StorageTek

Guida di riferimento per il protocollo SNMP delle librerie modulari

E50689-02

Giugno 2015

Guida di riferimento per il protocollo SNMP delle librerie modulari StorageTek

E50689-02

Copyright © 2012-2015, Oracle e/o relative consociate. Tutti i diritti riservati.

Il software e la relativa documentazione vengono distribuiti sulla base di specifiche condizioni di licenza che prevedono restrizioni relative all'uso e alla divulgazione e sono inoltre protetti dalle leggi vigenti sulla proprietà intellettuale. Ad eccezione di quanto espressamente consentito dal contratto di licenza o dalle disposizioni di legge, nessuna parte può essere utilizzata, copiata, riprodotta, tradotta, diffusa, modificata, concessa in licenza, trasmessa, distribuita, presentata, eseguita, pubblicata o visualizzata in alcuna forma o con alcun mezzo. La decodificazione, il disassemblaggio o la decompilazione del software sono vietati, salvo che per garantire l'interoperabilità nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le informazioni contenute nella presente documentazione potranno essere soggette a modifiche senza preavviso. Non si garantisce che la presente documentazione sia priva di errori. Qualora l'utente riscontrasse dei problemi, è pregato di segnalarli per iscritto a Oracle.

Qualora il software o la relativa documentazione vengano forniti al Governo degli Stati Uniti o a chiunque li abbia in licenza per conto del Governo degli Stati Uniti, sarà applicabile la clausola riportata di seguito.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle Programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are “commercial computer software” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Il presente software o hardware è stato sviluppato per un uso generico in varie applicazioni di gestione delle informazioni. Non è stato sviluppato né concepito per l'uso in campi intrinsecamente pericolosi, incluse le applicazioni che implicano un rischio di lesioni personali. Qualora il software o l'hardware venga utilizzato per impieghi pericolosi, è responsabilità dell'utente adottare tutte le necessarie misure di emergenza, backup e di altro tipo per garantirne la massima sicurezza di utilizzo. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso del software o dell'hardware per impieghi pericolosi.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle relative consociate. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Intel e Intel Xeon sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati in base alla relativa licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. AMD, Opteron, il logo AMD e il logo AMD Opteron sono marchi o marchi registrati di Advanced Micro Devices. UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Il software o l’hardware e la documentazione possono includere informazioni su contenuti, prodotti e servizi di terze parti o collegamenti agli stessi. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità ed escludono espressamente qualsiasi tipo di garanzia relativa a contenuti, prodotti e servizi di terze parti se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l’utente e Oracle. Oracle Corporation e le sue consociate non potranno quindi essere ritenute responsabili per qualsiasi perdita, costo o danno causato dall’accesso a contenuti, prodotti o servizi di terze parti o dall’utilizzo degli stessi se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l’utente e Oracle.

Sommario

Titolo e informazioni sul copyright

Prefazione

- Accesso facilitato alla documentazione

1 Panoramica e requisiti SNMP

- Versioni SNMP supportate

- Porte SNMP

- Requisiti per la configurazione SNMP

- Metodi di configurazione SNMP

2 Oggetti MIB

- Posizione e nome oggetto MIB

- Download del MIB con SLC

- Definizioni dei tipi

- Definizioni oggetti

- Oggetti CAP (Cartridge Access Port)

- Oggetti cella

- Oggetti controller

- Oggetti unità

- Oggetti elevatore

- Oggetti di dati agente incorporato

- Oggetti ventola

- Oggetti interfaccia host

- Libreria - Oggetti di configurazione

- Libreria - Oggetti di pulizia

- Libreria - Oggetti data

- Libreria - Oggetti elementi globali

- Libreria - Oggetti di identificazione

- Libreria - Oggetti di posizione

- Libreria - Configurazione

- Libreria - Oggetti di rete

- Libreria - Oggetti di stato

- Libreria - Oggetti statistiche

- Libreria - Oggetti versione

- Oggetti di convalida dei supporti

- Oggetti porte pass-thru (PTP)

- Oggetti alimentatore

- Oggetti elettronica ridondante

- Oggetti robot

- Oggetti porta di sicurezza

- Oggetti cartucce a nastro

- Oggetti sensori della temperatura

- Oggetti di generazione trap di prova

- Trap - Oggetti ASR (Automatic Service Request)

- Trap - Oggetti di configurazione

- Trap - Oggetti dispositivo

- Trap - Oggetti evento di servizio

- Trap - Oggetti di prova e heartbeat

- Oggetti piattaforma girevole

3 Trap SNMP

- Trap generiche delle voci del log (da 1 a 10)

- slTrapError (1)

- slTrapWarning (2)

- slTrapInformation (3)

- slTrapConfiguration (4)

- Trap basate sugli eventi (da 11 a 102)

- slTrapAgentStart (11)

- slTrapAgentTest (13)

- slTrapAgentHeartbeatA (14)

- slTrapAgentHeartbeatB (15)

- slTrapLibStatusGood (21)

- slTrapLibStatusCheck (25)

- slTrapEnvHdwCheck (27)

- slTrapDrvStatusGood (41)

- slTrapDrvStatusCheck (45)

- slTrapCapStatusGood (61)

- slTrapCapStatusOpen (63)

- slTrapCapStatusCheck (65)

- slTrapPtpStatusGood (81)

- slTrapPtpStatusCheck (85)

4 Configurazione di SNMP con l'interfaccia CLI

- Processo di configurazione

- Definizioni delle variabili

- Gestione delle porte

- Gestione degli utenti SNMP

- Gestione dei destinatari di trap

- Configurazione delle informazioni di servizio

Prefazione

In questo documento vengono fornite informazioni di riferimento sul protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) per le librerie StorageTek SL150, SL3000 e SL8500 di Oracle.

Gli oggetti MIB elencati corrispondono a MIB versione 2.18.

Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle riguardo l'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program su http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accesso al supporto Oracle

I clienti Oracle che hanno acquistato l'assistenza, hanno accesso al supporto elettronico mediante My Oracle Support. Per informazioni, visitare http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs per i non udenti.

1 Panoramica e requisiti SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) è un protocollo a livello di applicazione che esegue operazioni di gestione della rete su una connessione Ethernet utilizzando un protocollo UDP/IP (User Datagram Protocol/Internet Protocol). Mediante il protocollo SNMP, gli amministratori possono inviare una query alla libreria per ottenere informazioni relative a configurazione, operazioni e statistiche. La libreria fornisce quindi agli amministratori notifiche di potenziali problemi. La libreria può anche inviare informazioni a un server STA (StorageTek Tape Analytics) (per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa a STA su OTN).

- Versioni SNMP supportate

- Porte SNMP

- Requisiti per la configurazione SNMP

- Metodi di configurazione SNMP

Versioni SNMP supportate

- SNMP v3 - Supporto in lettura e scrittura. Le informazioni trasmesse sono sicure.

- SNMP v2c - Supporto in sola lettura principalmente per le query sullo stato della macchina. Le informazioni trasmesse non sono sicure.

Il protocollo SNMP v2c o SNMP v3 può recuperare gli ID degli oggetti nel file MIB e inviare le trap all'elenco di destinatari delle trap. Tuttavia, poiché il protocollo SNMP v3 offre funzionalità di cifratura e un'identificazione utente più efficace, è possibile modificare le proprietà della libreria solo mediante questo protocollo.

Porte SNMP

Configurare i firewall per consentire le comunicazioni tramite queste porte:

- 161 - Per la trasmissione di richieste SNMP di lettura della MIB.

- 162 - Per la ricezione delle trap SNMP (notifiche di problemi dei dispositivi, errori o eventi importanti).

Requisiti per la configurazione SNMP

- Firmware della libreria:

- SL8500 versione FRS_3.12 o successive

- SL3000 versione FRS_1.7 o successive

- SL150 versione 1.0 o successive

Nota:
STA prevede requisiti diversi per il firmware. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di STA.

- SLC versione FRS_4.0 o successive.

- SNMP deve essere abilitato nella libreria.

Metodi di configurazione SNMP

È possibile configurare SNMP utilizzando uno dei metodi indicati di seguito.

- SL3000 e SL8500 - CLI (vedere Configurazione di SNMP con l'interfaccia CLI).

- SL150 - Interfaccia utente del browser con ruolo utente amministratore o servizio (consultare la Guida per l'utente di SL150).

2 Oggetti MIB

Management Information Base (MIB) è un file di testo ASCII contenente gli identificativi degli oggetti (OID) che definiscono le caratteristiche di un dispositivo gestito, ad esempio una libreria a nastro Oracle StorageTek. Queste caratteristiche sono gli elementi funzionali di tale dispositivo e possono essere monitorate utilizzando il software SNMP. Quando un manager richiede informazioni o un dispositivo gestito genera una trap, il MIB converte le stringhe numeriche in testo leggibile che identifica ciascun oggetto dati nel messaggio.

- Posizione e nome oggetto MIB

- Download del MIB con SLC

- Definizioni dei tipi

- Definizioni oggetti

Posizione e nome oggetto MIB

Il MIB viene incluso con il firmware della libreria e memorizzato nella scheda del processore della libreria. Il nome dell'oggetto è:

STREAMLINE–TAPE–LIBRARY–MIB:streamlineTapeLibrary ==
1.3.6.1.4.1.1211.1.15

Dove:

- 1 = iso

- 3 = organizzazione identificata

- 6 = dod

- 1 = internet

- 4 = privato

- 1 = enterprise

- 1211 = storagetek

- 1 = prodotti

- 15 = slseriesTapeLibrary

Download del MIB con SLC

1. Eseguire il login alla libreria.

2. Selezionare Tools > Diagnostics.

3. Selezionare la cartella Library nell'albero dei dispositivi.

4. Fare clic sulla scheda TransferFile.

5. Selezionare SNMP MIB, quindi fare clic su Transfer File.

6. Salvare il file con il suffisso .txt.

Definizioni dei tipi

Definizione del tipo

Descrizione

SlLibraryId

Identificativo della libreria (n di Max) in un complesso

SlLibraryIdMax

Identificativo massimo della libreria in un complesso

SlComplexId

Identificativo del complesso di librerie

SlSnmpPort

Porte SNMP consentite

SlSnmpTrapPort

Porte della trap SNMP consentite

SlCmdClear

Porte della trap SNMP consentite (1=nessuna azione, 2=cancellazione)

SlDeviceStatus

Stato del dispositivo (ok=0, errore=1, avvertenza=2, informazioni=3, trace=4)

SlLibraryCondition

Condizione della libreria (normale=0, danneggiata=1, non operativa=2)

SlMediaEventType

Tipo di errore correlato al supporto (caricamento =1, scaricamento=2, errore=3, nuovo tentativo caricamento=4, errore unità=5, scadenza supporto=6, scadenza unità=7, errore decifratura=8, sconosciuto=9)

SlHaState

Stato del controller RE (simplex=0, duplex=1, non RE=2)

SlHaId

Identificativo del controller RE (attivo=0, standby=1, non RE=2)

SlHaSlot

Slot del controller RE (lato A =0, lato B =1, non RE =3)

SlDriveFibreLoopId

ID del loop Fibre Channel dell'unità

SlDriveFibreSpeed

Velocità Fibre Channel dell'unità (sconosciuta=1, un Gbit=2, due Gbit=3, quattro Gbit=4)

SlDriveFibreAddressing

Indirizzamento Fibre Channel dell'unità (hard=1, soft=2)

SlDriveStatus

Stato dell'unità (sconosciuto=0, inizializzazione in corso=1, vuota=2, cartuccia presente=3, caricamento in corso=4, carica=5, pulizia in corso=6, riavvolgimento in corso=7, scaricamento=8, non operativa=9, non caricabile=10, non scaricabile=11)

SlPartitionType

Tipo di partizione (hli=1, scsi=2, altro=3)

SlCellHostTypeTC

Tipo di host della cella (non valido/cella sconosciuta=0, slot di storage=1, unità nastro=2, CAP o mailslot=3, ambiente di verifica/cella di sistema=4, in transito/cella prenotata=5, PTP=6, mano/cella robotica=7)

SlSeverityTC

Livello di gravità consentito per una trap (ok=0, heartbeat/verifica=1, telemetria/metrica=2, configurazione=3, trace/debug=4, informazioni/comportamento nominale=5, avvertenza/comportamento compromesso=6, errore/non operativa=7, grave/errore di sistema=8, irreversibile/sistema inutilizzabile=9, altro=10)

SlDiagEntityTC

L'entità che ha diagnosticato l'errore (manager errori/software dedicato integrato per il rilevamento degli errori=1, applicazione della libreria diversa dal manager errori=2, sistema operativo=3, primitiva/driver o altro firmware di livello inferiore=4, altro=5)

SlFaultTypeTC

Tipo di errore basato sull'importanza dell'esecuzione (heartbeat/i’m alive o evento di verifica=0, recuperato automaticamente=1, fattore sospetto/temporaneo o contribuente=2, routine/noto=3, aggravato/richiede ulteriore indagine=4, grave/incide sul comportamento generale del sistema=5, avvertenza/impatto imminente sul cliente=6, gravissimo/impatto sul cliente=7, emergenza/richiede assistenza immediata=8)

SlCountTC

Numero di elementi contati

SlFruStatusTC

Stato di una FRU (altro=1, sospetta=2, danneggiata=3, riparata=4, sostituita=5, risolta=6)

Definizioni oggetti

Nota:
È possibile che alcuni oggetti MIB elencati non siano stati implementati al momento della pubblicazione.

Categoria MIB

Prefissi oggetto usati

Oggetti CAP (Cartridge Access Port)

slCap

Oggetti cella

slCell

Oggetti controller

slController

Oggetti unità

slDrive

Oggetti elevatore

slElevator

Oggetti di dati agente incorporato

slAgent

Oggetti ventola

slFan

Oggetti interfaccia host

slHostInterface

Libreria - Oggetti di configurazione

slLibLSMConfig

Libreria - Oggetti di pulizia

slLibClean

Libreria - Oggetti data

slLibDate

Libreria - Oggetti elementi globali

slLib
slLibrary

Libreria - Oggetti di identificazione

slLib
slLibLibrary

Libreria - Oggetti di posizione

slLibLocat

Libreria - Configurazione

slLibMediaEvent

Libreria - Oggetti di rete

slLibNetwork

Libreria - Oggetti di stato

slLibLSM
slLibLSMState
slLibLSMStatus

Libreria - Oggetti statistiche

slLibStats

Libreria - Oggetti versione

slLibVersion

Oggetti di convalida dei supporti

slMV

Oggetti porte pass-thru (PTP)

slPtp

Oggetti alimentatore

slPowerSupply

Oggetti elettronica ridondante

slAgentHA
slAgentHa

Oggetti robot

slRobot

Oggetti porta di sicurezza

slSafetyDoor

Oggetti cartucce a nastro

slTape

Oggetti sensori della temperatura

slTempSensor

Oggetti di generazione trap di prova

slAgentTrapTest

Trap - Oggetti ASR (Automatic Service Request)

slTrapAsrSuspect

Trap - Oggetti di configurazione

slTrapConfig

Trap - Oggetti dispositivo

slTrap
slTrapDevice

Trap - Oggetti evento di servizio

slTrapSvc

Trap - Oggetti di prova e heartbeat

slTrap
slTrapLib
slTrapHa

Oggetti piattaforma girevole

slTurntable
slTurntables

Oggetti CAP (Cartridge Access Port)

OID CAP

Descrizione

slCapCount

Numero di CAP nella tabella delle CAP

slCapTable

Tabella delle porte di accesso alle cartucce (CAP)

slCapEntry

Porta di accesso alle cartucce (CAP)

slCapIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle CAP

slCapPhysicalAddressStr

Stringa per l'indirizzo fisico della CAP

slCapAccessibility

Accessibilità di una CAP (ad esempio, aperta consentita/impedita)

slCapAccessStateEnum

Stato dell'accesso alla CAP, presentato come enumerazione

slCapState

Stato fisico della CAP

slCapStatusEnum

Stato operativo della CAP presentato come enumerazione

slCapName

Nome della CAP

slCapRotations

Numero di rotazioni della CAP

slCapRotationRetries

Numero di tentativi di rotazione eseguiti dalla CAP

slCapRotationFails

Numero di errori di rotazione eseguiti dalla CAP

slCapIPLs

Numero di IPL eseguiti dalla CAP

slCapSerialNumber

Numero di serie della CAP

slCapCodeVer

Versione del codice della CAP

slCapVersion

Versione della CAP

slCapFirmwareVer

Versione firmware della CAP

slCapReserved

Lo stato riservato della CAP

slCapSize

La dimensione della CAP

slCapAddressRange

L'intervallo di indirizzi CAP (non applicabile alla libreria SL150)

slCapUsageStr

La stringa di uso CAP (non applicabile alla libreria SL150)

slCapModeStr

La stringa di modalità CAP (non applicabile alla libreria SL150)

slCapMagazineBits

Il numero di caricatori (non applicabile alla libreria SL150)

slCapEnabled

Lo stato abilitato della CAP (non applicabile alla libreria SL150)

Oggetti cella

OID cella

Descrizione

slCellCount

Numero di elementi di storage nella tabella delle celle

slCellStorageFreeCells

Numero di celle di storage disponibili (vuote) nella libreria

slCellStorageRestrictedFreeCells

Numero di celle di storage limitate disponibili (vuote) nella libreria

slCellTable

Tabella degli elementi di storage nella libreria

slCellEntry

Elemento di storage

slCellIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle celle di storage

slCellElementID

ID elemento o indirizzo HLI logico convertito della cella di storage

slCellHostAccessible

Indicazione dello stato di accessibilità dell'host

slCellContentStatus

Stato della cella (unknown, empty, readable, not_readable, cap_magazine_not_present, drive_not_present, drive_not_available)

slCellContentLabel

Etichetta della cartuccia nella cella (stringa a lunghezza zero se vuota, '??????' se illeggibile)

slCellContentType

Tipo di cartuccia nella cella (stringa a lunghezza zero se vuota) costituita da una stringa di testo basata sul dominio enumerato e valori del tipo derivati dall'etichetta VOLSER

slCellGetRetryCount

Numero di tentativi di get eseguiti da questa cella

slCellPutRetryCount

Numero di tentativi di put eseguiti in questa cella

slCellHostType

Tipo di cella (0=cella non valida/sconosciuta, 1=slot di storage, 2=unità nastro, 3=porta di accesso del cliente o mail slot, 4=ambiente di verifica/cella di sistema, 5=in transito/cella prenotata o di recupero, 6=porta pass-thru, 7=cella robotica)

slCellPhysicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo fisico della cella di storage

slCellLogicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo logico della cella di storage

slCellPartition

ID della partizione della cella di storage

slCellPartitionType

Tipo di partizione della cella di storage

slCellCapacityEnabled

Indica se la cella di storage è abilitata (1) o disabilitata (0)

slCellCapacityAllowed

Numero di celle il cui uso è concesso in licenza

slCellCapacityUsed

Numero di celle utilizzate

Oggetti controller

OID controller

Descrizione

slControllerCount

Numero di controller nella tabella dei controller

slControllerTable

Tabella dei controller

slControllerEntry

Valore per il controller (HBC, RLC, HBT e così via)

slControllerIndex

Indice delle schede controller

slControllerPhysicalAddressStr

Stringa per l'indirizzo fisico del controller

slControllerSerialNum

Numero di serie della scheda controller

slControllerTopLevelCondition

Condizione di livello superiore del controller (normale, danneggiato, non operativo)

slControllerFaultLED

Stato del LED di errore del controller

slControllerSafetoRemoveLED

Stato del LED di rimozione sicura del controller

slControllerStatusEnum

Stato operativo del controller in formato di enumerazione

slControllerCodeVer

Versione del codice del controller

slControllerVersion

Versione del controller

slControllerFirmwareVer

Versione firmware del controller

slControllerHAState

Stato di elevata disponibilità del controller (attivo=0 e standby=1)

slControllerHaId

Identificativo del controller RE (attivo=0, standby=1)

slControllerHaSlot

Slot del controller RE (lato A=0, lato B=1)

slControllerHaAlternateIp

Indirizzo IP del controller RE alternativo

slControllerFru

Numero di serie basato sulla FRU (Field Replaceable Unit) del controller

Oggetti unità

OID unità

Descrizione

slDriveCount

Numero di unità nella tabella delle unità

slDriveTable

Tabella delle unità

slDriveEntry

Unità nastro

slDriveIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle unità

slDriveHashedPhysAddr

Indirizzo fisico dell'unità

slDriveType

Tipo di unità (ad esempio, STK10000) derivata dal produttore dell'unità

slDriveVendor

Fornitore dell'unità (ad esempio, STK, HP e IBM)

slDriveSerialNum

Numero di serie elettronico dell'unità

slDriveInterfaceType

Tipo di trasporto fisico dei dati dell'unità

slDriveID

Assegnazione dell'ID SCSI o della porta Fibre Channel dell'unità

slDriveState

Stato dell'unità (ad esempio, vuota, carica, da pulire)

slDriveLED

Stato del LED del vassoio dell'unità (0=spento, 1=acceso)

slDriveStatusEnum

Stato operativo dell'unità in formato di enumerazione

slDriveCodeVer

Versione del codice (software o firmware) dell'unità

slDriveVersion

Versione hardware dell'unità

slDriveGetRetries

Numero di tentativi di installazione eseguiti nell'unità

slDrivePutRetries

Numero di tentativi di disinstallazione eseguiti nell'unità

slDriveCommandClean

Segnale di avvio o annullamento della pulizia dell'unità

slDriveCellStatusEnum

Stato delle celle dell'unità in formato di enumerazione

slDriveCellStatusText

Stato delle celle dell'unità

slDriveCellContentLabel

Etichetta della cartuccia nell'unità (stringa a lunghezza zero=vuota, ??????=illeggibile)

slDriveCellContentType

Tipo di cartuccia nell'unità (stringa a lunghezza zero=vuota, ??????=illeggibile)

slDriveIdleSeconds

Numero di secondi in cui l'unità è rimasta inattiva (non installata)

slDriveNumMounts

Numero di installazioni eseguite nell'unità

slDriveFibreNodeName

Nome del nodo Fibre Channel (nodo WWN) dell'unità

slDriveFibrePortCount

Numero di porte attive nell'unità

slDriveFibrePortAWWN

Nome WWN (World Wide Name) della porta A

slDriveFibrePortAAdressingMode

Modalità di indirizzamento della porta A

slDriveFibrePortAPortEnabled

Porta A abilitata (2) o disabilitata (1)

slDriveFibrePortALoopId

ID del loop della porta A

slDriveFibrePortAPortSpeed

Velocità della porta A

slDriveFibrePortBWWN

Nome WWN (World Wide Name) della porta B

slDriveFibrePortBAdressingMode

Modalità di indirizzamento della porta B

slDriveFibrePortBPortEnabled

Porta B abilitata (2) o disabilitata (1)

slDriveFibrePortBLoopId

ID del loop della porta B

slDriveFibrePortBPortSpeed

Velocità della porta B

slDriveWWNEnabled

L'opzione WWN (World Wide Name) per l'unità è abilitata (può essere impostata solo utilizzando l'interfaccia a riga di comando)

slDrivePhysicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo fisico dell'unità

slDriveTraySerialNumber

Numero di serie del vassoio dell'unità

Oggetti elevatore

OID elevatore

Descrizione

slElevatorCount

Numero di elevatori in una tabella degli elevatori

slElevatorTable

Tabella degli elevatori

slElevatorEntry

Elevatore

slElevatorIndex

Indice degli elevatori

slElevatorPhysicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo fisico dell'elevatore

slElevatorPositionOn

Posizione fisica dell'elevatore (non implementata, ma definita per la compatibilità con le versioni precedenti per librerie non SL)

slElevatorHandCartStatus

Stato della mano dell'elevatore (cartuccia=1, nessuna cartuccia=0)

slElevatorSerialNum

Numero di serie dell'elevatore

slElevatorState

Stato dell'elevatore (ad esempio, inattivo, spostamento in corso, non operativo)

slElevatorFaultLED

Stato del LED di errore dell'elevatore

slElevatorStatusEnum

Stato operativo dell'elevatore in formato di enumerazione

slElevatorCodeVer

Versione del codice dell'elevatore

slElevatorVersion

Versione dell'elevatore

slElevatorFirmwareVer

Versione del codice del firmware

slElevatorGetRetries

Numero di tentativi di installazione eseguiti nell'elevatore

slElevatorPutRetries

Numero di tentativi di disinstallazione eseguiti nell'elevatore

slElevatorGetFails

Numero di errori di installazione eseguiti nell'elevatore

slElevatorPutFails

Numero di errori di disinstallazione eseguiti nell'elevatore

slElevatorGetTotals

Somma di tutte le operazioni di installazione dell'elevatore

slElevatorPutTotals

Somma di tutte le operazioni di disinstallazione dell'elevatore

Oggetti di dati agente incorporato

OID dati agente incorporato

Descrizione

slAgentRevision

Versione firmware dell'agente incorporato

slAgentLibStatusAtStartup

Condizione della libreria all'avvio dell'agente (normale, danneggiata, non operativa)

slAgentBootDate

Data e ora di inizializzazione dell'agente

slAgentURL

URL per la gestione basata sul Web

slAgentTrapPort

Numero di porta UDP a cui l'agente invierà le trap

slAgentPort

Numero della porta UDP su cui è in ascolto l'agente

slAgentCommunity

Comunità predefinita dell'agente

Oggetti ventola

OID ventola

Descrizione

slFanCount

Numero di ventole monitorate nella libreria

slFanTable

Tabella delle ventole della libreria

slFanEntry

Ventola

slFanIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle ventole

slFanName

Nome della ventola

slFanOperational

Stato operativo della ventola

Oggetti interfaccia host

OID interfaccia host

Descrizione

slHostInterfaceCount

Numero di schede dell'interfaccia

slHostInterfaceTable

Tabella delle interfacce host

slHostInterfaceEntry

Valore per l'interfaccia host (come Fiber Channel o SCSI)

slHostInterfaceIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle schede di interfaccia host

slHostInterfaceFibreCount

Numero di fibre attive in questa scheda di interfaccia host

slHostInterfaceAWWN

Nome WWN (World Wide Name) della fibra A

slHostInterfaceA1AddressingMode

Modalità di indirizzamento della porta A1

slHostInterfaceA1PortEnabled

Porta abilitata per la porta A1

slHostInterfaceA1LoopId

ID del loop della porta A1

slHostInterfaceA1PortSpeed

Velocità della porta A1

slHostInterfaceA2AddressingMode

Modalità di indirizzamento della porta A2

slHostInterfaceA2PortEnabled

Porta abilitata per la porta A2

slHostInterfaceA2LoopId

ID del loop della porta A2

slHostInterfaceA2PortSpeed

Velocità della porta A2

slHostInterfaceBWWN

Nome WWN (World Wide Name) della fibra B

slHostInterfaceB1AddressingMode

Modalità di indirizzamento della porta B1

slHostInterfaceB1PortEnabled

Porta abilitata per la porta B1

slHostInterfaceB1LoopId

ID del loop della porta B1

slHostInterfaceB1PortSpeed

Velocità della porta B1

slHostInterfaceB2AddressingMode

Modalità di indirizzamento della porta B2

slHostInterfaceB2PortEnabled

Porta abilitata per la porta B2

slHostInterfaceB2LoopId

ID del loop della porta B2

slHostInterfaceB2PortSpeed

Velocità della porta B2

slHostInterfaceElementID

ID elemento / indirizzo del controller

slHostInterfaceSerialNum

Numero di serie della scheda controller

slHostInterfaceStatus

Stato del controller (normale, errore, avvertenza)

slHostInterfaceFaultLED

Stato del LED di errore del controller

slHostInterfaceSafeToRemoveLED

Stato del LED di rimozione sicura del controller

slHostInterfaceStatusEnum

Stato operativo del controller in formato di enumerazione

slHostInterfaceCodeVer

Versione del codice del controller

slHostInterfaceVersion

Versione hardware del controller

slHostInterfaceFirmwareVer

Versione firmware del controller

Libreria - Oggetti di configurazione

Libreria - OID configurazione

Descrizione

slLibLSMConfigCount

Numero di LSM installati

slLibLSMConfigTable

Tabella di configurazioni dell'LSM

slLibLSMConfigEntry

Valore per la configurazione dell'LSM

slLibLSMConfigIndex

Indice delle configurazioni dell'LSM

slLibLSMConfigNumPanels

Numero di pannelli fisici

slLibLSMConfigNumHandCells

Numero di mani fisiche

slLibLSMConfigMinHandAddr

ID elemento minimo o indirizzo delle mani fisiche

slLibLSMConfigMaxHandAddr

ID elemento massimo o indirizzo delle mani fisiche

slLibLSMConfigNumSystemCells

Numero di celle di sistema e prenotate

slLibLSMConfigNumRestrictedCells

Numero di celle prenotate del cliente

slLibLSMConfigMinSystemAddr

ID elemento minimo o indirizzo delle celle di sistema

slLibLSMConfigMaxSystemAddr

ID elemento massimo o indirizzo delle celle di sistema

slLibLSMConfigNumCaps

Numero di porte di accesso alle cartucce (CAP)

slLibLSMConfigNumCapColumns

Numero di colonne nelle CAP

slLibLSMConfigNumCapCells

Numero di celle della CAP

slLibLSMConfigMinCapAddr

ID elemento minimo o indirizzo delle celle della CAP

slLibLSMConfigMaxCapAddr

ID elemento massimo o indirizzo delle celle della CAP

slLibLSMConfigNumDriveColumns

Numero di colonne dell'unità

slLibLSMConfigNumDrives

Numero di unità nastro

slLibLSMConfigMinDriveAddr

ID elemento minimo o indirizzo delle unità nastro

slLibLSMConfigMaxDriveAddr

ID elemento massimo o indirizzo delle unità nastro

slLibLSMConfigNumStorageCells

Numero di celle di storage

slLibLSMConfigMinStorageAddr

ID elemento minimo o indirizzo delle celle di storage

slLibLSMConfigMaxStorageAddr

ID elemento massimo o indirizzo delle celle di storage

slLibLSMConfigNumPtps

Numero di porte pass-thru (PTP)

slLibLSMConfigNumPtpColumns

Numero di colonne nelle PTP

slLibLSMConfigNumPtpCells

Numero di celle PTP

slLibLSMConfigMinPtpAddr

ID elemento minimo o indirizzo delle celle della PTP

slLibLSMConfigMaxPtpAddr

ID elemento massimo o indirizzo delle celle della PTP

Libreria - Oggetti di pulizia

Libreria - OID pulizia

Descrizione

slLibCleanEnabled

Configurazione della funzionalità di pulizia automatica (non supportata su tutte le librerie)

slLibCleanNumCartTypes

Numero di tipi di cartuccia univoci supportati

slLibCleanWarnTable

Tabella delle soglie di avvertenza del numero di operazioni di pulizia

slLibCleanWarnEntry

Valore della tabella delle soglie di avvertenza per il numero di operazioni di pulizia

slLibCleanWarnIndex

Indice nella tabella delle soglie di avvertenza per le operazioni di pulizia

slLibCleanWarnCartType

Tipo di cartuccia di pulizia (ad esempio, SDLT, 9840, LTO e T10000)

slLibCleanWarnCount

Soglia per il numero di avvertenze configurato

slLibCleanNumCarts

Numero di cartucce di pulizia nella libreria

slLibCleanCartTable

Tabella delle cartucce di pulizia nella libreria

slLibCleanCartEntry

Cartuccia di pulizia

slLibCleanCartIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle cartucce di pulizia

slLibCleanCartLabel

Etichetta della cartuccia di pulizia

slLibCleanCartType

Tipo di cartuccia di pulizia

slLibCleanCartLocationElementID

Posizione della cartuccia di pulizia: ID elemento SCSI o indirizzo HLI convertito

slLibCleanCartHostAccessible

Indicazione dello stato di accessibilità dell'host

slLibCleanCartUsageCount

Numero di volte che la cartuccia è stata utilizzata per la pulizia di un'unità nastro

Libreria - Oggetti data

Libreria - OID data

Descrizione

slLibDateString

Data e ora della libreria nel seguente formato: AAAA:MM:GG HH:MM:SS

Libreria - Oggetti elementi globali

Libreria - OID elementi globali

Descrizione

slLibStkBaseModel

Nome del modello di libreria StorageTek (consultare i dati del modello specifici del fornitore)

slLibSerialNumber

Numero di serie della struttura della libreria

slLibWWNNumber

Numero WWN (World Wide Number) della libreria (numero esadecimale a 64 cifre)

slLibraryTopLevelCondition

Condizione generale della libreria (normale, danneggiata o non operativa)

slLibraryState

Lo stato della libreria (online, offline)

Libreria - Oggetti di identificazione

Libreria - OID identificazione

Descrizione

SlLibLibraryId

Identificativo della libreria (n di Max) in un complesso di librerie

SlLibLibraryIdMax

Identificativo massimo della libreria in un complesso di librerie

slLibComplexId

Identificativo di un complesso di librerie

slLibMibVer

Versione del file MIB supportato dalla libreria

Libreria - Oggetti di posizione

Libreria - OID posizione

Descrizione

slLibLocatContact

Contatto primario per l'amministrazione della libreria

slLibLocatStreet

Indirizzo della sede

slLibLocatState

Stato/provincia della sede

slLibLocatZip

C.A.P o altri dati della sede

slLibLocatCountry

Paese della sede

slLibLocatDescr

Descrizione o altri dati della sede

slLibLocatCity

Città della sede

Libreria - Configurazione

Libreria - OID eventi correlati ai supporti

Descrizione

slLibMediaEventCount

Numero di statistiche sui supporti nella tabella

slLibMediaEventTable

Tabella delle statistiche sui supporti

slLibMediaEventEntry

Statistiche sugli errori dei supporti

slLibMediaEventIndex

Indice nella tabella delle statistiche sugli errori dei supporti

slLibMediaEventVolid

ID del volume del codice a barre ottico

slLibMediaEventMediaDomain

Il campo del dominio del codice a barre ottico rilevato sull'etichetta VOLSER

slLibMediaEventMediaType

Tipo di codice a barre ottico rilevato dall'etichetta VOLSER (1=caricamento, 2=scaricamento, 3=errore, 4=loadRetry, 5=driveError, 6=mediaEndOfLife, 7=driveEndOfLife, 8=errore di decifratura, 9=sconosciuto)

slLibMediaEventDriveSerialNum

Numero di serie elettronico dell'unità

slLibMediaEventDriveType

Tipo di unità nastro

slLibMediaEventDateTime

Data e ora di inserimento del log nel seguente formato:
MM:GG:AAAA HH:MM:SS

slLibMediaEventEnum

Tipo di errore del supporto, in formato di enumerazione

slLibMediaEventOccurrenceCount

Numero di occorrenze per le statistiche sui supporti

Libreria - Oggetti di rete

Libreria - OID rete

Descrizione

slLibNetworkCount

Numero di tutte le porte Ethernet

slLibNetworkTable

Tabella delle interfacce di rete

slLibNetworkEntry

Valore per l'interfaccia di rete

slLibNetworkIndex

Indice nella tabella

slLibNetworkInterfaceName

Nome dell'interfaccia utilizzato dal software della libreria

slLibNetworkIpAddr

Indirizzo IP della libreria

slLibNetworkGateway

Gateway Internet della rete di librerie

slLibNetworkEthAddr

Indirizzo Ethernet fisico a 48 bit della libreria

slLibNetworkName

Nome host della rete di librerie

slLibNetworkNetmask

Netmask dell'indirizzo Internet della rete di librerie

slLibNetworkDhcpEnabled

Indirizzo IP DHCP/stato del servizio di ricerca del client dei nomi (NA)

slLibNetworkDomainName

Nome del dominio della rete di librerie

slLibNetworkPrimaryDNS

Server DNS primario della rete di librerie

slLibNetworkSecondaryDNS

Server DNS secondario della rete di librerie

slLibNetworkRXPackets

Numero di pacchetti ricevuti

slLibNetworkTXPackets

Numero di pacchetti trasmessi

slLibNetworkErrors

Numero di errori in questa interfaccia

slLibNetworkDropped

Numero di pacchetti eliminati in questa interfaccia

slLibNetworkOverruns

Numero di pacchetti in sovraccarico in questa interfaccia

slLibNetworkFrame

Numero di pacchetti della struttura in questa interfaccia

slLibNetworkCollisions

Numero di conflitti in questa interfaccia

Libreria - Oggetti di stato

Libreria - OID stato

Descrizione

slLibLSMCount

Numero di LSM.

slLibLSMStateTable

Tabella di stati dell'LSM.

slLibLSMStateEntry

Valore per uno stato dell'LSM.

slLibLSMStateIndex

Indice di stati dell'LSM.

slLibLSMStatus

Stato operativo dell'LSM in formato di stringa (ad esempio, offline, online o offline in sospeso). Si tratta di uno stato basato sull'hardware e derivato dallo stato del robot.

slLibLSMStatusEnum

Stato operativo dell'LSM, in formato di enumerazione (online=0, offline=1, offlinePending=2).

Libreria - Oggetti statistiche

Libreria - OID statistiche

Descrizione

slLibStatsNumBoots

Numero di inizializzazioni della libreria

slLibStatsNumDoorOpens

Numero di occorrenze in cui è stata aperta la porta di servizio

slLibStatsNumGetRetries

Totale di tentativi di operazioni get

slLibStatsNumGetFails

Totale di operazioni get non riuscite

slLibStatsNumPutRetries

Totale di tentativi di operazioni put

slLibStatsNumPutFails

Totale di operazioni put non riuscite

slLibStatsNumLabelRetries

Totale di tentativi di lettura dell'etichetta

slLibStatsNumLabelFails

Totale di operazioni di lettura dell'etichetta non riuscite

slLibStatsNumTargetRetries

Totale di tentativi di lettura del target

slLibStatsNumTargetFails

Totale di operazioni di lettura del target non riuscite

slLibStatsNumMoves

Totale di spostamenti della cartuccia

slLibStatsNumMounts

Totale di installazioni

slLibStatsNumTargetReads

Totale di operazioni di lettura del target

slLibStatsNumEmptyReads

Totale di operazioni di lettura delle celle vuote

slLibStatsNumLabelReads

Totale di operazioni di lettura dell'etichetta

slLibStatsGetTotals

Somma di tutte le operazioni get dei singoli robot

slLibStatsPutTotals

Somma di tutte le operazioni put dei singoli robot

slLibStatsCumMachUptime

Tempo di attività cumulativo della macchina in secondi

slLibStatsUpTimeSinceLastBoot

In secondi

Libreria - Oggetti versione

Libreria - OID versione

Descrizione

slLibVersionFirmRev

Revisione del firmware incorporato della libreria, per release del campo EC (Engineering Change)

slLibVersionFirmDate

Data di creazione del firmware incorporato della libreria

slLibVersionBootRev

Versione del software di avvio/sistema operativo della libreria

slLibVersionHardware

Versione dell'hardware del controller della libreria

Oggetti di convalida dei supporti

OID di convalida dei supporti

Descrizione

slMVDriveCount

Numero di unità attualmente assegnate al pool di convalida dei supporti

slMVDriveTable

Tabella delle unità di convalida dei supporti

slMVDriveEntry

Unità nastro di convalida dei supporti

slMVIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle unità di convalida dei supporti

slMVDrivePhysicalAddressStr

Indirizzo fisico dell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti

slMVDriveType

Produttore dell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti

slMVDriveSerialNum

Numero di serie elettronico dell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti

slMVDriveState

Stato dell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti (ad esempio, vuota, carica, da pulire)

slMVDriveCodeVer

Firmware o software dell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti

slMVDriveCellStatusStr

Stato della cella dell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti

slMVDriveCellContentLabel

Etichetta della cartuccia nell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti (stringa a lunghezza zero=vuota, ??????=illeggibile)

slMVReservationId

0 indica che l'unità assegnata al pool di convalida dei supporti è disponibile per l'uso

slMVTapeVolserLabelStr

Indirizzo fisico dell'unità assegnata al pool di convalida dei supporti

slMVTypeEnum

Tipo di convalida applicato alla cartuccia (0=nessuna convalida, 1=verifica di base, 2=verifica completa dall'inizio del nastro, 3=ripristino della verifica completa, 4=verifica completa divbot, 5=verifica completa divresume, 6=verifica standard, 7=ricreazione MIR, 8=arresto)

slMVOriginatorStr

Iniziatore di verifica della convalida dei supporti

slMVStatusStr

Stato della verifica della convalida dei supporti

slMVCompletionStatusStr

Percentuale completata della convalida dei supporti o a seguito dell'interruzione della convalida

slMVErrorCodeStr

Codice di errore per la convalida dei supporti

Oggetti porte pass-thru (PTP)

OID PTP

Descrizione

slPtpCount

Numero di porte pass-through nella libreria

slPtpTable

Tabella delle porte pass-thru

slPtpEntry

Porta pass-thru

slPtpIndex

Indice dei numeri interi nella tabella delle PTP

slPtpPhysicalAddressStr

Indirizzo del dispositivo PTP

slPtpSerialNum

Numero di serie della PTP

slPtpState

Stato della PTP (online, offline)

slPtpFaultLED

Stato del LED di errore della PTP

slPtpStatusEnum

Stato operativo della PTP, in formato di enumerazione

slPtpCodeVer

Versione del codice della PTP

slPtpVersion

Versione hardware della PTP

slPtpFirmwareVer

Versione firmware della PTP

slPtpMoveRetries

Numero di tentativi di installazione eseguiti dalla PTP

slPtpMoveFails

Numero di errori di installazione eseguiti dalla porta pass-thru

slPtpMoveTotals

Numero totale di operazioni di installazione eseguiti dalla porta pass-thru

Oggetti alimentatore

OID alimentatore

Descrizione

slPowerSupplyCount

Numero di alimentatori installati nella libreria

slPowerSupplyTable

Tabella degli alimentatori della libreria

slPowerSupplyEntry

Alimentatore

slPowerSupplyIndex

Indice dei numeri interi nella tabella degli alimentatori

slPowerSupplyName

Nome dell'alimentatore

slPowerSupplyInstalled

Indica se l'alimentatore è installato (2) o meno (1)

slPowerSupplyOperational

Indica se l'alimentatore è funzionante (2) (viene ignorata se l'alimentatore non è installato)

Oggetti elettronica ridondante

OID elettronica ridondante

Descrizione

slAgentHAState

Stato del controller RE (simplex=0, duplex/commutabile=1)

slAgentHAId

Identificativo del controller RE (attivo=0, standby=1)

slAgentHaSlot

Slot del controller RE (lato A=0, lato B=1)

slAgentHaAlternateIp

Indirizzo IP del controller RE alternativo

Oggetti robot

OID robot

Descrizione

slRobotCount

Numero di meccanismi del robot

slRobotTable

Tabella dei robot

slRobotEntry

Robot

slRobotIndex

Indice dei robot

slRobotPhysicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo fisico del robot

slRobotPosition

Posizione fisica del robot (con definizione continua per la compatibilità con le versioni precedenti della tabella dei robot)

slRobotHandCartStatus

Stato della mano del robot relativamente a una cartuccia (cartuccia=1, nessuna cartuccia=0)

slRobotSerialNum

Numero di serie della scheda del robot

slRobotState

Sato del robot (ad esempio, vuoto, carico, spostamento in corso)

slRobotFaultLED

Stato del LED di errore del robot (off=0, on=1)

slRobotStatusEnum

Stato operativo del robot in formato di enumerazione

slRobotCodeVer

Versione del codice del robot

slRobotVersion

Versione hardware del robot

slRobotFirmwareVer

Versione firmware del robot

slRobotGetRetries

Numero di tentativi di installazione eseguiti dal robot

slRobotPutRetries

Numero di tentativi di disinstallazione eseguiti dal robot

slRobotGetFails

Numero di operazioni get non riuscite per il robot

slRobotPutFails

Numero di operazioni put non riuscite per il robot

slRobotGetTotals

Somma di tutte le operazioni get dei robot

slRobotPutTotals

Somma di tutte le operazioni put dei robot

Oggetti porta di sicurezza

OID porta di sicurezza

Descrizione

slSafetyDoorCenterCount

La frequenza con cui la porta di sicurezza è ritornata alla posizione centrale (iniziale)

slSafetyDoorRetries

Numero totale di tentativi della porta di sicurezza

slSafetyDoorIPLs

Numero di IPL eseguiti dalla porta di sicurezza

Oggetti cartucce a nastro

OID cartuccia a nastro

Descrizione

slTapeCount

Numero di cartucce nella tabella degli inventari

slTapeTable

Tabella delle cartucce dati (nastri) nella libreria

slTapeEntry

Cartuccia

slTapeIndex

Indice dei numeri interi nella tabella degli inventari

slTapeLabel

Etichetta della cartuccia

slTapeType

Tipo di cartuccia (stringa di testo basata sul dominio enumerato e valori del tipo derivati dall'etichetta VOLSER)

slTapeLocationElementID

ID elemento o indirizzo HLI logico convertito della cartuccia a nastro

slTapeHostAccessible

Indicazione dello stato di accessibilità dell'host

slTapePhysicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo fisico della cartuccia

slTapeLogicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo logico della cartuccia

slTapePartition

ID della partizione della cartuccia

slTapePartitionType

Tipo di partizione della cartuccia

Oggetti sensori della temperatura

OID sensore della temperatura

Descrizione

slTempSensorCount

Numero di sensori della temperatura nella libreria

slTempSensorTable

Tabella dei sensori della temperatura della libreria

slTempSensorEntry

Sensore della temperatura

slTempSensorIndex

Indice dei numeri interi nella tabella dei sensori della temperatura

slTempSensorName

Nome del sensore della temperatura

slTempSensorCurrentTemp

Lettura della temperatura corrente/presente

slTempSensorHighTemp

Temperatura massima dell'area di storage dall'ultimo avvio della macchina

slTempSensorWarnThreshold

Soglia della temperatura per l'avvertenza automatica

slTempSensorFailThreshold

Soglia della temperatura per la chiusura automatica della libreria

Oggetti di generazione trap di prova

OID generazione trap di prova

Descrizione

slAgentTrapTestLevel

Impostata a livello di trap per generare una verifica delle trap per tale livello. Quando viene letta, viene restituito l'ultimo valore scritto. Se non è implementato alcun livello di trap, viene restituito un errore al momento della scrittura.

slAgentTrapTestCount

Numero di volte in cui è stato scritto su slAgentTrapTestLevel.

Trap - Oggetti ASR (Automatic Service Request)

TRAP - OID ASR

Descrizione

slTrapAsrSuspectCount

Numero di callout della FRU da seguire in questa trap (massimo 5)

slTrapAsrSuspectTable

Tabella dei sospetti di errore diagnosticati

slTrapAsrSuspectEntry

Voce della tabella dei sospetti

slTrapAsrSuspectIndex

Numero di sequenza per FRU sospette

slTrapAsrSuspectFaultCertainty

Percentuale di possibilità che il componente sia l'origine del problema (l'oggetto ha valore 0 se il sistema non supporta queste informazioni)

slTrapAsrSuspectDevice Address

Posizione della FRU sospetta (indirizzo fisico quintuplo o quadruplo)

slTrapAsrSuspectFruName

Nome della FRU sospetta

slTrapAsrSuspectFruChassisId

Stringa di testo contenente il numero di serie dello chassis (identificazione non ambigua del sistema se associata a slTrapProductName)

slTrapAsrSuspectFruManufacturer

Nome del produttore di questa FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruPn

Numero della parte sostitutiva utilizzato per ordinare questa FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruSn

Numero di serie (diritto) per questa FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruRevision

Livello di revisione di questa FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruReserved

Segnaposto per contenuto futuro

slTrapAsrSuspectFruStatus

Stato della FRU/CRU

Trap - Oggetti di configurazione

TRAP - OID configurazione

Descrizione

slTrapConfigLibrarySerialNumber

Numero di serie della struttura della libreria

slTrapConfigDeviceId

ID della FRU del dispositivo, necessario per l'alta disponibilità

slTrapConfigDeviceTime

Data e ora del dispositivo in formato UTC standard

slTrapConfigDeviceAddress

Indirizzo del dispositivo del componente associato alla voce del log

slTrapConfigDeviceUserName

Nome utente del dispositivo che identifica il livello di accesso che ha originato l'attività

slTrapConfigDeviceInterfaceName

Nome che rappresenta l'interfaccia del dispositivo utilizzata per richiedere l'attività

slTrapConfigDeviceActivity

Breve nome di testo che rappresenta l'attività del dispositivo in corso

slTrapConfigDeviceRequestId

ID della richiesta del dispositivo associata all'attività con questa trap

slTrapConfigDeviceSeverity

Gravità del log del dispositivo

slTrapConfigDeviceResultCode

Codice del risultato del dispositivo

slTrapConfigPropertyName

Nome della proprietà del dispositivo in fase di configurazione

slTrapConfigNewPropertyValue

Nuovo valore modificato (viene segnalato solo l'esito positivo)

slTrapConfigNewPropertyEffective

Condizione in cui il nuovo valore di proprietà diventa effettivo

Trap - Oggetti dispositivo

TRAP - OID dispositivo

Descrizione

slTrapLibrarySerialNumber

Numero di serie della struttura della libreria

slTrapDeviceId

ID FRU del dispositivo (in genere composto dal modello e dal numero di serie del componente)

slTrapDeviceTime

Data e ora del dispositivo in formato UTC standard

slTrapDeviceAddress

Indirizzo del dispositivo del componente associato alla voce del log

slTrapDeviceUserName

Nome utente del dispositivo che identifica il livello di accesso che ha originato l'attività

slTrapDeviceInterfaceName

Nome che rappresenta l'interfaccia del dispositivo utilizzata per richiedere l'attività

slTrapDeviceActivity

Breve nome di testo che rappresenta l'attività del dispositivo in corso

slTrapDeviceRequestId

ID della richiesta del dispositivo associata all'attività con questa trap

slTrapDeviceSeverity

Gravità del log del dispositivo

slTrapDeviceResultCode

Codice del risultato del dispositivo

slTrapDeviceFreeFormText

Area di testo a mano libera, in genere appartenente a sottosistemi che portano alla voce del log

Trap - Oggetti evento di servizio

Trap - OID evento di servizio

Descrizione

slTrapSvcEventTime

Data e ora in cui si è verificato l'evento

slTrapSvcLibProductManufacturer

Produttore della libreria

slTrapSvcLibProductName

Nome di prodotto della libreria

slTrapSvcLibProductSn

Numero di serie (diritto) della libreria

slTrapSvcLibStatus

Condizione del sistema generale al momento dell'evento (normale, danneggiato, non operativo)

slTrapSvcLibEntity

Componente software (entità diagnostica) che ha generato questo evento di errore

slTrapSvcEventId

ID dell'evento della libreria locale sottostante che ha agito da catalizzatore per questo evento di servizio

slTrapSvcFaultEventUUID

Identificatore univoco universale assegnato a questo errore (ha valore NULL se il sistema non supporta queste informazioni)

slTrapSvcFaultEventType

Tipo di evento di errore basato sull'importanza dell'assistenza

slTrapSvcFaultEventCount

Numero di eventi di errore equivalenti dall'ultimo avvio

slTrapSvcFaultEventDescription

Descrizione testuale dell'evento di errore

slTrapSvcDeviceEventSeverity

Gravità dell'errore del dispositivo o del sistema

slTrapSvcDeviceEventActivity

Nome breve di testo che rappresenta l'ultima attività che è stato richiesto al dispositivo di effettuare

slTrapSvcDeviceEventOpCode

Codice operativo del dispositivo che indica lo stato della FRU/CRU

slTrapSvcDeviceEventResultCode

Codice del risultato del dispositivo basato sull'ultimo comando completato

slTrapSvcServiceData

Stringa di testo descrittiva di questo specifico evento di servizio

slTrapSvcLocalization

Stringa di localizzazione per l'evento di servizio corrente

Trap - Oggetti di prova e heartbeat

Trap - OID prova e heartbeat

Descrizione

slTrapCount

Numero di trap generate dall'ultimo avvio

slTrapLibBootDate

Data e ora di inizializzazione dell'agente

slTrapLibDateString

Data e ora nel seguente formato: AAAA:MM:GGTHH:MM:SS

slTrapLibSerialNumber

Numero di serie della struttura della libreria

slTrapLibTopLevelCondition

Condizione generale della libreria (normale, danneggiata o non operativa)

slTrapHaState

Stato del controller RE (simplex=0, duplex/commutabile=1)

slTrapHaId

Identificativo del controller RE (attivo=0, standby=1)

slTrapHaSlot

Slot del controller RE (lato A=0, lato B=1)

slTrapHaAlternateIp

Indirizzo IP del controller RE alternativo

Oggetti piattaforma girevole

OID piattaforma girevole

Descrizione

slTurntableCount

Numero di piattaforme girevoli nella tabella delle piattaforme girevoli

slTurntableTable

Tabella delle piattaforme girevoli

slTurntableEntry

Valore per la piattaforma girevole

slTurntableIndex

Indice delle piattaforme girevoli

slTurntablePhysicalAddressStr

Stringa dell'indirizzo fisico di una piattaforma girevole

slTurntablePosition

Posizione fisica dell'LSM della piattaforma girevole (0=sinistra, 1=destra)

slTurntableHandCartStatus

Stato della mano della piattaforma girevole (cartuccia=1, nessuna cartuccia=0)

slTurntableSerialNum

Numero di serie della piattaforma girevole

slTurntableState

Stato della piattaforma girevole (inattivo, spostamento in corsa, non operativo e così via)

slTurntableFaultLED

Stato del LED di errore

slTurntableStatusEnum

Stato operativo della piattaforma girevole in formato di enumerazione

slTurntableCodeVer

Versione del codice della piattaforma girevole

slTurntableVersion

Versione hardware della piattaforma girevole

slTurntableFirmwareVer

Versione firmware della piattaforma girevole

slTurntablesRotations

Numero di rotazioni della piattaforma girevole

slTurntablesRotationRetries

Numero di tentativi di rotazione eseguiti dalla piattaforma girevole

slTurntablesRotationFails

Numero di errori di rotazione eseguiti dalla piattaforma girevole

slTurntablesIPLs

Numero di IPL eseguiti dalla piattaforma girevole

3 Trap SNMP

A una trap SNMP viene assegnato un numero corrispondente al tipo. Un agente SNMP incorporato può distinguere e filtrare i destinatari della trap in base ai numeri di trap per cui sono stati registrati.

Le trap generiche (da 1 a 10) vengono generate dalle voci del log. Le trap basate su eventi (da 11 in poi) vengono generate dagli eventi della libreria e contengono ID degli oggetti (OID).

- Trap generiche delle voci del log (da 1 a 10)

- Trap basate sugli eventi (da 11 a 102)

Trap generiche delle voci del log (da 1 a 10)

Le trap generiche contengono:

- Codici di gravità per indicazioni quali un errore o un'avvertenza

- Codici risultato, ad esempio 0000=esito positivo o 5010=errore di posizione robotica

- Stringa di attività, come spostamento dell'HLI o stampa della versione della CLI

- Stringa di testo descrittiva

- Data e ora

- Altre informazioni, ad esempio:

- Indirizzo del dispositivo associato all'evento

- Nome utente associato all'attività

- Identificativo della richiesta specifico dell'interfaccia

Trap generiche

Momento di invio

SL150

SL3000

SL8500

slTrapError (1)

Gli errori vengono registrati nel log

x

x

x

slTrapWarning (2)

Le avvertenze vengono registrate nel log

x

x

x

slTrapInformation (3)

Quando le informazioni vengono registrate nel log

x

x

x

slTrapConfiguration (4)

Quando vengono apportate modifiche in una proprietà di sistema, come un IP di rete o una modalità Fibre Channel

x

slTrapError (1)

Segnala una condizione del dispositivo critica per il funzionamento della libreria.

Oggetti MIB:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapWarning (2)

Segnala la condizione di un dispositivo che può richiedere attenzione, ad esempio un errore reversibile del dispositivo che imposta il sistema in modalità provvisoria.

Oggetti MIB:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapInformation (3)

Segnala informazioni per il normale monitoraggio dell'attività.

Oggetti MIB:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddres

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapConfiguration (4)

Segnala le modifiche apportate alla proprietà o alla configurazione di un sistema, come un indirizzo IP.

Oggetti MIB:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapConfigPropertyName,

- slTrapConfigNewPropertyValue

- slTrapConfigNewPropertyEffective

Trap basate sugli eventi (da 11 a 102)

I messaggi per le trap da 11 a 102 contengono informazioni specifiche dell'agente, del dispositivo o del supporto. Consultare ciascuna trap nella MIB della libreria per gli oggetti di dati specifici restituiti.

Le trap basate sugli eventi sono suddivise nei gruppi riportati di seguito.

- Specifiche dell'agente: da 11 a 20

- Specifiche del dispositivo: da 21 a 100

- Stato della libreria: 21-27

- Stato dell'unità: 41-45

- Stato della porta di accesso alle cartucce (CAP): 61-65

- Stato della porta pass-thru (PTP): 81-85

- Specifiche del supporto: 101 e successive

Trap

Momento di invio

SL150

SL3000

SL8500

slTrapAgentStart (11)

Quando è stato avviato un agente SNMP.

x

x

x

slTrapAgentTest (13)

Quando l'OID slAgentTrapTestLevel è scritto con un 13.

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatA (14)

Quando Heartbeat ha frequenza A (frequenza rapida).

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatB (15)

Quando Heartbeat ha frequenza B (frequenza lenta).

x

x

x

slTrapLibStatusGood (21)

Quando la modalità della libreria è stata modificata in normale.

x

x

x

slTrapLibStatusCheck (25)

Quando la modalità della libreria è stata modificata da normale.

x

x

x

slTrapEnvHdwCheck (27)

Quando un dispositivo nella libreria è stato sottoposto a una verifica ambientale.

x

x

x

slTrapDrvStatusGood (41)

Quando la modalità dell'unità è stata modificata in normale.

x

x

x

slTrapDrvStatusCheck (45)

Quando la modalità dell'unità è stata modificata da normale.

x

x

x

slTrapCapStatusGood (61)

Quando la modalità della CAP è stata modificata in normale.

x

x

x

slTrapCapStatusOpen (63)

Quando lo stato della CAP è stato modificato in open.

x

x

x

slTrapCapStatusCheck (65)

Quando lo stato della CAP è stato modificato dalla modalità normale.

x

x

x

slTrapPtpStatusGood (81)

Quando lo stato della PTP è stato modificato in good (modalità normale).

x

slTrapPtpStatusCheck (85)

Quando lo stato della PTP è stato modificato da una modalità normale.

x

slTrapTbiEvent (100)

Proprietario

slTrapSvcEvent (101)

Proprietario

slTrapAsrEvent (102)

Proprietario

slTrapAgentStart (11)

Inviata all'avvio dell'agente.

Oggetti MIB:

- slAgentBootDate

- slAgentLibStatusAtStartup

- slAgentHaState

- slAgentHaId

- slAgentHASlot

- slAgentHaAlternateIp

- slControllerFru

- slLibSerialNumber

slTrapAgentTest (13)

Inviata quando l'OID slAgentTrapTestLevel è scritto con un 13.

Oggetti MIB:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatA (14)

Inviata quando Heartbeat ha frequenza A (frequenza rapida).

Oggetti MIB:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatB (15)

Inviata quando Heartbeat ha frequenza B (frequenza lenta).

Oggetti MIB:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapLibStatusGood (21)

Inviata quando lo stato della libreria viene modificato in good (modalità normale).

Oggetti MIB:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapLibStatusCheck (25)

Inviata quando la condizione della libreria viene modificata da una modalità normale a una modalità degraded o not-operative.

Oggetti MIB:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapEnvHdwCheck (27)

Inviata quando viene modificato l'ambiente o la condizione hardware della libreria.

Oggetti MIB:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapDrvStatusGood (41)

Inviata quando lo stato dell'unità viene modificato in good (modalità normale).

Oggetti MIB:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapDrvStatusCheck (45)

Inviata quando lo stato dell'unità viene modificato da una modalità normale a una condizione di verifica, come error, warning o unknown.

Oggetti MIB:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapCapStatusGood (61)

Inviata quando lo stato della CAP viene modificato in modalità normale.

Oggetti MIB:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapCapStatusOpen (63)

Inviata quando lo stato della CAP viene modificato in modalità Open.

Oggetti MIB:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapAddress

slTrapCapStatusCheck (65)

Inviata quando lo stato della CAP passa da una modalità normale a error, warning o unknown.

Oggetti MIB:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusGood (81)

Inviata quando lo stato di una PTP viene modificato in good (modalità normale).

Oggetti MIB:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusCheck (85)

Inviata quando lo stato di una PTP passa da una modalità normale a error, warning o unknown.

Oggetti MIB:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

4 Configurazione di SNMP con l'interfaccia CLI

È possibile utilizzare l'interfaccia CLI per configurare il protocollo SNMP sulle librerie SL3000 e SL8500. Per configurare il protocollo SNMP nella libreria SL150, consultare la Guida per l'utente di SL150.

- Processo di configurazione

- Definizioni delle variabili

- Gestione delle porte

- Gestione degli utenti SNMP

- Gestione dei destinatari di trap

- Configurazione delle informazioni di servizio

Processo di configurazione

Per la configurazione generale del protocollo SNMP della libreria, utilizzare il processo riportato di seguito. Per configurare il protocollo SNMP per STA, consultare il manuale STA Installation and Configuration Guide.

1. Ottenere l'indirizzo IP dell'host che riceverà le trap.

2. Abilitare le porte della libreria che dovranno usare il protocollo SNMP (vedere Gestione delle porte).

3. Ottenere o creare un nome utente SNMP (vedere Gestione degli utenti SNMP).

4. Configurare i destinatari delle trap (vedere Gestione dei destinatari di trap).

5. Configurare le informazioni sul servizio (vedere Configurazione delle informazioni di servizio).

Definizioni delle variabili

I comandi CLI elencati utilizzano le seguenti variabili. Racchiudere alcune variabili tra apici, come indicato nella sintassi del comando e negli esempi.

Variabile

Definizione

trapLevelString

Livelli di trap specificati. Può essere composto da una singola cifra o da più cifre separate da virgole.

hostAddr

Indirizzo IP dell'host. Non può essere il nome DNS.

userName
trapUserName

Nome assegnato all'utente SNMP. Tutte le librerie monitorate da un solo server devono avere lo stesso nome utente v3. Oracle consiglia di creare un nuovo utente univoco per questo scopo.

auth_protocol

MD5 o SHA. Protocollo di autenticazione per gli utenti e gli host che ricevono trap Message Digest 5 (MD5) o Secure Hash Algorithm (SHA).

authPassPhrase

Password di autorizzazione. Deve essere lunga almeno otto caratteri e non può contenere virgole, punti e virgola o segni di uguale.

privacy_protocol

DES o AES. Tipo di protocollo per la privacy: DES (Data Encryption Standard) o AES (Advanced Encryption Standard).

privPassPhrase

Password di cifratura che rappresenta la chiave privata per la cifratura. Deve essere lunga almeno otto caratteri e non può contenere virgole, punti e virgola o segni di uguale.

engineIdString

Stringa composta da un massimo di 31 caratteri esadecimali, preceduti da 0x. L'ID motore esatto corrisponde all'agente SNMP che invia le trap (come la libreria). Necessario solo per le trap SNMPv3.

communityString

Stringa di comunità dell'agente. Quando è impostata su public, vengono accettate le richieste derivanti da una stringa di comunità qualsiasi. Può contenere al massimo 31 caratteri alfanumerici (a-z, A-Z, 0-9). I caratteri speciali non sono consentiti.

index

Numero di indice del nome utente SNMP o del destinatario di trap, a seconda del comando.

portID

port2A o port2B. Si tratta delle porte delle interfacce pubbliche.

contactString

Nome del contatto per il servizio

streetAddrString

Indirizzo

cityString

Città

stateString

Stato

countryString

Paese

zipString

C.A.P.

descriptionString

Qualsiasi descrizione che si desidera immettere

phoneString

Numero di telefono per il servizio

Gestione delle porte

L'agente SNMP è disabilitato per impostazione predefinita. È possibile abilitare o disabilitare SNMP per una porta di libreria specificata (2B = porta pubblica standard. 2A = porta ridondante opzionale).

Comandi CLI per gestire le porte

Descrizione

snmp ports print

Mostra lo stato delle porte SNMP.

snmp enable portID

Abilita SNMP su una porta.
Esempio: > snmp enable port2B

snmp disable portID

Disabilita SNMP su una porta.
Esempio: > snmp disable port2A

Gestione degli utenti SNMP

È possibile specificare al massimo 20 utenti SNMP.

Nota:
Non rimuovere un utente pubblico SNMP v2c esistente senza consultare il Supporto Oracle. In alcuni casi, è necessario un utente pubblico SNMP v2c per la piattaforma Oracle SDP (Service Delivery Platform).

Comandi CLI per gestire gli utenti SNMP

Descrizione

snmp listUsers

Elenca gli utenti SNMP.

snmp addUser version v3 name ’userName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’

Per SNMP v3. Aggiunge un utente SNMP.
Esempio: > snmp addUser version v3 name 'TESTsnmp' auth SHA authPass 'authpwd1' priv DES privPass 'privpwd1'

snmp addUser version v2c community communityString

Per SNMP v2c. Aggiunge un utente SNMP.
Esempio: > snmp addUser version v2c community public

snmp deleteUser id index

Elimina un utente in base al numero di indice. Usare snmp listUsers per ottenere il numero di indice.
Esempio: > snmp deleteUser id 4

snmp deleteUser version v3 name ’userName’

Per SNMP v3. Elimina un utente in base al nome utente.
Esempio: > snmp deleteUser version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteUser version v2c community communityString

Per SNMP v2c. Elimina un utente in base al nome comunità.

Gestione dei destinatari di trap

È possibile specificare un massimo di 20 destinatari di trap senza voci duplicate. I destinatari specificati riceveranno le notifiche di trap dalla libreria.

Comandi CLI per gestire i destinatari di trap

Descrizione

snmp engineId print

Mostra l'ID motore della libreria.

snmp listTrapRecipients

Elenca i destinatari di trap.

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v3 name ’trapUserName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’ engineId engineIdString

Per SNMP v3. Aggiunge un destinatario di trap.
Esempio: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1,2,3,4,11,13,14,21,25,27,41,45,61,63,65, 81,85,100 host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’ auth SHA authPass ’authpwd1’ priv DES privPass ’privpwd1’ engineId 0x80001f880430000000000000000000

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v2c community communityString

Per SNMP v2c. Aggiunge un destinatario di trap.
Esempio: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1,2,3,4,11,13,14,21,25,27,41,45,61,63,65, 81,85,100 host 192.0.2.20 version v2c community public

snmp deleteTrapRecipient id index

Elimina un destinatario di trap in base al numero di indice. Usare snmp listTrapRecipients per ottenere il numero di indice.
Esempio: > snmp deleteTrapRecipient id 3

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v3 name ’trapUserName’

Per SNMP v3. Elimina un destinatario di trap in base all'host.
Esempio: > snmp deleteTrapRecipient host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v2c community communityString

Per SNMP v2c. Elimina un destinatario di trap in base all'host.

Configurazione delle informazioni di servizio

Immettere al massimo 80 caratteri per una o tutte le variabili. Racchiudere tutte le variabili tra apici, come indicato nella sintassi del comando e negli esempi.

Comandi CLI per configurare le informazioni di servizio

Descrizione

config serviceInfo print

Visualizza le informazioni di servizio.

config serviceInfo set contact 'contactString' streetAddr 'streetAddrString' city 'cityString' state 'stateString' country 'countryString' zip 'zipString' description 'descriptionString' phone 'phoneString'

Modificare le informazioni di servizio.
Esempio: > config serviceInfo set contact ’Justin Case’ streetAddr ’1600 Pennsylvania Ave’ city ’Washington’ state ’DC’ country ’USA’ zip ’20500’ description ’None’ phone ’(123) 456-7890’

Note legali Oracle

Nota di copyright

Copyright © 1994-2016, Oracle e/o relative consociate. Tutti i diritti riservati.

Garanzia sulle restrizioni della licenza/Clausola di esonero da responsabilità per eventuali danni

Il software e la relativa documentazione vengono distribuiti sulla base di specifiche condizioni di licenza che prevedono restrizioni relative all'uso e alla divulgazione e sono inoltre protetti dalle leggi vigenti sulla proprietà intellettuale. Ad eccezione di quanto espressamente consentito dal contratto di licenza o dalle disposizioni di legge, nessuna parte può essere utilizzata, copiata, riprodotta, tradotta, diffusa, modificata, concessa in licenza, trasmessa, distribuita, presentata, eseguita, pubblicata o visualizzata in alcuna forma o con alcun mezzo. La decodificazione, il disassemblaggio o la decompilazione del software sono vietati, salvo che per garantire l'interoperabilità nei casi espressamente previsti dalla legge.

Clausola di esonero da responsabilità sulla garanzia

Le informazioni contenute nella presente documentazione potranno essere soggette a modifiche senza preavviso. Non si garantisce che la presente documentazione sia priva di errori. Qualora l'utente riscontrasse dei problemi, è pregato di segnalarli per iscritto a Oracle.

Informativa sulla limitazione dei diritti

Qualora il software o la relativa documentazione vengano forniti al Governo degli Stati Uniti o a chiunque li abbia in licenza per conto del Governo degli Stati Uniti, sarà applicabile la clausola riportata di seguito.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Informativa sulle applicazioni pericolose

Il presente software o hardware è stato sviluppato per un uso generico in varie applicazioni di gestione delle informazioni. Non è stato sviluppato né concepito per l'uso in campi intrinsecamente pericolosi, incluse le applicazioni che implicano un rischio di lesioni personali. Qualora il software o l'hardware venga utilizzato per impieghi pericolosi, è responsabilità dell'utente adottare tutte le necessarie misure di emergenza, backup e di altro tipo per garantire la massima sicurezza di utilizzo. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso del software o dell'hardware per impieghi pericolosi.

Informativa sul marchio

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o le sue consociate. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Intel e Intel Xeon sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation. Tutti i marchi registrati SPARC vengono utilizzati sulla base del contratto di licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. AMD, Opteron, il logo AMD e il logo AMD Opteron sono marchi o marchi registrati di Advanced Micro Devices. UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Clausola di esonero da responsabilità per contenuti, prodotti e servizi di terze parti

Il software o l'hardware e la documentazione possono includere informazioni su contenuti, prodotti e servizi di terze parti o collegamenti agli stessi. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità ed escludono espressamente qualsiasi tipo di garanzia relativa a contenuti, prodotti e servizi di terze parti se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l'utente e Oracle. Oracle Corporation e le sue consociate non potranno quindi essere ritenute responsabili per qualsiasi perdita, costo o danno causato dall'accesso a contenuti, prodotti o servizi di terze parti o dall'utilizzo degli stessi se non diversamente regolato in uno specifico accordo in vigore tra l'utente e Oracle.

Informativa sulla documentazione provvisoria Alfa e Beta

Se il documento è in stato di "pre-produzione":

La presente documentazione è in stato di "pre produzione" e viene fornita a scopo esclusivamente dimostrativo. È possibile che non sia specifica per l'hardware su cui si utilizza il software. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità ed escludono espressamente qualsiasi tipo di garanzia relativa a questa documentazione e declinano ogni responsabilità per eventuali perdite, costi o danni derivanti dall'utilizzo di questa documentazione.

Informativa sulla documentazione provvisoria Alfa e Beta privata

Se il documento è in stato di "pre-produzione" privato:

Le informazioni contenute nel presente documento vengono fornite esclusivamente a scopo informativo e devono essere considerate soltanto nell'ambito del ruolo di membro dell'Advisory Board del cliente o in conformità dell'accordo sulla versione di prova beta. Non costituiscono in alcun modo un impegno a distribuire materiale, codice o funzionalità né rappresentano la base per decisioni di acquisto. Lo sviluppo, il rilascio e la tempistica di qualsiasi caratteristica o funzionalità descritta nel presente documento rimangono di esclusiva pertinenza di Oracle.

Il presente documento in qualsiasi formato, software o materiale cartaceo, contiene informazioni di proprietà esclusiva di Oracle. L'accesso e l'uso di questo materiale riservato da parte degli utenti è soggetto ai termini e alle condizioni dell'Accordo Quadro, del Contratto di Licenza d'Uso e Servizi Correlati - OLSA, dell'Accordo PartnerNetwork, dell'accordo di distribuzione o altro accordo di licenza Oracle, che è stato sottoscritto tra l'utente e Oracle e che l'utente si impegna a rispettare. Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere divulgate, copiate, riprodotte o distribuite a nessuno al di fuori di Oracle senza previo consenso scritto di Oracle. Il presente documento non fa parte del contratto di licenza né può essere incorporato in alcun accordo contrattuale con Oracle o le relative controllate o consociate.

Accessibilità alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle per l'accessibilità, visitare il sito Oracle Accessibility Program all'indirizzo: http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accesso al servizio di supporto tecnico

I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso il portale Oracle My Oracle Support. Per tutte le necessarie informazioni, si prega di visitare il sito http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oppure http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs per clienti non udenti.