StorageTek

Modular Libraries SNMP - Referenzhandbuch

E50688-02

Juni 2015

StorageTek Modular Libraries SNMP - Referenzhandbuch

E50688-02

Copyright © 2012, 2015, Oracle und/oder verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Software und zugehörige Dokumentation werden im Rahmen eines Lizenzvertrages zur Verfügung gestellt, der Einschränkungen hinsichtlich Nutzung und Offenlegung enthält und durch Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt ist. Sofern nicht ausdrücklich in Ihrem Lizenzvertrag vereinbart oder gesetzlich geregelt, darf diese Software weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder durch irgendein Mittel zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert, übersetzt, gesendet, verändert, lizenziert, übertragen, verteilt, ausgestellt, ausgeführt, veröffentlicht oder angezeigt werden. Reverse Engineering, Disassemblierung oder Dekompilierung der Software ist verboten, es sei denn, dies ist erforderlich, um die gesetzlich vorgesehene Interoperabilität mit anderer Software zu ermöglichen.

Die hier angegebenen Informationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Gewähr für deren Richtigkeit. Sollten Sie Fehler oder Unstimmigkeiten finden, bitten wir Sie, uns diese schriftlich mitzuteilen.

Wird diese Software oder zugehörige Dokumentation an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. einen Lizenznehmer im Auftrag der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika geliefert, dann gilt Folgendes:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Diese Software oder Hardware ist für die allgemeine Anwendung in verschiedenen Informationsmanagementanwendungen konzipiert. Sie ist nicht für den Einsatz in potenziell gefährlichen Anwendungen bzw. Anwendungen mit einem potenziellen Risiko von Personenschäden geeignet. Falls die Software oder Hardware für solche Zwecke verwendet wird, verpflichtet sich der Lizenznehmer, sämtliche erforderlichen Maßnahmen wie Fail Safe, Backups und Redundancy zu ergreifen, um den sicheren Einsatz dieser Software oder Hardware zu gewährleisten. Oracle Corporation und ihre verbundenen Unternehmen übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die beim Einsatz dieser Software oder Hardware in gefährlichen Anwendungen entstehen.

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Intel und Intel Xeon sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation. Intel und Intel Xeon sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation. Alle SPARC-Marken werden in Lizenz verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken der SPARC International, Inc. UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group.

Diese Software oder Hardware und die Dokumentation können Zugriffsmöglichkeiten auf oder Informationen über Inhalte, Produkte und Serviceleistungen von Dritten enthalten. Sofern nicht ausdrücklich in einem Vertrag mit Oracle vereinbart, übernehmen die Oracle Corporation und ihre verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für Inhalte, Produkte und Serviceleistungen von Dritten und lehnen ausdrücklich jegliche Art von Gewährleistung diesbezüglich ab. Sofern nicht ausdrücklich in einem Vertrag mit Oracle vereinbart, übernehmen die Oracle Corporation und ihre verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für Verluste, Kosten oder Schäden, die aufgrund des Zugriffs oder der Verwendung von Inhalten, Produkten und Serviceleistungen von Dritten entstehen.

Inhalt

Titel und Copyrightinformationen

Vorwort

- Barrierefreie Dokumentation

1 SNMP: Überblick und Anforderungen

- Unterstützte SNMP-Versionen

- SNMP-Ports

- SNMP-Konfigurationsanforderungen

- SNMP-Konfigurationsmethoden

2 MIB-Objekte

- MIB-Speicherort und Objektname

- Herunterladen der MIB mit SLC

- Typdefinitionen

- Objektdefinitionen

- Cartridge Access Port-(CAP-)Objekte

- Zellobjekte

- Controllerobjekte

- Laufwerkobjekte

- Liftobjekte

- Datenobjekte des eingebetteten Agent

- Lüfterobjekte

- Hostschnittstellenobjekte

- Bibliothek – Konfigurationsobjekte

- Bibliothek – Reinigungsobjekte

- Bibliothek – Datumsobjekte

- Bibliothek – Globale Elementobjekte

- Bibliothek – Kennungsobjekte

- Bibliothek – Standortobjekte

- Bibliothek – Medienereignisobjekte

- Bibliothek – Netzwerkobjekte

- Bibliothek – Statusobjekte

- Bibliothek – Statistikobjekte

- Bibliothek – Versionsobjekte

- Medienvalidierungsobjekte

- PTP-(Pass-Thru Port-/Durchgangsport-)Objekte

- Netzteilobjekte

- Redundante Elektronikobjekte

- Roboterobjekte

- Sicherheitstürobjekte

- Bandkassettenobjekte

- Temperatursensorobjekte

- Testtrapgenerierungs-Objekte

- Trap – Automatische Serviceanfragen-(Automatic Service Request-/ASR-)Objekte

- Trap – Konfigurationsobjekte

- Trap – Geräteobjekte

- Trap – Wartungsereignisobjekte

- Trap – Test- und Taktüberwachungsobjekte

- Drehvorrichtungsobjekte

3 SNMP-Traps

- Allgemeine Traps aus Protokolleinträgen (1-10)

- slTrapError (1)

- slTrapWarning (2)

- slTrapInformation (3)

- slTrapConfiguration (4)

- Ereignisbasierte Traps (11-102)

- slTrapAgentStart (11)

- slTrapAgentTest (13)

- slTrapAgentHeartbeatA (14)

- slTrapAgentHeartbeatB (15)

- slTrapLibStatusGood (21)

- slTrapLibStatusCheck (25)

- slTrapEnvHdwCheck (27)

- slTrapDrvStatusGood (41)

- slTrapDrvStatusCheck (45)

- slTrapCapStatusGood (61)

- slTrapCapStatusOpen (63)

- slTrapCapStatusCheck (65)

- slTrapPtpStatusGood (81)

- slTrapPtpStatusCheck (85)

4 Konfigurieren von SNMP mit der Befehlszeilenschnittstelle

- Konfigurationsprozess

- Variablendefinitionen

- Verwalten von Ports

- Verwalten von SNMP-Benutzern

- Verwalten von Trapempfängern

- Konfigurieren von Wartungsinformationen

Vorwort

Dieses Dokument enthält SNMP-Referenzinformationen (Simple Network Management Protocol) für die Oracle StorageTek-Bibliotheken SL150, SL3000 und SL8500.

Die aufgeführten MIB-Objekte entsprechen MIB-Version 2.18.

Barrierefreie Dokumentation

Informationen über Eingabehilfen für die Dokumentation finden Sie auf der Oracle Accessibility Program-Webseite unter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Zugang zum Oracle-Support

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischem Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oder unter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs, falls Sie eine Hörbehinderung haben.

1 SNMP: Überblick und Anforderungen

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Protokoll der Anwendungsschicht, das Netzverwaltungsvorgänge über Ethernet mit dem User Datagram Protocol/Internet Protocol (UDP/IP) ausführt. Mit SNMP können Administratoren Informationen aus der Bibliothek abrufen (Konfiguration, Betrieb, Statistiken) und von der Bibliothek über potenzielle Probleme benachrichtigt werden. Darüber hinaus kann die Bibliothek Informationen zu einem STA-(StorageTek Tape Analytics-)Server senden (weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu STA auf OTN).

- Unterstützte SNMP-Versionen

- SNMP-Ports

- SNMP-Konfigurationsanforderungen

- SNMP-Konfigurationsmethoden

Unterstützte SNMP-Versionen

- SNMP-Version 3: Unterstützung mit und ohne Schreibschutz. Daten werden gesichert übertragen.

- SNMP-Version 2c: Schreibgeschützte Unterstützung primär für Abfragen zum Rechnerstatus. Daten werden nicht gesichert übertragen.

Sowohl mit SNMP-Version 2c als auch mit SNMP-Version 3 können Objekt-IDs aus der MIB-Datei abgerufen und Traps an die Trapempfängerliste gesendet werden. Da SNMP-Version 3 jedoch Verschlüsselungsfunktionen und eine stärkere Benutzeridentifizierung ermöglicht, können Sie Bibliothekseigenschaften nur mit SNMP-Version 3 ändern.

SNMP-Ports

Konfigurieren Sie Firewalls, um Kommunikation über folgende Ports zu ermöglichen:

- 161: Für die Übertragung von SNMP-Anforderungen zum Lesen der MIB.

- 162: Für den Empfang von SNMP-Traps (Benachrichtigungen zu Geräteproblemen, Fehlern oder wichtigen Ereignissen).

SNMP-Konfigurationsanforderungen

- Bibliotheksfirmware:

- SL8500-Version FRS_3.12 oder höher

- SL3000-Version FRS_1.7 oder höher

- SL150-Version 1.0 oder höher

Hinweis:
STA hat eigene Firmwareanforderungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu STA.

- SLC-Version FRS_4.0 oder höher.

- SNMP muss in der Bibliothek aktiviert sein.

SNMP-Konfigurationsmethoden

Mithilfe folgender Methoden können Sie SNMP konfigurieren:

- SL3000 und SL8500 – Befehlszeilenschnittstelle (siehe Konfigurieren von SNMP mit der Befehlszeilenschnittstelle).

- SL150 – Browserbenutzeroberfläche mit entweder der Benutzerrolle "Administrator" oder "Wartung" (siehe Benutzerhandbuch zu SL150).

2 MIB-Objekte

Die MIB (Management Information Base) ist eine ASCII-Textdatei mit Objektkennungen (OIDs), die die Merkmale eines verwalteten Geräts (wie beispielsweise einer Oracle StorageTek-Bandbibliothek) definieren. Diese Merkmale sind die Funktionselemente für das entsprechende Gerät und können über SNMP-Software überwacht werden. Wenn ein Manager Informationen anfordert oder ein verwaltetes Gerät eine Trap generiert, übersetzt die MIB die numerischen Zeichenfolgen in lesbaren Text, der die einzelnen Datenobjekte innerhalb der Nachricht identifiziert.

- MIB-Speicherort und Objektname

- Herunterladen der MIB mit SLC

- Typdefinitionen

- Objektdefinitionen

MIB-Speicherort und Objektname

Die MIB ist in der Firmware der Bibliothek enthalten und wird auf der Bibliotheksprozessorkarte gespeichert. Der Objektname lautet:

STREAMLINE–TAPE–LIBRARY–MIB:streamlineTapeLibrary ==
1.3.6.1.4.1.1211.1.15

Hierbei gilt:

- 1 = ISO

- 3 = Angegebene Organisation

- 6 = DoD

- 1 = Internet

- 4 = Privat

- 1 = Unternehmen

- 1211 = StorageTek

- 1 = Produkte

- 15 = slseriesTapeLibrary

Herunterladen der MIB mit SLC

1. Melden Sie sich bei der Bibliothek an.

2. Wählen Sie Tools > Diagnose.

3. Wählen Sie Bibliothek in der Gerätestruktur.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte TransferFile.

5. Wählen Sie SNMP-MIB, und klicken Sie dann auf Datei übertragen.

6. Speichern Sie die Datei mit dem Suffix ".txt".

Typdefinitionen

Typdefinition

Beschreibung

SlLibraryId

Bibliothekskennung (n von Max.) innerhalb eines Komplexes

SlLibraryIdMax

Maximale Bibliothekskennung innerhalb eines Komplexes

SlComplexId

Kennung des Bibliothekskomplexes

SlSnmpPort

SNMP-Ports zulässig

SlSnmpTrapPort

SNMP-Trapports zulässig

SlCmdClear

SNMP-Trapports sind zulässig (1=keine Aktion, 2=löschen)

SlDeviceStatus

Gerätestatus (OK=0, Fehler=1, Warnung=2, Info=3, Trace=4)

SlLibraryCondition

Zustand der Bibliothek (normal=0, herabgestuft=1, außer Betrieb=2)

SlMediaEventType

Typ des Medienfehlers (Laden=1, Entladen=2, Fehler=3, Ladewiederholung=4, Laufwerkfehler=5, Lebenszyklusende von Medium=6, Lebenszyklusende von Laufwerk=7, Verschlüsselungsfehler=8, unbekannt=9)

SlHaState

Status des RE-Controllers (Simplex=0, Duplex=1, nonRE=2)

SlHaId

Kennung des RE-Controllers (aktiv=0, Standby=1, nonRE=2)

SlHaSlot

Einschubfach des RE-Controllers (Seite A =0, Seite B =1, nonRE =3)

SlDriveFibreLoopId

Fibre Loop-ID des Laufwerks

SlDriveFibreSpeed

Glasfasergeschwindigkeit des Laufwerks (unbekannt=1, ein Gbit=2, zwei Gbit=3, vier Gbit=4)

SlDriveFibreAddressing

Glasfaseradressierung des Laufwerks (Hardware=1, Software=2)

SlDriveStatus

Status des Laufwerks (unbekannt=0, Initialisierung=1, leer=2, Kassette vorhanden=3, Laden=4, geladen=5, Reinigung=6, Rückspulen=7, Entladen=8, außer Betrieb=9, Laden nicht möglich=10, Entladen nicht möglich=11)

SlPartitionType

Typ der Partition (HLI=1, SCSI=2, anderer=3)

SlCellHostTypeTC

Zellenhosttyp (ungültige/unbekannte Zelle=0, Speichereinschubfach=1, Bandlaufwerk=2, CAP oder Mail-Steckplatz=3, Playground-/Systemzelle=4, in Übertragung befindliche/reservierte Zelle=5, PTP=6, Hand-/Roboterzelle=7)

SlSeverityTC

Schweregrad, den eine Trap haben kann (OK=0, Taktüberwachung/Prüfung=1, Telemetrie/Metrik=2, Konfiguration=3, Trace/Debugging=4, Information/nominales Verhalten=5, Warnung/herabgestuftes Verhalten=6, Fehler/außer Betrieb=7, kritischer/Systemfehler=8, Abbruchfehler/System nicht verwendbar=9, anderer=10)

SlDiagEntityTC

Die Entity, die den Fault diagnostiziert hat (Fault Manager/dedizierte integrierte Fault-Erkennungssoftware=1, andere Bibliotheksanwendung als der Fault Manager=2, Betriebssystem=3, primitive/Treiber- oder sonstige Firmware unterer Ebene=4, andere=5)

SlFaultTypeTC

Faulttyp basierend auf Wartungsbedeutung (Taktüberwachung/I'm alive- oder Testereignis=0, automatisch wiederhergestellt=1, verdächtiger/transienter oder untergeordneter Faktor=2, Routine/bekannt=3, eskaliert/Prüfung erforderlich=4, kritisches/Systemverhalten insgesamt beeinträchtigt=5, Warnhinweis/drohende Kundenbeeinträchtigung=6, schwerwiegend/Kunde beeinträchtigt=7, Notfall/umgehende Wartung erforderlich=8)

SlCountTC

Anzahl gezählter Elemente

SlFruStatusTC

Status einer FRU (anderer=1, verdächtig=2, fehlerhaft=3, repariert=4, ersetzt=5, geprüft und OK=6)

Objektdefinitionen

Hinweis:
Einige aufgeführte MIB-Objekte sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung möglicherweise nicht implementiert.

MIB-Kategorie

Verwendete Objektpräfixe

Cartridge Access Port-(CAP-)Objekte

slCap

Zellobjekte

slCell

Controllerobjekte

slController

Laufwerkobjekte

slDrive

Liftobjekte

slElevator

Datenobjekte des eingebetteten Agent

slAgent

Lüfterobjekte

slFan

Hostschnittstellenobjekte

slHostInterface

Bibliothek – Konfigurationsobjekte

slLibLSMConfig

Bibliothek – Reinigungsobjekte

slLibClean

Bibliothek – Datumsobjekte

slLibDate

Bibliothek – Globale Elementobjekte

slLib
slLibrary

Bibliothek – Kennungsobjekte

slLib
slLibLibrary

Bibliothek – Standortobjekte

slLibLocat

Bibliothek – Medienereignisobjekte

slLibMediaEvent

Bibliothek – Netzwerkobjekte

slLibNetwork

Bibliothek – Statusobjekte

slLibLSM
slLibLSMState
slLibLSMStatus

Bibliothek – Statistikobjekte

slLibStats

Bibliothek – Versionsobjekte

slLibVersion

Medienvalidierungsobjekte

slMV

PTP-(Pass-Thru Port-/Durchgangsport-)Objekte

slPtp

Netzteilobjekte

slPowerSupply

Redundante Elektronikobjekte

slAgentHA
slAgentHa

Roboterobjekte

slRobot

Sicherheitstürobjekte

slSafetyDoor

Bandkassettenobjekte

slTape

Temperatursensorobjekte

slTempSensor

Testtrapgenerierungs-Objekte

slAgentTrapTest

Trap – Automatische Serviceanfragen-(Automatic Service Request-/ASR-)Objekte

slTrapAsrSuspect

Trap – Konfigurationsobjekte

slTrapConfig

Trap – Geräteobjekte

slTrap
slTrapDevice

Trap – Wartungsereignisobjekte

slTrapSvc

Trap – Test- und Taktüberwachungsobjekte

slTrap
slTrapLib
slTrapHa

Drehvorrichtungsobjekte

slTurntable
slTurntables

Cartridge Access Port-(CAP-)Objekte

CAP-OID

Beschreibung

slCapCount

Anzahl CAPs in der CAP-Tabelle

slCapTable

Tabelle der Kassettenzugangsports (CAPs)

slCapEntry

Ein Kassettenzugangsport (CAP)

slCapIndex

Ganzzahliger Index in der CAP-Tabelle

slCapPhysicalAddressStr

Zeichenfolge für physische Adresse des CAPs

slCapAccessibility

Zugänglichkeit eines CAPs (Beispiel: Öffnung zulassen/verhindern)

slCapAccessStateEnum

Zugriffsstatus des CAPs, in Zahlenform dargestellt

slCapState

Physischer Status des CAPs

slCapStatusEnum

Betriebsstatus des CAPs, in Zahlenform dargestellt

slCapName

Name des CAPs

slCapRotations

Anzahl Rotationen des CAPs

slCapRotationRetries

Anzahl der vom CAP vorgenommenen Rotationswiederholungen

slCapRotationFails

Anzahl der vom CAP vorgenommenen nicht erfolgreichen Rotationen

slCapIPLs

Anzahl vom CAP vorgenommener IPLs

slCapSerialNumber

Die Seriennummer des CAPs

slCapCodeVer

Codeversion des CAPs

slCapVersion

Version des CAPs

slCapFirmwareVer

Firmwareversion des CAPs

slCapReserved

Der CAP-Status "reserviert"

slCapSize

Die Größe des CAPs

slCapAddressRange

Der CAP-Adressbereich (gilt nicht für die SL150-Bibliothek)

slCapUsageStr

Die Zeichenfolge für die CAP-Verwendung (gilt nicht für die SL150-Bibliothek)

slCapModeStr

Die Zeichenfolge für den CAP-Modus (gilt nicht für die SL150-Bibliothek)

slCapMagazineBits

Die Anzahl Magazine (gilt nicht für die SL150-Bibliothek)

slCapEnabled

Der CAP-Status "aktiviert" (gilt nicht für die SL150-Bibliothek)

Zellobjekte

Zell-OID

Beschreibung

slCellCount

Anzahl Speicherelemente in der Zelltabelle

slCellStorageFreeCells

Anzahl verfügbarer (leerer) Speicherzellen in der Bibliothek

slCellStorageRestrictedFreeCells

Anzahl verfügbarer eingeschränkter (leerer) Speicherzellen in der Bibliothek

slCellTable

Tabelle der Speicherelemente in der Bibliothek

slCellEntry

Speicherelement

slCellIndex

Ganzzahliger Index in der Speicherzellentabelle

slCellElementID

Element-ID oder übersetzte logische HLI-Adresse der Speicherzelle

slCellHostAccessible

Angabe, ob Host verfügbar ist

slCellContentStatus

Status der Zelle (unbekannt, leer, lesbar, nicht lesbar, CAP-Magazin nicht vorhanden, Laufwerk nicht vorhanden, Laufwerk nicht verfügbar)

slCellContentLabel

Beschriftung der Kassette in der Zelle (Länge der Zeichenfolge gleich null, wenn leer; "??????", wenn unlesbar)

slCellContentType

Typ der Kassette in der Zelle (Länge der Zeichenfolge gleich null, wenn leer). Dies ist eine Textzeichenfolge, die auf Domänen- und Typwerten in Zahlenform basiert, die von der VOLSER-Beschriftung abgeleitet sind

slCellGetRetryCount

Anzahl der von dieser Zelle ausgeführten "get"-Wiederholungen

slCellPutRetryCount

Anzahl der in diese Zelle ausgeführten "put"-Wiederholungen

slCellHostType

Der Zelltyp (0=ungültige/unbekannte Zelle, 1=Speichereinschubfach, 2=Bandlaufwerk, 3=Kundenzugangsport oder Mail-Steckplatz, 4=Playground-/Systemzelle, 5=in Übertragung befindliche oder Wiederherstellungszelle, 6=PTP (Passthru-Port), 7=Roboterzelle)

slCellPhysicalAddressStr

Physische Adresszeichenfolge der Speicherzelle

slCellLogicalAddressStr

Logische Adresszeichenfolge der Speicherzelle

slCellPartition

Partitions-ID der Speicherzelle

slCellPartitionType

Partitionstyp der Speicherzelle

slCellCapacityEnabled

Gibt an, ob die Speicherzelle aktiviert (1) oder deaktiviert (0) ist

slCellCapacityAllowed

Die Anzahl der zur Verwendung lizenzierten Zellen.

slCellCapacityUsed

Die Anzahl der verwendeten Zellen.

Controllerobjekte

Controller-OID

Beschreibung

slControllerCount

Anzahl Controller in der Controllertabelle

slControllerTable

Controllertabelle

slControllerEntry

Controllereintrag (HBC, RLC, HBT usw.)

slControllerIndex

Index der Controllerkarte

slControllerPhysicalAddressStr

Zeichenfolge für die physische Adresse des Controllers

slControllerSerialNum

Seriennummer der Controllerkarte

slControllerTopLevelCondition

Zustand des Controllers auf oberster Ebene (normal, herabgestuft, außer Betrieb)

slControllerFaultLED

Controller-LED-Status: Fehler

slControllerSafetoRemoveLED

Controller-LED-Status: Sichere Entnahme möglich

slControllerStatusEnum

Controllerstatus wird in Zahlenform dargestellt

slControllerCodeVer

Codeversion des Controllers

slControllerVersion

Version des Controllers

slControllerFirmwareVer

Firmwareversion des Controllers

slControllerHAState

Controllerstatus: High Availability (aktiv=0 und Standby=1)

slControllerHaId

RE-Controllerkennung (aktiv=0, Standby=1)

slControllerHaSlot

RE-Controllersteckplatz (Seite A=0, Seite B=1)

slControllerHaAlternateIp

IP-Adresse des alternativen RE-Controllers

slControllerFru

Auf der FRU (Field Replaceable Unit, vor Ort ersetzbare Komponente) basierende Seriennummer des Controllers

Laufwerkobjekte

Laufwerk-OID

Beschreibung

slDriveCount

Anzahl Laufwerke in der Laufwerktabelle

slDriveTable

Tabelle der Laufwerke

slDriveEntry

Bandlaufwerk

slDriveIndex

Ganzzahliger Index in der Laufwerktabelle

slDriveHashedPhysAddr

Physische Adresse des Laufwerks

slDriveType

Laufwerktyp (Beispiel: STK10000), abgeleitet von Hersteller und Laufwerkmarke

slDriveVendor

Laufwerkhersteller (Beispiel: STK, HP und IBM)

slDriveSerialNum

Elektronische Seriennummer des Laufwerks

slDriveInterfaceType

Physischer Datenübertragungstyp des Laufwerks

slDriveID

SCSI-ID oder Fibre Port-Zuweisung des Laufwerks

slDriveState

Laufwerkstatus (Beispiel: leer, geladen, Reinigung erforderlich)

slDriveLED

Status der Laufwerkeinsatz-LED (0=aus, 1=ein)

slDriveStatusEnum

Betriebsstatus des Laufwerks in Zahlenform

slDriveCodeVer

Codeversion (Software oder Firmware) des Laufwerks

slDriveVersion

Hardwareversion des Laufwerks

slDriveGetRetries

Anzahl der in das Laufwerk durchgeführten Ladeversuche

slDrivePutRetries

Anzahl der in das Laufwerk durchgeführten Entladeversuche

slDriveCommandClean

Signal zum Start oder Abbruch der Laufwerkreinigung

slDriveCellStatusEnum

Status der Laufwerkzellen in Zahlenform

slDriveCellStatusText

Status der Laufwerkzelle

slDriveCellContentLabel

Beschriftung der Kassette im Laufwerk (Länge der Zeichenfolge=null, wenn leer; "??????"=unlesbar)

slDriveCellContentType

Typ der Kassette im Laufwerk (Länge der Zeichenfolge=null, wenn leer)

slDriveIdleSeconds

Anzahl Sekunden, die sich das Laufwerk im Leerlauf befindet (entladen)

slDriveNumMounts

Anzahl Ladevorgänge in das Laufwerk

slDriveFibreNodeName

Fibre Node-Name (Node-WWN) des Laufwerks

slDriveFibrePortCount

Anzahl aktiver Ports im Laufwerk

slDriveFibrePortAWWN

World Wide Name (WWN) von Port A

slDriveFibrePortAAdressingMode

Adressierungsmodus von Port A

slDriveFibrePortAPortEnabled

Port A aktiviert (2) oder deaktiviert (1)

slDriveFibrePortALoopId

Loop-ID von Port A

slDriveFibrePortAPortSpeed

Portgeschwindigkeit von Port A

slDriveFibrePortBWWN

World Wide Name (WWN) von Port B

slDriveFibrePortBAdressingMode

Adressierungsmodus von Port B

slDriveFibrePortBPortEnabled

Port B aktiviert (2) oder deaktiviert (1)

slDriveFibrePortBLoopId

Loop-ID von Port B

slDriveFibrePortBPortSpeed

Portgeschwindigkeit von Port B

slDriveWWNEnabled

World Wide Name-(WWN-)Option für das Laufwerk ist aktiviert (kann nur über die Befehlszeilenschnittstelle festgelegt werden)

slDrivePhysicalAddressStr

Physische Adresszeichenfolge des Laufwerks

slDriveTraySerialNumber

Seriennummer des Laufwerkeinsatzes

Liftobjekte

Lift-OID

Beschreibung

slElevatorCount

Anzahl Lifte in Lifttabelle

slElevatorTable

Lifttabelle

slElevatorEntry

Lift

slElevatorIndex

Liftindex

slElevatorPhysicalAddressStr

Physische Adresszeichenfolge für Lift

slElevatorPositionOn

Physische Position des Lifts (nicht implementiert, aber zur Abwärtskompatibilität für Nicht-SL-Bibliotheken definiert)

slElevatorHandCartStatus

Status des Liftgreifarms (Kassette=1, keine Kassette=0)

slElevatorSerialNum

Seriennummer des Lifts

slElevatorState

Liftstatus (wie Leerlauf, in Bewegung, außer Betrieb)

slElevatorFaultLED

Lift-LED-Status: Fehler

slElevatorStatusEnum

Betriebsstatus des Lifts in Zahlenform

slElevatorCodeVer

Codeversion des Lifts

slElevatorVersion

Version des Lifts

slElevatorFirmwareVer

Firmwareversion des Lifts

slElevatorGetRetries

Anzahl der in den Lift durchgeführten Ladeversuche

slElevatorPutRetries

Anzahl der in den Lift durchgeführten Entladeversuche

slElevatorGetFails

Anzahl nicht erfolgreicher Ladeversuche für den Lift

slElevatorPutFails

Anzahl nicht erfolgreicher Entladeversuche für den Lift

slElevatorGetTotals

Alle Ladevorgänge des Lifts insgesamt

slElevatorPutTotals

Alle Entladevorgänge des Lifts insgesamt

Datenobjekte des eingebetteten Agent

Daten-OID des eingebetteten Agent

Beschreibung

slAgentRevision

Firmwareversion des eingebetteten Agent

slAgentLibStatusAtStartup

Zustand der Bibliothek bei Agent-Start (normal, herabgestuft, außer Betrieb)

slAgentBootDate

Datum und Uhrzeit der Initialisierung des Agent

slAgentURL

URL für webbasierte Verwaltung

slAgentTrapPort

UDP-Portnummer, an der der Agent Traps sendet

slAgentPort

UDP-Portnummer, an der der Agent horcht

slAgentCommunity

Standardcommunity des Agent

Lüfterobjekte

Lüfter-OID

Beschreibung

slFanCount

Anzahl überwachter Lüfter in der Bibliothek

slFanTable

Tabelle der Lüfter in der Bibliothek

slFanEntry

Lüfter

slFanIndex

Ganzzahliger Index in der Lüftertabelle

slFanName

Name des Lüfters

slFanOperational

Betriebsstatus des Lüfters

Hostschnittstellenobjekte

Hostschnittstellen-OID

Beschreibung

slHostInterfaceCount

Anzahl Schnittstellenkarten

slHostInterfaceTable

Tabelle der Hostschnittstellen

slHostInterfaceEntry

Hostschnittstelleneintrag (wie Glasfaser oder SCSI)

slHostInterfaceIndex

Ganzzahliger Index in der Tabelle der Hostschnittstellenkarten

slHostInterfaceFibreCount

Anzahl aktiver Glasfasern in dieser Hostschnittstellenkarte

slHostInterfaceAWWN

World Wide Name (WWN) von Glasfaser A

slHostInterfaceA1AddressingMode

Adressierungsmodus für Port A1

slHostInterfaceA1PortEnabled

Port aktiviert für Port A1

slHostInterfaceA1LoopId

Loop-ID für Port A1

slHostInterfaceA1PortSpeed

Portgeschwindigkeit für Port A1

slHostInterfaceA2AddressingMode

Adressierungsmodus für Port A2

slHostInterfaceA2PortEnabled

Port aktiviert für Port A2

slHostInterfaceA2LoopId

Loop-ID für Port A2

slHostInterfaceA2PortSpeed

Portgeschwindigkeit für Port A2

slHostInterfaceBWWN

World Wide Name von Glasfaser B

slHostInterfaceB1AddressingMode

Adressierungsmodus für Port B1

slHostInterfaceB1PortEnabled

Port aktiviert für Port B1

slHostInterfaceB1LoopId

Loop-ID für Port B1

slHostInterfaceB1PortSpeed

Portgeschwindigkeit für Port B1

slHostInterfaceB2AddressingMode

Adressierungsmodus für Port B2

slHostInterfaceB2PortEnabled

Port aktiviert für Port B2

slHostInterfaceB2LoopId

Loop-ID für Port B2

slHostInterfaceB2PortSpeed

Portgeschwindigkeit für Port B2

slHostInterfaceElementID

Element-ID/Adresse des Controllers

slHostInterfaceSerialNum

Seriennummer für Controllerkarte

slHostInterfaceStatus

Controllerstatus (okay, Fehler, Warnung)

slHostInterfaceFaultLED

Controller-LED-Status: Fehler

slHostInterfaceSafeToRemoveLED

Controller-LED-Status: Sichere Entnahme möglich

slHostInterfaceStatusEnum

Betriebsstatus für Controller in Zahlenform

slHostInterfaceCodeVer

Codeversion für Controller

slHostInterfaceVersion

Hardwareversion für Controller

slHostInterfaceFirmwareVer

Firmwareversion für Controller

Bibliothek – Konfigurationsobjekte

Bibliothek – Konfigurations-OID

Beschreibung

slLibLSMConfigCount

Anzahl installierter LSMs

slLibLSMConfigTable

Tabelle mit LSM-Konfigurationen

slLibLSMConfigEntry

LSM-Konfigurationseintrag

slLibLSMConfigIndex

LSM-Konfigurationsindex

slLibLSMConfigNumPanels

Anzahl physischer Felder

slLibLSMConfigNumHandCells

Anzahl physischer Greifarme

slLibLSMConfigMinHandAddr

Minimale Element-ID oder Adresse der physischen Greifarme

slLibLSMConfigMaxHandAddr

Maximale Element-ID oder Adresse der physischen Greifarme

slLibLSMConfigNumSystemCells

Anzahl der System- und reservierten Zellen

slLibLSMConfigNumRestrictedCells

Anzahl der vom Kunden eingeschränkten Zellen

slLibLSMConfigMinSystemAddr

Minimale Element-ID oder Adresse der Systemzellen

slLibLSMConfigMaxSystemAddr

Maximale Element-ID oder Adresse der Systemzellen

slLibLSMConfigNumCaps

Anzahl Kassettenzugangsports (CAPs)

slLibLSMConfigNumCapColumns

Anzahl der Säulen innerhalb der CAPs

slLibLSMConfigNumCapCells

Anzahl CAP-Zellen

slLibLSMConfigMinCapAddr

Minimale Element-ID oder Adresse der CAP-Zellen

slLibLSMConfigMaxCapAddr

Maximale Element-ID oder Adresse der CAP-Zellen

slLibLSMConfigNumDriveColumns

Anzahl Laufwerksäulen

slLibLSMConfigNumDrives

Anzahl Bandlaufwerke

slLibLSMConfigMinDriveAddr

Minimale Element-ID oder Adresse der Bandlaufwerke

slLibLSMConfigMaxDriveAddr

Maximale Element-ID oder Adresse der Bandlaufwerke

slLibLSMConfigNumStorageCells

Anzahl Speicherzellen

slLibLSMConfigMinStorageAddr

Minimale Element-ID oder Adresse der Speicherzellen

slLibLSMConfigMaxStorageAddr

Maximale Element-ID oder Adresse der Speicherzellen

slLibLSMConfigNumPtps

Anzahl Durchgangsports (Pass-thru Ports, PTPs)

slLibLSMConfigNumPtpColumns

Anzahl Säulen innerhalb der PTPs

slLibLSMConfigNumPtpCells

Anzahl PTP-Zellen

slLibLSMConfigMinPtpAddr

Minimale Element-ID oder Adresse der PTP-Zellen

slLibLSMConfigMaxPtpAddr

Maximale Element-ID oder Adresse der PTP-Zellen

Bibliothek – Reinigungsobjekte

Bibliothek – Reinigungs-OID

Beschreibung

slLibCleanEnabled

Konfiguration der automatischen Reinigungsfunktion (nicht in allen Bibliotheken unterstützt)

slLibCleanNumCartTypes

Anzahl unterstützter, eindeutiger Kassettentypen

slLibCleanWarnTable

Schwellenwerttabelle für Warnmeldungen bezüglich der Anzahl Reinigungen

slLibCleanWarnEntry

Tabelleneintrag des Schwellenwertes für Warnmeldungen bezüglich der Anzahl Reinigungen

slLibCleanWarnIndex

Index in der Schwellenwerttabelle für Warnmeldungen bezüglich der Reinigung

slLibCleanWarnCartType

Typ der Reinigungskassette (Beispiel: SDLT, 9840, LTO und T10000)

slLibCleanWarnCount

Konfigurierter Schwellenwert für die Anzahl Warnmeldungen

slLibCleanNumCarts

Anzahl Reinigungskassetten in der Bibliothek

slLibCleanCartTable

Tabelle der Reinigungskassetten in der Bibliothek

slLibCleanCartEntry

Reinigungskassette

slLibCleanCartIndex

Ganzzahliger Index in der Reinigungskassettentabelle

slLibCleanCartLabel

Beschriftung der Reinigungskassette

slLibCleanCartType

Typ der Reinigungskassette

slLibCleanCartLocationElementID

Position der Reinigungskassette: SCSI-Element-ID oder übersetzte HLI-Adresse

slLibCleanCartHostAccessible

Angabe, ob Host verfügbar ist

slLibCleanCartUsageCount

Gibt an, wie oft die Kassette zur Reinigung eines Bandlaufwerks verwendet wurde

Bibliothek – Datumsobjekte

Bibliothek – Datums-OID

Beschreibung

slLibDateString

Bibliotheksdatum und -uhrzeit im folgenden Format: JJJJ:MM:TT HH:MM:SS

Bibliothek – Globale Elementobjekte

Bibliothek – Globale Element-OID

Beschreibung

slLibStkBaseModel

Modellname der StorageTek-Bibliothek (siehe herstellerspezifische Modelldaten)

slLibSerialNumber

Seriennummer des Bibliotheksrahmens

slLibWWNNumber

World Wide Number (WWN) der Bibliothek (eine Hexadezimalzahl mit 64 Ziffern)

slLibraryTopLevelCondition

Gesamtzustand der Bibliothek (normal, herabgestuft, außer Betrieb)

slLibraryState

Der Status der Bibliothek (online, offline)

Bibliothek – Kennungsobjekte

Bibliothek – Kennungs-OID

Beschreibung

slLibLibraryId

Bibliothekskennung (n von Max.) innerhalb eines Bibliothekskomplexes

slLibLibraryIdMax

Maximale Bibliothekskennung innerhalb eines Bibliothekskomplexes

slLibComplexId

Kennung des Bibliothekskomplexes

slLibMibVer

Version der von der Bibliothek unterstützten MIB

Bibliothek – Standortobjekte

Bibliothek – Standort-OID

Beschreibung

slLibLocatContact

Hauptkontaktperson für Bibliotheksverwaltung

slLibLocatStreet

Standortanschrift (Straße)

slLibLocatState

Bundesland/Kanton des Standorts

slLibLocatZip

Postleitzahl oder sonstige Angabe für Standort

slLibLocatCountry

Standortland

slLibLocatDescr

Beschreibung oder sonstige Angabe für Standort

slLibLocatCity

Standortanschrift (Ort)

Bibliothek – Medienereignisobjekte

Bibliothek – Medienereignis-OID

Beschreibung

slLibMediaEventCount

Anzahl der Medienstatistiken in der Tabelle

slLibMediaEventTable

Tabelle der Medienstatistiken

slLibMediaEventEntry

Statistik zu Medienfehler

slLibMediaEventIndex

Index in der Medienfehlerstatistik-Tabelle

slLibMediaEventVolid

Volume-ID des optischen Barcodes

slLibMediaEventMediaDomain

Das aus der VOLSER-Beschriftung erfasste Domänenfeld des optischen Barcodes

slLibMediaEventMediaType

Der aus der VOLSER-Beschriftung erfasste optische Barcodetyp (1=laden, 2=entladen, 3=Fehler, 4=loadRetry, 5=driveError, 6=mediaEndOfLife, 7=driveEndOfLife, 8=Verschlüsselungsfehler, 9=unbekannt)

slLibMediaEventDriveSerialNum

Elektronische Seriennummer des Laufwerks

slLibMediaEventDriveType

Typ des Bandlaufwerks

slLibMediaEventDateTime

Datum und Uhrzeit des Protokolleintrags in folgendem Format:
MM:TT:JJJJ HH:MM:SS

slLibMediaEventEnum

Typ des Medienfehlers, in Zahlenform gemeldet

slLibMediaEventOccurrenceCount

Vorkommensanzahl für Medienstatistik

Bibliothek – Netzwerkobjekte

Bibliothek – Netzwerk-OID

Beschreibung

slLibNetworkCount

Anzahl aller Ethernet-Ports

slLibNetworkTable

Tabelle der Netzwerkschnittstellen

slLibNetworkEntry

Netzwerkschnittstelleneintrag

slLibNetworkIndex

Index in der Tabelle

slLibNetworkInterfaceName

Der von der Bibliothekssoftware verwendete Schnittstellenname

slLibNetworkIpAddr

IP-Adresse der Bibliothek

slLibNetworkGateway

Internetgateway des Bibliotheksnetzwerks

slLibNetworkEthAddr

Physische 48-Bit-Ethernet-Adresse der Bibliothek

slLibNetworkName

Hostname des Bibliotheksnetzwerks

slLibNetworkNetmask

Netzmaske der Internetadresse für Bibliotheksnetzwerk

slLibNetworkDhcpEnabled

Status von DHCP-IP-Adressen/-Namensclient-Lookup-Service (NV)

slLibNetworkDomainName

Netzwerk-Domänenname des Bibliotheksnetzwerks

slLibNetworkPrimaryDNS

Primärer DNS-Server des Bibliotheksnetzwerks

slLibNetworkSecondaryDNS

Sekundärer DNS-Server des Bibliotheksnetzwerks

slLibNetworkRXPackets

Anzahl empfangener Pakete

slLibNetworkTXPackets

Anzahl übertragener Pakete

slLibNetworkErrors

Anzahl Fehler auf dieser Schnittstelle

slLibNetworkDropped

Anzahl verworfener Pakete auf dieser Schnittstelle

slLibNetworkOverruns

Anzahl Überlaufpakete auf dieser Schnittstelle

slLibNetworkFrame

Anzahl Framepakete auf dieser Schnittstelle

slLibNetworkCollisions

Anzahl Kollisionen auf dieser Schnittstelle

Bibliothek – Statusobjekte

Bibliothek – Status-OID

Beschreibung

slLibLSMCount

LSM-Anzahl.

slLibLSMStateTable

Tabelle der LSM-Status.

slLibLSMStateEntry

Eintrag eines LSM-Status.

slLibLSMStateIndex

Index des LSM-Status.

slLibLSMStatus

Als Zeichenfolge gemeldeter LSM-Betriebsstatus (Beispiel: offline, online oder Offlinestatus ausstehend). Dieser Status basiert auf der Hardware und wird vom Roboterstatus abgeleitet.

slLibLSMStatusEnum

LSM-Betriebsstatus in Zahlenform (online=0, offline=1, offlinePending=2).

Bibliothek – Statistikobjekte

Bibliothek – Statistik-OID

Beschreibung

slLibStatsNumBoots

Anzahl Bibliotheksinitialisierungen

slLibStatsNumDoorOpens

Gibt an, wie häufig die Wartungstür geöffnet wurde

slLibStatsNumGetRetries

"get"-Versuche insgesamt

slLibStatsNumGetFails

Nicht erfolgreiche "get"-Versuche insgesamt

slLibStatsNumPutRetries

"put"-Versuche insgesamt

slLibStatsNumPutFails

Nicht erfolgreiche "put"-Versuche insgesamt

slLibStatsNumLabelRetries

Beschriftungsleseversuche insgesamt

slLibStatsNumLabelFails

Nicht erfolgreiche Beschriftungsleseversuche insgesamt

slLibStatsNumTargetRetries

Zielleseversuche insgesamt

slLibStatsNumTargetFails

Nicht erfolgreiche Zielleseversuche insgesamt

slLibStatsNumMoves

Kassettenbewegungen insgesamt

slLibStatsNumMounts

Ladevorgänge insgesamt

slLibStatsNumTargetReads

Ziellesevorgänge insgesamt

slLibStatsNumEmptyReads

Lesevorgänge leerer Zellen insgesamt

slLibStatsNumLabelReads

Beschriftungslesevorgänge insgesamt

slLibStatsGetTotals

Summe aller "get"-Vorgänge einzelner Roboter

slLibStatsPutTotals

Summe aller "put"-Vorgänge einzelner Roboter

slLibStatsCumMachUptime

Kumulative Rechnerbetriebszeit in Sekunden

slLibStatsUpTimeSinceLastBoot

In Sekunden

Bibliothek – Versionsobjekte

Bibliothek – Versions-OID

Beschreibung

slLibVersionFirmRev

Version der eingebetteten Bibliotheksfirmware, pro Engineering Change-(EC-)Feldrelease

slLibVersionFirmDate

Build-Datum der eingebetteten Bibliotheksfirmware

slLibVersionBootRev

Bootsoftware-/Betriebssystemversion der Bibliothek

slLibVersionHardware

Controllerhardwareversion der Bibliothek

Medienvalidierungsobjekte

Medienvalidierungs-OID

Beschreibung

slMVDriveCount

Anzahl der derzeit dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerke

slMVDriveTable

Tabelle der Medienvalidierungslaufwerke

slMVDriveEntry

Bandlaufwerk zur Medienvalidierung

slMVIndex

Ganzzahliger Index in der Medienvalidierungslaufwerk-Tabelle

slMVDrivePhysicalAddressStr

Physische Adresse des dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerks

slMVDriveType

Marke und Hersteller des dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerks

slMVDriveSerialNum

Elektronische Seriennummer des dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerks

slMVDriveState

Status des dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerks (einschließlich leer, geladen, Reinigung erforderlich)

slMVDriveCodeVer

Firmware oder Software des dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerks

slMVDriveCellStatusStr

Zellenstatus des dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerks

slMVDriveCellContentLabel

Beschriftung der Kassette im dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerk (0, wenn leer, "??????", wenn unlesbar)

slMVReservationId

0 gibt an, dass das dem Medienvalidierungspool zugewiesene Laufwerk verfügbar ist

slMVTapeVolserLabelStr

Physische Adresse des dem Medienvalidierungspool zugewiesenen Laufwerks

slMVTypeEnum

Auf Kassette angewendeter Validierungstyp (0 = keine Validierung, 1 = allgemeine Prüfung, 2 = vollständige Prüfung ab Bandanfang, 3 = vollständige Prüfung wiederaufnehmen, 4 = vollständige Prüfung - divbot, 5 = vollständige Prüfung - divresume, 6 = Standardprüfung, 7 = MIR-Neuerstellung, 8 = stoppen)

slMVOriginatorStr

Testinitiator der Medienvalidierung

slMVStatusStr

Status des Medienvalidierungstests

slMVCompletionStatusStr

Prozentsatz, zu dem Medienvalidierung abgeschlossen oder bei dem Validierung gestoppt wurde

slMVErrorCodeStr

Fehlercode für Medienvalidierung

PTP-(Pass-Thru Port-/Durchgangsport-)Objekte

PTP-OID

Beschreibung

slPtpCount

Anzahl Durchgangsports in der Bibliothek

slPtpTable

Durchgangsporttabelle

slPtpEntry

Durchgangsport

slPtpIndex

Ganzzahliger Index in der PTP-Tabelle

slPtpPhysicalAddressStr

PTP-Geräteadresse

slPtpSerialNum

Seriennummer des PTPs

slPtpState

Status des PTPs (online, offline)

slPtpFaultLED

LED-Status des PTPs: Fehler

slPtpStatusEnum

PTP-Betriebsstatus in Zahlenform

slPtpCodeVer

Codeversion des PTPs

slPtpVersion

Hardwareversion des PTPs

slPtpFirmwareVer

Firmwareversion des PTPs

slPtpMoveRetries

Vom PTP ausgeführte Anzahl Bewegungsversuche

slPtpMoveFails

Vom PTP ausgeführte Anzahl nicht erfolgreicher Bewegungsversuche

slPtpMoveTotals

Vom PTP ausgeführte Anzahl Bewegungen insgesamt

Netzteilobjekte

Netzteil-OID

Beschreibung

slPowerSupplyCount

Anzahl in der Bibliothek installierter Netzteile

slPowerSupplyTable

Tabelle der Netzteile in der Bibliothek

slPowerSupplyEntry

Netzteil

slPowerSupplyIndex

Ganzzahliger Index in der Netzteiltabelle

slPowerSupplyName

Name des Netzteils

slPowerSupplyInstalled

Gibt an, ob das Netzteil installiert ist (2) oder nicht (1)

slPowerSupplyOperational

Gibt an, ob das Netzteil in Ordnung ist (2) (bedeutungslos, wenn Netzteil nicht installiert ist)

Redundante Elektronikobjekte

Redundante Elektronik-OID

Beschreibung

slAgentHAState

Status des RE-Controllers (Simplex=0, Duplex/austauschbar=1)

slAgentHAId

Kennung des RE-Controllers (aktiv=0, Standby=1)

slAgentHaSlot

Einschubfach des RE-Controllers (Seite A=0, Seite B=1)

slAgentHaAlternateIp

IP-Adresse des alternativen RE-Controllers

Roboterobjekte

Roboter-OID

Beschreibung

slRobotCount

Anzahl Robotermechanismen

slRobotTable

Robotertabelle

slRobotEntry

Roboter

slRobotIndex

Roboterindex

slRobotPhysicalAddressStr

Physische Adresszeichenfolge des Roboters

slRobotPosition

Physische Position des Roboters (wird zur Abwärtskompatibilität mit der Robotertabelle weiterhin definiert)

slRobotHandCartStatus

Kassettenstatus des Robotergreifarms (Kassette=1, keine Kassette=0)

slRobotSerialNum

Kartenseriennummer des Roboters

slRobotState

Roboterstatus (Beispiel: leer, geladen, in Bewegung)

slRobotFaultLED

LED-Status des Roboters: Fehler (aus=0, an=1)

slRobotStatusEnum

Betriebsstatus des Roboters in Zahlenform

slRobotCodeVer

Codeversion des Roboters

slRobotVersion

Hardwareversion des Roboters

slRobotFirmwareVer

Firmwareversion des Roboters

slRobotGetRetries

Anzahl der vom Roboter ausgeführten Ladeversuche

slRobotPutRetries

Anzahl der vom Roboter ausgeführten Entladeversuche

slRobotGetFails

Anzahl nicht erfolgreicher "get"-Vorgänge für Roboter

slRobotPutFails

Anzahl nicht erfolgreicher "put"-Vorgänge für Roboter

slRobotGetTotals

Summe aller "get"-Vorgänge der Roboter

slRobotPutTotals

Summe aller "put"-Vorgänge der Roboter

Sicherheitstürobjekte

Sicherheitstür-OID

Beschreibung

slSafetyDoorCenterCount

Gibt an, wie oft die Sicherheitstür in die zentrale (Ausgangs-)Position zurückgekehrt ist

slSafetyDoorRetries

Anzahl Sicherheitstürversuche insgesamt

slSafetyDoorIPLs

Anzahl von der Sicherheitstür ausgeführter IPLs

Bandkassettenobjekte

Bandkassetten-OID

Beschreibung

slTapeCount

Anzahl Kassetten in der Bestandstabelle

slTapeTable

Tabelle der Datenkassetten (Bänder) in der Bibliothek

slTapeEntry

Kassette

slTapeIndex

Ganzzahliger Index in der Bestandstabelle

slTapeLabel

Kassettenbeschriftung

slTapeType

Kassettentyp (Textzeichenfolge basierend auf Domänen- und Typwerten in Zahlenform, die von der VOLSER-Beschriftung abgeleitet sind)

slTapeLocationElementID

Element-ID oder übersetzte logische HLI-Adresse der Bandkassette

slTapeHostAccessible

Angabe, ob Host verfügbar ist

slTapePhysicalAddressStr

Physische Adresszeichenfolge der Kassette

slTapeLogicalAddressStr

Logische Adresse der Kassette

slTapePartition

Partitions-ID der Kassette

slTapePartitionType

Partitionstyp der Kassette

Temperatursensorobjekte

Temperatursensor-OID

Beschreibung

slTempSensorCount

Anzahl Temperatursensoren in der Bibliothek

slTempSensorTable

Tabelle der Temperatursensoren in der Bibliothek

slTempSensorEntry

Temperatursensor

slTempSensorIndex

Ganzzahliger Index in der Temperatursensortabelle

slTempSensorName

Name des Temperatursensoren

slTempSensorCurrentTemp

Aktueller/derzeitiger Temperaturstand

slTempSensorHighTemp

Höchsttemperatur des Speicherbereichs seit dem letzten Hochfahren des Rechners

slTempSensorWarnThreshold

Temperaturschwellenwert für automatische Warnmeldung

slTempSensorFailThreshold

Temperaturschwellenwert für automatisches Herunterfahren der Bibliothek

Testtrapgenerierungs-Objekte

Testtrapgenerierungs-OID

Beschreibung

slAgentTrapTestLevel

Legen Sie eine Trapebene fest, um einen Traptest für diese Ebene zu generieren. Bei der Auslesung wird der zuletzt geschriebene Wert zurückgegeben. Ist keine Trapebene implementiert, wird beim Schreibvorgang ein Fehler ausgegeben.

slAgentTrapTestCount

Gibt an, wie oft in slAgentTrapTestLevel geschrieben wurde.

Trap – Automatische Serviceanfragen-(Automatic Service Request-/ASR-)Objekte

Trap – ASR-OID

Beschreibung

slTrapAsrSuspectCount

Anzahl der in dieser Trap zu folgenden FRU-Callouts (max. 5)

slTrapAsrSuspectTable

Tabelle der diagnostizierten Faultverdächtigen

slTrapAsrSuspectEntry

Verdächtiger Tabelleneintrag

slTrapAsrSuspectIndex

Sequenznummer für verdächtige FRUs

slTrapAsrSuspectFaultCertainty

Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit, dass die Komponente die Fehlerquelle darstellt (Objekt hat den Wert "0", wenn das System diese Information nicht unterstützt)

slTrapAsrSuspectDevice Address

Position der verdächtigen FRU (entweder eine physische 5-Tupel- oder 4-Tupel-Adresse)

slTrapAsrSuspectFruName

Name der verdächtigen FRU

slTrapAsrSuspectFruChassisId

Textzeichenfolge mit der Seriennummer des Gehäuses (ist in Kombination mit slTrapProductName eine eindeutige Identifizierung des Systems)

slTrapAsrSuspectFruManufacturer

Name des Herstellers dieser FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruPn

Ersatzteilnummer zur Bestellung dieser FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruSn

Serien-(Berechtigungs-)nummer für diese FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruRevision

Versionsebene dieser FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruReserved

Platzhalter für zukünftige Inhalte

slTrapAsrSuspectFruStatus

Status der FRU/CRU

Trap – Konfigurationsobjekte

Trap – Konfigurations-OID

Beschreibung

slTrapConfigLibrarySerialNumber

Frameseriennummer der Bibliothek

slTrapConfigDeviceId

FRUI-ID des Gerätes, für High Availability erforderlich

slTrapConfigDeviceTime

Datum und Uhrzeit des Gerätes im UTC-Standardformat

slTrapConfigDeviceAddress

Geräteadresse der mit dem Protokolleintrag verknüpften Komponente.

slTrapConfigDeviceUserName

Benutzername auf dem Gerät, mit dem die Zugriffsebene gekennzeichnet ist, von der die Aktivität stammt

slTrapConfigDeviceInterfaceName

Name, der die Schnittstelle auf dem Gerät darstellt, das zur Anforderung der Aktivität verwendet wurde

slTrapConfigDeviceActivity

Kurzer Textname, der die ausgeführte Geräteaktivität darstellt

slTrapConfigDeviceRequestId

Die mit der Aktivität in dieser Trap verknüpfte Geräteanforderungs-ID

slTrapConfigDeviceSeverity

Schweregrad des Geräteprotokolls

slTrapConfigDeviceResultCode

Geräteergebniscode

slTrapConfigPropertyName

Name der Geräteeigenschaft, die konfiguriert wird

slTrapConfigNewPropertyValue

Neuer Wert, der geändert wurde (wird nur bei Erfolg gemeldet)

slTrapConfigNewPropertyEffective

Bedingung, bei der der neue Eigenschaftswert gültig wird

Trap – Geräteobjekte

Trap – Geräte-OID

Beschreibung

slTrapLibrarySerialNumber

Frameseriennummer der Bibliothek

slTrapDeviceId

FRU-ID des Gerätes (in der Regel Komponentenmodell + Seriennummer)

slTrapDeviceTime

Datum und Uhrzeit des Gerätes im UTC-Standardformat

slTrapDeviceAddress

Geräteadresse der mit dem Protokolleintrag verknüpften Komponente.

slTrapDeviceUserName

Benutzername auf dem Gerät, mit dem die Zugriffsebene gekennzeichnet ist, von der die Aktivität stammt

slTrapDeviceInterfaceName

Name, der die Schnittstelle auf dem Gerät darstellt, das zur Anforderung der Aktivität verwendet wurde

slTrapDeviceActivity

Kurzer Textname, der die ausgeführte Geräteaktivität darstellt

slTrapDeviceRequestId

Die mit der Aktivität in dieser Trap verknüpfte Geräteanforderungs-ID

slTrapDeviceSeverity

Schweregrad des Geräteprotokolls

slTrapDeviceResultCode

Geräteergebniscode

slTrapDeviceFreeFormText

Textbereich im freien Format, für gewöhnlich von Untersystemen, die den Protokolleintrag verursacht haben

Trap – Wartungsereignisobjekte

Trap – Wartungsereignis-OID

Beschreibung

slTrapSvcEventTime

Zeitstempel, wann das Wartungsereignis aufgetreten ist

slTrapSvcLibProductManufacturer

Produkthersteller der Bibliothek

slTrapSvcLibProductName

Produktname der Bibliothek

slTrapSvcLibProductSn

Produktserien-(-berechtigungs-)nummer der Bibliothek

slTrapSvcLibStatus

Status des Gesamtsystems zum Ereigniszeitpunkt (normal, herabgestuft, außer Betrieb)

slTrapSvcLibEntity

Softwarekomponente (Diagnoseeinheit), die dieses Faultereignis generiert hat

slTrapSvcEventId

ID des zugrunde liegenden lokalen Bibliotheksereignisses, das der Auslöser dieses Wartungsereignisses war

slTrapSvcFaultEventUUID

Universelle, eindeutige Kennung, die diesem Fault zugewiesen wurde (hat den Wert NULL, wenn das System diese Information nicht unterstützt)

slTrapSvcFaultEventType

Faultereignistyp basierend auf Wartungsbedeutung

slTrapSvcFaultEventCount

Anzahl äquivalenter Faultereignisse seit dem letzten Hochfahren

slTrapSvcFaultEventDescription

Textbeschreibung des Faultereignisses

slTrapSvcDeviceEventSeverity

Faultschweregrad von Gerät oder System

slTrapSvcDeviceEventActivity

Kurzer Textname, der angibt, welcher Befehl zuletzt an das Gerät abgesetzt wurde

slTrapSvcDeviceEventOpCode

Gerätebetriebscode, der den Status der FRU/CRU angibt

slTrapSvcDeviceEventResultCode

Der Geräteergebniscode basierend auf dem zuletzt abgeschlossenen Befehl

slTrapSvcServiceData

Beschreibende Textzeichenfolge dieses spezifischen Wartungsereignisses

slTrapSvcLocalization

Lokalisierungszeichenfolge für aktuelles Wartungsereignis

Trap – Test- und Taktüberwachungsobjekte

Trap – Test- und Taktüberwachungs-OID

Beschreibung

slTrapCount

Anzahl der seit dem letzten Hochfahren generierten Traps

slTrapLibBootDate

Datum und Uhrzeit der Agent-Initialisierung

slTrapLibDateString

Datum und Uhrzeit der Bibliothek im Format: JJJJ:MM:TT HH:MM:SS

slTrapLibSerialNumber

Seriennummer des Bibliotheksrahmens

slTrapLibTopLevelCondition

Gesamtzustand der Bibliothek (normal, herabgestuft, außer Betrieb)

slTrapHaState

Status des RE-Controllers (Simplex=0, Duplex/austauschbar=1)

slTrapHaId

Kennung des RE-Controllers (aktiv=0, Standby=1)

slTrapHaSlot

Einschubfach des RE-Controllers (Seite A=0, Seite B=1)

slTrapHaAlternateIp

IP-Adresse des alternativen RE-Controllers

Drehvorrichtungsobjekte

Drehvorrichtungs-OID

Beschreibung

slTurntableCount

Anzahl Drehvorrichtungen in der Drehvorrichtungstabelle

slTurntableTable

Drehvorrichtungstabelle

slTurntableEntry

Ein Drehvorrichtungseintrag

slTurntableIndex

Ein Drehvorrichtungsindex

slTurntablePhysicalAddressStr

Physische Adresszeichenfolge einer Drehvorrichtung

slTurntablePosition

Physische LSM-Position der Drehvorrichtung (0=links, 1=rechts)

slTurntableHandCartStatus

Greifarmstatus der Drehvorrichtung (Kassette=1, keine Kassette=0)

slTurntableSerialNum

Seriennummer der Drehvorrichtung

slTurntableState

Status der Drehvorrichtung (im Leerlauf, in Bewegung, in Betrieb usw.)

slTurntableFaultLED

LED-Status: Fehler

slTurntableStatusEnum

Betriebsstatus der Drehvorrichtung in Zahlenform

slTurntableCodeVer

Codeversion der Drehvorrichtung

slTurntableVersion

Hardwareversion der Drehvorrichtung

slTurntableFirmwareVer

Firmwareversion der Drehvorrichtung

slTurntablesRotations

Anzahl Rotationen der Drehvorrichtung

slTurntablesRotationRetries

Anzahl der von der Drehvorrichtung vorgenommenen Rotationsversuche

slTurntablesRotationFails

Anzahl der von der Drehvorrichtung vorgenommenen nicht erfolgreichen Rotationsversuche

slTurntablesIPLs

Anzahl der von der Drehvorrichtung vorgenommenen IPLs

3 SNMP-Traps

Einer SNMP-Trap wird eine Nummer zugewiesen, die ihrem jeweiligen Typ entspricht. Ein eingebetteter SNMP-Agent kann Trapempfänger je nach Trapnummern, für die sie registriert sind, unterscheiden und filtern.

Allgemeine Traps (1-10) werden aus Protokolleinträgen generiert. Ereignisbasierte Traps (11 und höher) werden aus Bibliotheksereignissen generiert und enthalten Objektkennungen (OIDs).

- Allgemeine Traps aus Protokolleinträgen (1-10)

- Ereignisbasierte Traps (11-102)

Allgemeine Traps aus Protokolleinträgen (1-10)

Allgemeine Traps enthalten:

- Schweregradcodes, zur Angabe eines Fehlers oder eines Warnhinweises

- Ergebniscodes. Beispiel: 0000=Erfolg oder 5010=Roboterpositionsfehler

- Aktivitätszeichenfolge. Beispiel: HLI-Bewegung oder CLI-Versionsdruck

- Eine beschreibende Textzeichenfolge

- Datum und Uhrzeit

- Weitere Informationen wie beispielsweise:

- Mit dem Ereignis verknüpfte Geräteadresse

- Mit der Aktivität verknüpfter Benutzername

- Schnittstellenspezifische Anforderungskennung

Allgemeine Trap

Sendung auslösendes Ereignis:

SL150

SL3000

SL8500

slTrapError (1)

Im Protokoll werden Fehler gemeldet

x

x

x

slTrapWarning (2)

Im Protokoll werden Warnhinweise gemeldet

x

x

x

slTrapInformation (3)

Im Protokoll werden Informationen gemeldet

x

x

x

slTrapConfiguration (4)

An einer Systemeigenschaft (Beispiel: Netzwerk-IP oder Glasfasermodus) werden Änderungen vorgenommen

x

slTrapError (1)

Meldet eine für den Bibliotheksbetrieb kritische Gerätebedingung.

MIB-Objekte:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapWarning (2)

Meldet eine Gerätebedingung, die möglicherweise ein Eingreifen erforderlich macht. Beispiel: Behebbarer Gerätefehler, der das System in einen herabgestuften Modus versetzt.

MIB-Objekte:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapInformation (3)

Meldet Informationen zur Überwachung normaler Aktivitäten.

MIB-Objekte:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddres

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapConfiguration (4)

Meldet Änderungen an einer Systemeigenschaft oder -konfiguration wie beispielsweise einer IP-Adresse.

MIB-Objekte:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapConfigPropertyName,

- slTrapConfigNewPropertyValue

- slTrapConfigNewPropertyEffective

Ereignisbasierte Traps (11-102)

Nachrichten für die Traps 11-102 enthalten Informationen zu dem jeweiligen Agent, Gerät oder Medium. Informationen zu den jeweils zurückgegebenen Datenobjekten finden Sie in der MIB der Bibliothek zu den einzelnen Traps.

Ereignisbasierte Traps sind in folgende Gruppen unterteilt:

- Agent-spezifisch: 11-20

- Gerätespezifisch: 21-100

- Bibliotheksstatus: 21-27

- Laufwerkstatus: 41-45

- CAP-Status: 61-65

- PTP-Status: 81-85

- Medienspezifisch: 101 und höher

Trap

Sendung auslösendes Ereignis:

SL150

SL3000

SL8500

slTrapAgentStart (11)

Ein SNMP-Agent wurde gestartet.

x

x

x

slTrapAgentTest (13)

slAgentTrapTestLevel-OID wird mit einer 13 geschrieben.

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatA (14)

Taktüberwachung läuft auf Frequenz A (schnelle Rate).

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatB (15)

Taktüberwachung läuft auf Frequenz B (langsame Rate).

x

x

x

slTrapLibStatusGood (21)

Bibliothek ist in den normalen Modus gewechselt.

x

x

x

slTrapLibStatusCheck (25)

Bibliothek hat den normalen Modus verlassen.

x

x

x

slTrapEnvHdwCheck (27)

Für ein Gerät in der Bibliothek wurde eine Umgebungsprüfung durchgeführt.

x

x

x

slTrapDrvStatusGood (41)

Das Laufwerk ist in den normalen Modus gewechselt.

x

x

x

slTrapDrvStatusCheck (45)

Das Laufwerk hat den normalen Modus verlassen.

x

x

x

slTrapCapStatusGood (61)

CAP ist in den normalen Modus gewechselt.

x

x

x

slTrapCapStatusOpen (63)

CAP-Status hat zu "open" gewechselt.

x

x

x

slTrapCapStatusCheck (65)

CAP-Status hat den normalen Modus verlassen.

x

x

x

slTrapPtpStatusGood (81)

PTP-Status hat zu "good" gewechselt (normaler Modus)

x

slTrapPtpStatusCheck (85)

PTP-Status hat den normalen Modus verlassen.

x

slTrapTbiEvent (100)

Proprietär

slTrapSvcEvent (101)

Proprietär

slTrapAsrEvent (102)

Proprietär

slTrapAgentStart (11)

Wird bei Start des Agent gesendet.

MIB-Objekte:

- slAgentBootDate

- slAgentLibStatusAtStartup

- slAgentHaState

- slAgentHaId

- slAgentHASlot

- slAgentHaAlternateIp

- slControllerFru

- slLibSerialNumber

slTrapAgentTest (13)

Wird gesendet, wenn slAgentTrapTestLevel-OID mit einer 13 geschrieben wird.

MIB-Objekte:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatA (14)

Wird mit Taktüberwachungsfrequenz A (schnelle Rate) gesendet.

MIB-Objekte:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatB (15)

Wird mit Taktüberwachungsfrequenz B (langsame Rate) gesendet.

MIB-Objekte:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapLibStatusGood (21)

Wird gesendet, wenn der Bibliotheksstatus zu "good" wechselt (normaler Modus).

MIB-Objekte:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapLibStatusCheck (25)

Wird gesendet, wenn der Bibliotheksstatus den normalen Modus verlässt und den Status "degraded" oder "not-operative" annimmt.

MIB-Objekte:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapEnvHdwCheck (27)

Wird gesendet, wenn die Bibliotheksumgebung oder die Hardwarebedingung wechselt.

MIB-Objekte:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapDrvStatusGood (41)

Wird gesendet, wenn ein Laufwerkstatus auf "good" wechselt (normaler Modus).

MIB-Objekte:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapDrvStatusCheck (45)

Wird gesendet, wenn ein Laufwerkstatus von einem normalen Modus in einen Modus wechselt, bei dem eine Prüfung erforderlich ist, wie "error", "warning" oder "unknown".

MIB-Objekte:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapCapStatusGood (61)

Wird gesendet, wenn ein CAP-Status in einen normalen Modus wechselt.

MIB-Objekte:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapCapStatusOpen (63)

Wird gesendet, wenn ein CAP-Status auf "Open" wechselt.

MIB-Objekte:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapAddress

slTrapCapStatusCheck (65)

Wird gesendet, wenn ein CAP-Status von einem normalen Modus in einen Modus wie "error", "warning" oder "unknown" wechselt.

MIB-Objekte:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusGood (81)

Wird gesendet, wenn ein PTP den Status "good" annimmt (normaler Modus).

MIB-Objekte:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusCheck (85)

Wird gesendet, wenn der Status eines PTP den normalen Modus verlässt und den Status "error", "warning" oder "unknown" anzeigt.

MIB-Objekte:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

4 Konfigurieren von SNMP mit der Befehlszeilenschnittstelle

Mit der Befehlszeilenschnittstelle konfigurieren Sie SNMP in SL3000- und SL8500-Bibliotheken. Informationen zum Konfigurieren von SNMP in der SL150-Bibliothek finden Sie im Benutzerhandbuch zu SL150.

- Konfigurationsprozess

- Variablendefinitionen

- Verwalten von Ports

- Verwalten von SNMP-Benutzern

- Verwalten von Trapempfängern

- Konfigurieren von Wartungsinformationen

Konfigurationsprozess

Verwenden Sie den folgenden Prozess zur allgemeinen SNMP-Konfiguration für Bibliotheken. Informationen zum Konfigurieren von SNMP für STA finden Sie im Installations- und Konfigurationshandbuch zu STA.

1. Rufen Sie die IP-Adresse des Hosts ab, der Traps empfangen soll.

2. Aktivieren Sie die SNMP-Funktion auf den Bibliotheksports (siehe Verwalten von Ports).

3. Rufen Sie einen SNMP-Benutzernamen ab, oder erstellen Sie einen (siehe Verwalten von SNMP-Benutzern).

4. Konfigurieren Sie Trapempfänger (siehe Verwalten von Trapempfängern).

5. Konfigurieren Sie Wartungsinformationen (siehe Konfigurieren von Wartungsinformationen).

Variablendefinitionen

Die aufgeführten CLI-Befehle verwenden die folgenden Variablen. Einige Variablen müssen in einfache Anführungszeichen eingeschlossen werden, wie in der Befehlssyntax und den Beispielen angegeben.

Variable

Definition

trapLevelString

Angegebene Trapebenen. Dies kann eine einzelne Ziffer oder können mehrere durch Komma getrennte Ziffern sein.

hostAddr

IP-Adresse des Hosts. Dies darf nicht der DNS-Name sein.

userName
trapUserName

Der dem SNMP-Benutzer zugewiesene Name. Alle von einem einzigen Server überwachten Bibliotheken müssen denselben v3-Benutzernamen haben. Oracle empfiehlt, zu diesem Zweck einen neuen, eindeutigen Benutzer zu erstellen.

auth_protocol

MD5 oder SHA. Authentifizierungsprotokoll für Benutzer und Hosts, die Traps empfangen: Message Digest 5 (MD5) oder Secure Hash Algorithm (SHA).

authPassPhrase

Autorisierungspasswort. Muss mindestens acht Zeichen lang sein und darf keine Kommas, Semikolons oder Gleichheitszeichen enthalten.

privacy_protocol

DES oder AES. Datenschutz-Protokolltyp: Data Encryption Standard (DES) oder Advanced Encryption Standard (AES).

privPassPhrase

Entschlüsselungspasswort, das als Private Key für die Verschlüsselung dient. Muss mindestens acht Zeichen lang sein und darf keine Kommas, Semikolons oder Gleichheitszeichen enthalten.

engineIdString

Eine auf "0x" folgende Zeichenfolge aus Hexadezimalzeichen (max. 31). Die übergeordnete Engine-Kennung stammt von dem SNMP-Agent, der die Traps versendet (wie beispielsweise die Bibliothek). Bei SNMPv3-Traps erforderlich.

communityString

Agent-Communityzeichenfolge. Wenn hierfür public festgelegt ist, werden Anforderungen von allen Communityzeichenfolgen angenommen. Darf bis zu 31 alphanumerische Zeichen (a-z, A-Z, 0-9) enthalten. Sonderzeichen sind nicht zulässig.

index

Indexnummer entweder des SNMP-Benutzernamens oder des Trapempfängers (je nach Befehl).

portID

port2A oder port2B. Dies sind die öffentlichen Schnittstellenports.

contactString

Name der Kontaktperson für die Wartung

streetAddrString

Straße

cityString

Ort

stateString

Bundesland

countryString

Land

zipString

Postleitzahl

descriptionString

Beliebige Beschreibung, die Sie eingeben können

phoneString

Telefonnummer für Wartungsdienst

Verwalten von Ports

Der SNMP-Agent ist standardmäßig deaktiviert. Sie aktivieren bzw. deaktivieren SNMP für einen angegebenen Bibliotheksport (2B = Standardport, öffentlich. 2A = Redundanter Port, optional).

CLI-Befehle zum Verwalten von Ports

Beschreibung

snmp ports print

Zeigt den SNMP-Portstatus an.

snmp enable portID

Aktiviert SNMP auf einem Port.
Beispiel: > snmp enable port2B

snmp disable portID

Deaktiviert SNMP auf einem Port.
Beispiel: > snmp disable port2A

Verwalten von SNMP-Benutzern

Sie können maximal 20 SNMP-Benutzer angeben.

Hinweis:
Wenn Sie einen bestehenden öffentlichen Benutzer der SNMP-Version 2c entfernen möchten, wenden Sie sich zuvor an Oracle Support. In einigen Fällen ist ein öffentlicher Benutzer der SNMP-Version 2c für SDP (Oracle Service Delivery Platform) erforderlich.

CLI-Befehle zum Verwalten von SNMP-Benutzern

Beschreibung

snmp listUsers

Listet SNMP-Benutzer auf.

snmp addUser version v3 name ’userName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’

Für SNMP-Version 3. Fügt einen SNMP-Benutzer hinzu.
Beispiel: > snmp addUser version v3 name 'TESTsnmp' auth SHA authPass 'authpwd1' priv DES privPass 'privpwd1'

snmp addUser version v2c community communityString

Für SNMP-Version 2c. Fügt einen SNMP-Benutzer hinzu.
Beispiel: > snmp addUser version v2c community public

snmp deleteUser id index

Löscht einen Benutzer nach Indexnummer. Verwenden Sie snmp listUsers, um die Indexnummer abzurufen.
Beispiel: > snmp deleteUser id 4

snmp deleteUser version v3 name ’userName’

Für SNMP-Version 3. Löscht einen Benutzer nach Benutzername.
Beispiel: > snmp deleteUser version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteUser version v2c community communityString

Für SNMP-Version 2c. Löscht einen Benutzer nach Communityname.

Verwalten von Trapempfängern

Sie können bis zu 20 Trapempfänger ohne doppelte Einträge angeben. Die angegebenen Empfänger erhalten dann Trapbenachrichtigungen von der Bibliothek.

CLI-Befehle zum Verwalten von Trapempfängern

Beschreibung

snmp engineId print

Zeigt die Engine-Kennung der Bibliothek an.

snmp listTrapRecipients

Listet Trapempfänger auf.

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v3 name ’trapUserName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’ engineId engineIdString

Für SNMP-Version 3. Fügt einen Trapempfänger hinzu.
Beispiel: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’ auth SHA authPass ’authpwd1’ priv DES privPass ’privpwd1’ engineId 0x80001f880430000000000000000000

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v2c community communityString

Für SNMP-Version 2c. Fügt einen Trapempfänger hinzu.
Beispiel: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v2c community public

snmp deleteTrapRecipient id index

Löscht einen Trapempfänger nach Indexnummer. Verwenden Sie snmp listTrapRecipients, um die Indexnummer abzurufen.
Beispiel: > snmp deleteTrapRecipient id 3

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v3 name ’trapUserName’

Für SNMP-Version 3. Löscht einen Trapempfänger nach Host.
Beispiel: > snmp deleteTrapRecipient host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v2c community communityString

Für SNMP-Version 2c. Löscht einen Trapempfänger nach Host.

Konfigurieren von Wartungsinformationen

Geben Sie für beliebige oder alle Variablen bis zu 80 Zeichen ein. Alle Variablen müssen in einfache Anführungszeichen eingeschlossen werden, wie in der Befehlssyntax und den Beispielen angegeben.

CLI-Befehle zum Konfigurieren der Wartungsinformationen

Beschreibung

config serviceInfo print

Zeigt Wartungsinformationen an.

config serviceInfo set contact 'contactString' streetAddr 'streetAddrString' city 'cityString' state 'stateString' country 'countryString' zip 'zipString' description 'descriptionString' phone 'phoneString'

Dient zum Ändern von Wartungsinformationen.
Beispiel: > config serviceInfo set contact ’Justin Case’ streetAddr ’1600 Pennsylvania Ave’ city ’Washington’ state ’DC’ country ’USA’ zip ’20500’ description ’Keine’ phone ’(123) 456-7890’

Oracle - Rechtliche Hinweise

Copyright-Hinweis

Copyright © 1994-2016, Oracle und/oder verbundene Unternehmen All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenzeinschränkungen/Haftungsausschluss bei Folgeschäden

Diese Software und zugehörige Dokumentation werden im Rahmen eines Lizenzvertrages zur Verfügung gestellt, der Einschränkungen hinsichtlich Nutzung und Offenlegung enthält und durch Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt ist. Sofern nicht ausdrücklich in Ihrem Lizenzvertrag vereinbart oder gesetzlich geregelt, darf diese Software weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder durch irgendein Mittel zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert, übersetzt, gesendet, verändert, lizenziert, übertragen, verteilt, ausgestellt, ausgeführt, veröffentlicht oder angezeigt werden. Reverse Engineering, Disassemblierung oder Dekompilierung der Software ist verboten, es sei denn, dies ist erforderlich, um die gesetzlich vorgesehene Interoperabilität mit anderer Software zu ermöglichen.

Gewährleistungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sollten Sie Fehler oder Unstimmigkeiten in der Dokumentation finden, bitten wir Sie, uns diese schriftlich mitzuteilen.

Hinweis zu eingeschränkten Rechten

Wird diese Software oder zugehörige Dokumentation an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. einen Lizenznehmer im Auftrag der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika geliefert, dann gilt Folgendes:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Hinweis für potenziell gefährliche Anwendungen

Diese Software oder Hardware ist für die allgemeine Anwendung in verschiedenen Informationsmanagementanwendungen konzipiert. Sie ist nicht für den Einsatz in potenziell gefährlichen Anwendungen bzw. Anwendungen mit einem potenziellen Risiko von Personenschäden geeignet. Falls die Software für solche Zwecke verwendet wird, verpflichtet sich der Lizenznehmer, sämtliche erforderlichen Maßnahmen wie Fail Safe, Backups und Redundancy zu ergreifen, um den sicheren Einsatz dieser Software oder Hardware zu gewährleisten. Oracle Corporation und ihre verbundenen Unternehmen übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die beim Einsatz dieser Software oder Hardware in gefährlichen Anwendungen entstehen.

Markenhinweis

Oracle und Java sind eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Intel und Intel Xeon sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation. Alle SPARC-Marken werden in Lizenz verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken der SPARC International, Inc. AMD, Opteron, das AMD-Logo und das AMD Opteron-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Advanced Micro Devices. UNIX ist eine eingetrageneMarke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Haftungsausschluss bei Inhalten, Produkten und Serviceleistungen Dritter

Diese Software oder Hardware und die Dokumentation können Zugriffsmöglichkeiten auf oder Informationen über Inhalte, Produkte und Serviceleistungen von Dritten enthalten. Sofern nicht ausdrücklich in einem Vertrag mit Oracle vereinbart, übernehmen die Oracle Corporation und ihre verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für Inhalte, Produkte und Serviceleistungen von Dritten und lehnen ausdrücklich jegliche Art von Gewährleistung diesbezüglich ab. Sofern nicht ausdrücklich in einem Vertrag mit Oracle vereinbart, übernehmen die Oracle Corporation und ihre verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für Verluste, Kosten oder Schäden, die aufgrund des Zugriffs oder der Verwendung von Inhalten, Produkten und Serviceleistungen von Dritten entstehen.

Hinweis zu Alpha- und Betaentwurf der Dokumentation

Falls diese Dokumentation als Entwurf (Pre-Production) zu betrachten ist, gilt:

Diese Dokumentation ist als Entwurf (Pre-Production) zu betrachten. Sie dient ausschließlich zu Präsentationszwecken und zur vorläufigen Verwendung. Diese Dokumentation bezieht sich nicht notwendigerweise auf die Hardware, auf der Sie die Software einsetzen. Bitte beachten Sie, dass Oracle und/oder verbundene Unternehmen für vorläufige Dokumentation keinerlei Gewährleistung übernehmen und keine Verantwortung für Verluste, Kosten oder Schäden übernehmen, die auf die Nutzung dieser Dokumentation zurückzuführen sind.

Hinweis zu privatem Alpha- und Betaentwurf der Dokumentation

Falls diese Dokumentation als privater Entwurf (Pre-Production) zu betrachten ist, gilt:

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen ausschließlich der Informationsweitergabe im Rahmen Ihrer Funktion als Mitglied des Customer Advisory Boards oder entsprechend den Bedingungen Ihres Betatestvertrags. Dieses Dokument stellt keine Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionalität dar und darf nicht als Grundlage einer Kaufentscheidung herangezogen werden. Entwicklung, Freigabe und zeitliche Herausgabe der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen oder Funktionalität liegen im alleinigen Ermessen von Oracle.

Dieses Dokument enthält in elektronischer oder gedruckter Form Informationen, die ausschließliches Eigentum von Oracle sind. Ihr Zugriff auf und die Verwendung von diese(n) vertraulich zu behandelnden Materialien unterliegt den in Ihrem mit Oracle abgeschlossenen Oracle-Rahmenvertrag, Oracle-Lizenz- und -Servicevertrag, Oracle PartnerNetwork-Vertrag, Oracle-Distributionsvertrag oder einem anderen Lizenzvertrag festgelegten Geschäftsbedingungen, zu deren Einhaltung Sie sich verpflichtet haben. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Oracle weder veröffentlicht, vervielfältigt, reproduziert oder an Personen weitergegeben werden, die nicht Mitarbeiter von Oracle sind. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil Ihres Lizenzvertrags und wird auch nicht Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung mit Oracle oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.

Barrierefreie Dokumentation

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility Program http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Zugriff auf Oracle-Support

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oder unter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs, falls Sie eine Hörbehinderung haben.