajo del piso falso se deben mantener con un nivel de limpieza elevado. Las fuentes contaminantes pueden incluir materiales de construcción degradantes, una actividad del operador o una infiltración desde la parte exterior de la zona controlada. Con frecuencia, se forman depósitos de partículas donde los cables u otros elementos del contrapiso forman barreras de aire que permiten que las partículas se asienten y se acumulen. Cuando estos elementos se mueven, las partículas se vuelven a introducir en la corriente de aire del suministro, donde pueden ser transportadas directamente al hardware.

Los materiales de construcción protegidos de manera inadecuada o dañados suelen ser fuentes de contaminación del contrapiso. El yeso, el cartón yeso, los bloques de albañilería y el concreto sin protección se deterioran con el tiempo y desprenden partículas finas en el aire. La corrosión en los elementos del contrapiso o las superficies del aire acondicionado después de la filtración también pueden representar un problema. El espacio vacío del contrapiso se debe descontaminar periódicamente de manera profunda y adecuada para eliminar estos contaminantes. Solo las aspiradoras equipadas con un filtro de aire de partículas de alta eficacia (HEPA) se deben usar en cualquier procedimiento de descontaminación. Las aspiradoras con filtros inadecuados no retienen las partículas finas, de modo que pasan por la unidad a altas velocidades y quedan suspendidas en el aire.

Los materiales de albañilería y concreto sin sellar, u otros materiales similares, están sujetos a sufrir una degradación continua. Los selladores y los endurecedores que se suelen utilizar durante la construcción, por lo general, están diseñados con el fin de proteger el piso contra tráfico pesado o con el fin de preparar el piso para la aplicación de materiales para pavimentos, pero no están diseñados para superficies interiores de una cámara plenum de aire de suministro. Si bien las descontaminaciones regulares ayudan a tratar las partículas sueltas, las superficies siguen estando sujetas al deterioro con el correr del tiempo o al desgaste provocado por la actividad en el contrapiso. Lo ideal es que todas las superficies del contrapiso se sellen de manera correcta en el momento de la construcción. Si esto no ocurre, es necesario tomar precauciones especiales para tratar las superficies en una sala en línea.

Es de vital importancia que se utilicen solamente materiales y metodologías adecuados en el proceso de encapsulación. Los procedimientos y los selladores inadecuados pueden incluso degradar las condiciones que deben mejorar, lo que impacta en la confiabilidad y las operaciones de hardware. A continuación, se detallan las precauciones que se deben tomar al encapsular la cámara plenum de aire de suministro en una sala en línea:

- Aplique manualmente el encapsulante. Las aplicaciones por rociado son totalmente inapropiadas en un centro de datos en línea. El proceso de rociado hace que el sellador quede en suspensión en la corriente de aire del suministro y tenga más probabilidad de encapsular cables en el piso.

- Utilice un encapsulante pigmentado. La pigmentación hace que el encapsulante quede visible en la aplicación, lo que garantiza una cobertura completa, y ayuda a identificar las áreas que están dañadas o que quedan expuestas con el tiempo.

- Debe tener una alta flexibilidad y una baja porosidad para cubrir con eficacia las texturas irregulares del área tratada, y para minimizar el daño provocado por el agua y la migración de humedad.

- El encapsulante no debe desgasificar ningún contaminante nocivo. Muchos encapsulantes que son comunes en la industria tienen un nivel elevado de amoniaco o contienen otros productos químicos que pueden ser nocivos para el hardware. Es bastante improbable que esta desgasificación pueda provocar un fallo catastrófico inmediato, pero estos productos químicos, por lo general, contribuyen a la corrosión de contactos, cabezales u otros componentes.

La encapsulación efectiva del piso de un contrapiso en una sala de cómputo en línea es una tarea difícil y muy delicada, pero se puede llevar a cabo de manera segura si se emplean los materiales y los procedimientos adecuados. Evite el uso del entretecho como un suministro o retorno abierto para el sistema de aire del edificio. Esta área suele ser muy sucia y difícil de limpiar. A menudo, las superficies estructurales se recubren con materiales ignífugos fibrosos, y la losa y el aislamiento del techo también están sujetos a desprenderse. Incluso antes de la filtración, esta exposición es innecesaria y puede afectar de manera adversa las condiciones ambientales en la sala. También es importante que el entretecho no se presurice, ya que esto fuerza la entrada de aire sucio en la sala de cómputo. Las guías de cables o las columnas con penetraciones, tanto en el contrapiso como en el entretecho, pueden provocar presurización en el entretecho.

Puntos de exposición

Todos los puntos de exposición potenciales en el centro de datos se deben tratar para minimizar las posibles influencias del exterior de la zona controlada. La presurización positiva de las salas de cómputo ayudan a limitar la infiltración de contaminantes, pero también es importante minimizar las brechas en el perímetro de la sala. Para garantizar la mantención correcta del entorno, se deben tener en cuenta las siguientes pautas:

- Todas las puertas deben encajar perfectamente en los marcos.

- Se pueden utilizar juntas y burletes para cubrir las separaciones.

- Se deben evitar las puertas automáticas en áreas donde puedan activarse de manera accidental. Un medio alternativo de control sería colocar un activador de puertas remoto para que el personal que empuja carros pueda abrir las puertas con facilidad. En áreas muy sensibles o donde el centro de datos está expuesto a condiciones no deseadas, se recomienda diseñar e instalar bloqueos para el personal. Los juegos de puertas dobles con un separador entre ellas pueden ayudar a limitar la exposición directa a las condiciones externas.

- Selle todas las penetraciones entre el centro de datos y las áreas adyacentes.

- Evite compartir una cámara plenum del contrapiso o techo de la sala de cómputo con áreas adyacentes que tienen poco control.

Filtración

La filtración es un medio eficaz para tratar las partículas atmosféricas en un entorno controlado. Es importante que todas las unidades de tratamiento de aire que abastecen el centro de datos tengan filtros adecuados para garantizar el mantenimiento de las condiciones apropiadas dentro de la sala. La refrigeración de procesos en la sala es el método recomendado para controlar el entorno de la sala. Los refrigeradores de procesos en la sala permiten la recirculación del aire de la sala. El aire de las áreas de hardware pasa por las unidades, donde se filtra y se refrigera, y luego entra en la cámara plenum del contrapiso. La cámara plenum se presuriza, y el aire acondicionado entra en la sala a través de las baldosas perforadas y, luego, vuelve al aire acondicionado para su reacondicionamiento. El diseño y los patrones de circulación de aire asociados con una unidad de tratamiento de aire típica de una sala de cómputo tienen una tasa mucho más alta de cambio de aire que los aires acondicionados tradicionales para confort, de modo que el aire se filtra con mucha más frecuencia que en un entorno de oficina. La filtración adecuada puede capturar una gran cantidad de partículas. Los filtros instalados en los aires acondicionados de recirculación en la sala deben tener una eficacia mínima del 40% (eficacia de detección de polvo atmosférico; norma ASHRAE 52.1). Se deben instalar prefiltros de calidad inferior para ayudar a prolongar la vida de los filtros principales más costosos.

Todo el aire que entra en la zona controlada de la sala de cómputo, para ventilación o presurización positiva, primero debe pasar por el filtro de alta eficacia. Lo ideal es que el aire proveniente de fuentes externas al edificio se filtre con el filtro de aire de partículas de alta eficacia (HEPA) calificado con un 99,97% o más de eficacia (eficacia DOP; norma MILSTD-282). Los costosos filtros de alta eficacia se deben proteger con varias capas de prefiltros que se cambian con más frecuencia. Los prefiltros de calidad inferior, con una eficacia de detección de polvo atmosférico ASHRAE del 20%, deben ser la primera línea de protección. La próxima batería de filtros debe estar compuesta por filtros de sacos o plisados con una eficacia de detección de polvo atmosférico ASHRAE entre el 60% y el 80%.

Tabla H-1 Porcentajes de filtración

Porcentaje de eficacia de detección de polvo ASHRAE 52-76

3 μm

1,0 μm

0,3 μm

25-30%

80%

20%

<5%

60-65%

93%

50%

20%

80-85%

99%

90%

50%

90%

>99%

92%

60%

DOP 95%

No se aplica

>99%

95%

Los filtros de baja eficacia son casi totalmente inefectivos para eliminar partículas submicrónicas del aire. También es importante que los filtros que se usen tengan el tamaño correcto para las unidades de tratamiento de aire. Las separaciones en los paneles de los filtros pueden permitir que el aire evite el filtro cuando pasa por el aire acondicionado. Las separaciones o aperturas se deben rellenar usando materiales adecuados, como paneles de acero inoxidable o montajes de filtro personalizados.

Ventilación y presurización positiva

Se necesita una entrada diseñada de aire del exterior del sistema de la sala de cómputo para cumplir con los requisitos de ventilación y presurización positiva. El centro de datos se debe diseñar de modo que alcance la presurización positiva en relación con áreas adyacentes que tienen menos control. La presurización positiva de las áreas más sensibles es un medio eficaz para controlar la infiltración de contaminantes a través de pequeñas brechas en el perímetro de la sala. Los sistemas de presión positiva están diseñados para aplicar fuerzas de aire hacia afuera sobre las entradas y otros puntos de acceso dentro del centro de procesamiento de datos, con el fin de minimizar la infiltración de contaminantes de la sala de cómputo. Sólo debe entrar una pequeña cantidad de aire en el entorno controlado. En los centros de datos con muchas salas, las áreas más sensibles deben ser las más presurizadas. No obstante, es muy importante que el aire que se utiliza para presurizar de manera positiva la sala no afecte negativamente las condiciones ambientales de la sala. Es esencial que todo el aire proveniente del exterior de la sala de cómputo se filtre y acondicione adecuadamente para garantizar que esté dentro de los parámetros aceptables. Estos parámetros pueden ser más flexibles que las condiciones objetivo para la sala, dado que la entrada de aire debe ser mínima. Una determinación precisa de límites aceptables se debe basar en la cantidad de aire que ingresa y el posible impacto en el entorno del centro de datos.

Debido a que se utiliza un sistema de aire acondicionado de recirculación de bucle cerrado en la mayoría de los centros de datos, es necesario introducir una mínima cantidad de aire para cumplir los requisitos de ventilación de los ocupantes de la sala. En general, las áreas del centro de datos tienen una densidad de población humana muy baja, por lo que el aire necesario para la ventilación debe ser mínimo. En la mayoría de los casos, el aire necesario para lograr la presurización positiva puede exceder el que se necesita para alojar a los ocupantes de la sala. Normalmente, las cantidades de aire externo inferiores al aire de reposición del 5 % deben ser suficientes (manual de ASHRAE: aplicaciones, capítulo 17). Un volumen de aire externo de 15 CFM por ocupante o estación de trabajo debe ser suficiente para cumplir las necesidades de ventilación de la sala.

Equipos y procedimientos de limpieza

Hasta un centro de datos diseñado perfectamente requiere un mantenimiento continuo. Los centros de datos que contienen defectos de diseño o que son peligrosos pueden requerir un mayor esfuerzo para mantener las condiciones dentro de los límites deseados. El rendimiento de hardware es un factor importante que aumenta la necesidad de un nivel de limpieza elevado en el centro de datos.

Otro punto para tener en cuenta es la concienciación de los operadores. Mantener un nivel de limpieza bastante elevado aumenta el nivel de concienciación de los ocupantes en relación con los requisitos y las restricciones especiales mientras están en el centro de datos. Los ocupantes o visitantes del centro de datos tendrán un muy buen concepto del entorno controlado y tendrán más posibilidades de actuar de manera correcta. Cualquier entorno que se mantenga con un nivel de limpieza bastante elevado y que se conserve ordenado y bien organizado también inspirará respeto por parte de los ocupantes y visitantes de la sala. Cuando clientes potenciales visiten la sala, considerarán el aspecto general de la sala como un reflejo de un compromiso global con la excelencia y la calidad. Un cronograma de limpieza eficaz debe constar de acciones a corto y largo plazo especialmente diseñadas. Estas acciones se pueden resumir de la siguiente manera:

Tabla H-2 Cronograma de limpieza para el centro de datos

Frecuencia

Tarea

Acciones diarias

Eliminación de residuos

Acciones semanales

Mantenimiento de piso de acceso (aspiradora y trapeador húmedo)

Acciones trimestrales

Descontaminación de hardware

Descontaminación de superficie de sala

Acciones semestrales

Descontaminación de vacío de contrapiso

Descontaminación de aire acondicionado (según sea necesario)

Tareas diarias

Este plan de trabajo se enfoca en la eliminación de la basura y los residuos desechados todos los días de la sala. Además, es posible que se deba aspirar el piso diariamente en las salas de impresión o en las salas donde hay mucha actividad de los operadores.

Tareas semanales

Este plan de trabajo se enfoca en el mantenimiento del sistema de piso de acceso. Durante la semana, el piso de acceso se ensucia con acumulaciones de polvo y presenta imperfecciones. Se debe pasar la aspiradora y un trapeador húmedo en todo el piso de acceso. Todas las aspiradoras que se usan en el centro de datos, para cualquier finalidad, se deben equipar con filtros de aire de partículas de alta eficacia (HEPA). Los equipos con filtros inadecuados no pueden retener las partículas más pequeñas; en cambio, las agitan, de modo que degradan el entorno que deben mejorar. También es importante que los trapeadores y los trapos para polvo tengan diseños adecuados, es decir, no deben desprender pelusa.

Las soluciones de limpieza que se utilizan dentro del centro de datos no deben implicar una amenaza para el hardware. Las soluciones que posiblemente pueden dañar el hardware incluyen:

- Productos con amoniaco

- Productos basados en cloro

- Productos a base de fosfato

- Productos enriquecidos con blanqueadores

- Productos a base de petroquímicos

- Reacondicionadores o solventes para pisos

También es importante que se utilicen las concentraciones recomendadas, ya que incluso un agente adecuado en una concentración inadecuada puede ser dañino. La solución se debe mantener en buen estado a lo largo del proyecto y se deben evitar aplicaciones excesivas.

Tareas trimestrales

El plan de trabajo trimestral implica un cronograma de descontaminación mucho más detallado y completo, y solamente debe ser implementado por profesionales experimentados de control de contaminación de salas de cómputo. Estas acciones se deben realizar entre tres y cuatro veces por año, según los niveles de actividad y contaminación que existen. Se deben descontaminar en profundidad todas las superficies de la sala, incluidos los armarios, las cornisas, los estantes, las repisas y los equipos de soporte. Las cornisas altas y los accesorios de iluminación, y las áreas generalmente accesibles, se deben tratar o aspirar según corresponda. Las superficies verticales, que incluyen ventanas, divisiones de vidrio, puertas, etc., se deben tratar en profundidad. Los trapos para polvo especiales que están impregnados con materiales absorbentes de partículas se deben usar en el proceso de descontaminación de superficies. No utilice trapos para polvo genéricos o trapos de tela para realizar estas actividades. No utilice productos químicos, ceras ni solventes durante estas actividades.

La contaminación asentada se debe remover de todas las superficies del hardware exteriores, incluidas las superficies verticales y horizontales. Las rejillas de entrada y salida de aire de la unidad también se deben tratar. No limpie las superficies de control de la unidad, ya que estas áreas se pueden descontaminar con aire levemente comprimido. También se debe tener especial cuidado cuando se limpian los teclados y los controles de seguridad. Se deben usar trapos para polvo especialmente tratados a fin de limpiar todas las superficies del hardware. Los monitores se deben limpiar con productos de limpieza ópticos y trapos sin estática. No se deben utilizar productos químicos disipativos con descarga electrostática (ESD) en el hardware de los equipos, dado que estos agentes son cáusticos y nocivos para la mayoría del hardware sensible. El hardware de los equipos está diseñado para permitir la disipación electrostática, de modo que no se requieren tratamientos adicionales. Una vez que todas las superficies de la sala y del hardware se descontaminan por completo, se debe pasar una aspiradora con filtro HEPA y un trapeador húmedo en el piso de acceso como se detalla en Acciones semanales.

Tareas bienales

El vacío del contrapiso se debe descontaminar cada 18 ó 24 meses según las condiciones de las superficies de la cámara plenum y el grado de acumulación de contaminantes. A lo largo del año, hay una gran cantidad de actividad sobre el vacío del contrapiso, de modo que se crean nuevas acumulaciones de contaminación. Si bien las actividades de limpieza semanales del piso superior reducen en gran medida las acumulaciones de polvo en el contrapiso, una determinada cantidad de polvo de la superficie migra al espacio vacío del contrapiso. Es importante mantener el contrapiso con un nivel de limpieza óptimo, ya que esta área actúa como la cámara plenum de aire de suministro del hardware. La mejor opción es realizar un tratamiento de descontaminación del contrapiso a corto plazo para reducir la contaminación cruzada. El personal que realiza esta operación debe estar completamente capacitado para evaluar la conectividad de los cables y la prioridad. Cada área expuesta del espacio vacío del contrapiso se debe inspeccionar y evaluar de forma individual para determinar el movimiento y la manipulación posibles de los cables. Antes del movimiento de cables, se deben controlar y acoplar por completo todas las conexiones por cables y pares trenzados. Todas las actividades sobre el contrapiso se deben realizar prestando especial atención a la carga del piso y la distribución del aire. Con el fin de conservar las condiciones psicrométricas adecuadas y la integridad del piso de acceso, se debe administrar con cuidado la cantidad de baldosas que se sacan del sistema del piso. En la mayoría de los casos, cada equipo de trabajo no debe tener más de 24 pies cuadrados (6 baldosas) de piso de acceso abierto en cualquier momento. El sistema de red de soporte del piso de acceso también se debe descontaminar por completo, primero aspirando los desechos sueltos y luego pasando una esponja húmeda para remover los residuos acumulados. Las juntas de caucho, si hay, y el armazón de metal que conforma el sistema de red se deben remover de la red y también se deben limpiar con una esponja húmeda. Cualquier condición inusual, como suspensión de piso, baldosas, cables y superficies dañados, dentro del espacio vacío del piso se deben detectar e informar.

Actividad y procesos

El aislamiento del centro de datos es un factor integral para mantener las condiciones adecuadas. Se deben evitar todas las actividades innecesarias en el centro de datos y se debe limitar el acceso únicamente al personal necesario. Las actividades periódicas, como las visitas, se deben limitar, y el tránsito se debe mantener alejado del hardware para evitar el contacto accidental. Se debe capacitar a todo el personal que trabaja en la sala, incluidos los empleados temporales y de limpieza, para que conozcan los aspectos básicos más importantes del hardware con el fin de evitar la exposición innecesaria. Las áreas controladas del centro de datos se deben aislar totalmente de las actividades que generan contaminantes. Se recomienda que las salas de impresión, las salas de clasificación de cheques, los centros de control u otras áreas con niveles elevados de actividad mecánica y humana no tengan exposición directa con el centro de datos. Los trayectos hacia esas áreas y desde ellas no deben requerir tránsito en las áreas principales del centro de datos.

Glosario

2N

Una configuración de energía que proporciona redundancia de CA y de CC. Hay una fuente de alimentación por cada cuatro unidades de cinta y una fuente por cada robot. Esta configuración requiere una segunda fuente de alimentación de CA para admitir una PDU del sistema adicional. Se proporciona energía a los cuatro racks accesorios. Consulte también N+1.

ADI

Interfaz de unidad de automatización. Admite los datos enriquecidos para StorageTek Tape Analytics.

puerta de acceso

Una puerta en cada lado del CIM que permite al personal de mantenimiento acceder a la biblioteca.

ranura activa

Una ranura de almacenamiento que se puede utilizar para el almacenamiento de cartuchos.

capacidad activa

El número de ranuras de almacenamiento que la biblioteca está autorizada a usar para el almacenamiento. No puede superar la capacidad instalada ni la capacidad adquirida. Igual que la capacidad asignada.

capacidad asignada

Número de ranuras activas. La capacidad asignada no puede superar la capacidad adquirida definida en el archivo de activación de hardware. Igual que la capacidad activa. Consulte también capacidad no asignada.

auditoría

Un inventario de ubicaciones de cartuchos en todas las áreas de la biblioteca, incluidas las ranuras en áreas de almacenamiento y áreas reservadas. Las auditorías se realizan en los casos siguientes:

- Cuando la biblioteca se inicializa durante el encendido.

- Después de abrir y cerrar cada una o ambas puertas de acceso sin activar la puerta de seguridad de servicio.

- Cuando se realiza una solicitud de auditoría física mediante SLC.

Consulte también auditoría del host, auditoría física, auditoría verificada y auditoría virtual.

biblioteca secundaria

La biblioteca SL8500 que está ubicada en el lado izquierdo de una biblioteca principal, vista desde el frente. La biblioteca secundaria no suministra alimentación al puerto Passthru, no lo controla y no lo recupera.

CAP

Consulte puerto de acceso de cartuchos (CAP).

CLI

Interfaz de línea de comandos.

capacidad

La capacidad de almacenamiento de la biblioteca. Consulte también capacidad activa y capacidad instalada.

cartucho

Un contenedor que tiene una cinta magnética que se puede montar en una unidad para leer o escribir datos. La biblioteca utiliza cartuchos de datos, de diagnóstico y de limpieza.

puerto de acceso de cartuchos (CAP)

Un puerto integrado en el panel de la puerta de la biblioteca, que se utiliza para importar o exportar cartuchos.

conjunto de cartuchos

Una carcasa plástica que contiene varios cartuchos que no están en uso. Las paredes internas de la biblioteca SL8500 constan de conjuntos de 14 ranuras, y las paredes externas constan de conjuntos de 13 ranuras.

cartucho de limpieza

Un cartucho de cinta que se utiliza limpiar el trayecto de la cinta en una unidad. Los cartuchos de limpieza son específicos de la unidad y se deben reemplazar después de una cierta cantidad de usos.

módulo de interfaz de cliente (CIM)

El módulo frontal de la biblioteca SL8500 que incluye el panel de operador con pantalla táctil y permite al personal de mantenimiento acceder al alojamiento de servicio y la biblioteca.

DEM

Consulte módulo de electrónica y de unidades (DEM).

dWWN

Consulte WWN dinámica.

cartucho de datos

Un cartucho se utiliza para almacenar datos.

cartucho de diagnóstico

Un cartucho utilizado para rutinas de diagnóstico de una unidad.

módulo de electrónica y de unidades (DEM)

El módulo de la biblioteca SL8500 que aloja el módulo de control de electrónica, las unidades de distribución de energía (PDU), las fuentes de alimentación, los equipos y racks accesorios, y las unidades de cinta de la biblioteca. El módulo ubicado en la parte trasera de la biblioteca.

conjunto de unidades

La carcasa de metal que se instala en el módulo de electrónica y de unidades para el montaje de conjuntos de bandejas de unidades de cinta. El módulo de electrónica y de unidades puede alojar hasta cuatro conjuntos y cada conjunto puede alojar hasta 16 conjuntos de bandejas de unidades de cinta.

alojamiento de unidades

Una sección del conjunto de unidades que aloja un conjunto de bandejas de unidades de cinta.

dirección de alojamiento de unidades

Un número entero de dos dígitos (01-64) que representa las ubicaciones físicas en las que se insertan los conjuntos de bandejas de unidades.

bandeja de unidades

Un chasis de metal con cables, tarjetas electrónicas y unidad de cinta que se utiliza como interfaz entre la unidad de cinta y la biblioteca de cintas. La bandeja de unidades aloja la tarjeta de controlador de unidades (HBD o LOD).

TCP/IP dual

Proporciona dos conexiones de host separadas entre el software del host (ACSLS o HSC) y el controlador de biblioteca.

WWN dinámica

Cuando esta activada, la función dWWN asigna nombres a las ranuras de unidad de la biblioteca en vez de a los dispositivos. Cuando se reemplaza una unidad, la nueva unidad recibe el mismo nombre que la reemplazada y, de esta forma, se elimina la necesidad de volver a configurar el sistema. La función dWWN asigna nombres a las ranuras de unidad de cinta individuales en vez de a los dispositivos.

ECM

Consulte módulo de control de electrónica (ECM).

ELS

Consulte Enterprise Library Software.

ERS

Consulte interruptor de detención robótica de emergencia (ERS).

expulsión

Consulte exportación.

módulo de control de electrónica (ECM)

Un módulo que incluye las tarjetas HBK, HBC/HBCR y HBT. El ECM procesa comandos de un conjunto de sistema host, coordina las actividades de los componentes de la biblioteca y supervisa las entradas de estado de sensores y conmutadores.

elevador

El dispositivo que transporta los cartuchos de forma vertical. La biblioteca SL8500 tiene dos elevadores que mueven los cartuchos entre las guías de la biblioteca.

interruptor de detención robótica de emergencia (ERS)

Un interruptor ubicado en el teclado de CIM que desconecta toda la alimentación de los robots.

introducir

Consulte importación.

Enterprise Library Software

Los productos de software que automatizan operaciones de cinta para clientes de mainframe.

exportación

La biblioteca coloca un cartucho en la ranura de CAP, de modo que el operador pueda extraer el cartucho de la biblioteca. Igual que expulsión.

FRU

Unidad sustituible en campo.

conmutación por error

La migración a una ruta secundaria o redundante cuando la ruta principal falla.

panel de controlador frontal

El módulo que alberga el controlador para elevadores, CAP, platos y barreras de seguridad.

frente

La parte externa del CIM, entre las puertas de acceso, que aloja el teclado y el panel de operador local.

extraer

Una actividad en la que un robot obtiene un cartucho de una ranura o una unidad.

HLI/PRC

Host Library Interface (interfaz de biblioteca del host)/Panel Row Column (panel, fila y columna).

biblioteca principal

La biblioteca que suministra energía, señal y líneas de control a los mecanismos de puerto Passthru (PTP). Es la biblioteca que se encuentra a la derecha de un complejo de bibliotecas, visto desde el frente.

auditoría del host

El proceso de actualización de ubicaciones e identificadores de volumen (Vol-id) de cartuchos en una base de datos de host. Un comando del host inicia esta auditoría.

intercambio en caliente

Extracción y sustitución de un componente del sistema mientras que el sistema sigue conectado a la alimentación y las operaciones del sistema continúan.

conectable en caliente

La función que permite que un representante del servicio de asistencia de Oracle sustituya un componente del sistema mientras el sistema sigue conectado a la alimentación. Esta función permite realizar acciones de mantenimiento de hardware y actualizaciones de hardware sin interrumpir la disponibilidad del subsistema. Comparar con intercambio en caliente.

importación

El proceso de colocar un cartucho en el puerto de acceso de cartuchos, de modo que la biblioteca pueda insertarlo en una ranura de almacenamiento.

ranura inactiva

Una ranura de almacenamiento que está desactivada de forma explícita y no se puede utilizar para el almacenamiento de cartuchos.

capacidad instalada

El número de ranuras de almacenamiento presentes físicamente en la biblioteca.

interruptor de interbloqueo

Un interruptor que desconecta la alimentación de los mecanismos de la biblioteca, excepto las unidades de cinta, al abrir la puerta frontal.

teclado

La interfaz ubicada en el CIM. El teclado incluye los botones de apertura/cierre de CAP, los bloqueos de seguridad de las puertas y el botón de ERS.

LCM

Consulte Library Content Manager (LCM).

LTO

Consulte formato Linear Tape Open (LTO).

complejo de bibliotecas

Dos o más bibliotecas SL8500 conectadas entre sí mediante un puerto Passthru (PTP).

controlador de biblioteca (LC)

La tarjeta HBC/HBCR dentro de la biblioteca que controla las operaciones y se comunica con el panel de operador.

Library Content Manager (LCM)

Software que gestiona el contenido para entornos de cinta automatizados de mainframe. Trabaja con el componente de software del host, el gestor de almacenamiento virtual y el sistema de gestión de cintas.

panel de operador de la biblioteca

Consulte panel de control de operador con pantalla táctil.

módulo de almacenamiento de biblioteca (LSM)

Componente de la biblioteca conectado a otros LSM en un complejo de bibliotecas con un puerto Passthru. Igual que una guía SL8500.

formato Linear Tape Open (LTO)

Un conjunto de estándares de formato de datos de cinta diseñados para permitir el intercambio de datos entre diferentes proveedores de unidades de cinta LTO Ultrium. Estos estándares permiten el uso compartido de cartuchos de datos.

cargador

Un conjunto extraíble que contiene cartuchos y está situado en el puerto de acceso de cartuchos (CAP).

TCP/IP múltiple

Uso de conexiones TCP/IP a múltiples bibliotecas para ofrecer rutas de comunicación redundantes entre el software del host (ACSLS o HSC) y un complejo de bibliotecas SL8500.

MIR

Región de información de medios (MIR). Mapa o directorio de la ubicación de datos del usuario en los medios físicos. Esta capacidad permite que la unidad optimice el acceso a los datos del usuario, lo cual permite ahorrar tiempo fundamental para acceder a los datos. Los datos MIR en una cinta cifrada no están cifrados.

N+1

La configuración de energía estándar que proporciona redundancia de energía de CC, ya que agrega una fuente de alimentación de CC adicional a la red eléctrica de CC. Hay una fuente de alimentación por cada dos robots más una fuente redundante, y una fuente por cada ocho unidades más una fuente redundante. Hay dos PDU: una PDU del sistema y una PDU N+1. Solo se proporciona alimentación para los racks accesorios 2 y 4. Consulte también 2N.

sustitución en línea

Sustitución o mantenimiento de un módulo mientras la biblioteca sigue en estado operativo. Posiblemente sea necesario que la persona encargada del servicio apague el módulo antes de extraerlo o sustituirlo.

panel de operador

Consulte panel de control de operador con pantalla táctil.

cartucho huérfano

En una biblioteca particionada, un cartucho ubicado en una ranura o unidad sin asignar (es decir, una ranura o unidad no asignada a ninguna partición definida). Los cartuchos pueden pasar a ser huérfanos cuando se cambian los límites de particiones, se suprimen particiones o los cartuchos se trasladan manualmente a ranuras sin asignar o inaccesibles.

PDU

Consulte unidad de distribución de energía (PDU).

PLI

Consulte interfaz principal de la biblioteca (PLI).

PTP

Consulte puerto Passthru (PTP).

puerto Passthru (PTP)

Un dispositivo electromecánico que permite que un módulo de almacenamiento de biblioteca transfiera un cartucho a otro módulo de almacenamiento de biblioteca adyacente en el mismo complejo. Un complejo de bibliotecas es una serie de bibliotecas conectadas con puertos Passthru. Las bibliotecas SL8500 están unidas por cuatro PTP porque hay cuatro guías. Consulte también biblioteca principal y biblioteca secundaria.

auditoría física

Las auditorías físicas se realizan cuando los robots:

- Analizan las ubicaciones de cartuchos en la biblioteca

- Comprueban los volúmenes

- Actualizan el inventario de la tarjeta de control de la biblioteca

- Establecen el estado de la ubicación del cartucho en true

capacidad física

El número de ranuras de almacenamiento de la biblioteca. Compare este término con la capacidad activa.

unidad de distribución de energía (PDU)

Un dispositivo para la distribución de CA de una entrada a múltiples salidas. Varias PDU ofrecen más disponibilidad porque la alimentación no se ve interrumpida si una PDU (o su fuente alternativa actual si las PDU utilizan fuentes de CA diferentes) pierde la conexión a la alimentación.

interfaz principal de la biblioteca (PLI)

La ruta de comunicación entre el panel de operador y el controlador de biblioteca.

capacidad adquirida

El número total de ranuras de almacenamiento autorizadas para la activación. El valor se define en función del archivo de activación de hardware. Consulte también capacidad asignada y capacidad activa.

colocar

Una actividad en la que un robot coloca un cartucho en una ranura o una unidad.

RE

Consulte Redundant Electronics (RE).

RIM

Consulte módulo de interfaz robótica (RIM).

guía

(1) Parte del conjunto de carriles superior del robot que suministra energía y comunicación al robot. (2) Todas las unidades y ranuras de cartuchos a las que se puede acceder mediante una guía.

Redundant Electronics (RE)

Una función que proporciona protección contra la conmutación por error en bibliotecas empresariales. RE utiliza dos conjuntos de tarjetas de controlador de biblioteca. Siempre hay un conjunto activo y otro en espera. El controlador de biblioteca activo puede realizar una conmutación por error al controlador en espera en respuesta a un comando de ACSLS o SLC. La biblioteca puede iniciar una conmutación por error automática en caso de un error de tarjeta de biblioteca.

robot

Un mecanismo que se desplaza horizontalmente sobre un carril para transportar cartuchos de cinta entre ubicaciones en la biblioteca.

módulo de interfaz robótica (RIM)

El módulo que contiene las guías curvas y los conjuntos de puerto Passthru (PTP).

ranura seleccionada

Una ranura de almacenamiento que actualmente no puede utilizarse para el almacenamiento de cartuchos, pero el controlador de biblioteca la activará automáticamente cuando la capacidad activada se incremente.

área de servicio

Un área entre las puertas de acceso del módulo de interfaz del cliente y la barrera de seguridad. En el área de servicio, puede almacenarse un robot redundante o inoperativo para el mantenimiento y pueden repararse o sustituirse otros mecanismos.

puerta de seguridad de servicio

Una barrera accionada por motor que baja y sube. Esta puerta separa las áreas de servicio en el conjunto de interfaz frontal del resto de la biblioteca. La SSD permite al personal de servicio reparar o sustituir de forma segura los mecanismos de la biblioteca mientras la puerta de acceso frontal se abre y cierra, sin interferir en la mayoría de las operaciones de la biblioteca.

ranura

Una ubicación de almacenamiento para un cartucho con la biblioteca.

TTI

Consulte interfaz de transporte de cinta (TTI).

unidad de cinta

Un dispositivo electromecánico que mueve la cinta magnética y contiene mecanismos de lectura y escritura de datos para la cinta.

área de almacenamiento de cinta

El área de la biblioteca donde se almacenan los cartuchos.

interfaz de transporte de cinta (TTI)

Una interfaz para controlar y supervisar el movimiento de la cinta.

panel de control de operador con pantalla táctil

Una pantalla plana con una interfaz de pantalla táctil y un equipo integrado al panel. Esta función se conecta al frente de la biblioteca.

carril

La ruta horizontal sobre la que se traslada un robot.

capacidad no asignada

El número de ranuras de almacenamiento disponibles para la activación de capacidad. Este valor es igual a la capacidad adquirida menos la capacidad asignada.

Vol-id

Identificador de volumen asignado a un cartucho. Igual que VOLSER.

VOLSER

Número de serie de volumen. Igual que Vol-id.

VSM

Consulte gestor de almacenamiento virtual (VSM).

VTCS

Consulte sistema de control de cinta virtual (VTCS).

VTD

Consulte unidad de cinta virtual (VTD).

VTSS

Consulte subsistema de almacenamiento de cinta virtual (VTSS).

auditoría verificada

Las auditorías verificadas se invocan desde SLC y validan el estado de una ranura o un rango de ranuras de cartucho específicos.

auditoría virtual

Las auditorías virtuales se invocan desde SLC y solo muestran el inventario de cartuchos en la pantalla de la consola (local o remota).

gestor de almacenamiento virtual (VSM)

Una solución de almacenamiento que virtualiza volúmenes y transportes en el buffer de un subsistema de almacenamiento de cinta virtual para mejorar el uso de medios y transportes.

sistema de control de cinta virtual (VTCS)

El código del host principal que controla la actividad y la información sobre VTSS, VTV, RTD y MVC.

unidad de cinta virtual (VTD)

Una emulación de un transporte físico en el VTSS que parece un transporte de cinta físico a un MVS. Los datos escritos en una VTD en realidad se escriben en DASD. El VTSS tiene 64 VTD que realizan montajes virtuales de VTV.

subsistema de almacenamiento de cinta virtual (VTSS)

El buffer de DASD que contiene volúmenes virtuales (VTV) y unidades virtuales (VTD). El VTSS es un dispositivo de hardware STK RAID 6 con un microcódigo que permite la emulación de transporte. El dispositivo RAID puede leer y escribir datos de "cinta" desde o hacia un disco, y puede leer y escribir datos desde y hacia una RTD.

volumen de cinta virtual (VTV)

Una parte del buffer de DASD que aparece en el sistema operativo como un volumen de cinta real. Los datos se escriben desde y hacia el VTV, que puede migrarse a la cinta real o puede recuperarse desde ésta.

WWN

Consulte world wide name.

world wide name

Una dirección de 64 bits que identifica de manera exclusiva a cada dispositivo y proveedor por separado, similar a la dirección MAC de una interfaz Ethernet. Cada puerto en una red de canal de fibra debe tener un WWN propio. El WWN no es sólo una dirección de hardware física. También sirve como dirección lógica de un nodo en el SAN. La configuración de SAN cambia si alguno de los dispositivos de hardware conectados cambia. Si un dispositivo falla y se sustituye, el WWN del nodo cambia y fuerza la reconfiguración del SAN. Hay tres WWN reservados para cada alojamiento de unidad: nodo, puerto A y puerto B.

Índice
A  B  C  D  E  F  I  L  M  O  P  R  S  T  U  V

A

ACSLS

configuración de TCP/IP dual y alta disponibilidad, E.4.3

enrutamiento de TCP/IP dual y alta disponibilidad, E.4.3.1

subredes separadas de TCP/IP dual, E.4.1

activación de hardware

descarga, 3.1

Feature Audit Log (Log de auditoría de funciones), 12.1

instalación, 3.2

suprimir, 3.4

tipo de archivo, 3

visión general, 3

actualizaciones de firmware de biblioteca, G

activar, G.2

descarga, G.1

alertas de estado

borrado, 14.6

visualización, 11.1

archivo de activación de hardware

visualización de actuales, 3.3

archivo de instantánea de logs

proceso de generación, 12.4.2

proceso de transferencia, 12.4.2

archivo MIB

proceso de transferencia, 12.4.1

archivos de soporte para diagnóstico, 12.4 auditorías

biblioteca completa, 10.1

descripción, 10

físicas, 10.1, 10.1, 10.2

indicador de auditoría, 10.4

puerta principal de acceso y, 10.4

rango de celdas, 10.2

verificadas, 10.3

B

bandejas de unidades

estado, 11.3

biblioteca

apagado, 15.1, 15.2

colocación en línea, 13.2

colocación en modo manual, 13.1

ingreso en la biblioteca, 15.3

montaje de un cartucho, 15.5

particiones

operaciones de CAP, 6.4

precauciones de ingreso, 15.3

C

cambio de la biblioteca a en línea, 13.2

cambio de la biblioteca a fuera de línea, 13.1

CAP

cierre, 6.3

colocación en línea, 13.4

colocación fuera de línea, 13.3

inserción de cartuchos, 6.1

modo manual, 6.7

modos, 6.7

particiones de biblioteca, 5.2

prueba automática, 14.3

reservas, 5.2

visualización de estado, 11.3

visualización de información de resumen, 11.3

visualización de propiedades, 11.3

CAP manual, 6.7 capacidad

activación, 4

biblioteca no particionada, 4

biblioteca única, 4.1, 4.2

complejo de bibliotecas, 4.3

hosts HLI, 4.6

capacidad activa, 4

biblioteca única, 4.1, 4.2

complejo de bibliotecas, 4.3

hosts HLI, 4.6

informes, 12.2

cartuchos

almacenamiento, 8.6.3

expulsiones, 6.2

huérfanos, 4.4

inserción en el CAP, 6.1

inserción en una celda o unidad, 8.6.1

introducciones, 6.1

limpieza exterior, 8.6.2

lista, 12.1

localización por dirección, 8.2, 8.2.2

localización por VOLID, 8.2

localizar por VOLID, 8.2.1

manejo, 8.6

montaje, 15.5

movimiento desde una ubicación especificada, 8.1

movimiento por VOLID, 8.1

movimientos de recuperación, 8.1

revisión, 8.6.1

sin etiquetar, 8.5.1

visualización de información, 12.1

cartuchos de diagnóstico

descripción, 8.4

exportación, 8.4.2

importación, 8.4.1

pruebas automáticas de biblioteca y, 14.2

tareas de gestión, 8.4

cartuchos de limpieza, 8.5 cartuchos huérfanos, 4.4

bibliotecas particionadas y, 5.3

códigos de resultado

lista, 12.5.3

colocación de la biblioteca en modo manual, 13.1 complejo de bibliotecas

localización de cartuchos, 8.2

propiedades, 11.2

visualización de estado, 11.1

configuración de biblioteca

visualización, 11.2

contraseñas

activación, 2.1

modificación, 2.5

controlador de biblioteca

propiedades, 11.2

visualización de Redundant Electronics, 11.3, 11.3

controlador de unidades, 11.2

D

descarga

activación de hardware, 3.1

detención robótica de emergencia

uso, 15.4

difusiones de red, E.2

E

elevador

estado de, 11.3

información de resumen, 11.3, 11.3

energía

apagar, 15.2

conmutadores, 15.1

estado de biblioteca

visualización, 11.1

estado de dispositivo

lista de códigos, 12.5.3

F

fuentes de alimentación

estado de, 11.3

información de resumen, 11.3

tareas de supervisión, 11.3

funciones activadas

archivos, 3

capacidad, 4

partición, 5, 11, 12

Redundant Electronics, D, F

visualización de actuales, 3.3

I

ID de inicio de sesión, 2.5

ID de usuario

tipos, 2.5

informe

capacidad activada, 12.2

cartuchos huérfanos, 12.2

informe de estadísticas de eventos generales, 12.1 informe Drive Events (Eventos de unidades), 12.1 informe Drive Media Events (Eventos de medios de unidades), 12.1 informes

eventos de unidades, 12.1

log de auditoría de funciones, 12.1

resumen de cartuchos, 12.1

tabla de cartuchos, 12.1

informes de bibliotecas

búsqueda, 12.1

guardado de datos en un archivo, tareas de informes de SL Console, 12.1

visualización, 12.1

informes de SL Console

Drive Events (Eventos de unidades), 12.1

Drive Media Events (Eventos de medios de unidades), 12.1

General Events (Eventos generales), 12.1

ingreso en la biblioteca, 15.3 instalación

archivo de activación de hardware, 3.2

interfaces de host

HLI. Ver interfaz HLI., 11.1

interfaz HLI

visualización de estado de puertos, 11.1

L

limpieza de unidades

descripción, 7.1

llave

apertura de las puertas de acceso frontales, 15.3

logs

Feature Audit Log (Log de auditoría de funciones), 12.1

M

medidas de seguridad, 15.3.1

generales, 15.3.1

modo de introducción automática, 6.7 modo manual

colocación de la biblioteca en modo manual, 13.1

ingreso en la biblioteca, 15.3

montaje de un cartucho, 15.5

restricciones físicas, 15.3.1

monitores de eventos

envío de datos a un archivo, 12.5.2

tareas, 12.5.3

visualización, 12.5.1

movimientos de diagnóstico (robot)

definición, 14.4.1

descripción, 14.4

movimientos de recuperación, 8.1

O

operaciones de expulsión, 6.2

operaciones de introducción, 6.1

operaciones manuales

medidas de seguridad, 15.3.1

generales, 15.3.1

Oracle Technical Network, Prefacio OTN, Prefacio

P

panel de operador local

alineación de fábrica, 14.8

inicio de sesión, 2.4

recalibración, 14.8

partición, 5, 11, 12 particiones

visión general, 5, 11, 12

particiones de biblioteca

cartuchos huérfanos en, 5.3

reservas de CAP, 5.2

supresión, 5.1.2

precauciones

disolventes para limpiar el cartucho, 8.6.2

pruebas automáticas

biblioteca, 14.2, 14.2, 14.2

CAP, 14.3

robot, 14.3

pruebas automáticas de biblioteca, 14.2

ejecución, 14.2, 14.2

PTP

estado de, 11.3

propiedades, 11.3

público, Prefacio puerta de seguridad

información de resumen, 11.3

propiedades, 11.3

tareas de supervisión, 11.3

uso de, 15.6

puerta principal de acceso

auditorías y, 10.4

puertos

estado, 11.1

Puertos Passthru (PTP)

localización de cartuchos, 8.2

R

Redundant Electronics

conmutación manual, 14.7

tareas, 11.3

reinicio

biblioteca, 13.5

reinicio de biblioteca, 13.5 restricciones, interior de la biblioteca, 15.3.1 robot

cambio a en línea, 13.4

cambio a fuera de línea, 13.3

propiedades, 11.3

prueba automática, 14.3

tareas de supervisión, 11.3

visualización de estado de, 11.3

visualización de información de resumen, 11.3

S

saturaciones de ARP, E.2

SL Console

acceso inicial, 2.1

contraseña de activación, 2.1, 2.1

fallos de comunicaciones, 11.5

ID de inicio de sesión, 2.5

ID de usuario, 2.5

modificación de contraseñas, 2.5

seguridad, 2.5

SL Console independiente

inicio de sesión, 2.2

SLConsole

descarga, 1.2

independiente, 1.3

inicio web, 1.4

modos, 1.1

paquete de medios, 1.2

visión general, 1

SLConsole de inicio web

actualización, 1.4

iniciar sesión, 2.3

instalación, 1.4

requisitos de cliente, 1.4.1

seguridad, 1.4.2

visión general, 1.4, 1.4

SLConsole independiente

descripción, 1.3

seguridad, 1.3.2

SNMP

transferencia del archivo MIB de la biblioteca, 12.4.1

solución de problemas, 14.1 suprimir

activación de hardware, 3.4

T

TCP/IP dual

definición, E

enrutamiento de ACSLS, E.4.1.1

subredes separadas de ACSLS, E.4.1

tareas de configuración, E.3

TCP/IP múltiple

recomendaciones de configuración, F.2

transferencia del archivo de instantánea de logs, 12.4.2

U

unidades

colocación en línea, 13.4

colocación fuera de línea, 13.3

datos de red, 11.3

encendido y apagado, 15.2

estado de LED, 11.3

montaje de un cartucho, 15.5

visualización de estado, 11.3

visualización de propiedades de unidad, 11.3

visualizar información de resumen de unidades, 11.3

V

vinculación de puertos, 11.1

VOP

visualización de unidades T10000, 11.3

VOP de unidad

visualización para T10000, 11.3

Disposiciones legales de Oracle

Disposición de Copyright

Copyright © 1994-2016, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Garantía de restricciones de licencia/Exención de responsabilidad de daños consecuenciales

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Exención de responsabilidad de la garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Disposición de derechos restringidos

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Disposición de aplicaciones peligrosas

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Disposición de marca registrada

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Exención de responsabilidad sobre el contenido, los productos y los servicios de terceros

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Disposición de la documentación en borradores Alfa y Beta

Si este documento se encuentra en estado previo a la publicación:

Esta documentación se encuentra en estado previo a producción y tiene una finalidad exclusivamente demostrativa y preliminar. Puede que no sea específica del hardware en el que se esté utilizando el software. Ni Oracle Corporation ni sus filiales son responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre esta documentación y renuncian explícitamente a ello; además no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del uso de esta documentación.

Disposición privada de la documentación en borradores Alfa y Beta

Si este documento se encuentra en estado privado previo a la publicación:

La información incluida en este documento se proporciona a efectos únicamente informativos y debería tenerla en cuenta tan solo en calidad de miembro del comité asesor del cliente o conforme al acuerdo firmado sobre prueba de versiones beta. No supone compromiso alguno de entrega de ningún material, código o funcionalidad, ni debe constituir base alguna para la adopción de decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y plazo de puesta a disposición de cualesquiera funciones o funcionalidades descritas en este documento quedará a la sola discreción de Oracle.

Este documento, en cualquier formato, software o impreso, contiene información protegida que es propiedad exclusiva de Oracle. Su acceso y uso de este material confidencial está sujeto a los términos y condiciones de su Acuerdo Marco Oracle, Acuerdo de Licencia y Servicios Oracle, Acuerdo Oracle PartnerNetwork, Acuerdo de Distribución Oracle u otro acuerdo de licencia formalizado entre Ud. y Oracle y que usted se obliga a cumplir. Este documento y la información que contiene no podrán ser revelados, copiados, reproducidos ni distribuidos a ninguna persona ajena a Oracle sin el consentimiento previo por escrito de Oracle. Este documento no forma parte de su acuerdo de licencia ni se puede incorporar a ningún acuerdo contractual con Oracle ni sus subsidiarias o filiales.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si tiene problemas de audición.