StorageTek

Modular Libraries SNMP リファレンスガイド

E50685-02

2015 年 6 月

StorageTek Modular Libraries SNMP リファレンスガイド

E50685-02

著作権 © 2012, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション (人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む) への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporation およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracle および Java はオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC の商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴ、AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- ドキュメントのアクセシビリティについて

1 SNMP の概要および要件

- サポートされる SNMP のバージョン

- SNMP ポート

- SNMP 構成の要件

- SNMP の構成方法

2 MIB オブジェクト

- MIB の場所とオブジェクト名

- SLC を使用した MIB のダウンロード

- タイプ定義

- オブジェクト定義

- カートリッジアクセスポート (CAP) オブジェクト

- セルオブジェクト

- コントローラオブジェクト

- ドライブオブジェクト

- エレベータオブジェクト

- 埋め込みエージェントデータオブジェクト

- ファンオブジェクト

- ホストインタフェースオブジェクト

- ライブラリ — 構成オブジェクト

- ライブラリ — クリーニングオブジェクト

- ライブラリ — データオブジェクト

- ライブラリ — グローバル要素オブジェクト

- ライブラリ — 識別オブジェクト

- ライブラリ — 所在地オブジェクト

- ライブラリ — メディアイベントオブジェクト

- ライブラリ — ネットワークオブジェクト

- ライブラリ — 状態オブジェクト

- ライブラリ — 統計情報オブジェクト

- ライブラリ — バージョンオブジェクト

- メディア検証オブジェクト

- パススルーポート (PTP) オブジェクト

- 電源装置オブジェクト

- 冗長電子装置オブジェクト

- ロボットオブジェクト

- 安全ドアオブジェクト

- テープカートリッジオブジェクト

- 温度センサーオブジェクト

- テストトラップ生成オブジェクト

- トラップ — 自動保守要求 (ASR) オブジェクト

- トラップ — 構成オブジェクト

- トラップ — デバイスオブジェクト

- トラップ — 保守イベントオブジェクト

- トラップ — テストおよびハートビートオブジェクト

- ターンテーブルオブジェクト

3 SNMP トラップ

- ログエントリから生成された汎用トラップ (1 - 10)

- slTrapError (1)

- slTrapWarning (2)

- slTrapInformation (3)

- slTrapConfiguration (4)

- イベントベースのトラップ (11 - 102)

- slTrapAgentStart (11)

- slTrapAgentTest (13)

- slTrapAgentHeartbeatA (14)

- slTrapAgentHeartbeatB (15)

- slTrapLibStatusGood (21)

- slTrapLibStatusCheck (25)

- slTrapEnvHdwCheck (27)

- slTrapDrvStatusGood (41)

- slTrapDrvStatusCheck (45)

- slTrapCapStatusGood (61)

- slTrapCapStatusOpen (63)

- slTrapCapStatusCheck (65)

- slTrapPtpStatusGood (81)

- slTrapPtpStatusCheck (85)

4 CLI を使用した SNMP の構成

- 構成プロセス

- 変数の定義

- ポートの管理

- SNMP ユーザーの管理

- トラップ受信者の管理

- サービス情報の構成

はじめに

このドキュメントには、Oracle の StorageTek SL150、SL3000、および SL8500 ライブラリの Simple Network Management Protocol (SNMP) リファレンス情報が記載されています。

一覧表示されている MIB オブジェクトは MIB バージョン 2.18 に対応しています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) を参照してください。

Oracle Support へのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) を参照してください。

1 SNMP の概要および要件

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、UDP/IP (User Datagram Protocol/Internet Protocol) を使用して Ethernet 上でネットワーク管理操作を実行するアプリケーション層プロトコルです。SNMP を使用して、管理者は情報 (構成、操作、統計情報) についてライブラリに問い合わせることができ、ライブラリは潜在的な問題を管理者に通知できます。ライブラリは、StorageTek Tape Analytics (STA) サーバーに情報を送信することもできます (詳細は、OTN に関する STA のドキュメントを参照してください)。

- サポートされる SNMP のバージョン

- SNMP ポート

- SNMP 構成の要件

- SNMP の構成方法

サポートされる SNMP のバージョン

- SNMP v3 — 読み取りと書き込みの両方のサポート。転送された情報はセキュアです。

- SNMP v2c — 主にマシンステータスのクエリーに対応した読み取り専用のサポート。転送された情報はセキュアではありません。

SNMP v2c または SNMP v3 のいずれかが、MIB ファイル内のオブジェクト ID を取得して、トラップ受信者リストにトラップを送信できます。ただし、SNMP v3 は暗号化機能およびより強力なユーザー識別を提供するため、SNMP v3 でのみライブラリのプロパティーを変更できます。

SNMP ポート

これらのポート経由での通信を許可するようにファイアウォールを構成します。

- 161 — MIB を読み取るための SNMP 要求の送信用。

- 162 — SNMP トラップの受信用 (デバイスの問題、エラー、または重要なイベントの通知)。

SNMP 構成の要件

- ライブラリのファームウェア:

- SL8500 バージョン FRS_3.12 以上

- SL3000 バージョン FRS_1.7 以上

- SL150 バージョン 1.0 以上

注:
STA には別のファームウェア要件があります。詳細については、STA のドキュメントを参照してください。

- SLC バージョン FRS_4.0 以上。

- SNMP がライブラリで有効になっている必要があります。

SNMP の構成方法

次の方法を使用して SNMP を構成できます。

- SL3000 および SL8500 — CLI (CLI を使用した SNMP の構成を参照)。

- SL150 — 管理者または保守のいずれかのユーザーロールを使用したブラウザユーザーインタフェース (SL150 のユーザーズガイドを参照)。

2 MIB オブジェクト

管理情報ベース (MIB) は、管理対象デバイス (Oracle StorageTek テープライブラリなど) の特性を定義するオブジェクト識別子 (OID) が含まれている ASCII テキストファイルです。これらの特性は、そのデバイスに対応した機能要素であり、SNMP ソフトウェアを使用してモニターできます。マネージャーが情報を要求したり、管理対象デバイスがトラップを生成したりすると、MIB は数値文字列をメッセージ内の各データオブジェクトを識別する読み取り可能なテキストに変換します。

- MIB の場所とオブジェクト名

- SLC を使用した MIB のダウンロード

- タイプ定義

- オブジェクト定義

MIB の場所とオブジェクト名

MIB はライブラリファームウェアに含まれており、ライブラリのプロセッサカードに格納されています。オブジェクト名は次のとおりです。

STREAMLINE–TAPE–LIBRARY–MIB:streamlineTapeLibrary ==
1.3.6.1.4.1.1211.1.15

ここでは:

- 1 = iso

- 3 = identified-organization

- 6 = dod

- 1 = internet

- 4 = private

- 1 = enterprise

- 1211 = storagetek

- 1 = products

- 15 = slseriesTapeLibrary

SLC を使用した MIB のダウンロード

1. ライブラリにログインします。

2. 「Tools」>「Diagnostics」を選択します。

3. デバイスツリーで「Library」を選択します。

4. 「TransferFile」タブをクリックします。

5. 「SNMP MIB」を選択し、次に「Transfer File」をクリックします。

6. .txt 接尾辞を使用してファイルを保存します。

タイプ定義

タイプ定義

説明

SlLibraryId

複合体内のライブラリ識別子 (最大 n 個)

SlLibraryIdMax

複合体内の最大ライブラリ識別子

SlComplexId

ライブラリ複合体の識別子

SlSnmpPort

許可される SNMP ポート

SlSnmpTrapPort

許可される SNMP トラップポート

SlCmdClear

許可される SNMP トラップポート (1 = アクションなし、2 = クリア)

SlDeviceStatus

デバイスのステータス (正常 = 0、エラー = 1、警告 = 2、情報 = 3、トレース = 4)

SlLibraryCondition

ライブラリの状況 (通常 = 0、低下 = 1、機能不能 = 2)

SlMediaEventType

メディアエラーのタイプ (ロード = 1、アンロード = 2、エラー = 3、ロードの再試行 = 4、ドライブのエラー = 5、メディアの寿命 = 6、ドライブの寿命 = 7、復号化エラー = 8、不明 = 9)

SlHaState

RE コントローラの状態 (一重 = 0、二重 = 1、RE なし = 2)

SlHaId

RE コントローラの識別子 (アクティブ = 0、スタンバイ = 1、RE なし = 2)

SlHaSlot

RE コントローラのスロット (サイド A = 0、サイド B = 1、RE なし = 3)

SlDriveFibreLoopId

ドライブのファイバループ ID

SlDriveFibreSpeed

ドライブのファイバ速度 (不明 = 1、1 ギガビット = 2、2 ギガビット = 3、4 ギガビット = 4)

SlDriveFibreAddressing

ドライブのファイバアドレス指定 (ハード = 1、ソフト = 2)

SlDriveStatus

ドライブのステータス (不明 = 0、初期化中 = 1、空 = 2、カートリッジあり = 3、ロード中 = 4、ロード済み = 5、クリーニング中 = 6、巻き戻し中 = 7、アンロード中 = 8、動作不能 = 9、ロード不可 = 10、アンロード不可 = 11)

SlPartitionType

パーティションのタイプ (HLI = 1、SCSI = 2、その他 = 3)

SlCellHostTypeTC

セルホストのタイプ (無効/不明のセル = 0、ストレージスロット = 1、テープドライブ = 2、CAP またはメールスロット = 3、プレイグラウンド/システムセル = 4、一時的/予約済みのセル =5、PTP = 6、ハード/ロボットセル = 7)

SlSeverityTC

トラップで可能な重要度レベル (正常 = 0、ハートビート/検証 = 1、テレメトリ/メトリックス = 2、構成 = 3、トレース/デバッグ = 4、情報/通常動作 = 5、警告/動作低下 = 6、エラー/動作不能 = 7、クリティカル/システム障害 = 8、致命的/システム使用不可 = 9、その他 = 10)

SlDiagEntityTC

障害を診断したエンティティー (障害マネージャー/専用のオンボード障害検出ソフトウェア = 1、障害マネージャー以外のライブラリアプリケーション = 2、オペレーティングシステム = 3、プリミティブ/ドライバまたはその他の低レベルファームウェア = 4、その他 = 5)

SlFaultTypeTC

保守の重要性に基づいた障害タイプ (ハートビート/アイムアライブまたはテストイベント = 0、自動回復済み = 1、疑わしい/一時的または要因 = 2、ルーチン/既知 = 3、エスカレート済み/精査が必要 = 4、クリティカル/システム全体の動作に影響 = 5、アラート/お客様への影響が目前 = 6、大惨事/お客様に影響 = 7、緊急/即時の保守が必要 = 8)

SlCountTC

カウントされた項目量

SlFruStatusTC

FRU のステータス (その他 = 1、疑わしい = 2、障害発生 = 3、修復済み = 4、交換済み = 5、障害なし = 6)

オブジェクト定義

注:
一覧表示されている一部の MIB オブジェクトは、発行時点では実装されていない可能性があります。

MIB カテゴリ

使用されるオブジェクト接頭辞

カートリッジアクセスポート (CAP) オブジェクト

slCap

セルオブジェクト

slCell

コントローラオブジェクト

slController

ドライブオブジェクト

slDrive

エレベータオブジェクト

slElevator

埋め込みエージェントデータオブジェクト

slAgent

ファンオブジェクト

slFan

ホストインタフェースオブジェクト

slHostInterface

ライブラリ — 構成オブジェクト

slLibLSMConfig

ライブラリ — クリーニングオブジェクト

slLibClean

ライブラリ — データオブジェクト

slLibDate

ライブラリ — グローバル要素オブジェクト

slLib
slLibrary

ライブラリ — 識別オブジェクト

slLib
slLibLibrary

ライブラリ — 所在地オブジェクト

slLibLocat

ライブラリ — メディアイベントオブジェクト

slLibMediaEvent

ライブラリ — ネットワークオブジェクト

slLibNetwork

ライブラリ — 状態オブジェクト

slLibLSM
slLibLSMState
slLibLSMStatus

ライブラリ — 統計情報オブジェクト

slLibStats

ライブラリ — バージョンオブジェクト

slLibVersion

メディア検証オブジェクト

slMV

パススルーポート (PTP) オブジェクト

slPtp

電源装置オブジェクト

slPowerSupply

冗長電子装置オブジェクト

slAgentHA
slAgentHa

ロボットオブジェクト

slRobot

安全ドアオブジェクト

slSafetyDoor

テープカートリッジオブジェクト

slTape

温度センサーオブジェクト

slTempSensor

テストトラップ生成オブジェクト

slAgentTrapTest

トラップ — 自動保守要求 (ASR) オブジェクト

slTrapAsrSuspect

トラップ — 構成オブジェクト

slTrapConfig

トラップ — デバイスオブジェクト

slTrap
slTrapDevice

トラップ — 保守イベントオブジェクト

slTrapSvc

トラップ — テストおよびハートビートオブジェクト

slTrap
slTrapLib
slTrapHa

ターンテーブルオブジェクト

slTurntable
slTurntables

カートリッジアクセスポート (CAP) オブジェクト

CAP OID

説明

slCapCount

CAP テーブル内の CAP の量

slCapTable

カートリッジアクセスポート (CAP) のテーブル

slCapEntry

カートリッジアクセスポート (CAP)

slCapIndex

CAP テーブルへの整数インデックス

slCapPhysicalAddressStr

CAP の物理アドレスに対応する文字列

slCapAccessibility

CAP のアクセシビリティー (オープンの許可/禁止など)

slCapAccessStateEnum

CAP のアクセス状態 (列挙として表示)

slCapState

CAP の物理的な状態

slCapStatusEnum

CAP の動作ステータス (列挙として表示)

slCapName

CAP の名前

slCapRotations

CAP の回転数

slCapRotationRetries

CAP で実行された回転の再試行回数

slCapRotationFails

CAP で実行された回転の失敗回数

slCapIPLs

CAP で実行された IPL の数

slCapSerialNumber

CAP のシリアル番号

slCapCodeVer

CAP のコードバージョン

slCapVersion

CAP のバージョン

slCapFirmwareVer

CAP のファームウェアバージョン

slCapReserved

CAP の予約された状態

slCapSize

CAP のサイズ

slCapAddressRange

CAP のアドレス範囲 (SL150 ライブラリには適用されません)

slCapUsageStr

CAP の使用状況の文字列 (SL150 ライブラリには適用されません)

slCapModeStr

CAP モードの文字列 (SL150 ライブラリには適用されません)

slCapMagazineBits

マガジンの数 (SL150 ライブラリには適用されません)

slCapEnabled

CAP の有効状態 (SL150 ライブラリには適用されません)

セルオブジェクト

セル OID

説明

slCellCount

セルテーブル内のストレージ要素の量

slCellStorageFreeCells

ライブラリで使用可能な (空の) ストレージセルの量

slCellStorageRestrictedFreeCells

ライブラリ内の制限されている使用可能な (空の) ストレージセルの量

slCellTable

ライブラリ内のストレージ要素のテーブル

slCellEntry

ストレージ要素

slCellIndex

ストレージセルテーブルへの整数インデックス

slCellElementID

ストレージセルの要素 ID または変換済みの論理 HLI アドレス

slCellHostAccessible

ホストのアクセス可能ステータスの表示

slCellContentStatus

セルのステータス (不明、空、読み取り可能、読み取り不可、CAP マガジンなし、ドライブなし、ドライブ使用不可)

slCellContentLabel

セル内のカートリッジのラベル (空の場合は長さゼロの文字列、読み取り不可の場合は「??????」)

slCellContentType

セル内のカートリッジのタイプ (空の場合は長さゼロの文字列) (列挙されたドメインに基づくテキスト文字列と VOLSER ラベルから導出されたタイプ値)

slCellGetRetryCount

このセルから実行された Get の再試行回数

slCellPutRetryCount

このセルに実行された Put の再試行回数

slCellHostType

セルのタイプ (0 = 無効/不明のセル、1 = ストレージスロット、2 = テープドライブ、3 = CAP (Customer Access Port) またはメールスロット、4 = プレイグラウンド/システムセル、5 = 一時的/予約済みまたは回復セル、6 = パススルーポート、7 = ロボットセル)

slCellPhysicalAddressStr

ストレージセルの物理アドレス文字列

slCellLogicalAddressStr

ストレージセルの論理アドレス文字列

slCellPartition

ストレージセルのパーティション ID

slCellPartitionType

ストレージセルのパーティションタイプ

slCellCapacityEnabled

ストレージセルが有効 (1) と無効 (0) のどちらであるか

slCellCapacityAllowed

使用が認可されたセルの数。

slCellCapacityUsed

使用中のセルの数。

コントローラオブジェクト

コントローラ OID

説明

slControllerCount

コントローラテーブル内のコントローラの数

slControllerTable

コントローラのテーブル

slControllerEntry

コントローラのエントリ (HBC、RLC、HBT など)

slControllerIndex

コントローラカードのインデックス

slControllerPhysicalAddressStr

コントローラの物理アドレスに対応する文字列

slControllerSerialNum

コントローラカードのシリアル番号

slControllerTopLevelCondition

コントローラの最上位レベルの状況 (通常、低下、動作不能)

slControllerFaultLED

コントローラの障害 LED の状態

slControllerSafetoRemoveLED

コントローラを安全に取り外せることを示す LED の状態

slControllerStatusEnum

コントローラの動作ステータス (列挙形式)

slControllerCodeVer

コントローラのコードバージョン

slControllerVersion

コントローラのバージョン

slControllerFirmwareVer

コントローラのファームウェアバージョン

slControllerHAState

コントローラの高可用性ステータス (アクティブ = 0、スタンバイ = 1)

slControllerHaId

RE コントローラの識別子 (アクティブ = 0、スタンバイ = 1)

slControllerHaSlot

RE コントローラのスロット (サイド A = 0、サイド B = 1)

slControllerHaAlternateIp

代替 RE コントローラの IP アドレス

slControllerFru

コントローラの現場交換可能ユニット (FRU) ベースのシリアル番号

ドライブオブジェクト

ドライブ OID

説明

slDriveCount

ドライブテーブル内のドライブの量

slDriveTable

ドライブのテーブル

slDriveEntry

テープドライブ

slDriveIndex

ドライブテーブルへの整数インデックス

slDriveHashedPhysAddr

ドライブの物理アドレス

slDriveType

ドライブの製造元およびメーカーから導出されたドライブのタイプ (STK10000 など)

slDriveVendor

ドライブのベンダー (STK、HP、IBM など)

slDriveSerialNum

ドライブの電子シリアル番号

slDriveInterfaceType

ドライブの物理的なデータ転送タイプ

slDriveID

ドライブの SCSI ID またはファイバポートの割り当て

slDriveState

ドライブの状態 (空、ロード済み、クリーニングが必要など)

slDriveLED

ドライブトレー LED の状態 (0 = オフ、1 = オン)

slDriveStatusEnum

ドライブの動作ステータス (列挙形式)

slDriveCodeVer

ドライブのコードバージョン (ソフトウェアまたはファームウェア)

slDriveVersion

ドライブのハードウェアバージョン

slDriveGetRetries

ドライブに実行されたマウントの再試行回数

slDrivePutRetries

ドライブに実行されたマウント解除の再試行回数

slDriveCommandClean

ドライブのクリーニングを開始または中止するための信号

slDriveCellStatusEnum

ドライブセルのステータス (列挙として表示)

slDriveCellStatusText

ドライブセルのステータス

slDriveCellContentLabel

ドライブ内のカートリッジのラベル (長さゼロの文字列 = 空、?????? = 読み取り不可)

slDriveCellContentType

ドライブ内のカートリッジのタイプ (長さゼロの文字列 = 空)

slDriveIdleSeconds

ドライブがアイドル状態 (アンマウント済み) になった秒数

slDriveNumMounts

ドライブへのマウントの量

slDriveFibreNodeName

ドライブのファイバノード名 (ノード WWN)

slDriveFibrePortCount

ドライブ内のアクティブポートの量

slDriveFibrePortAWWN

ポート A の WWN (World Wide Name)

slDriveFibrePortAAdressingMode

ポート A のアドレス指定モード

slDriveFibrePortAPortEnabled

ポート A が有効 (2) または無効 (1)

slDriveFibrePortALoopId

ポート A のループ ID

slDriveFibrePortAPortSpeed

ポート A のポート速度

slDriveFibrePortBWWN

ポート B の WWN (World Wide Name)

slDriveFibrePortBAdressingMode

ポート B のアドレス指定モード

slDriveFibrePortBPortEnabled

ポート B が有効 (2) または無効 (1)

slDriveFibrePortBLoopId

ポート B のループ ID

slDriveFibrePortBPortSpeed

ポート B のポート速度

slDriveWWNEnabled

ドライブの WWN (World Wide Name) オプションが有効 (コマンド行インタフェースの使用でのみ設定可能)

slDrivePhysicalAddressStr

ドライブの物理アドレス文字列

slDriveTraySerialNumber

ドライブトレーのシリアル番号

エレベータオブジェクト

エレベータ OID

説明

slElevatorCount

エレベータテーブル内のエレベータの量

slElevatorTable

エレベータのテーブル

slElevatorEntry

エレベータ

slElevatorIndex

エレベータのインデックス

slElevatorPhysicalAddressStr

エレベータの物理アドレス文字列

slElevatorPositionOn

エレベータの物理的な位置 (実装されていませんが、SL 以外のライブラリとの下位互換性を保つために定義されています)

slElevatorHandCartStatus

エレベータハンドの状態 (カートリッジ = 1、カートリッジなし = 0)

slElevatorSerialNum

エレベータのシリアル番号

slElevatorState

エレベータの状態 (アイドル、移動中、動作不能など)

slElevatorFaultLED

エレベータの障害 LED の状態

slElevatorStatusEnum

エレベータの動作ステータス (列挙形式)

slElevatorCodeVer

エレベータのコードバージョン

slElevatorVersion

エレベータのバージョン

slElevatorFirmwareVer

エレベータのファームウェアバージョン

slElevatorGetRetries

エレベータに実行されたマウントの再試行回数

slElevatorPutRetries

エレベータに実行されたマウント解除の再試行回数

slElevatorGetFails

エレベータで発生したマウントの失敗回数

slElevatorPutFails

エレベータで発生したマウント解除の失敗回数

slElevatorGetTotals

エレベータの全マウント操作の合計数

slElevatorPutTotals

エレベータの全マウント解除操作の合計数

埋め込みエージェントデータオブジェクト

埋め込みエージェントデータ OID

説明

slAgentRevision

埋め込みエージェントのファームウェアバージョン

slAgentLibStatusAtStartup

エージェント起動時のライブラリの状況 (通常、低下、動作不能)

slAgentBootDate

エージェントが初期化された日付と時間

slAgentURL

Web ベースの管理用 URL

slAgentTrapPort

エージェントがトラップを送信する UDP ポート番号

slAgentPort

エージェントが待機している UDP ポート番号

slAgentCommunity

エージェントのデフォルトコミュニティー

ファンオブジェクト

ファン OID

説明

slFanCount

ライブラリ内のモニター対象ファンの量

slFanTable

ライブラリのファンのテーブル

slFanEntry

ファン

slFanIndex

ファンテーブルへの整数インデックス

slFanName

ファンの名前

slFanOperational

ファンの動作状態

ホストインタフェースオブジェクト

ホストインタフェース OID

説明

slHostInterfaceCount

インタフェースカードの数

slHostInterfaceTable

ホストインタフェースのテーブル

slHostInterfaceEntry

ホストインタフェースのエントリ (ファイバや SCSI など)

slHostInterfaceIndex

ホストインタフェースカードのテーブルへの整数インデックス

slHostInterfaceFibreCount

このホストインタフェースカード内のアクティブファイバの量

slHostInterfaceAWWN

ファイバ A の WWN (World Wide Name)

slHostInterfaceA1AddressingMode

ポート A1 のアドレス指定モード

slHostInterfaceA1PortEnabled

ポート A1 で有効なポート

slHostInterfaceA1LoopId

ポート A1 のループ ID

slHostInterfaceA1PortSpeed

ポート A1 のポート速度

slHostInterfaceA2AddressingMode

ポート A2 のアドレス指定モード

slHostInterfaceA2PortEnabled

ポート A2 で有効なポート

slHostInterfaceA2LoopId

ポート A2 のループ ID

slHostInterfaceA2PortSpeed

ポート A2 のポート速度

slHostInterfaceBWWN

ファイバ B の WWN (World Wide Name)

slHostInterfaceB1AddressingMode

ポート B1 のアドレス指定モード

slHostInterfaceB1PortEnabled

ポート B1 で有効なポート

slHostInterfaceB1LoopId

ポート B1 のループ ID

slHostInterfaceB1PortSpeed

ポート B1 のポート速度

slHostInterfaceB2AddressingMode

ポート B2 のアドレス指定モード

slHostInterfaceB2PortEnabled

ポート B2 で有効なポート

slHostInterfaceB2LoopId

ポート B2 のループ ID

slHostInterfaceB2PortSpeed

ポート B2 のポート速度

slHostInterfaceElementID

コントローラの要素 ID/アドレス

slHostInterfaceSerialNum

コントローラカードのシリアル番号

slHostInterfaceStatus

コントローラの状態 (正常、エラー、警告)

slHostInterfaceFaultLED

コントローラの障害 LED の状態

slHostInterfaceSafeToRemoveLED

コントローラを安全に取り外せることを示す LED の状態

slHostInterfaceStatusEnum

コントローラの動作ステータス (列挙形式)

slHostInterfaceCodeVer

コントローラのコードバージョン

slHostInterfaceVersion

コントローラのハードウェアバージョン

slHostInterfaceFirmwareVer

コントローラのファームウェアバージョン

ライブラリ — 構成オブジェクト

ライブラリ — 構成 OID

説明

slLibLSMConfigCount

インストールされている LSM の量

slLibLSMConfigTable

LSM 構成のテーブル

slLibLSMConfigEntry

LSM 構成のエントリ

slLibLSMConfigIndex

LSM 構成のインデックス

slLibLSMConfigNumPanels

物理パネルの量

slLibLSMConfigNumHandCells

物理ハンドの量

slLibLSMConfigMinHandAddr

物理ハンドの最小要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigMaxHandAddr

物理ハンドの最大要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigNumSystemCells

システムセルおよび予約済みセルの量

slLibLSMConfigNumRestrictedCells

お客様が制限されているセルの量

slLibLSMConfigMinSystemAddr

システムセルの最小要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigMaxSystemAddr

システムセルの最大要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigNumCaps

カートリッジアクセスポート (CAP) の量

slLibLSMConfigNumCapColumns

CAP 内の列の量

slLibLSMConfigNumCapCells

CAP セルの量

slLibLSMConfigMinCapAddr

CAP セルの最小要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigMaxCapAddr

CAP セルの最大要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigNumDriveColumns

ドライブ列の量

slLibLSMConfigNumDrives

テープドライブの量

slLibLSMConfigMinDriveAddr

テープドライブの最小要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigMaxDriveAddr

テープドライブの最大要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigNumStorageCells

ストレージセルの量

slLibLSMConfigMinStorageAddr

ストレージセルの最小要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigMaxStorageAddr

ストレージセルの最大要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigNumPtps

パススルーポート (PTP) の量

slLibLSMConfigNumPtpColumns

PTP 内の列の量

slLibLSMConfigNumPtpCells

PTP セルの量

slLibLSMConfigMinPtpAddr

PTP セルの最小要素 ID またはアドレス

slLibLSMConfigMaxPtpAddr

PTP セルの最大要素 ID またはアドレス

ライブラリ — クリーニングオブジェクト

ライブラリ — クリーニング OID

説明

slLibCleanEnabled

自動クリーニング機能の構成 (一部のライブラリではサポートされません)

slLibCleanNumCartTypes

サポートされている一意のカートリッジタイプの数

slLibCleanWarnTable

クリーニング回数の警告しきい値のテーブル

slLibCleanWarnEntry

クリーニング回数の警告しきい値に対応するテーブルエントリ

slLibCleanWarnIndex

クリーニングの警告しきい値テーブルへのインデックス

slLibCleanWarnCartType

クリーニングカートリッジのタイプ (SDLT、9840、LTO、T10000 など)

slLibCleanWarnCount

構成されている警告回数しきい値

slLibCleanNumCarts

ライブラリ内のクリーニングカートリッジの数

slLibCleanCartTable

ライブラリ内のクリーニングカートリッジのテーブル

slLibCleanCartEntry

クリーニングカートリッジ

slLibCleanCartIndex

クリーニングカートリッジテーブルへの整数インデックス

slLibCleanCartLabel

クリーニングカートリッジのラベル

slLibCleanCartType

クリーニングカートリッジのタイプ

slLibCleanCartLocationElementID

クリーニングカートリッジの場所: SCSI 要素 ID または変換済みの HLI アドレス

slLibCleanCartHostAccessible

ホストのアクセス可能ステータスの表示

slLibCleanCartUsageCount

テープドライブをクリーニングするためにカートリッジが使用された回数

ライブラリ — データオブジェクト

ライブラリ — 日付 OID

説明

slLibDateString

YYYY:MM:DD HH:MM:SS の形式で示したライブラリの日付と時間

ライブラリ — グローバル要素オブジェクト

ライブラリ — グローバル要素 OID

説明

slLibStkBaseModel

StorageTek ライブラリのモデル名 (ベンダー固有のモデルデータを参照)

slLibSerialNumber

ライブラリフレームのシリアル番号

slLibWWNNumber

ライブラリの WWN (World Wide Number) (64 桁の 16 進数)

slLibraryTopLevelCondition

ライブラリ全体の状況 (通常、低下、動作不能)

slLibraryState

ライブラリのステータス (オンライン、オフライン)

ライブラリ — 識別オブジェクト

ライブラリ — 識別 OID

説明

slLibLibraryId

ライブラリ複合体内のライブラリ識別子 (最大 n 個)

slLibLibraryIdMax

ライブラリ複合体内の最大ライブラリ識別子

slLibComplexId

ライブラリ複合体の識別子

slLibMibVer

ライブラリでサポートされている MIB のバージョン

ライブラリ — 所在地オブジェクト

ライブラリ — 所在地 OID

説明

slLibLocatContact

ライブラリ管理のプライマリ担当者

slLibLocatStreet

所在地の番地

slLibLocatState

所在地の州/都道府県

slLibLocatZip

所在地の郵便番号またはその他のデータ

slLibLocatCountry

所在地の国

slLibLocatDescr

所在地の説明またはその他のデータ

slLibLocatCity

所在地の市区町村

ライブラリ — メディアイベントオブジェクト

ライブラリ — メディアイベント OID

説明

slLibMediaEventCount

テーブル内のメディア統計情報の量

slLibMediaEventTable

メディア統計情報のテーブル

slLibMediaEventEntry

メディアエラーに関する統計情報

slLibMediaEventIndex

メディアエラーの統計情報テーブルへのインデックス

slLibMediaEventVolid

光学式バーコードのボリューム ID

slLibMediaEventMediaDomain

VOLSER ラベルから検出された光学式バーコードのドメインフィールド

slLibMediaEventMediaType

VOLSER ラベルから検出された光学式バーコードのタイプ (1 = ロード、2 = アンロード、3 = エラー、4 = ロードの再試行、5 = ドライブのエラー、6 = メディアの寿命、7 = ドライブの寿命、8 = 復号化エラー、9 = 不明)

slLibMediaEventDriveSerialNum

ドライブの電子シリアル番号

slLibMediaEventDriveType

テープドライブのタイプ

slLibMediaEventDateTime

次の形式で示したログエントリの日付と時間:
MM:DD:YYYY HH:MM:SS

slLibMediaEventEnum

メディアエラーのタイプ (列挙として報告)

slLibMediaEventOccurrenceCount

メディア統計情報の発生数

ライブラリ — ネットワークオブジェクト

ライブラリ — ネットワーク OID

説明

slLibNetworkCount

Ethernet ポートの合計数

slLibNetworkTable

ネットワークインタフェースのテーブル

slLibNetworkEntry

ネットワークインタフェースのエントリ

slLibNetworkIndex

テーブルへのインデックス

slLibNetworkInterfaceName

ライブラリソフトウェアで使用されるインタフェース名

slLibNetworkIpAddr

ライブラリの IP アドレス

slLibNetworkGateway

ライブラリネットワークのインターネットゲートウェイ

slLibNetworkEthAddr

ライブラリの物理 Ethernet アドレス (48 ビット)

slLibNetworkName

ライブラリネットワークのホスト名

slLibNetworkNetmask

ライブラリネットワークのインターネットアドレスネットマスク

slLibNetworkDhcpEnabled

DHCP IP アドレス/名前のクライアント検索サービスのステータス (NA)

slLibNetworkDomainName

ライブラリネットワークのネットワークドメイン名

slLibNetworkPrimaryDNS

ライブラリネットワークのプライマリ DNS サーバー

slLibNetworkSecondaryDNS

ライブラリネットワークのセカンダリ DNS サーバー

slLibNetworkRXPackets

受信したパケットの量

slLibNetworkTXPackets

送信したパケットの量

slLibNetworkErrors

このインタフェースで発生したエラーの量

slLibNetworkDropped

このインタフェースで破棄されたパケットの量

slLibNetworkOverruns

このインタフェースで発生したオーバーランパケットの量

slLibNetworkFrame

このインタフェースで発生したフレームパケットの量

slLibNetworkCollisions

このインタフェースで発生した競合の量

ライブラリ — 状態オブジェクト

ライブラリ — 状態 OID

説明

slLibLSMCount

LSM の数。

slLibLSMStateTable

LSM 状態のテーブル。

slLibLSMStateEntry

LSM 状態のエントリ。

slLibLSMStateIndex

LSM 状態のインデックス。

slLibLSMStatus

文字列として報告された LSM の動作状態 (オフライン、オンライン、オフライン保留中など)。これはハードウェアベースの状態であり、ロボットの状態から導出されます。

slLibLSMStatusEnum

列挙として報告された LSM の動作状態 (オンライン = 0、オフライン = 1、オフライン保留中 = 2)。

ライブラリ — 統計情報オブジェクト

ライブラリ — 統計情報 OID

説明

slLibStatsNumBoots

ライブラリ初期化の回数

slLibStatsNumDoorOpens

保守ドアが開いているときの発生回数

slLibStatsNumGetRetries

Get 再試行の合計回数

slLibStatsNumGetFails

Get 失敗の合計回数

slLibStatsNumPutRetries

Put 再試行の合計回数

slLibStatsNumPutFails

Put 失敗の合計回数

slLibStatsNumLabelRetries

ラベルの読み取り再試行の合計回数

slLibStatsNumLabelFails

ラベルの読み取り失敗の合計回数

slLibStatsNumTargetRetries

ターゲットの読み取り再試行の合計回数

slLibStatsNumTargetFails

ターゲットの読み取り失敗の合計回数

slLibStatsNumMoves

カートリッジ移動の合計回数

slLibStatsNumMounts

マウントの合計回数

slLibStatsNumTargetReads

ターゲットの読み取りの合計回数

slLibStatsNumEmptyReads

空のセルの読み取りの合計回数

slLibStatsNumLabelReads

ラベルの読み取りの合計回数

slLibStatsGetTotals

各ロボットの全 Get 操作の合計回数

slLibStatsPutTotals

各ロボットの全 Put 操作の合計回数

slLibStatsCumMachUptime

マシンの累積起動時間 (秒)

slLibStatsUpTimeSinceLastBoot

秒数

ライブラリ — バージョンオブジェクト

ライブラリ — バージョン OID

説明

slLibVersionFirmRev

ライブラリの埋め込みファームウェアのリビジョン (技術変更 (EC) フィールドのリリースごと)

slLibVersionFirmDate

ライブラリの埋め込みファームウェアのビルド日付

slLibVersionBootRev

ライブラリのブートソフトウェア/OS のバージョン

slLibVersionHardware

ライブラリのコントローラハードウェアのバージョン

メディア検証オブジェクト

メディア検証 OID

説明

slMVDriveCount

メディア検証プールに現在割り当てられているドライブの量

slMVDriveTable

メディア検証ドライブのテーブル

slMVDriveEntry

メディア検証テープドライブ

slMVIndex

メディア検証ドライブテーブルへの整数インデックス

slMVDrivePhysicalAddressStr

メディア検証プールに割り当てられたドライブの物理アドレス

slMVDriveType

メディア検証プールに割り当てられたドライブのメーカーまたは製造元

slMVDriveSerialNum

メディア検証プールに割り当てられたドライブの電子シリアル番号

slMVDriveState

メディア検証プールに割り当てられたドライブの状態 (空、ロード済み、クリーニングが必要など)

slMVDriveCodeVer

メディア検証プールに割り当てられたドライブのファームウェアまたはソフトウェア

slMVDriveCellStatusStr

メディア検証プールに割り当てられたドライブのセルのステータス

slMVDriveCellContentLabel

メディア検証プールに割り当てられたドライブ内のカートリッジのラベル (空の場合は 0、読み取り不可の場合は ??????)

slMVReservationId

0 はメディア検証プールに割り当てられたドライブが使用可能であることを示します。

slMVTapeVolserLabelStr

メディア検証プールに割り当てられたドライブの物理アドレス

slMVTypeEnum

カートリッジに適用された検証のタイプ (0 = 検証なし、1 = 基本的な検証、2 = テープの始めから完全な検証、3 = 完全な検証 resume、4 = 完全な検証 divbot、5 = 完全な検証 divresume、6 = 標準的な検証、7 = MIR の再構築、8 = 停止)

slMVOriginatorStr

メディア検証のテストイニシエータ

slMVStatusStr

メディア検証テストのステータス

slMVCompletionStatusStr

メディア検証が完了した割合または検証が停止された割合

slMVErrorCodeStr

メディア検証のエラーコード

パススルーポート (PTP) オブジェクト

PTP OID

説明

slPtpCount

ライブラリ内のパススルーポートの量

slPtpTable

パススルーポートのテーブル

slPtpEntry

パススルーポート

slPtpIndex

PTP テーブルへの整数インデックス

slPtpPhysicalAddressStr

PTP デバイスアドレス

slPtpSerialNum

PTP のシリアル番号

slPtpState

PTP の状態 (オンライン、オフライン)

slPtpFaultLED

PTP の障害 LED の状態

slPtpStatusEnum

PTP の動作状態 (列挙として報告)

slPtpCodeVer

PTP のコードバージョン

slPtpVersion

PTP のハードウェアバージョン

slPtpFirmwareVer

PTP のファームウェアバージョン

slPtpMoveRetries

PTP で実行された移動の再試行回数

slPtpMoveFails

パススルーポートで実行された移動の失敗回数

slPtpMoveTotals

パススルーポートで実行された移動の合計回数

電源装置オブジェクト

電源装置 OID

説明

slPowerSupplyCount

ライブラリに取り付けられている電源装置の量

slPowerSupplyTable

ライブラリの電源装置のテーブル

slPowerSupplyEntry

電源装置

slPowerSupplyIndex

電源装置テーブルへの整数インデックス

slPowerSupplyName

電源装置の名前

slPowerSupplyInstalled

装置が取り付けられているか (2)、取り付けられていない (1) かを示します。

slPowerSupplyOperational

装置が正常であるかどうか (2) を示します (電源装置が取り付けられていない場合は意味がありません)

冗長電子装置オブジェクト

冗長電子装置 OID

説明

slAgentHAState

RE コントローラの状態 (一重 = 0、二重/切り替え可能 = 1)

slAgentHAId

RE コントローラの識別子 (アクティブ = 0、スタンバイ = 1)

slAgentHaSlot

RE コントローラのスロット (サイド A = 0、サイド B = 1)

slAgentHaAlternateIp

代替 RE コントローラの IP アドレス

ロボットオブジェクト

ロボット OID

説明

slRobotCount

ロボットメカニズムの量

slRobotTable

ロボットのテーブル

slRobotEntry

ロボット

slRobotIndex

ロボットのインデックス

slRobotPhysicalAddressStr

ロボットの物理アドレス文字列

slRobotPosition

ロボットの物理的な位置 (ロボットテーブルとの下位互換性を保つために引き続き定義されています)

slRobotHandCartStatus

カートリッジに関するロボットハンドの状態 (カートリッジ = 1、カートリッジなし = 0)

slRobotSerialNum

ロボットのカードシリアル番号

slRobotState

ロボットの状態 (空、ロード済み、移動中など)

slRobotFaultLED

ロボットの障害 LED の状態 (オフ = 0、オン = 1)

slRobotStatusEnum

ロボットの動作ステータス (列挙形式)

slRobotCodeVer

ロボットのコードバージョン

slRobotVersion

ロボットのハードウェアバージョン

slRobotFirmwareVer

ロボットのファームウェアバージョン

slRobotGetRetries

ロボットで実行されたマウントの再試行回数

slRobotPutRetries

ロボットで実行されたマウント解除の再試行回数

slRobotGetFails

ロボットで発生した Get の失敗回数

slRobotPutFails

ロボットで発生した Put の失敗回数

slRobotGetTotals

ロボットで発生した全 Get 操作の合計回数

slRobotPutTotals

ロボットで発生した全 Put 操作の合計回数

安全ドアオブジェクト

安全ドア OID

説明

slSafetyDoorCenterCount

安全ドアが中央 (ホーム) 位置に戻った回数

slSafetyDoorRetries

安全ドアの再試行の合計回数

slSafetyDoorIPLs

安全ドアで実行された IPL の量

テープカートリッジオブジェクト

テープカートリッジ OID

説明

slTapeCount

インベントリテーブル内のカートリッジの量

slTapeTable

ライブラリ内のデータカートリッジ (テープ) のテーブル

slTapeEntry

カートリッジ

slTapeIndex

インベントリテーブルへの整数インデックス

slTapeLabel

カートリッジラベル

slTapeType

カートリッジのタイプ (列挙されたドメインに基づくテキスト文字列と VOLSER ラベルから導出されたタイプ値)

slTapeLocationElementID

テープカートリッジの要素 ID または変換済みの論理 HLI アドレス

slTapeHostAccessible

ホストのアクセス可能ステータスの表示

slTapePhysicalAddressStr

カートリッジの物理アドレス文字列

slTapeLogicalAddressStr

カートリッジの論理アドレス

slTapePartition

カートリッジのパーティション ID

slTapePartitionType

カートリッジのパーティションタイプ

温度センサーオブジェクト

温度センサー OID

説明

slTempSensorCount

ライブラリ内の温度センサーの量

slTempSensorTable

ライブラリの温度センサーのテーブル

slTempSensorEntry

温度センサー

slTempSensorIndex

温度センサーテーブルへの整数インデックス

slTempSensorName

温度センサーの名前

slTempSensorCurrentTemp

現在/現時点の温度測定値

slTempSensorHighTemp

最後にマシンがブートした以降のストレージ領域のピーク温度

slTempSensorWarnThreshold

自動的に警告が表示される際の温度しきい値

slTempSensorFailThreshold

自動的にライブラリが停止する際の温度しきい値

テストトラップ生成オブジェクト

テストトラップ生成 OID

説明

slAgentTrapTestLevel

レベルに対応したトラップテストが生成されるトラップレベルに設定されます。これが読み取られると、最後に記述された値が返されます。トラップレベルが実装されていない場合は、書き込み時にエラーが返されます。

slAgentTrapTestCount

slAgentTrapTestLevel が書き込まれた期間。

トラップ — 自動保守要求 (ASR) オブジェクト

トラップ — ASR OID

説明

slTrapAsrSuspectCount

このトラップに続く FRU コールアウトの数 (最大 5 個)

slTrapAsrSuspectTable

診断対象の疑わしい障害のテーブル

slTrapAsrSuspectEntry

疑わしいテーブルのエントリ

slTrapAsrSuspectIndex

疑わしい FRU のシーケンス番号

slTrapAsrSuspectFaultCertainty

コンポーネントが問題の原因である可能性の割合 (この情報がシステムでサポートされていない場合、オブジェクトの値は 0 です)

slTrapAsrSuspectDevice Address

疑わしい FRU の場所 (5 組または 4 組の物理アドレス)

slTrapAsrSuspectFruName

疑わしい FRU の名前

slTrapAsrSuspectFruChassisId

シャーシのシリアル番号を含むテキスト文字列 (slTrapProductName と組み合わせると、システムの識別が明確になります)

slTrapAsrSuspectFruManufacturer

この FRU/CRU の製造元名

slTrapAsrSuspectFruPn

この FRU/CRU を注文する際に使用される交換パーツ番号

slTrapAsrSuspectFruSn

この FRU/CRU のシリアル (資格) 番号

slTrapAsrSuspectFruRevision

この FRU/CRU のリビジョンレベル

slTrapAsrSuspectFruReserved

将来の内容のためのプレースホルダー

slTrapAsrSuspectFruStatus

FRU/CRU のステータス

トラップ — 構成オブジェクト

トラップ — 構成 OID

説明

slTrapConfigLibrarySerialNumber

ライブラリフレームのシリアル番号

slTrapConfigDeviceId

デバイスの FRUI ID (高可用性で必須)

slTrapConfigDeviceTime

UTC 標準形式で示したデバイスの日付および時間

slTrapConfigDeviceAddress

ログエントリに関連付けられたコンポーネントのデバイスアドレス。

slTrapConfigDeviceUserName

アクティビティーを生成したアクセスレベルを識別するデバイス上のユーザー名

slTrapConfigDeviceInterfaceName

アクティビティーを要求する際に使用されたデバイス上のインタフェースを表す名前

slTrapConfigDeviceActivity

実行されるデバイスアクティビティーを表す短いテキスト名

slTrapConfigDeviceRequestId

このトラップを使用したアクティビティーに関連付けられたデバイス要求 ID

slTrapConfigDeviceSeverity

デバイスログの重要度

slTrapConfigDeviceResultCode

デバイスの結果コード

slTrapConfigPropertyName

構成されているデバイスプロパティー名

slTrapConfigNewPropertyValue

変更された新しい値 (正常に行われた場合にのみ報告されます)

slTrapConfigNewPropertyEffective

新しいプロパティー値が有効になるときの状況

トラップ — デバイスオブジェクト

トラップ — デバイス OID

説明

slTrapLibrarySerialNumber

ライブラリフレームのシリアル番号

slTrapDeviceId

デバイスの FRU ID (一般に、コンポーネントモデル + シリアル番号)

slTrapDeviceTime

UTC 標準形式で示したデバイスの日付および時間

slTrapDeviceAddress

ログエントリに関連付けられたコンポーネントのデバイスアドレス。

slTrapDeviceUserName

アクティビティーを生成したアクセスレベルを識別するデバイス上のユーザー名

slTrapDeviceInterfaceName

アクティビティーを要求する際に使用されたデバイス上のインタフェースを表す名前

slTrapDeviceActivity

実行されるデバイスアクティビティーを表す短いテキスト名

slTrapDeviceRequestId

このトラップを使用したアクティビティーに関連付けられたデバイス要求 ID

slTrapDeviceSeverity

デバイスログの重要度

slTrapDeviceResultCode

デバイスの結果コード

slTrapDeviceFreeFormText

自由形式のテキスト領域 (通常は、ログエントリが生成されるサブシステムから)

トラップ — 保守イベントオブジェクト

トラップ — 保守イベント OID

説明

slTrapSvcEventTime

保守イベントが発生した時点のタイムスタンプ

slTrapSvcLibProductManufacturer

ライブラリの製造元

slTrapSvcLibProductName

ライブラリの製品名

slTrapSvcLibProductSn

ライブラリの製品シリアル (資格) 番号

slTrapSvcLibStatus

イベント発生時のシステム全体の状況 (通常、低下、動作不能)

slTrapSvcLibEntity

この障害イベントを生成したソフトウェアコンポーネント (診断エンティティー)

slTrapSvcEventId

この保守イベントを生成したベースとなるローカルライブラリのイベント ID

slTrapSvcFaultEventUUID

この障害に割り当てられたユニバーサル固有識別子 (この情報がシステムでサポートされていない場合、値は NULL です)

slTrapSvcFaultEventType

保守の重要性に基づいた障害イベントのタイプ

slTrapSvcFaultEventCount

最後のブート以降に発生した同等の障害イベントの量

slTrapSvcFaultEventDescription

障害イベントについて説明したテキスト

slTrapSvcDeviceEventSeverity

デバイスまたはシステム障害の重要度

slTrapSvcDeviceEventActivity

最後にデバイスで実行するよう命令されたアクティビティーを表す短いテキスト名

slTrapSvcDeviceEventOpCode

FRU/CRU の状態を示したデバイスの動作コード

slTrapSvcDeviceEventResultCode

最後に実行されたコマンドに基づいたデバイスの結果コード

slTrapSvcServiceData

この特定の保守イベントについて説明したテキスト文字列

slTrapSvcLocalization

現在の保守イベントを表すローカライズ文字列

トラップ — テストおよびハートビートオブジェクト

トラップ — テストおよびハートビート OID

説明

slTrapCount

最後のブート以降に生成されたトラップの量

slTrapLibBootDate

エージェントが初期化された日付および時間

slTrapLibDateString

YYYY:MM:DDTHH:MM:SS の形式で示したライブラリの日付と時間

slTrapLibSerialNumber

ライブラリフレームのシリアル番号

slTrapLibTopLevelCondition

ライブラリ全体の状況 (通常、低下、動作不能)

slTrapHaState

RE コントローラの状態 (一重 = 0、二重/切り替え可能 = 1)

slTrapHaId

RE コントローラの識別子 (アクティブ = 0、スタンバイ = 1)

slTrapHaSlot

RE コントローラのスロット (サイド A = 0、サイド B = 1)

slTrapHaAlternateIp

代替 RE コントローラの IP アドレス

ターンテーブルオブジェクト

ターンテーブル OID

説明

slTurntableCount

ターンテーブルテーブル内のターンテーブルの数

slTurntableTable

ターンテーブルのテーブル

slTurntableEntry

ターンテーブルのエントリ

slTurntableIndex

ターンテーブルのインデックス

slTurntablePhysicalAddressStr

ターンテーブルの物理アドレス文字列

slTurntablePosition

ターンテーブルの物理的な LSM 位置 (0 = 左、1 = 右)

slTurntableHandCartStatus

ターンテーブルハンドの状態 (カートリッジ = 1、カートリッジなし = 0)

slTurntableSerialNum

ターンテーブルのシリアル番号

slTurntableState

ターンテーブルの状態 (アイドル、移動中、動作不能など)

slTurntableFaultLED

障害 LED の状態

slTurntableStatusEnum

ターンテーブルの動作ステータス (列挙形式)

slTurntableCodeVer

ターンテーブルのコードバージョン

slTurntableVersion

ターンテーブルのハードウェアバージョン

slTurntableFirmwareVer

ターンテーブルのファームウェアバージョン

slTurntablesRotations

ターンテーブルの回転数

slTurntablesRotationRetries

ターンテーブルで実行された回転の再試行回数

slTurntablesRotationFails

ターンテーブルで実行された回転の失敗回数

slTurntablesIPLs

ターンテーブルで実行された IPL の数

3 SNMP トラップ

SNMP トラップには、そのタイプに対応した番号が割り当てられます。埋め込み SNMP エージェントは、登録されているトラップ番号に基づいて、トラップ受信者を識別およびフィルタ処理できます。

汎用トラップ (1 - 10) はログエントリから生成されます。イベントベースのトラップ (11 以上) はライブラリイベントから生成され、オブジェクト ID (OID) を含んでいます。

- ログエントリから生成された汎用トラップ (1 - 10)

- イベントベースのトラップ (11 - 102)

ログエントリから生成された汎用トラップ (1 - 10)

汎用トラップには次が含まれています。

- 重要度コード (エラーや警告などを示す)

- 結果コード (0000 =success や 5010 =robotic position error など)

- アクティビティー文字列 (HLI の移動や CLI バージョンの出力など)

- 説明的なテキスト文字列

- 日付と時間

- 次のようなその他の情報

- イベントに関連付けられたデバイスのアドレス

- アクティビティーに関連付けられたユーザー名

- インタフェース固有の要求識別子

汎用トラップ

送信される状況

SL150

SL3000

SL8500

slTrapError (1)

エラーがログに書き込まれた

x

x

x

slTrapWarning (2)

警告がログに書き込まれた

x

x

x

slTrapInformation (3)

情報がログに書き込まれた

x

x

x

slTrapConfiguration (4)

ネットワーク IP やファイバモードなどのシステムプロパティーが変更された

x

slTrapError (1)

ライブラリ操作に不可欠なデバイスの状況を報告します。

MIB オブジェクト:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapWarning (2)

システムが縮退モードになる回復可能なデバイス障害など、注意が必要になる可能性のあるデバイスの状況を報告します。

MIB オブジェクト:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapInformation (3)

通常のアクティビティーのモニタリングに関する情報を報告します。

MIB オブジェクト:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddres

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapConfiguration (4)

システムプロパティーまたは構成 (IP アドレスなど) に行われた変更を報告します。

MIB オブジェクト:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapConfigPropertyName、

- slTrapConfigNewPropertyValue

- slTrapConfigNewPropertyEffective

イベントベースのトラップ (11 - 102)

トラップ 11 - 102 のメッセージには、エージェント、デバイス、またはメディアに固有の情報が含まれています。返された特定のデータオブジェクトについては、ライブラリの MIB 内の各トラップを参照してください。

イベントベースのトラップは次のグループに分けられます。

- エージェント固有: 11 - 20

- デバイス固有: 21 - 100

- ライブラリのステータス: 21 - 27

- ドライブのステータス: 41 - 45

- カートリッジアクセスポート (CAP) のステータス: 61 - 65

- パススルーポート (PTP) のステータス: 81 - 85

- メディア固有: 101 以上

トラップ

送信される状況

SL150

SL3000

SL8500

slTrapAgentStart (11)

SNMP エージェントが起動した。

x

x

x

slTrapAgentTest (13)

slAgentTrapTestLevel OID に 13 が書き込まれた。

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatA (14)

ハートビートの頻度が A (高頻度) である。

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatB (15)

ハートビートの頻度が B (低頻度) である。

x

x

x

slTrapLibStatusGood (21)

ライブラリが標準モードに変更された。

x

x

x

slTrapLibStatusCheck (25)

ライブラリが標準モードから変更された。

x

x

x

slTrapEnvHdwCheck (27)

ライブラリ内のデバイスが環境チェックを行なった。

x

x

x

slTrapDrvStatusGood (41)

ドライブが標準モードに変更された。

x

x

x

slTrapDrvStatusCheck (45)

ドライブが標準モードから変更された。

x

x

x

slTrapCapStatusGood (61)

CAP が標準モードに変更された。

x

x

x

slTrapCapStatusOpen (63)

CAP の状態が「open」に変更された。

x

x

x

slTrapCapStatusCheck (65)

CAP のステータスが標準モードから変更された。

x

x

x

slTrapPtpStatusGood (81)

PTP のステータスが「good」 (標準モード) に変更された。

x

slTrapPtpStatusCheck (85)

PTP のステータスが標準モードから変更された。

x

slTrapTbiEvent (100)

専用

slTrapSvcEvent (101)

専用

slTrapAsrEvent (102)

専用

slTrapAgentStart (11)

エージェントが起動したときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slAgentBootDate

- slAgentLibStatusAtStartup

- slAgentHaState

- slAgentHaId

- slAgentHASlot

- slAgentHaAlternateIp

- slControllerFru

- slLibSerialNumber

slTrapAgentTest (13)

slAgentTrapTestLevel OID に 13 が書き込まれたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatA (14)

ハートビートの頻度が A (高頻度) で送信されます。

MIB オブジェクト:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatB (15)

ハートビートの頻度が B (低頻度) で送信されます。

MIB オブジェクト:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapLibStatusGood (21)

ライブラリのステータスが「good」 (標準モード) に変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapLibStatusCheck (25)

ライブラリの状況が標準モード (「degraded」や「not-operative」など) から変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapEnvHdwCheck (27)

ライブラリの環境またはハードウェアの状況が変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapDrvStatusGood (41)

ドライブのステータスが「good」 (標準モード) に変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapDrvStatusCheck (45)

ドライブのステータスが標準モードからチェック状況 (「error」、「warning」、「unknown」など) に変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapCapStatusGood (61)

CAP のステータスが標準モードに変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapCapStatusOpen (63)

CAP のステータス「Open」に変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapAddress

slTrapCapStatusCheck (65)

CAP のステータスが標準モードから変更されたとき (「error」、「warning」、「unknown」など) に送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusGood (81)

PTP のステータスが「good」 (標準モード) に変更されたときに送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusCheck (85)

PTP のステータスが標準モードから変更されたとき (「error」、「warning」、「unknown」など) に送信されます。

MIB オブジェクト:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

4 CLI を使用した SNMP の構成

SL3000 および SL8500 ライブラリで SNMP を構成するには、CLI を使用します。SL150 ライブラリで SNMP を構成するには、SL150 のユーザーズガイドを参照してください。

- 構成プロセス

- 変数の定義

- ポートの管理

- SNMP ユーザーの管理

- トラップ受信者の管理

- サービス情報の構成

構成プロセス

一般的なライブラリ SNMP 構成では、次のプロセスを使用します。STA 用に SNMP を構成するには、STA の『インストールおよび構成ガイド』を参照してください。

1. トラップを受信するホストの IP アドレスを取得します。

2. SNMP を使用するには、ライブラリのポートを有効にします (ポートの管理を参照)。

3. SNMP ユーザー名を取得または作成します (SNMP ユーザーの管理を参照)。

4. トラップ受信者を構成します (トラップ受信者の管理を参照)。

5. サービス情報を構成します (サービス情報の構成を参照)。

変数の定義

一覧表示されている CLI コマンドでは、次の変数を使用します。コマンドの構文と例に示されているように、一部の変数は単一引用符で囲みます。

変数

定義

trapLevelString

指定したトラップのレベル。1 桁またはコンマで区切った複数の桁を指定できます。

hostAddr

ホストの IP アドレス。DNS 名にはできません。

userName
trapUserName

SNMP ユーザーに割り当てられた名前。1 台のサーバーでモニターされるすべてのライブラリに、同じ v3 ユーザー名が割り当てられている必要があります。このために、新しい一意のユーザーを作成することをお勧めします。

auth_protocol

MD5 または SHA。トラップ (Message Digest 5 (MD5) または Secure Hash Algorithm (SHA)) を受信するユーザーおよびホスト用の認証プロトコル。

authPassPhrase

承認パスワード。少なくとも 8 文字の長さにする必要があり、コンマ、セミコロン、または等号を含めることはできません。

privacy_protocol

DES または AES。プライバシプロトコルのタイプ (Data Encryption Standard (DES) または Advanced Encryption Standard (AES))。

privPassPhrase

暗号化用の秘密鍵である暗号化パスワード。少なくとも 8 文字の長さにする必要があり、コンマ、セミコロン、または等号を含めることはできません。

engineIdString

0x から始まる 16 進数の文字列 (最大 31 文字)。権限のあるエンジン ID は、トラップを送信する SNMP エージェント (ライブラリなど) から取得したものです。SNMPv3 トラップで必須です。

communityString

エージェントのコミュニティー文字列。public に設定すると、任意のコミュニティー文字列から生成された要求が承認されます。最大 31 文字の英数字 (a - z、A - Z、0 - 9) を含めることができます。特殊文字は許可されません。

index

コマンドに応じて、SNMP ユーザー名またはトラップ受信者のいずれかのインデックス番号。

portID

port2A または port2B。これらは、パブリックインタフェースのポートです。

contactString

保守担当者の名前

streetAddrString

番地

cityString

市区町村

stateString

都道府県

countryString

国

zipString

郵便番号

descriptionString

入力する任意の説明

phoneString

保守担当者の電話番号

ポートの管理

SNMP エージェントは、デフォルトでは無効になっています。指定したライブラリポート (2B = 標準のパブリックポート。2A = オプションの冗長ポート) の SNMP を有効または無効にします。

ポートを管理するための CLI コマンド

説明

snmp ports print

SNMP ポートのステータスを表示します。

snmp enable portID

ポートで SNMP を有効にします。
例: > snmp enable port2B

snmp disable portID

ポートで SNMP を無効にします。
例: > snmp disable port2A

SNMP ユーザーの管理

最大で 20 の SNMP ユーザーを指定できます。

注:
Oracle サポートに連絡せずに既存の SNMP v2c public ユーザーを削除しないでください。SNMP v2c public ユーザーは Oracle Service Delivery Platform (SDP) に必要な場合があります。

SNMP ユーザーを管理するための CLI コマンド

説明

snmp listUsers

SNMP ユーザーを一覧表示します。

snmp addUser version v3 name ’userName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’

SNMP v3 用。SNMP ユーザーを追加します。
例: > snmp addUser version v3 name 'TESTsnmp' auth SHA authPass 'authpwd1' priv DES privPass 'privpwd1'

snmp addUser version v2c community communityString

SNMP v2c 用。SNMP ユーザーを追加します。
例: > snmp addUser version v2c community public

snmp deleteUser id index

インデックス番号によってユーザーを削除します。インデックス番号を取得するには、snmp listUsers を使用します。
例: > snmp deleteUser id 4

snmp deleteUser version v3 name ’userName’

SNMP v3 用。ユーザー名によってユーザーを削除します。
例: > snmp deleteUser version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteUser version v2c community communityString

SNMP v2c 用。コミュニティー名によってユーザーを削除します。

トラップ受信者の管理

エントリが重複しない最大 20 のトラップ受信者を指定できます。指定された受信者は、ライブラリからトラップ通知を受け取ります。

トラップ受信者を管理するための CLI コマンド

説明

snmp engineId print

ライブラリエンジン ID を表示します。

snmp listTrapRecipients

トラップ受信者を一覧表示します。

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v3 name ’trapUserName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’ engineId engineIdString

SNMP v3 用。トラップ受信者を追加します。
例: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’ auth SHA authPass ’authpwd1’ priv DES privPass ’privpwd1’ engineId 0x80001f880430000000000000000000

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v2c community communityString

SNMP v2c 用。トラップ受信者を追加します。
例: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v2c community public

snmp deleteTrapRecipient id index

インデックス番号によってトラップ受信者を削除します。インデックス番号を取得するには、snmp listTrapRecipients を使用します。
例: > snmp deleteTrapRecipient id 3

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v3 name ’trapUserName’

SNMP v3 用。ホストによってトラップ受信者を削除します。
例: > snmp deleteTrapRecipient host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v2c community communityString

SNMP v2c 用。ホストによってトラップ受信者を削除します。

サービス情報の構成

いずれかまたはすべての変数に最大 80 文字を入力します。コマンドの構文と例に示されているように、すべての変数を単一引用符で囲みます。

サービス情報を構成するための CLI コマンド

説明

config serviceInfo print

サービス情報を表示します。

config serviceInfo set contact 'contactString' streetAddr 'streetAddrString' city 'cityString' state 'stateString' country 'countryString' zip 'zipString' description 'descriptionString' phone 'phoneString'

サービス情報を変更します。
例: > config serviceInfo set contact ’Justin Case’ streetAddr ’1600 Pennsylvania Ave’ city ’Washington’ state ’DC’ country ’USA’ zip ’20500’ description ’None’ phone ’(123) 456-7890’

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。