Oracle® Fusion Middleware

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererインストレーション・ガイド

11g リリース1(11.1.1)

B55909-06(原本部品番号:E10421-09)

2015年4月

Oracle Fusion Middleware Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererインストレーション・ガイド, 11gリリース1 (11.1.1)

B55909-06

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

原本著者: Rekha Kamath

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

このドキュメントの情報は、情報共有の目的のみに使用され、顧客諮問委員会の会員の立場で考慮されるか、ベータ・トライアル版契約のみに準じる必要があります。資料、規約または機能性を配信する義務はなく、購買決定に依存すべきではないものとします。このドキュメントに記載されている開発、リリース、およびすべての機能または機能性の時期は、オラクル社の独自の判断に従うものとします。

このドキュメントは、ソフトウェアまたは印刷物などの形式にかかわらず、オラクル社の独占的な財産である機密情報を含みます。この機密資料へのアクセスと使用は、オラクル社との間で締結され遵守に同意したOracle Master Agreement、Oracle License and Services Agreement、Oracle PartnerNetwork Agreement、オラクル販売契約、あるいはその他のライセンス契約の条件にしたがうものとします。オラクル社の文書による事前承諾なしに、このドキュメントおよびここに含まれる情報を開示、コピー、再生、またはオラクル社外部の他者に配布することはできません。このドキュメントは使用許諾契約の一部ではなく、オラクル社の子会社またはアフィリエイトとの契約上の合意に組み込まれません。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 インストールの推奨事項

- 1.1 開始する前に

- 1.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.7)に対する代替のOracleソリューション

- 1.2.1 Oracle Portal 11gリリース1 (11.1.1.7.0)に対する代替のOracleソリューション

- 1.2.2 Oracle Forms and Reports 11gリリース1 (11.1.1.7.0)に対する代替のOracleソリューション

- 1.3 新しいOracle Portal, Forms, Reports and Discoverer環境をインストールする際の考慮事項

2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール

- 2.1 インストールの準備

- 2.1.1 システムおよびネットワーク環境の確認

- 2.1.2 IBM AIXオペレーティング・システムでのrootpre.shスクリプトの実行

- 2.1.3 Oracle PortalのためのOracle Web Agent(OWA)のアップグレード

- 2.1.4 別個のサーバーへのOracle FormsおよびOracle Reportsのインストール

- 2.1.5 新しいMiddlewareホームへのインストール

- 2.2 ソフトウェアの入手

- 2.3 データベースおよびデータベース・スキーマのインストールと構成

- 2.4 Oracle WebLogic Serverのインストール

- 2.4.1 Oracle Reports用のMiddlewareホームの場所の計画(Windowsのみ)

- 2.4.2 Oracle WebLogic Serverインストール手順の検索

- 2.4.3 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール前のノード・マネージャの停止(Windowsのみ)

- 2.5 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール

- 2.5.1 インストーラの起動

- 2.5.1.1 インストーラの起動

- 2.5.1.2 インストール・ログ・ファイル

- 2.5.2 Oracleインベントリの構成(UNIXのみ)

- 2.5.3 インストール画面および手順の理解

- 2.6 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererへのパッチの適用

- 2.7 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの構成

- 2.7.1 Oracle Discovererの手動構成(Windowsのみ)

- 2.8 インストールの確認

- 2.8.1 インストール・ログの確認

- 2.8.2 ドメイン・サーバー・ログの確認

- 2.8.3 OPMNのステータスの確認

- 2.8.4 ブラウザURLの確認

3 Oracle Discoverer Desktopのインストール

- 3.1 システムおよびネットワーク環境の確認

- 3.2 インストールの手順

- 3.2.1 インストーラの起動

- 3.2.2 インストール・ログ・ファイルの検索

- 3.2.3 インストール画面および手順の理解

- 3.3 製品の起動

4 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除

- 4.1 アンインストールについて

- 4.2 ソフトウェアのアンインストール

- 4.2.1 Oracle PortalおよびOracle Discovererのスキーマの削除

- 4.2.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除

- 4.2.2.1 アンインストーラの起動

- 4.2.2.2 管理対象のOracle Portal, Forms, Reports and Discovererインスタンスの削除

- 4.2.2.3 Oracle Fusion Middlewareの停止

- 4.2.2.4 Oracle Portal, Forms, Reports and DiscovererのOracleホームの削除

- 4.2.2.5 Oracle共通ホームの削除

- 4.2.2.6 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

- 4.2.3 Oracle WebLogic ServerおよびWebLogic Serverドメインの削除

- 4.2.4 Oracle JDeveloperの削除

- 4.3 Windowsオペレーティング・システムにおけるアンインストール後のタスク

- 4.3.1 プログラム・グループの削除

- 4.3.2 システムの再起動

- 4.4 ソフトウェアの再インストール

5 Oracle Discoverer Desktopの削除

- 5.1 Oracle Discoverer Desktopソフトウェアの削除

- 5.2 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

A Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面

- A.1 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール画面のフローチャート - 「インストールのみ」オプション

- A.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの構成画面のフローチャート

- A.3 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面の説明

- A.3.1 インベントリ・ディレクトリの指定

- A.3.2 インベントリの場所の確認

- A.3.3 ようこそ

- A.3.4 構成ツールのようこそ

- A.3.5 インストール・タイプの選択

- A.3.6 前提条件のチェック

- A.3.7 ドメインの選択

- A.3.7.1 ドメインの作成

- A.3.7.2 ドメインの拡張

- A.3.7.3 クラスタを開く

- A.3.8 セキュリティの更新の指定

- A.3.9 インストール場所の指定

- A.3.9.1 インストールおよび構成のオプション

- A.3.9.2 インストールのみで構成しないオプション

- A.3.9.3 構成ツールのオプション

- A.3.10 コンポーネントの構成

- A.3.11 ポートの構成

- A.3.12 プロキシの詳細の指定

- A.3.13 スキーマの指定

- A.3.14 ポートレット・スキーマの指定

- A.3.15 アプリケーションOIDの指定

- A.3.16 インストール・サマリー

- A.3.17 インストール・サマリー(「インストールのみ」オプション)

- A.3.18 インストールの進行状況

- A.3.19 構成の進行状況

- A.3.20 インストール 完了

B Oracle Discoverer Desktopのインストール画面

- B.1 ようこそ

- B.2 前提条件のチェック

- B.3 インストール場所の指定

- B.4 コンポーネントの選択

- B.5 インストール・サマリー

- B.6 インストールの進行状況

- B.7 インストールが完了しました。

C Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除画面

- C.1 ようこそ

- C.2 アンインストール・タイプの選択

- C.3 Oracleホームのアンインストール

- C.4 Weblogicドメインの詳細の指定

- C.5 管理対象インスタンスの選択

- C.6 インスタンスの場所の指定

- C.7 「アンインストール・サマリー」(管理対象インスタンス)

- C.8 「アンインストール・サマリー」(管理対象外のインスタンス)

- C.9 アンインストールの進行状況

- C.10 アンインストール完了

D Oracle Discoverer Desktopの削除画面

- D.1 ようこそ

- D.2 Oracleホームのアンインストール

- D.3 アンインストールの進行状況

- D.4 アンインストール完了

E サイレント・インストールとアンインストール

- E.1 サイレント・インストールとアンインストールについて

- E.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのレスポンス・ファイル

- E.2.1 サイレント・インストールのレスポンス・ファイル

- E.2.1.1 configure_only.rspファイルの内容

- E.2.1.2 install_only.rspファイルの内容

- E.2.1.3 install_and_configure.rspファイルの内容

- E.2.2 パッチ・セット・インストーラのレスポンス・ファイル

- E.2.3 サイレント・アンインストールのレスポンス・ファイル

- E.2.3.1 deinstall_managed_instances.rspファイルの内容

- E.2.3.2 deinstall_unmanaged_instances.rspファイルの内容

- E.2.3.3 deinstall_oh.rspファイルの内容

F トラブルシューティング

- F.1 一般的なトラブルシューティングのヒント

- F.2 インストール・ログ・ファイルおよび構成ログ・ファイル

- F.2.1 インストール・ログ・ファイル

- F.2.2 構成ログ・ファイル

- F.3 Oracle Reports用の環境変数の長さの確認(Windowsのみ)

- F.4 rwbuilderに対するアクセス権の付与

- F.5 Discoverer PlusおよびDiscoverer ViewerのURLをアクセスした際のエラー

- F.6 詳細情報

はじめに

Oracle Fusion Middleware Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererインストレーション・ガイドでは、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールと構成に関する要件、手順およびトラブルシューティングのヒントについて説明します。

対象読者

このマニュアルは、初めてOracle Fusion Middlewareをインストールし、ユーザーおよびグループの作成、グループへのユーザーの追加、Oracle Fusion Middlewareをインストールするコンピュータへのオペレーティング・システム・パッチのインストールなど、システム管理業務を行っているユーザーを対象にしています。UNIXシステムにインストールするユーザーは、スクリプトを実行するためにrootアクセスが必要です。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

追加情報は、次のマニュアルを参照してください:

- 『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』。このマニュアルには、Oracle Fusion Middleware製品をインストールする前に読んでおく必要がある有用な情報が含まれています。

- 『Oracle Fusion Middleware概要』。このマニュアルでは、Oracle Fusion Middleware環境での一般的な用語や概念を説明します。

- 『Oracle Fusion Middleware管理者ガイド』このマニュアルでは、インストールおよび構成が完了した後に、Oracle Fusion Middleware環境を管理するための情報を説明します。

- 『Oracle Fusion Middleware Oracle Identity Managementインストレーション・ガイド』。このマニュアルでは、より安全な環境を作成するために、このリリースのOracle Forms and Reportsとともに使用可能なOracle Identity and Access Managementのインストールおよび構成に関する情報を説明します。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 インストールの推奨事項

この章の内容は次のとおりです。

- 開始する前に

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.7)に対する代替のOracleソリューション

- 新しいOracle Portal, Forms, Reports and Discoverer環境をインストールする際の考慮事項

1.1 開始する前に

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererをインストールまたはインストールを計画する前に、次の情報を確認してください。

他のFusion Middleware 11gリリース1 (11.1.1.7.0)のインストーラとは異なり、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストーラは、パッチ・セット・インストーラであり、フル・インストーラではありません。

そのため、次が適用されます。

- 1つ以上のOracle Portal, Forms, Reports and Discovererコンポーネントが含まれている既存の11gリリース1 (11.1.1)のOracleホームがある場合、このインストーラを使用して、OracleホームにOracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.7.0)へのパッチを適用できます。
詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Forms and Reportsパッチ適用ガイドの最新のOracle Fusion Middlewareパッチ・セットの適用に関する説明を参照してください。

- 新規にOracle Portal, Forms, Reports and Discoverer環境のインストールを計画している場合は、ソフトウェア要件およびビジネス要件を確認し、オラクル社から提供されている代替となるソフトウェア・ソリューションを検討します。
詳細は、1.2項「Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.7)に対する代替のOracleソリューション」を参照してください。

1.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.7)に対する代替のOracleソリューション

この項では、Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.7.0)に対する代替ソリューションについて説明します。

内容は次のとおりです。

- 1.2.1項「Oracle Portal 11gリリース1 (11.1.1.7.0)に対する代替のOracleソリューション」

- 1.2.2項「Oracle Forms and Reports 11gリリース1 (11.1.1.7.0)に対する代替のOracleソリューション」

1.2.1 Oracle Portal 11gリリース1 (11.1.1.7.0)に対する代替のOracleソリューション

完全なポータル・ソリューションについては、この統合製品スイートのポータル、Webの操作性管理、コンテンツ、ソーシャルおよびコラボレーションの各テクノロジの製品ラインを利用するために、Oracle WebCenter 11gをインストールすることをお薦めします。

詳細は、次のリソースを参照してください。

- Oracle Technology Networkで入手可能なOracle WebCenter Portalの情報

- 『Oracle Fusion Middleware Oracle WebCenterスタート・ガイド』

- Oracle Fusion Middleware Oracle WebCenterインストレーション・ガイド

1.2.2 Oracle Forms and Reports 11gリリース1 (11.1.1.7.0)に対する代替のOracleソリューション

Oracle Forms and Reports 11gリリース1 (11.1.1.7.0)を使用する必要がある場合は、より高度なIdentity Management (Oracle Internet Directory with Oracle Access Manager)および構成オプションが提供されるOracle Forms and Reports 11gリリース2 (11.1.2)をインストールすることをお薦めします。

Oracle Forms and Reports 11gリリース2 (11.1.2)は、既存のOracle Single Sign-On 10gまたはOracle Access Manager (OAM) 11gの新しいインストールとともにインストールできます。

詳細は、次のマニュアルを参照してください。

- Oracle Technology Networkで入手可能なOracle Forms Servicesの情報

- Oracle Technology Networkで入手可能なOracle Reports Servicesの情報

- 『Oracle Fusion Middleware Oracle Forms and Reportsインストレーション・ガイド』

1.3 新しいOracle Portal, Forms, Reports and Discoverer環境をインストールする際の考慮事項

ビジネス・ニーズおよび使用可能な代替ソフトウェアの確認後にも、まだ新しいOracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.7.0)環境をインストールする必要がある場合は、次を考慮してください。

- 以前のリリースとは異なり、このインストーラのすべてのコンポーネントを同時にインストールできません。かわりに、現在各製品には、ソフトウェアをインストールおよび構成するための独自の要件およびプロセスがあります。

注意:
Oracle PortalまたはOracle Forms and Reportsの11gリリース1 (11.1.1)または11gリリース2 (11.1.2)のバージョンをインストール中に、このインストールで推奨されるメンテナンスおよび動作保証に従うために、各製品用に個別のMiddlewareホームを作成してください。

- Oracle Forms、ReportsまたはDiscovererをインストールする場合は、Oracle Identity Managementを使用して、それらを保護せずにインストールおよび構成する必要があります。構成段階には、これらの製品バージョンをOracle Identity Managementを使用して保護を試みる場合の既知の問題がいくつかあります。

- Oracle Forms、ReportsおよびDiscovererとは異なり、Oracle Portalは、Oracle Internet Directory (OID)およびOracle Single Sign-On 10gがないとインストールおよび構成できません。しかし、現時点では、Oracle Single Sign-On 10gは新しいインストールではサポートされていません。
そのため、Oracle PortalをOracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストーラからインストールする場合、Oracle Fusion Middleware 11.1.1.9.0リリース・ノートのOracle Portal 11gをインストールする際の考慮事項に関する説明を参照して、My Oracle Support Webサイトからこの項目に関する具体的情報の場所を確認してください。

- 新しいOracle BI Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.9.0)のOracleホームをインストールする場合は、Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gのインストールでOracle Discovererのみを選択してください。Oracle Discovererをシステムにインストール後に、Oracle DiscovererをOAM 11gと統合するように構成することもできます。

2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール

この章では、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererをインストールおよび構成する方法について説明します。

次のトピックを取り扱います:

- インストールの準備

- ソフトウェアの入手

- データベースおよびデータベース・スキーマのインストールと構成

- Oracle WebLogic Serverのインストール

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererへのパッチの適用

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの構成

- インストールの確認

2.1 インストールの準備

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererをインストールする前に、この項の内容を読み、必要に応じて記載されているタスクを実行してください。

- 第2.1.1項「システムおよびネットワーク環境の確認」

- 2.1.2項「IBM AIXオペレーティング・システムでのrootpre.shスクリプトの実行」

- 2.1.3項「Oracle PortalのためのOracle Web Agent(OWA)のアップグレード」

- 2.1.4項「別個のサーバーへのOracle FormsおよびOracle Reportsのインストール」

- 2.1.5項「新しいMiddlewareホームへのインストール」

2.1.1 システムおよびネットワーク環境の確認

システム環境がインストールの最小要件を満たしていることを確認するには、Oracle Technology Network (OTN)で入手できる次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様
このドキュメントには、ハードウェアとソフトウェアの要件、ディスク領域とメモリーの最小要件、データベース・スキーマの要件、および必要なシステム・ライブラリ、パッケージまたはパッチに関する情報が記載されています。

DHCPサーバー、ネットワーク接続されていないコンピュータまたはマルチホーム・コンピュータにインストールする場合は、追加の構成手順が必要です。これらの手順は、システム要件に関するドキュメントにおける、Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様についての項でも参照できます。

Windowsオペレーティング・システムにインストールし、第508条のアクセシビリティに対応するJava Access Bridgeをインストールおよび構成する場合は、このドキュメントのJava Access Bridgeのインストールと構成に関する項を参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成
このページには、現在および以前の製品リリースの動作保証に関するドキュメントが数多く掲載されています。Oracle Fusion Middleware 11gR1のシステム要件およびサポート対象プラットフォームに関するドキュメントには、サポートされている32ビットと64ビットのオペレーティング・システム、データベース、Webサーバー、LDAPサーバー、アダプタ、IPv6、JDKおよびサード・パーティ製品に関する動作保証の情報が記載されています。

- Oracle Fusion Middleware相互運用および互換性ガイド
このドキュメントには、Oracle Fusion Middleware 11g製品をインストールまたは更新するときに生じる可能性がある互換性および相互運用性の問題が記載されています。

2.1.2 IBM AIXオペレーティング・システムでのrootpre.shスクリプトの実行

IBM AIXオペレーティング・システムにインストールする場合は、インストーラを起動する前に、rootユーザーでDisk1ディレクトリからrootpre.shスクリプトを実行する必要があります。rootpre.shスクリプトをシステムで1度だけ実行し、Oracle DatabaseまたはOracle Fusion Middlewareで必要な正しいカーネル拡張機能をロードしてください。

IBM AIX上でインストーラが起動すると、次のメッセージが表示されます。

Answer 'y' if root has run 'rootpre.sh' so you can proceed with Oracle installation.
Answer 'n' to abort installation and then ask root to run 'rootpre.sh'.

Has 'rootpre.sh' been run by root? [y/n] (n)

Answer 'y', if root has run 'rootpre.sh' so that you can proceed with Oracle installation.
Answer 'n', to abort installation and then ask root to run 'rootpre.sh'.

以前にrootpre.shを実行したことのあるシステムでこのメッセージをスキップするには、SKIP_ROOTPRE環境変数をTRUEに設定します。

2.1.3 Oracle PortalのためのOracle Web Agent(OWA)のアップグレード

Oracle Fusion Middleware 11gリリース1 (11.1.1)には、Oracle Web Agent (OWA)パッケージの新しいバージョンが含まれています。既存のパッケージは、Oracle Portal 11g リポジトリを初めてインストールするとき、または既存のOracle Portalリポジトリを11g に初めてアップグレードするときのいずれかで、新しいバージョンに更新されます。OWAの更新が開始されると、同じデータベースに存在する既存のOracle Portalスキーマのパッケージが無効化されます。OWAでは、更新の最後に、既存のデータベース・インスタンスにあるすべてのOracle Portalスキーマで、すべての無効なパッケージが再度有効化されます。

OWAのアップグレードの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Portal, Forms, Reports, and Discovererアップグレード・ガイド』のOracle Portalのアップグレード中のOracle Web Agent (OWA)パッケージの更新に関する説明を参照してください。

2.1.4 別個のサーバーへのOracle FormsおよびOracle Reportsのインストール

Oracle FormsとOracle Reportsを異なるサーバーにインストールする場合は、これら2つの製品が相互に正しく通信できるように、手動でいくつかの構成を実行する必要があります。

手動の構成手順は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Reports ServicesレポートWeb公開ガイド』の異なるインスタンスにインストールされたReportsとFormsの間の通信に関する項を参照してください。

2.1.5 新しいMiddlewareホームへのインストール

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererは、Oracle WebLogic Serverがインストールされたときに作成されるMiddlewareホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererは、他のOracle Fusion Middleware製品とは共有しない独自のMiddlewareホーム・ディレクトリにインストールすることをお薦めします。これは、『Oracle Fusion Middleware相互運用および互換性ガイド』のドメイン拡張時の相互運用性に関する説明に記載されているとおり、互換性のある製品で構成されるMiddlewareホームの内容が推奨されるためです。

また、第1章「インストールの推奨事項」で説明するインストールの考慮事項を確認してください。

他の製品とドメインを共有せず、Middlewareホーム内の製品のバージョンがすべて同じ場合は、必要に応じて、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererを別のOracle Fusion Middleware製品と同じMiddlewareホームにインストールできます。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware相互運用および互換性ガイド』を参照してください。

2.2 ソフトウェアの入手

具体的なニーズに応じて、Oracle Fusion Middlewareソフトウェアを入手できる場所は複数あります。詳細は、「Oracle Fusion Middlewareダウンロード、インストール、構成のREADME」ページにある、特定のリリースのREADMEファイルを参照してください。

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererをインストールするには、次を入手する必要があります。

- Oracle Identity Managementを使用してOracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールを保護する場合は、Oracle Identity Managementを入手します。
Oracle Portalには、Oracle Single Sign-Onを使用するOracle Internet Directoryがシステムに存在している必要があることに注意してください。

- データベース・スキーマを作成するための最新バージョンのRepository Creation Utility。RCUの使用をサポートするデータベースも必要です。

- Middlewareホームを作成するための最新バージョンのOracle WebLogic Server。

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.2.0)。

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discoverer 11gリリース1 (11.1.1.6.0)用のパッチ・セット・インストーラ。

ダウンロード場所の1つを選択して、必要なソフトウェアをダウンロードします。各ダウンロードは、.zipアーカイブ・ファイルとしてシステムに保存されます。

アーカイブ・ファイルをダウンロードした後、インストールを実行するマシンの選択したディレクトリにアーカイブ・ファイルを解凍します。

2.3 データベースおよびデータベース・スキーマのインストールと構成

Oracle PortalおよびOracle Discovererには、Oracle Databaseにデータベース・スキーマが必要です。これらのスキーマは、Repository Creation Utility (RCU)を使用して作成できます。

- Oracle Fusion Middleware 11gR1のシステム要件およびサポート対象プラットフォームのドキュメントには、RCUおよびOracle Fusion Middlewareでの使用の動作が保証されているデータベースがリストされています。このドキュメントは、Oracle Fusion Middlewareでサポートされるシステム構成に関するページにあります。

- Oracle Databaseが適切に構成されていることを確認するには、Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様ドキュメントのOracle DatabaseでのRCU要件に関する説明を参照してください。

データベースのインストールおよび構成が完了したら、RCUを実行してOracle PortalおよびOracle Discovererのスキーマを作成します。手順については、『Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityユーザーズ・ガイド』のスキーマの作成に関する説明を参照してください。

2.4 Oracle WebLogic Serverのインストール

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererでは、インストール中にMiddlewareホーム・ディレクトリを作成するOracle WebLogic Serverが必要です。詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』の「Oracle Fusion Middlewareの概念とディレクトリ構造の理解」を参照してください。

この項の内容は次のとおりです。

- 2.4.1項「Oracle Reports用のMiddlewareホームの場所の計画(Windowsのみ)」

- 2.4.2項「Oracle WebLogic Serverインストール手順の検索」

- 2.4.3項「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール前のノード・マネージャの停止(Windowsのみ)」

2.4.1 Oracle Reports用のMiddlewareホームの場所の計画(Windowsのみ)

Oracle ReportsをWindowsオペレーティング・システムにインストールする場合は、Middlewareホーム・ディレクトリへのパスの文字数が規定の範囲内であることを確認します。詳細は、F.3項「Oracle Reports用の環境変数の長さの確認(Windowsのみ)」を参照してください。

2.4.2 Oracle WebLogic Serverインストール手順の検索

Oracle WebLogic Serverのインストール手順は、Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイドのインストール・プログラムのグラフィック・モードでの実行に関する説明を参照してください。Middlewareホーム・ディレクトリを作成するためにWebLogic Serverのインストールは完了している必要がありますが、WebLogic Serverドメインは、Oracle Forms and ReportsのインストーラでOracle Forms and Reports製品用に作成されるため、作成する必要はありません。

Windowsオペレーティング・システムにインストールする場合は、Oracle WebLogic Serverのインストール完了後に、2.4.3項「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール前のノード・マネージャの停止(Windowsのみ)」に目を通してください。

注意:
「インストーラのタイプ」画面の「カスタム」インストール・タイプを使用してWebLogic Serverをインストールすることを選択した場合、Oracle Discovererが正常に機能するためには次のコンポーネントがインストールされている必要があります。

- UDDIおよびXqueryのサポート

- WebLogic JDBCドライバ

- サード・パーティJDBCドライバ

2.4.3 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール前のノード・マネージャの停止(Windowsのみ)

Oracle Portal, Forms, Reports and DiscovererをMicrosoft Windowsオペレーティング・システムにインストールする場合は、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererソフトウェアをインストールする前に、Oracle WebLogic Serverでインストールされたノード・マネージャ・ユーティリティが停止していることを確認する必要があります。

1. Oracle WebLogic Serverのノード・マネージャ・ユーティリティが停止していることを確認します。実行中の場合は、プロセスを中断します。

2. WebLogic_Home\common\nodemanagerディレクトリにnodemanager.propertiesファイルがあるかどうかを確認します。

1. nodemanager.propertiesファイルが存在しない場合は、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールを続行します。

2. nodemanager.propertiesファイルが存在する場合は、そのファイルを開き、ListenPortパラメータが含まれていて、値が設定されていることを確認します。ListenPortパラメータが含まれていないか、設定されていない場合は、次のようにnodemanager.propertiesファイルを編集して、NODE_MANAGER_LISTEN_PORTがノード・マネージャのリスニング対象となるポートを示すようにします(5556など)。

ListenPort=NODE_MANAGER_LISTEN_PORT

2.5 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール

この項では、最新のOracle Portal, Forms, Reports and Discovererソフトウェアのインストールに関する情報および手順を説明します。次のトピックを取り扱います:

- 2.5.1項「インストーラの起動」

- 2.5.2項「Oracleインベントリの構成(UNIXのみ)」

- 2.5.3項「インストール画面および手順の理解」

2.5.1 インストーラの起動

インストーラを実行するには、アーカイブ・ファイルを解凍したディレクトリに移動し、Disk1ディレクトリに切り替えます。

2.5.1.1 インストーラの起動

UNIXオペレーティング・システムの場合:

cd unpacked_archive_directory/Disk1
./runInstaller

Windowsオペレーティング・システムの場合:

cd unpacked_archive_directory\Disk1
setup.exe

PA-RISCプロセッサを使用しているHP-UXシステムにインストールする場合は、次のようにシステム上のJREの場所を指定する必要があります。

./runInstaller -jreLoc JRE_LOCATION

使用しているシステムでサポートされるJDKを確認するには、Oracle Fusion Middlewareの動作保証に関するドキュメントを参照してください。

http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_certification.html

2.5.1.2 インストール・ログ・ファイル

インストーラによって、Oracle_Inventory_Location/logディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはOracle_Inventory_Location\logsディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)にログ・ファイルが書き込まれます。ログ・ファイルとその内容の詳細は、F.2.1項「インストール・ログ・ファイル」を参照してください。

2.5.2 Oracleインベントリの構成(UNIXのみ)

UNIXオペレーティング・システムにインストールする場合で、Oracle Universal InstallerによるOracle製品のインストールをそのシステム上で初めて行う場合は、インベントリ・ディレクトリの場所を尋ねられます。これは、インストーラがサブディレクトリを設定し、このシステムにインストールされている各Oracle製品のインベントリ・データを保持する場所です。

表2-1の手順に従って、インベントリ・ディレクトリの情報を構成します。ヘルプを参照する場合は、次の表で画面の名前を選択するか、GUIで「ヘルプ」ボタンをクリックします。

表2-1 インベントリ・ディレクトリおよびグループの画面

画面

説明および必要な操作

インベントリ・ディレクトリの指定

Oracleインベントリ・ディレクトリとそのディレクトリのグループ権限を指定します。グループには、Oracleインベントリ・ディレクトリへの書込み権限を指定する必要があります。

インベントリの場所の確認

createCentralInventory.shスクリプトをrootで実行します。

Oracle中央インベントリを使用しない場合は、oraInst.locというファイルを作成して、このoraInst.locファイルに選択したインベントリ・ディレクトリのフル・パスを含めます。次に、インストーラを起動してoraInst.locファイルを指定できます。たとえば、UNIXオペレーティング・システムでは、次のようにします。

./runInstaller -invPtrLoc location_of_oraInst.loc_file

Windowsオペレーティング・システムの場合:

setup.exe -invPtrLoc location_of_oraInst.loc_file

2.5.3 インストール画面および手順の理解

表2-2の手順に従って、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererをインストールします。

インストール画面のいずれかについて追加のヘルプが必要な場合は、付録A、「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面」を参照するか、「ヘルプ」をクリックしてオンライン・ヘルプにアクセスしてください。

表2-2 「インストールのみ」オプションのインストールの流れ

画面

説明

ようこそ

このページからOracle Fusion Middlewareのインストーラが開始します。

インストール・タイプの選択

「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択します。

前提条件のチェック

必要なすべての前提条件をシステムが満たしていることを確認します。

インストール場所の指定

次のインストール・ディレクトリを指定します。

- Middlewareホーム

- Oracleホーム

セキュリティ更新の指定

最新の製品情報とセキュリティ・アップデートの受信方法を選択します。

インストール・サマリー(「インストールのみ」オプション)

この画面の情報を確認し、「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

インストールの進行状況

この画面には、インストールの進行状況が表示されます。

UNIXオペレーティング・システムにインストールする場合、ORACLE_HOME/oracleRoot.shスクリプトを実行して適切なファイルおよびディレクトリ権限を設定するよう求められる可能性があります。

インストール完了

「保存」をクリックして、構成情報をファイルに保存します。この情報には、後でアクセスするときに必要となるポート番号、インストール・ディレクトリ、URLおよびコンポーネント名が含まれます。

構成情報を保存したら、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

2.6 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererへのパッチの適用

インストールが完了した後、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererにパッチ・セット・インストーラを実行して、ソフトウェアを最新のバージョンに更新する必要があります。

手順については、Oracle Fusion Middleware Oracle Forms and Reportsパッチ適用ガイドの最新のOracle Fusion Middlewareパッチ・セットの適用に関する説明を参照してください。

2.7 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの構成

ソフトウェアに最新バージョンへのパッチを適用した後(2.6項「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererへのパッチの適用」)、コンポーネントを構成できます。

構成ツールを実行してWebLogicドメインを作成し、コンポーネントを構成します。

UNIXシステムの場合:

ORACLE_HOME/bin/config.sh

Windowsシステムの場合:

ORACLE_HOME\bin\config.bat

注意:
Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストーラが実行中でないことを確認します。インストーラと構成ツールの同時実行はサポートされていません。

表2-3の手順に従って、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererを構成します。

インストール画面のいずれかについて追加のヘルプが必要な場合は、付録A、「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面」を参照するか、「ヘルプ」をクリックしてオンライン・ヘルプにアクセスしてください。

表2-3 構成ツール・フロー

画面

この画面が表示されるタイミング

説明および必要な操作

ようこそ

常時

このページからOracle Fusion Middlewareの構成ツールが開始します。

前提条件のチェック

常時

必要なすべての前提条件をシステムが満たしていることを確認します。

ドメインの選択

常時

コンポーネントのドメインを構成する方法を選択します(新規ドメインを作成、既存ドメインを拡張またはクラスタを開きます)。

注意: WebLogicドメインを作成する場合は、Middlewareホーム内のuser_projectsディレクトリの下に作成します(このディレクトリの外にはドメインを作成できません)。

注意: ドメインを拡張する場合、拡張できるのは、最新バージョンへのパッチを適用済の、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストーラで構成した既存ドメインのみです。

ドメインの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のWebLogic Serverドメインに関する説明を参照してください。

セキュリティ更新の指定

常時

最新の製品情報とセキュリティ・アップデートの受信方法を選択します。

インストール場所の指定

常時

次のインストール・ディレクトリを指定します。

- WebLogic Serverホーム

- Oracleインスタンスの場所

- Oracleインスタンス名

ドメインまたはクラスタをリモート・マシンに拡張する場合、Middlewareホーム・ディレクトリおよびOracleホーム・ディレクトリの構造がすべてのマシンで同一であることを確認してください。

これらのディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』の「Oracle Fusion Middlewareの概念とディレクトリ構造の理解」を参照してください。

コンポーネントの構成

常時

構成するコンポーネントを選択します。

Oracle Forms BuilderおよびReports Builderは、Oracle Forms ServerおよびReports Serverのそれぞれがないとインストールできません。

Windowsオペレーティング・システムにOracle Discovererをインストールする場合は、ソフトウェアの構成後に、2.7.1項「Oracle Discovererの手動構成(Windowsのみ)」の手順に従ってください。

ポートの構成

常時

ポートの構成方法として、自動または手動を選択します。

注意 - staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用すると、1024より小さいポート番号はインストーラで検証されません。ただし、インストールは続行できます。「インストール・サマリー」画面でoracleRoot.shスクリプトを実行するように要求されます。構成ツールを個別に実行している場合(ソフトウェアのインストールが完了している場合)にのみ、これを実行するよう要求されます。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware管理者ガイド』でポート番号に関する説明を参照してください。

プロキシの詳細の指定

「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Reports」を選択した場合のみ。

Oracle Reports Serverの一部の機能は、ファイアウォールを介した情報の送受信をサポートします。これらの機能が適切に動作するためには、Oracle Reports Serverではこの画面のプロキシ情報が必要です。

スキーマの指定

「ドメインの選択」画面で「ドメインの作成」または「ドメインの拡張」を選択した場合、および「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Portal」または「Oracle Discoverer」を選択した場合のみ。

データベースへの接続文字列、PortalスキーマとDiscovererスキーマの名前およびパスワードを指定します。

ポートレット・スキーマの指定

「ドメインの選択」画面で「ドメインの作成」または「ドメインの拡張」を選択した場合、および「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Portal」を選択した場合のみ。

データベースへの接続文字列、ポートレット・スキーマの名前およびパスワードを指定します。

アプリケーションOIDの指定

毎回

LDAPサーバーの接続資格証明を指定します。

Oracle Portalの場合、この画面は必須です。Oracle Forms、ReportsおよびDiscovererの場合、LDAPサーバーの構成はオプションです。

インストール・サマリー

常時

この画面の情報を確認し、「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

構成の進行状況

常時

この画面には、構成の進行状況が表示されます。

インストール完了

常時

「保存」をクリックして、構成情報をファイルに保存します。この情報には、後でアクセスするときに必要となるポート番号、インストール・ディレクトリ、URLおよびコンポーネント名が含まれます。

構成情報を保存したら、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

2.7.1 Oracle Discovererの手動構成(Windowsのみ)

「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションと構成ツールを使用してOracle Discovererをインストールおよび構成する場合は、手動手順をいくつか実行して、Oracle Discoverer AdministratorとOracle Discoverer DesktopのWindowsレジストリ・エントリを作成する必要があります。次のjavaコマンドを実行して作成します。

java -classpath ORACLE_HOME\discoverer\lib\disco-config.jar;
ORACLE_HOME\oui\jlib\OraInstaller.jar;
ORACLE_HOME\opmn\lib\iasprovision.jar -Djava.library.path=ORACLE_HOME\oui\lib\win32 oracle.disco.install.config.DiscoUtil -oraclehome ORACLE_HOME -tnsadmin TNS_ADMIN_DIR

- ORACLE_HOMEをOracle Portal, Forms, Reports and DiscovererのOracleホーム・ディレクトリのフルパスに置き換えます。

- TNS_ADMIN_DIRをtnsnames.oraファイルが存在するディレクトリへのパスに置き換えます。このファイルがまだ存在しない場合は作成し、TNS_ADMIN_DIR変数のかわりにそのディレクトリを指定します。

- Javaクラス・パスは、-classpathパラメータで適切に設定する必要があります。

- java.library.pathは、OraInstaller.dllが含まれるディレクトリに対して設定する必要があります。

2.8 インストールの確認

インストーラと構成ウィザードの実行が正常に終了したら、次の手順を任意に組み合せて実行し、インストールのステータスを確認できます。

- インストール・ログの確認

- ドメイン・サーバー・ログの確認

- OPMNのステータスの確認

- ブラウザURLの確認

2.8.1 インストール・ログの確認

Oracleインベントリ・ディレクトリ内のlogsディレクトリに、インストール・ログ・ファイルがあることを確認します。UNIXシステムで、Oracleインベントリ・ディレクトリの場所がわからない場合は、ORACLE_HOME/oraInst.locファイルで確認できます。Windowsシステムの場合、インベントリ・ディレクトリのデフォルトの場所は、C:\Program Files\Oracle\Inventory\logsです。

インストール・ログ・ファイルの詳細は、F.2.1項「インストール・ログ・ファイル」を参照してください。

2.8.2 ドメイン・サーバー・ログの確認

ドメイン・サーバー・ログを確認します。このファイルは、ドメイン・ホーム・ディレクトリ内のserversディレクトリにあります。たとえば、UNIXシステムでは次のようにします。

MW_HOME/user_projects/domains/domain_name/servers/server_name

Windowsシステムの場合:

MW_HOME\user_projects\domains\domain_name\servers\server_name

2.8.3 OPMNのステータスの確認

インスタンス・ホームの場所にあるINSTANCE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはINSTANCE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)から、opmnctl statusコマンドを実行します。次に示すのは、UNIXシステムでの出力例です。

> ./opmnctl status

Processes in Instance: asinst_1
---------------------------------+--------------------+---------+---------
ias-component                    | process-type       |     pid | status
---------------------------------+--------------------+---------+---------
emagent_asinst_1                 | EMAGENT            |   11849 | Alive
wc1                              | WebCache-admin     |   11333 | Alive
wc1                              | WebCache           |   11332 | Alive
ohs1                             | OHS                |   11207 | Alive

この情報には、このインストールに構成されているコンポーネントが表示されます。ステータスAliveは、コンポーネントが稼働しているという意味です。

opmnctl status -lコマンドを実行して、コンポーネントで使用されているポートのリストを取得することもできます。次に示すのは、UNIXシステムでの出力例です。

> ./opmnctl status -l

Processes in Instance: asinst_1
---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
ias-component                    | process-type       |     pid | status   |        uid |  memused |    uptime | ports
---------------------------------+--------------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------
emagent_asinst_1                 | EMAGENT            |   11849 | Alive    | 1133259606 |     4204 |   0:09:38 | N/A
wc1                              | WebCache-admin     |   11333 | Alive    | 1133259605 |    43736 |   0:15:35 | http_admin:8091
wc1                              | WebCache           |   11332 | Alive    | 1133259604 |    63940 |   0:15:35 | http_stat:8092,http_invalidation:8093,https_listen:8094,http_listen:8090
ohs1                             | OHS                |   11207 | Alive    | 1133259603 |    50744 |   0:15:43 | https:8889,https:8890,http:8888

2.8.4 ブラウザURLの確認

「インストール 完了」には、表2-4に示すように、インストールして構成した製品へのアクセスに使用できるURLが表示されます。

表2-4 Oracle Portal, Forms, Reports, and Discovererの製品URL

製品またはコンポーネント

URL

管理サーバー・コンソール

http://host:port/console

Enterprise Managerコンソール

http://host:port/em

Enterprise Managerエージェント

http://host:port/emd/main

Oracle Portal

http://host:port/portal/pls/portal

Oracle Forms

http://host:port/forms/frmservlet

Oracle Reports

http://host:port/reports/rwservlet

Oracle Discoverer Viewer

http://host:port/discoverer/viewer

3 Oracle Discoverer Desktopのインストール

この章では、Oracle Discoverer Desktopをインストールする方法について説明します。

Oracle Application Server 10gのリリースでは、Oracle Discoverer DesktopとDiscoverer AdministratorはOracle Developer Suiteに含まれていました。Oracle Fusion Middleware 11gでは、これらの製品はOracle Portal, Forms, Reports and Discovererに含まれています。

新しいOracle Discoverer DesktopとDiscoverer Administratorは、それぞれのインストーラがあり個別に使用できるので、これらの製品をより迅速にインストールできます。Oracle WebLogic Serverおよびデータベース・スキーマは、いずれの製品にも必要ありません。

注意:
個別のインストーラはMicrosoft Windowsオペレーティング・システムでのみ使用できます。

この章の内容は次のとおりです。

- システムおよびネットワーク環境の確認

- インストール手順

- 製品の起動

3.1 システムおよびネットワーク環境の確認

システム環境がインストールの最小要件を満たしていることを確認するには、Oracle Technology Network (OTN)で入手できる次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様
このドキュメントには、ハードウェアとソフトウェアの要件、ディスク領域とメモリーの最小要件、データベース・スキーマの要件、および必要なシステム・ライブラリ、パッケージまたはパッチに関する情報が記載されています。

DHCPサーバー、ネットワーク接続されていないコンピュータまたはマルチホーム・コンピュータにインストールする場合は、追加の構成手順が必要です。これらの手順は、システム要件に関するドキュメントにおける、Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様についての項でも参照できます。

Windowsオペレーティング・システムにインストールし、第508条のアクセシビリティに対応するJava Access Bridgeをインストールおよび構成する場合は、このドキュメントのJava Access Bridgeのインストールと構成に関する項を参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成
このページには、現在および以前の製品リリースの動作保証に関するドキュメントが数多く掲載されています。Oracle Fusion Middleware 11gR1のシステム要件およびサポート対象プラットフォームに関するドキュメントには、サポートされている32ビットと64ビットのオペレーティング・システム、データベース、Webサーバー、LDAPサーバー、アダプタ、IPv6、JDKおよびサード・パーティ製品に関する動作保証の情報が記載されています。

- Oracle Fusion Middleware相互運用および互換性ガイド
このドキュメントには、Oracle Fusion Middleware 11g製品をインストールまたは更新するときに生じる可能性がある互換性および相互運用性の問題が記載されています。

3.2 インストールの手順

インストーラを実行すると、Application Developerがシステムにインストールされます。製品をインストールしたら、構成ウィザードを実行してApplication Developerを構成する必要があります。

この項の内容は次のとおりです。

- 3.2.1項「インストーラの起動」

- 3.2.2項「インストール・ログ・ファイルの検索」

- 3.2.3項「インストールの画面と説明」

3.2.1 インストーラの起動

インストーラを起動するには、製品CD-ROMを挿入します。システムで自動実行が設定されていない場合は、setup.exeファイルを検索して実行します。

3.2.2 インストール・ログ・ファイルの検索

インストーラは、Oracle_Inventory_Location\logsディレクトリにログ・ファイルを書き込みます。ログ・ファイルとその内容の詳細は、F.2.1項「インストール・ログ・ファイル」を参照してください。

3.2.3 インストール画面および手順の理解

表3-1の手順に従って、Oracle Discoverer DesktopおよびDiscoverer Administratorをインストールします。

いずれかのインストール画面の詳細情報を確認するには、付録B「Oracle Discoverer Desktopのインストール画面」を参照するか、「ヘルプ」をクリックしてオンライン・ヘルプにアクセスしてください。

表3-1 インストール画面

画面

説明および必要な操作

ようこそ

このページからOracle Fusion Middlewareのインストーラが開始します。

前提条件のチェック

必要なすべての前提条件をシステムが満たしていることを確認します。

インストール場所の指定

ソフトウェアをインストールするディレクトリを指定します。このディレクトリがOracleホーム・ディレクトリになります。

- 既存のディレクトリを指定する場合は、そのディレクトリが空であることを確認してください。

- 新規のディレクトリを指定する場合は、インストーラによってディレクトリが作成されます。

コンポーネントの選択

インストールする必要がある製品を選択します。

インストール・サマリー

実行するインストールを確認します。

インストールの進行状況

この画面には、インストールの進行状況が表示されます。

プロセスが100%完了したら、「次へ」をクリックして続行します。

インストールが完了しました。

「保存」をクリックして、構成情報をファイルに保存します。この情報には、後でアクセスするときに必要となるポート番号、インストール・ディレクトリ、URLおよびコンポーネント名が含まれます。

構成情報を保存したら、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

3.3 製品の起動

インストールが完了したら、ソフトウェアを起動できます。

Oracle Discoverer Desktopを実行するには、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」→「Oracle Discoverer Desktop and Admin - Home 1」→「Oracle Discoverer Desktop」の順に選択します。

Oracle Discoverer Administratorを起動するには、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」、「Oracle Discoverer Desktop and Admin - Home 1」、「Oracle Discoverer Administrator」の順に選択します。

4 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除

この章では、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererをシステムから削除する方法について説明します。

ソフトウェアを削除するときは、この章で説明する手順に必ず従ってください。ソフトウェアを手動で削除しようとすると、後で再度ソフトウェアをインストールする際に問題が発生する可能性があります。この章の手順に従うと、ソフトウェアを適切に削除できます。詳細は、4.4項「ソフトウェアの再インストール」を参照してください。

注意:
特定の製品コンポーネントを削除する必要がある場合は、そのコンポーネントが含まれているドメイン全体を削除する必要があります。複数の製品が含まれているドメインから単一の製品を削除することはできません。

次のトピックを取り扱います:

- アンインストールについて

- ソフトウェアのアンインストール

- Windowsオペレーティング・システムにおけるアンインストール後のタスク

- ソフトウェアの再インストール

4.1 アンインストールについて

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストーラには、次のソフトウェア削除オプションがあり、記載されている順に行う必要があります。

- 管理対象外ASInstanceのアンインストール
このオプションを選択すると、システム・コンポーネントのインスタンスのうち、WebLogicドメインと関連付けられていないものが削除されます。

注意:
すべてのコンポーネントがWebLogic Serverドメインと関連付けられる必要があるため、このオプションはOracle Portal, Forms, Reports and Discovererには適用されません。

- Weblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストール
このオプションを選択すると、システム・コンポーネントのインスタンスのうち、WebLogicドメインで管理されているものが削除されます。管理対象インスタンスを削除するには、管理サーバーが起動され、実行されている必要があるため、WebLogicドメインにアクセスするために資格証明を指定する必要があります。

インストーラまたは構成ツールを使用してOracle Forms and Reportsコンポーネントを構成した場合は、このオプションを選択してください。

- Oracleホームのアンインストール
このオプションを選択すると、アンインストーラを起動したOracleホーム以下のすべてのファイルが削除され、そのOracleホーム・ディレクトリを削除するかどうかも選択できます。Oracleホームを削除する前に、システム・コンポーネントのすべての管理対象外および管理対象のインスタンスが削除され、すべてのサーバーが停止していることを確認してください。アンインストーラは、起動したOracleホーム・ディレクトリのみを削除し、関連付けられた管理対象インスタンスは削除しません。

次の場合は、このオプションを選択する必要があります。

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererコンポーネントを構成し、そのコンポーネントの管理対象インスタンスがすべて削除済で、すべてのサーバーが停止していて、Oracleホームからソフトウェアを削除する準備ができている場合。

- ソフトウェアのみのインストールを実行し、インストールしたソフトウェアを削除する場合。このシナリオでは、Oracle Forms and Reportsコンポーネントが構成されていないので、「Weblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストール」オプションを選択する必要がありません(アンインストーラを起動して、直接「Oracleホームのアンインストール」オプションを選択できます)。

Oracle Portal, Forms, Reports and DiscovererのOracleホームとOracle共通ホームの、2つのOracleホーム・ディレクトリを削除する必要があります。各Oracleホームには独自のアンインストーラがあり、各アンインストーラは起動した場所のOracleホームのみを削除するため、Oracleホームごとにアンインストーラを別々に起動する必要があります。

システムからOracle WebLogic Serverも削除する場合は、Oracle WebLogic Serverのアンインストーラを起動して削除する必要があります。手順は、4.2.3項「Oracle WebLogic ServerおよびWebLogic Serverドメインの削除」を参照してください。

図4-1に、その他の関連タスクとともに、これらのアンインストール・オプションを実行する順序を示します(システムに管理対象インスタンスが構成されていると想定しています)。

図4-1 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストールのフローチャート

表4-1に、フローチャートに記載されている各タスクに関する追加情報を示します。

表4-1 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストールのタスク

タスク

説明

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストーラを起動します。

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストーラを起動し、管理対象インスタンスを削除します。管理対象インスタンスを削除する前に、管理サーバーが起動していることを確認してください。

4.2.2.1項「アンインストーラの起動」および4.2.2.2項「管理対象のOracle Portal, Forms, Reports and Discovererインスタンスの削除」を参照してください。

Oracle Fusion Middlewareを停止します。

管理サーバーを停止します。

詳細は、4.2.2.3項「Oracle Fusion Middlewareの停止」を参照してください。

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストーラを再起動します。

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストーラを再び起動し、製品のOracleホーム・ディレクトリを削除します。

4.2.2.1項「アンインストーラの起動」および4.2.2.4項「Oracle Portal, Forms, Reports and DiscovererのOracleホームの削除」を参照してください。

Oracle共通ホームでアンインストーラを起動します。

Oracle共通ホーム・ディレクトリでアンインストーラを起動し、Oracle共通ホームを削除します。

4.2.2.5項「Oracle共通ホームの削除」を参照してください。

Oracle WebLogic ServerおよびWebLogic Serverドメインを削除します。

4.2.3項「Oracle WebLogic ServerおよびWebLogic Serverドメインの削除」を参照してください。

オプションのタスクを実行するかどうか。

次の各項を参照し、現在の環境に当てはまるかどうかを確認します。

- 第4.3.1項「プログラム・グループの削除」

- 第4.3.2項「システムの再起動」

4.2 ソフトウェアのアンインストール

この項では、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除に関する情報と手順を説明します。この手順は、次のとおりです。

- 4.2.1項「Oracle PortalおよびOracle Discovererのスキーマの削除」

- 4.2.2項「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除」

- 4.2.3項「Oracle WebLogic ServerおよびWebLogic Serverドメインの削除」

- 4.2.4項「Oracle JDeveloperの削除」

- 第4.3.1項「プログラム・グループの削除」

- 第4.3.2項「システムの再起動」

4.2.1 Oracle PortalおよびOracle Discovererのスキーマの削除

Repository Creation Utility(RCU)を実行して、Oracle PortalおよびOracle Discovererのスキーマをデータベースから削除します。

手順は、『Oracle Fusion Middleware Repository Creation Utilityユーザーズ・ガイド』のスキーマの削除に関する説明を参照してください。

4.2.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除

この項の手順に従って、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererを削除します。

4.2.2.1 アンインストーラの起動

ORACLE_HOME/oui/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはORACLE_HOME\oui\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に移動して、アンインストーラを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./runInstaller.sh -deinstall

Windowsオペレーティング・システムの場合:

setup.exe -deinstall

Windowsシステムの場合は、「スタート」メニューから「プログラム」→「Oracle Home - Home1」→「Uninstall」の順に選択してアンインストーラを起動することもできます。

4.2.2.2 管理対象のOracle Portal, Forms, Reports and Discovererインスタンスの削除

Oracleホームを削除する前に、管理対象のすべてのOracleインスタンスをシステムから削除する必要があります。表4-2の手順に従って、管理対象のOracleインスタンスを削除します(これらはWebLogicドメインに関連付けられているインスタンスです)。

注意:
管理対象のインスタンスを削除するには、Administration Serverが稼働している必要があります。

注意:
WebLogicドメインに登録されているOracleインスタンスを削除する場合は、削除するOracleインスタンスに関連付けられたOracleホーム・ディレクトリからアンインストーラを起動してください。
アンインストーラには、同じWebLogicドメインに関連付けられたすべてのインスタンスが一覧表示されます。削除するインスタンスを選択する際は、必ずアンインストーラを起動したOracleホームに関連付けられたインスタンスのみを選択してください。

表4-2 管理対象Oracleインスタンスの削除

画面

説明

ようこそ

1つ以上のOracle Fusion Middlewareソフトウェア・コンポーネントのアンインストールの開始時、この画面が表示されます。

アンインストール・タイプの選択

実行するアンインストールのタイプを選択します。ここでは、「WebLogicドメインで管理されているASInstanceのアンインストール」を選択します。

Weblogicドメインの詳細の指定

WebLogicドメインに接続するための資格証明を指定します。

管理対象インスタンスの選択

アンインストールする管理対象Oracleインスタンスを選択します。

「アンインストール・サマリー」(管理対象インスタンス)

削除しようとしているOracleインスタンスを確認します。

アンインストールの進行状況

この画面には、アンインストールの進捗状況およびステータスが表示されます。

アンインストール完了

この画面は、完了したアンインストールのサマリーを示します。

「終了」をクリックして画面を閉じます。

4.2.2.3 Oracle Fusion Middlewareの停止

Oracle Fusion Middlewareソフトウェアのコンポーネントを削除する前に、すべてのサーバーとプロセスを停止する必要があります。

Oracle Fusion Middlewareの起動および停止の詳細は、『Oracle Fusion Middleware管理者ガイド』のOracle Fusion Middlewareの起動と停止に関する項を参照してください。

4.2.2.4 Oracle Portal, Forms, Reports and DiscovererのOracleホームの削除

管理対象および管理対象外のすべてのOracleインスタンスを削除したら、アンインストーラを再び起動し(4.2.2.1項「アンインストーラの起動」)、表4-3の手順に従ってOracleホームを削除します。

表4-3 製品のOracleホームの削除

画面

説明および必要な操作

ようこそ

1つ以上のOracle Fusion Middlewareソフトウェア・コンポーネントのアンインストールの開始時、この画面が表示されます。

アンインストール・タイプの選択

実行するアンインストールのタイプを選択します。ここでは、「Oracleホームのアンインストール」を選択します。

Oracleホームのアンインストール

アンインストールしようとしているOracleホーム・ディレクトリを確認します。

「アンインストール」をクリックして続行します。

「警告」画面で、アンインストーラによってソフトウェアの他にOracleホーム・ディレクトリも削除するかどうかを選択します。

アンインストーラによってソフトウェアとOracleホームを削除する場合は「はい」を、ソフトウェアのみを削除する場合は「いいえ」を、前の画面に戻る場合は「取消」をクリックします。

「いいえ」を選択した場合は、4.2.2.6項「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」に進み、Oracleホーム・ディレクトリを手動で削除する手順に従います。

アンインストールの進行状況

この画面には、アンインストールの進捗状況およびステータスが表示されます。

アンインストール完了

この画面は、完了したアンインストールのサマリーを示します。

「終了」をクリックして画面を閉じます。

4.2.2.5 Oracle共通ホームの削除

この項では、oracle_commonディレクトリの削除方法について説明します。このディレクトリのoui/bin(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはoui\bin(Windowsオペレーティング・システムの場合)には、他のOracleホーム・ディレクトリと同様に、独自のアンインストーラが含まれています。

アンインストーラを実行するには、MW_HOME/oracle_common/oui/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはMW_HOME\oracle_common\oui\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に移動し、アンインストーラを実行します。

アンインストーラでは、システム上のJava Runtime Environment (JRE)の場所を求められます。Oracle WebLogic Serverをインストールした場合、JREがシステムにインストールされています。この場所(jreディレクトリの場所)を使用してインストーラを起動できます。JREのデフォルトの場所は、MW_HOME/jdk160_18(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはMW_HOME\jdk160_18(Windowsオペレーティング・システムの場合)です。MW_HOMEはミドルウェア・ホーム・ディレクトリです。

64ビット・プラットフォームでは、JREの場所はJAVA_HOME (Oracle WebLogic Serverのインストールに使用された場所)です。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./runInstaller -deinstall -jreLoc JRE_LOCATION

Windowsオペレーティング・システムの場合:

setup.exe -deinstall -jreLoc JRE_LOCATION

JRE_LOCATIONには絶対パスを指定する必要があります。相対パスは機能しません。

アンインストーラの起動後は、表4-4の手順に従ってOracle共通ホームを削除します。

表4-4 Oracle共通ホームの削除

画面

説明および必要な操作

ようこそ

1つ以上のOracle Fusion Middlewareソフトウェア・コンポーネントのアンインストールの開始時、この画面が表示されます。

Oracleホームのアンインストール

アンインストールしようとしているOracleホーム・ディレクトリを確認します。

「アンインストール」をクリックして続行します。

「警告」画面で、アンインストーラによってソフトウェアの他にOracleホーム・ディレクトリも削除するかどうかを選択します。

アンインストーラによってソフトウェアとOracleホームを削除する場合は「はい」を、ソフトウェアのみを削除する場合は「いいえ」を、前の画面に戻る場合は「取消」をクリックします。

「いいえ」を選択した場合は、4.2.2.6項「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」に進み、Oracleホーム・ディレクトリを手動で削除する手順に従います。

アンインストールの進行状況

この画面には、アンインストールの進捗状況およびステータスが表示されます。

アンインストール完了

この画面は、完了したアンインストールのサマリーを示します。

「終了」をクリックして画面を閉じます。

4.2.2.6 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

アンインストール中の警告画面で「いいえ」を選択した場合は、Oracleホーム・ディレクトリおよびすべてのサブディレクトリを手動で削除する必要があります。たとえば、UNIXオペレーティング・システムで、Oracle共通ホーム・ディレクトリが/home/Oracle/Middleware/oracle_commonの場合、次を実行します。

> cd /home/Oracle/Middleware
> rm -rf oracle_common

Windowsオペレーティング・システムで、Oracle共通ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Middleware\oracle_commonの場合は、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Middlewareディレクトリに移動し、oracle_commonフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

4.2.3 Oracle WebLogic ServerおよびWebLogic Serverドメインの削除

Oracle WebLogic Serverの削除方法の詳細は、Oracle WebLogic Serverインストレーション・ガイドのソフトウェアのアンインストールに関する説明を参照してください。アンインストール・プログラムでは、インストール(Middlewareホーム)、JDKまたはユーザーが作成したすべてのOracle Portal, Forms, Reports and DiscovererのWebLogicドメインに関連付けられているホーム・ディレクトリは削除されません。インストール・プログラムによってインストールされたコンポーネントのみが削除されます。

アンインストール・プログラムの終了後に、Middlewareホーム・ディレクトリを手動で削除する必要があります。たとえば、UNIXオペレーティング・システムでMiddlewareホーム・ディレクトリが/home/Oracle/Middlewareの場合は、次のように実行します。

> cd /home/Oracle
> rm -rf Middleware

Windowsオペレーティング・システムで、Middlewareホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Middlewareの場合は、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracleディレクトリに移動し、Middlewareフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストーラは、Middlewareホーム内のuser_projectsディレクトリにドメインを自動的に作成するため、Middlewareホームを削除することでドメインも削除されます。

4.2.4 Oracle JDeveloperの削除

システムにOracle JDeveloperをインストールした場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle JDeveloperインストレーション・ガイド』を参照し、このソフトウェアの削除方法を確認してください。

4.3 Windowsオペレーティング・システムにおけるアンインストール後のタスク

Microsoft Windowsオペレーティング・システムを使用している場合は、アンインストール後の追加のタスクを実行する必要があります。

- 第4.3.1項「プログラム・グループの削除」

- 第4.3.2項「システムの再起動」

4.3.1 プログラム・グループの削除

Windowsオペレーティング・システムでは、「スタート メニュー\プログラム」フォルダからプログラム・グループも手動で削除する必要があります。たとえば(ご使用のシステム上ではフォルダ名およびプログラム・グループ名が異なる可能性があります)、C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programsから次のものを削除します。

- Oracle Fusion Middleware 11.1.1.6.0

- Oracle Classic 11g - Home1

- Oracle WebLogic

4.3.2 システムの再起動

Windowsオペレーティング・システムの場合、クリーンアップが適切に行われるには、すべてのプログラムの削除が完了したらコンピュータを再起動する必要があります。

4.4 ソフトウェアの再インストール

インストーラでは、すでにOracleのインスタンスが含まれているディレクトリに、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererを再インストールできません。以前と同じディレクトリにOracle Portal, Forms, Reports and Discovererを再インストールするには、次の手順に従います。

1. 4.2.2.2項「管理対象のOracle Portal, Forms, Reports and Discovererインスタンスの削除」の手順に従って、ディレクトリからすべてのOracleインスタンスを削除します。

2. 第2章「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール」の手順に従って、ソフトウェアを再インストールします。

5 Oracle Discoverer Desktopの削除

この章では、Oracle Discoverer Desktopを削除する方法について説明します。

ソフトウェアを削除するときは、この章で説明する手順に必ず従ってください。ソフトウェアを手動で削除しようとすると、後で再度ソフトウェアをインストールする際に問題が発生する可能性があります。この章の手順に従うと、ソフトウェアを適切に削除できます。

この章は次の項で構成されています:

- Oracle Discoverer Desktopソフトウェアの削除

- Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

5.1 Oracle Discoverer Desktopソフトウェアの削除

Oracle Discoverer Desktopをシステムから削除するには、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」、「Oracle Discoverer Desktop and Admin - Home 1」、「Oracle Discoverer DesktopおよびAdminのアンインストール」の順に選択してアンインストーラを起動します。

表5-1の手順に従って、Oracle Discoverer DesktopおよびDiscoverer Administratorを削除します。

いずれかの削除画面の詳細情報を確認するには、付録D「Oracle Discoverer Desktopの削除画面」を参照するか、「ヘルプ」をクリックしてオンライン・ヘルプにアクセスしてください。

表5-1 Oracle Discoverer Desktopのアンインストール画面

画面

説明

ようこそ

1つ以上のOracle Fusion Middlewareソフトウェア・コンポーネントのアンインストールの開始時、この画面が表示されます。

Oracleホームのアンインストール

アンインストールしようとしているOracleホーム・ディレクトリを確認します。

「アンインストール」をクリックして続行します。

「警告」画面で、アンインストーラによってソフトウェアの他にOracleホーム・ディレクトリも削除するかどうかを選択します。

アンインストーラによってソフトウェアとOracleホームを削除する場合は「はい」を、ソフトウェアのみを削除する場合は「いいえ」を、前の画面に戻る場合は「取消」をクリックします。

「いいえ」を選択した場合は、5.2項「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」に進み、Oracleホーム・ディレクトリを手動で削除する手順に従います。

アンインストールの進行状況

この画面には、アンインストールの進捗状況およびステータスが表示されます。

アンインストール完了

この画面は、完了したアンインストールのサマリーを示します。

「終了」をクリックして画面を閉じます。

5.2 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

アンインストール中の警告画面で「いいえ」を選択した場合は、Oracleホーム・ディレクトリおよびすべてのサブディレクトリを手動で削除する必要があります。

たとえば、Oracleホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Middleware\as_1の場合は、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Middlewareディレクトリに移動し、as_1フォルダ上で右クリックして「削除」を選択します。

A Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面

この付録には、各インストールおよび構成画面が表示される順序を示すフローチャートとともに、各画面のスクリーンショットおよび説明が含まれています。

次のトピックを取り扱います:

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール画面のフローチャート - 「インストールのみ」オプション

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの構成画面のフローチャート

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面の説明

A.1 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストール画面のフローチャート - 「インストールのみ」オプション

図A-1に、「インストール・タイプの選択」画面の「インストールのみ - 構成しない」オプションに基づいたインストール画面を、表示される順に示します。

各画面の詳細は、A.3項「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面の説明」で説明しています。

図A-1 インストール画面 - 「インストールのみ」オプション

A.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの構成画面のフローチャート

図A-2に、構成ツールで表示される画面を、選択したオプションに基づいて示します。

各画面の詳細は、A.3項「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面の説明」で説明しています。

図A-2 構成画面

A.3 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成画面の説明

この項には、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのすべてのインストール画面および構成画面のスクリーンショットと説明が含まれています。

- インベントリ・ディレクトリの指定

- インベントリの場所の確認

- ようこそ

- 構成ツールのようこそ

- インストール・タイプの選択

- 前提条件のチェック

- ドメインの選択

- セキュリティ更新の指定

- インストール場所の指定

- コンポーネントの構成

- ポートの構成

- プロキシの詳細の指定

- スキーマの指定

- ポートレット・スキーマの指定

- アプリケーションOIDの指定

- インストール・サマリー

- インストール・サマリー(「インストールのみ」オプション)

- インストールの進行状況

- 構成の進行状況

- インストール完了

A.3.1 インベントリ・ディレクトリの指定

この画面はUNIXシステムのみに表示されます。このホストに初めてOracle製品をインストールする場合は、インベントリ・ディレクトリの場所を指定する必要があります。このインベントリ・ディレクトリは、コンピュータにインストールされたすべてのOracle製品を把握するために、インストーラで使用されます。

インベントリのデフォルトの場所は、USER_HOME/oraInventoryです。

「オペレーティング・システム・グループ名」フィールドでは、メンバーにインベントリ・ディレクトリへのアクセスを許可するグループを選択します。選択したグループのメンバー全員が、このマシンに製品をインストールできます。

A.3.2 インベントリの場所の確認

この画面はUNIXシステムの場合にのみ表示されます。inventory_directory/createCentralInventory.shスクリプトをroot権限で実行するように求められます。

このマシンに対するrootアクセス権はないが、インストールの続行を希望する場合は、「ローカル・インベントリを使用してインストールを続行」を選択します。

A.3.3 ようこそ

このページはOracle Fusion Middlewareインストーラの導入ページであり、次の2つの重要な情報が示されます。

- インストーラの支援によって実行できるタスクの概要を示す左側のナビゲーション・ペイン。ナビゲーション・ペインの各項目は、ソフトウェアのインストールに必要な情報を入力するためにインストーラで表示される個々の画面を表します。

- インストールを続行する前に満たしておく必要のある前提条件の情報。

この画面の情報を注意深く確認し、必要なすべての前提条件を満たしていることを確認します。

前提条件タスクについて不明な点がある場合は、インストールする特定のOracle Fusion Middlewareソフトウェアのインストレーション・ガイドとともに、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』を参照してください。

A.3.4 構成ツールのようこそ

このページはOracle Fusion Middleware構成ツールの導入ページであり、次の2つの重要な情報が示されます。

- 構成ツールの支援によって実行できるタスクの概要を示す左側のナビゲーション・ペイン。ナビゲーション・ペインの各項目は、ソフトウェアの構成に必要な情報を入力するために構成ツールで表示される個々の画面を表します。

- 構成を続行する前に満たす必要のある前提条件に関する情報。

この画面の情報を注意深く確認し、必要なすべての前提条件を満たしていることを確認します。

前提条件タスクについて不明な点がある場合は、インストールする特定のOracle Fusion Middlewareソフトウェアのインストレーション・ガイドとともに、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』を参照してください。

A.3.5 インストール・タイプの選択

次の表で、この画面のオプションについて説明します。

オプション

説明

インストールおよび構成

ソフトウェアがインストールされるOracleホーム・ディレクトリと、ソフトウェアの作業インスタンスが作成されるOracleインスタンス・ディレクトリを作成する場合、このオプションを選択します。
インストールの完了後に、Enterprise ManagerまたはWebLogic Server管理コンソールを使用して、構成したインスタンスを変更できます。

ソフトウェアのインストール - 構成しない

このオプションは、インストーラによって、ソフトウェアをインストールするOracleホーム・ディレクトリを作成する場合に選択します。インストールの完了後に、構成ツールを個別に実行して、作業用インスタンスを構成する必要があります。

A.3.6 前提条件のチェック

この画面では、ホスト・コンピュータを分析して、特定のオペレーティング・システムの前提条件を満たしているかを確認します。

失敗した前提条件チェックがあると、短いエラー・メッセージが画面下部に表示されます。エラーを修正し、「再試行」をクリックして再試行します。エラーや警告メッセージを無視してインストールを続行する場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントに対する前提条件チェックを停止するには、「中止」をクリックします。

システム要件と前提条件の詳細

インストールを行う前に、システム要件と前提条件のドキュメントを読み、インストールする製品の最小インストール要件を環境が満たしていることを確認する必要があることに注意してください。これらのドキュメントは、Oracle Technology Network (OTN)で入手できます。

Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様のドキュメントには、ハードウェアとソフトウェアの要件、ディスク領域とメモリーの最小要件、必要なシステム・ライブラリ、パッケージ、パッチなどの情報が記載されています。

このリリースのOracle Fusion Middlewareの動作保証ドキュメントは、Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成ページにあります。このドキュメントには、サポートされているインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベース、JDKおよびサードパーティ製品が記載されています。

A.3.7 ドメインの選択

この画面を使用して、新しいWebLogicドメインの作成、既存のドメインの拡張、またはクラスタの拡張を行います。これらの概念の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』を参照してください。

コンポーネントをWebLogicサーバー・ドメインに関連付けるとき使用するメソッドを選択します。

- ドメインの作成

- ドメインの拡張

- クラスタを開く

A.3.7.1 ドメインの作成

新規のWebLogicサーバー・ドメインを作成するには、「ドメインの作成」を選択します。

注意:
WebLogicドメインは、Middlewareホーム内のuser_projectsディレクトリの中に作成されます(このディレクトリの外にはドメインを作成できません)。

次の表で、この画面のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

ユーザー名

ユーザー名を指定します。デフォルトのユーザー名は、weblogicです。

ユーザー・パスワード

ユーザー・パスワードを指定します。有効なパスワードは8から30文字で、英字で始まり、英数字、アンダースコア(_)、ドル記号($)またはシャープ記号(#)のみを使用する必要があります。数字、アンダースコア(_)、ドル記号($)またはシャープ記号(#)を1文字以上含む必要があります。

パスワードの確認

ユーザー・パスワードを再入力します。

ドメイン名

作成するドメインの名前を入力します。ドメイン名には、英数字、アンダースコア(_)またはハイフン(-)のみを含めることができます。

A.3.7.2 ドメインの拡張

既存のドメインが検出された場合は、既存のドメインを拡張してインストール中の製品およびサービスを追加するオプションがあります。

注意:
最新バージョンへのパッチを適用済の、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストーラで構成した既存ドメインのみを拡張できます。

次の表で、この画面のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

ホスト名

ドメインが置かれるシステムの名前を指定します。

ポート

ドメインにアクセス可能なホスト上のポート番号を指定します。

ユーザー名

ユーザー名を指定します。デフォルトのユーザー名は、weblogicです。

ユーザー・パスワード

ユーザーのパスワードを指定します。

A.3.7.3 クラスタを開く

高可用性とレプリケーションのために管理対象サーバーを追加する場合は、「クラスタを開く」を選択することもできます。

次の表で、この画面のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

ホスト名

クラスタが置かれるシステムの名前を指定します。

ポート

クラスタにアクセス可能なホスト上のポート番号を指定します。

ユーザー名

ユーザー名を指定します。デフォルトのユーザー名は、weblogicです。

ユーザー・パスワード

ユーザーのパスワードを指定します。

A.3.8 セキュリティ・アップデートの指定

この画面を使用してMy Oracle Supportアカウント情報を入力すると、最新の製品情報およびセキュリティ・アップデートをMy Oracle Supportアカウントを介して受け取ることができます。

最新の製品情報およびセキュリティ更新を受けとる場合は、電子メール・アドレスを入力します。My Oracle Supportアカウントを持っており、このメカニズムを利用して更新を受け取る場合は、「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」を選択し、アカウント・パスワードを入力します。

Oracle Configuration Managerに登録しない場合は、「セキュリティ・アップデートをMy Oracle Support経由で受け取ります。」ボックスの選択を解除し、この画面のすべてフィールドを空のままにします。選択内容の確認を求める次の画面が表示されます。

「はい」をクリックして、セキュリティ更新に登録しないことを確定します。

A.3.9 「インストール場所の指定」

この画面の内容は、この画面へのアクセス方法に応じて異なります。次の3つのアクセス方法があります。

- 「インストール・タイプの選択」画面の「インストールと構成」を選択した場合は、A.3.9.1項「インストールおよび構成のオプション」を参照してください。

- 「インストール・タイプの選択」画面の「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択した場合は、A.3.9.2項「インストールのみで構成しないオプション」を参照してください。

- ORACLE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはORACLE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)から構成ツールを起動した場合は、A.3.9.3項「構成ツールのオプション」を参照してください。

これらのディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』の「Oracle Fusion Middlewareの概念とディレクトリ構造の理解」を参照してください。

Windowsオペレーティング・システムにインストールする場合は、ディレクトリ・パスが有効で、ダブル・バックスラッシュ(\\)が含まれていないことを確認してください。

A.3.9.1 インストールおよび構成のオプション

「インストール・タイプの選択」画面で「インストールと構成」オプションを選択した場合は、次の表で説明するインストール先を指定します。

フィールド

説明

Oracleミドルウェア・ホームの場所

WebLogic Serverがインストールされたディレクトリへの絶対パス。
Oracle ReportsをWindowsオペレーティング・システムにインストールする場合は、Middlewareホーム・ディレクトリへのパスの文字数が規定の範囲内であることを確認します。詳細は、F.3項「Oracle Reports用の環境変数の長さの確認(Windowsのみ)」を参照してください。

Oracleホーム・ディレクトリ

Oracleホームのディレクトリ名。

- すでに存在するディレクトリを指定できますが、Oracle Middlewareホーム内にある空のディレクトリである必要があります(たとえば、このインストールより前にMiddlewareホームに空のディレクトリを作成し、このディレクトリを指定する必要がある場合)。

- 新規のディレクトリ名を指定できます。このディレクトリは、Middlewareホーム内に作成されます。

製品がインストールされるOracleホーム・ディレクトリです。すべてのソフトウェア・バイナリがこのディレクトリに格納され、ランタイム・プロセスはこのディレクトリに書き込めません。

WebLogic Serverの場所

WebLogic Serverホームのディレクトリ名。このディレクトリは、Middlewareホーム内に自動的に作成されます。このディレクトリのデフォルト名はwlserver_10.3です。

Oracleインスタンスの場所

Oracleインスタンスの格納先となるディレクトリへの絶対パス。ここは、アプリケーションの構成ファイルが格納され、アプリケーション・プロセスが実行される場所です。ランタイム・コンポーネントは、この場所にのみ書込みを行います。
デフォルトでは、このディレクトリはMiddlewareホーム内に作成されますが、システムの任意の場所を選択できます。

Oracleインスタンス名

Oracleインスタンスの一意の名前を指定します。Oracleインスタンス名には、英数字およびアンダースコア(_)のみを含めることができます。英字(a-zまたはA-Z)で始まり、長さが4から30文字である必要があります。

A.3.9.2 インストールのみで構成しないオプション

「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択した場合は、次の表で説明するインストール先を指定します。

フィールド

説明

Oracleミドルウェア・ホーム

WebLogic Serverがインストールされたディレクトリへの絶対パス。
Oracle ReportsをWindowsオペレーティング・システムにインストールする場合は、Middlewareホーム・ディレクトリへのパスの文字数が規定の範囲内であることを確認します。詳細は、F.3項「Oracle Reports用の環境変数の長さの確認(Windowsのみ)」を参照してください。

Oracleホーム・ディレクトリ

Oracleホームのディレクトリ名。

- すでに存在するディレクトリを指定できますが、Oracle Middlewareホーム内にある空のディレクトリである必要があります(たとえば、このインストールより前にMiddlewareホームに空のディレクトリを作成し、このディレクトリを指定する必要がある場合)。

- 新規のディレクトリ名を指定できます。このディレクトリは、Middlewareホーム内に作成されます。

製品がインストールされるOracleホーム・ディレクトリです。すべてのソフトウェア・バイナリがこのディレクトリに格納され、ランタイム・プロセスはこのディレクトリに書き込めません。

A.3.9.3 構成ツールのオプション

ORACLE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはORACLE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)から構成ツールを起動している場合は、次の表で説明するインストール先を指定します。

フィールド

説明

WebLogic Serverの場所

WebLogic Serverホームのディレクトリ名。このディレクトリは、Middlewareホーム内に自動的に作成されます。このディレクトリのデフォルト名はwlserver_10.3です。

Oracleインスタンスの場所

Oracleインスタンスの格納先となるディレクトリへの絶対パス。ここは、アプリケーションの構成ファイルが格納され、アプリケーション・プロセスが実行される場所です。ランタイム・コンポーネントは、この場所にのみ書込みを行います。
デフォルトでは、このディレクトリはMiddlewareホーム内に作成されますが、システムの任意の場所を選択できます。

Oracleインスタンス名

Oracleインスタンスの一意の名前を指定します。Oracleインスタンス名には、英数字およびアンダースコア(_)のみを含めることができます。英字(a-zまたはA-Z)で始まり、長さが4から30文字である必要があります。

A.3.10 コンポーネントの構成

この画面には、構成に使用できる製品およびコンポーネントが表示されます。この画面に表示される内容は、「ドメインの選択」画面で選択した内容に応じて次のように異なります。

- 「ドメインの選択」画面で「ドメインの作成」を選択した場合、この画面にはOracle Portal, Forms, Reports and Discoverer製品スイートのすべてのコンポーネントが表示されます。

- 「ドメインの選択」画面で「ドメインの拡張」を選択した場合、この画面にはドメイン内にまだ存在しないコンポーネントのみが表示され、機能やサービスを既存のドメインに追加できます。

- 「ドメインの選択」画面で「クラスタを開く」を選択した場合、この画面にはドメイン内にすでに存在するコンポーネントのみが表示され、高可用性のためにレプリケーションを実行できます。

構成するコンポーネントを選択します。下部にあるペインには、選択したコンポーネントに応じて前提条件の情報が表示されます。続行する前に、この情報を注意してお読みください。

すべてのインストールで「クラスタ」を選択することをお薦めしますが、これは、選択しないでインストールが完了した場合に、ドメインを拡張できなくなるためです。クラスタ化されていない環境に作成されたサーバーは、Oracle Enterprise Managerから管理することができません。

A.3.11 ポートの構成

インストーラにより自動でデフォルトのポートをコンポーネントに割り当てる場合は、「自動ポート構成」を選択します。デフォルトのポート番号のリストは、『Oracle Fusion Middleware管理者ガイド』を参照してください。

各コンポーネントに使用するポート番号を指定するポート構成ファイルをすでに作成してある場合は、「構成ファイルを使用してポートを指定」を選択します。「ファイル名」フィールドにこのファイルのフルパスおよびファイル名を入力するか、「参照」をクリックしてシステム上の既存のファイルを検索します。

staticports.iniというデフォルトのファイルが、CD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリに格納されています。このファイルをテンプレートとして使用し、任意のカスタム・ポート・ファイルを作成できます。

注意:
Disk1ディレクトリにあるstaticports.iniファイルを使用することを選択した場合は、すべてのポート値は、ハッシュ記号(#)を付けることでコメントアウトされます。ファイルで使用する任意のポート値は、非コメント化(シャープ記号を削除)する必要があります。

注意:
staticports.ini(または任意のカスタム・ポート・ファイル)を使用すると、1024より小さいポート番号はインストーラで検証されません。ただし、インストールは続行できます。
詳細は、『Oracle Fusion Middleware管理者ガイド』でポート番号に関する説明を参照してください。

有効なファイルの場所と名前を指定し、「ファイルの表示/編集」をクリックすると、ファイルの内容を表示または編集できます。

A.3.12 プロキシの詳細の指定

この画面は、「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Reports」を選択した場合にのみ表示されます。

コンピュータがファイアウォールの内側にある場合は、プロキシ・サーバーを経由して送信HTTP接続をルーティングすることが必要な場合があります。インターネットへの直接接続を行っているか、この時点でプロキシ・サーバーを構成しない場合は、「プロキシ設定を使用しない」を選択します。

プロキシ・サーバーを構成する場合は、「プロキシを有効にする」を選択し、次の表示に示されている情報を指定します。

フィールド名

説明

HTTPプロキシ・ホスト

プロキシ・サーバーのホスト名を入力します。

HTTPプロキシ・ポート

プロキシ・サーバーのポート番号を入力します。

アドレスのプロキシをバイパス

プロキシ・サーバーをバイパスするアドレスを入力します。複数のエントリを区切る場合は、カンマ(,)を使用します。ドメインは、アスタリスク(*)を使用してリストできます。次に例を示します。

host.example.com,host.in.example.com

A.3.13 スキーマの指定

「コンポーネントの構成」画面で選択した内容にかかわらず、Oracle PortalおよびOracle Discovererについてのデータベース接続詳細とスキーマ情報を入力します。

「接続文字列」フィールドに、データベースの接続資格証明を次の形式で指定します。

hostname:port:servicename

Oracle Portalを構成する場合は、Repository Creation Utility(RCU)を使用してPORTALスキーマを作成する際に使用したPortalスキーマ名とパスワードを指定します。

- Portalスキーマ
Oracle Portalスキーマの名前を指定します。prefix_PORTALの形式を使用します。

- Portalスキーマ・パスワード
Oracle Portalスキーマのパスワードを指定します。

Oracle Discovererを構成する場合は、Repository Creation Utility(RCU)を使用してDISCOVERERスキーマを作成する際に使用したDiscovererスキーマ名とパスワードを指定します。

- Discovererスキーマ
Oracle Discovererスキーマの名前を指定します。prefix_DISCOVERERの形式を使用します。

- Discovererスキーマ・パスワード
Oracle Discovererスキーマのパスワードを指定します。

A.3.14 ポートレット・スキーマの指定

この画面は、「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Portal」を選択し、さらにデータベースに11g リリース1 (11.1.1)スキーマが格納されている場合にのみ表示されます。データベースに10g リリース2(10.1.2)以前のスキーマが格納されている場合、この画面は表示されません。

Repository Creation Utility(RCU)を使用してPORTLETスキーマを作成する際に使用したPortletスキーマ名とパスワードを指定します。

- ポートレット・スキーマ
Oracle Portletスキーマの名前を指定します。prefix_PORTLETの形式を使用します。

- ポートレット・スキーマ・パスワード
Oracle Portletスキーマのパスワードを指定します。

A.3.15 アプリケーションOIDの指定

「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Portal」を選択した場合、起動され実行中のInternet Directoryサーバーに接続するための資格証明を指定する必要があります。次の資格証明を指定します。

フィールド

説明

ホスト名

Oracle Internet Directoryサーバーのホスト名を入力します。

ポート

Oracle Internet Directoryサーバーのポート番号を入力します。ポート番号がわからない場合は、コマンドラインからnetstat -anコマンドを実行して、現在使用されているポート番号を確認できます。

ユーザー名

スーパーユーザー権限を持つ既存のOracle Internet Directoryユーザーの名前を入力します。デフォルトのユーザー名は、cn=orcladminです。

パスワード

Oracle Internet Directoryのユーザー・パスワードを入力します。

「コンポーネントの構成」画面で「Oracle Portal」を選択しなかった場合に、コンポーネントで既存のInternet Directoryサーバーを使用するように構成するには、「アプリケーション・レベルのアイデンティティ・ストアを使用」を選択して、サーバーに接続するための資格証明を入力します。

「LDAPサーバーをセキュア・モードで構成」を選択して、LDAPサーバーをセキュア・モードで構成します。このオプションを選択した場合は、「ポート」フィールドにセキュアなポート番号を指定する必要があります。

A.3.16 インストール・サマリー

この画面には、インストール・セッションでの選択内容のサマリーが表示されます。次の情報が含まれています。

- インストールの場所

- インストールに使用されるディスク領域

- インストール対象として選択したアプリケーション

この画面の情報を入念に確認し、次のいずれかを行います。

- インストールを開始する前に構成を変更する場合、ナビゲーション・ペインを使用して、戻って編集するインストーラ画面を選択します。

- 情報に問題がない場合、「インストール」をクリックしてインストール処理を開始します。

- この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイル)に保存する場合は、「保存」をクリックします。この結果生成されるレスポンス・ファイルは、後で同じインストールをコマンドラインから実行する場合に使用できます。
サイレント・インストールの詳細は、付録E、「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

A.3.17 インストール・サマリー(「インストールのみ」オプション)

この画面には、インストール・セッションでの選択内容のサマリーが表示されます。次の情報が含まれています。

- インストールの場所

- インストールに使用されるディスク領域

- インストール対象として選択したアプリケーション

この画面の情報を入念に確認し、次のいずれかを行います。

- インストールを開始する前に構成を変更する場合、ナビゲーション・ペインを使用して、戻って編集するインストーラ画面を選択します。

- 情報に問題がない場合、「インストール」をクリックしてインストール処理を開始します。

- この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイル)に保存する場合は、「保存」をクリックします。この結果生成されるレスポンス・ファイルは、後で同じインストールをコマンドラインから実行する場合に使用できます。
サイレント・インストールの詳細は、付録E、「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

A.3.18 インストールの進行状況

この画面には、インストールの進捗状況が表示されます。

UNIXシステムにインストールする場合、インストールの完了前に、rootユーザーとしてORACLE_HOME/oracleRoot.shスクリプトを実行するように次のメッセージが表示される場合があります。

このスクリプトにより、インストールされるファイルとディレクトリに対する適切な権限が設定されます。

インストールが完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。この場合、インストールが部分的に完了しているため、「取消」をクリックする前にインストールされたソフトウェアの一部がシステム上に残ります。手動でこれらを削除する必要があります。

A.3.19 構成の進行状況

この画面には、コンポーネントの構成の進捗状況が表示されます。

問題が発生した場合は、画面の下部に短いエラー・メッセージが表示されます。エラーを修正し、「再試行」をクリックして再試行します。

エラー・メッセージおよび警告メッセージを無視し、インストールを続行する場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントに対する前提条件チェックを停止するには、「中止」をクリックします。

インストールが完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。

A.3.20 インストール 完了

この画面には、完了したインストールについての要約が表示されます。

この画面のサマリー情報の最後には、管理コンソールやインストールされた製品にアクセスするための各種URLが含まれています。インストールした製品に後からアクセスできるように、これらのURLを書き留めておく必要があります。

注意:
このサマリー情報は、「インストール・タイプの選択」画面で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」を選択した場合、「インストール完了」画面には表示されません。

または、「保存」をクリックして、構成情報をファイルに保存します。この情報には、後で必要となるポート番号、インストール・ディレクトリ、ディスク領域使用量、URLおよびコンポーネント名が含まれます。

「終了」をクリックして画面を閉じます。

B Oracle Discoverer Desktopのインストール画面

この付録では、Oracle Discoverer Desktopのインストール時の全画面について、スクリーンショットとその説明を示します。

- ようこそ

- 前提条件のチェック

- インストール場所の指定

- コンポーネントの選択

- インストール・サマリー

- インストールの進行状況

- インストールが完了しました。

B.1 ようこそ

このページはOracle Fusion Middlewareインストーラの導入ページであり、次の2つの重要な情報が示されます。

- インストーラの支援によって実行できるタスクの概要を示す左側のナビゲーション・ペイン。ナビゲーション・ペインの各項目は、ソフトウェアのインストールに必要な情報を入力するためにインストーラで表示される個々の画面を表します。

- インストールを続行する前に満たしておく必要のある前提条件の情報。

この画面の情報を注意深く確認し、必要なすべての前提条件を満たしていることを確認します。

前提条件タスクについて不明な点がある場合は、インストールする特定のOracle Fusion Middlewareソフトウェアのインストレーション・ガイドとともに、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』を参照してください。

B.2 前提条件のチェック

この画面では、ホスト・コンピュータを分析して、特定のオペレーティング・システムの前提条件を満たしているかを確認します。

失敗した前提条件チェックがあると、短いエラー・メッセージが画面下部に表示されます。エラーを修正し、「再試行」をクリックして再試行します。エラーや警告メッセージを無視してインストールを続行する場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントに対する前提条件チェックを停止するには、「中止」をクリックします。

システム要件と前提条件の詳細

インストールを行う前に、システム要件と前提条件のドキュメントを読み、インストールする製品の最小インストール要件を環境が満たしていることを確認する必要があることに注意してください。これらのドキュメントは、Oracle Technology Network (OTN)で入手できます。

Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様のドキュメントには、ハードウェアとソフトウェアの要件、ディスク領域とメモリーの最小要件、必要なシステム・ライブラリ、パッケージ、パッチなどの情報が記載されています。

このリリースのOracle Fusion Middlewareの動作保証についてのドキュメントは、Oracle Fusion Middlewareでサポートされるシステム構成に関するページにはありません。このドキュメントには、サポートされているインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベース、JDKおよびサードパーティ製品が記載されています。

B.3 インストール場所の指定

ソフトウェアをインストールする場所を指定します。これがOracleホーム・ディレクトリになります。すべてのソフトウェア・バイナリがこのディレクトリに格納され、ランタイム・プロセスはこのディレクトリに書き込めません。

- 既存のディレクトリを指定する場合は、そのディレクトリが空であることを確認してください。

- 新規のディレクトリを指定する場合は、インストーラによってディレクトリが作成されます。

ディレクトリ・パスが有効で、二重の円記号(\\)が含まれていないことを確認します。

B.4 コンポーネントの選択

インストールするコンポーネントを選択します。

B.5 インストール・サマリー

この画面の情報を確認し、「インストール」をクリックしてインストールを開始します。「インストール」をクリックすると、このページに示されている操作が実行されます。

インストールを開始する前に構成を変更する場合は、ナビゲーション・ペインを使用して、編集する項目を選択します。

テキスト・ファイルにこの構成を保存するには、「保存」をクリックします。このファイルは、後でコマンドラインから同じインストールを行う場合に使用できます。詳細は、付録E「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

B.6 インストールの進行状況

この画面には、インストールの進捗状況が表示されます。

インストールが完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。この場合、インストールが部分的に完了しているため、「取消」をクリックする前にインストールされたソフトウェアの一部がシステム上に残ります。手動でこれらを削除する必要があります。

B.7 インストールが完了しました。

この画面には、完了したインストールについての要約が表示されます。

このサマリー情報を後で参照するためにテキスト・ファイルに保存する場合は、「保存」をクリックします。

C Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除画面

この付録には、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのすべてのアンインストール画面のスクリーンショットと説明が含まれています。

- ようこそ

- アンインストール・タイプの選択

- Oracleホームのアンインストール

- Weblogicドメインの詳細の指定

- 管理対象インスタンスの選択

- インスタンスの場所の指定

- 「アンインストール・サマリー」(管理対象インスタンス)

- 「アンインストール・サマリー」(管理対象外のインスタンス)

- アンインストールの進行状況

- アンインストール完了

C.1 ようこそ

1つ以上のOracle Fusion Middlewareソフトウェア・コンポーネントのアンインストールの開始時、この画面が表示されます。

インストーラを使用してOracle Fusion Middlewareをアンインストールする場合、インストーラによって、選択したOracleホームのソフトウェア・ファイルのディスクからの削除、Oracleインベントリの更新およびコンポーネントを削除するためのオペレーティング・システム固有の他のタスクが行われます。

製品のインストールの開始時に表示される「ようこそ」画面同様、アンインストールの「ようこそ」画面には、インストーラによって支援されるタスクのサマリーを示すナビゲーション・ペインが左側に含まれます。

ナビゲーション・ペインの各項目は、ソフトウェアのインストールに必要な情報を入力するためにインストーラで表示される個々の画面を表します。

Oracle Fusion Middlewareソフトウェアのアンインストールの詳細は、ソフトウェア・スイートのインストレーション・ガイドのアンインストールに関する情報を参照してください。

C.2 アンインストール・タイプの選択

この画面を使用して、実行するアンインストールのタイプを選択します。

次の表で、この画面のオプションについて説明します。

オプション

説明

Oracleホームのアンインストール

このオプションは、指定したOracleホーム・ディレクトリ(アンインストーラの起動元ディレクトリ)内のすべてのバイナリをアンインストールする場合に選択します。

WebLogicドメインで管理されているASInstanceのアンインストール

このオプションは、WebLogicドメインに登録されている特定のOracleインスタンスとそのシステム・コンポーネントをアンインストールする場合に選択します。

管理対象外ASInstanceのアンインストール

このオプションは、管理対象外のすべてのOracleインスタンスとそのシステム・コンポーネントをアンインストールする場合に選択します。

C.3 Oracleホームのアンインストール

この画面を使用して、アンインストールするOracleホームを選択したことを確認します。

「アンインストール」をクリックすると、この画面に表示されたOracleホームのアンインストール・プロセスが開始され、次の画面が表示されます。

「はい」をクリックすると、ソフトウェア、およびアンインストーラを起動したOracleホーム・ディレクトリが削除されます。「いいえ」をクリックすると、ソフトウェアは削除されますが、Oracleホーム・ディレクトリは削除されません。前の画面に戻る場合は、「取消」をクリックします。

注意:
「アンインストール」をクリックする前に、選択したOracleホームに関連付けられているすべてのプロセスが停止していることを確認してください。

この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイル)に保存する場合は、「保存」をクリックします。この結果生成されるレスポンス・ファイルは、後で同じアンインストール処理をコマンドラインから実行する場合に使用できます。

詳細は、付録E、「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

C.4 Weblogicドメインの詳細の指定

この画面を使用して、次の表で説明するとおり、管理対象インスタンスのWebLogicドメイン資格証明を指定します。

フィールド

説明

ドメイン・ホスト名

WebLogicドメインが存在するシステムの名前を指定します。

ドメインのポート番号

管理サーバーのポート番号を指定します。デフォルトのポート番号は7001です。

ユーザー名

管理サーバーのユーザー名を指定します。

パスワード

ユーザーのパスワードを指定します。

C.5 管理対象インスタンスの選択

この画面を使用して、アンインストールする管理対象インスタンスを選択します。システムに複数の管理対象インスタンスがあり、すべてのインスタンスを選択したい場合には、「LocalHost」を選択します。

注意:
インスタンスは、アンインストールする前に稼働している必要があります。

C.6 インスタンスの場所の指定

この画面を使用して、Oracleインスタンス・ディレクトリへのフルパスを指定します。このディレクトリの配置場所がわからない場合は、「参照」をクリックしてシステム内のディレクトリを探します。

C.7 「アンインストール・サマリー」(管理対象インスタンス)

この画面には、アンインストールするインスタンスが表示されます。

この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイル)に保存する場合は、「保存」をクリックします。この結果生成されるレスポンス・ファイルは、後で同じアンインストール処理をコマンドラインから実行する場合に使用できます。

詳細は、付録E「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

C.8 「アンインストール・サマリー」(管理対象インスタンス)

この画面には、アンインストールするインスタンスが表示されます。

この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイル)に保存する場合は、「保存」をクリックします。この結果生成されるレスポンス・ファイルは、後で同じアンインストール処理をコマンドラインから実行する場合に使用できます。

詳細は、付録E「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

C.9 アンインストールの進行状況

この画面を使用して、アンインストールの進行状況を監視します。

「取消」をクリックすると、アンインストール・プロセスが停止します。

C.10 アンインストール完了

この画面は、完了したアンインストールのサマリーを示します。この画面が表示されるということは、アンインストールが完了し、選択したコンポーネントがOracleインベントリから消去されたことを表します。

D Oracle Discoverer Desktopの削除画面

この付録には、Oracle Discoverer Desktopのすべてのアンインストール画面のスクリーンショットと説明が含まれています。

- ようこそ

- Oracleホームのアンインストール

- アンインストールの進行状況

- アンインストール完了

D.1 ようこそ

1つ以上のOracle Fusion Middlewareソフトウェア・コンポーネントのアンインストールの開始時、この画面が表示されます。

インストーラを使用してOracle Fusion Middlewareをアンインストールする場合、インストーラによって、選択したOracleホームのソフトウェア・ファイルのディスクからの削除、Oracleインベントリの更新およびコンポーネントを削除するためのオペレーティング・システム固有の他のタスクが行われます。

製品のインストールの開始時に表示される「ようこそ」画面同様、アンインストールの「ようこそ」画面には、インストーラによって支援されるタスクのサマリーを示すナビゲーション・ペインが左側に含まれます。

ナビゲーション・ペインの各項目は、ソフトウェアのインストールに必要な情報を入力するためにインストーラで表示される個々の画面を表します。

Oracle Fusion Middlewareソフトウェアのアンインストールの詳細は、ソフトウェア・スイートのインストレーション・ガイドのアンインストールに関する情報を参照してください。

D.2 Oracleホームのアンインストール

この画面を使用して、アンインストールするOracleホームを選択したことを確認します。

「アンインストール」をクリックすると、この画面に表示されたOracleホームのアンインストール・プロセスが開始され、次の画面が表示されます。

「はい」をクリックすると、ソフトウェア、およびアンインストーラを起動したOracleホーム・ディレクトリが削除されます。「いいえ」をクリックすると、ソフトウェアは削除されますが、Oracleホーム・ディレクトリは削除されません。前の画面に戻る場合は、「取消」をクリックします。

注意:
「アンインストール」をクリックする前に、選択したOracleホームに関連付けられているすべてのプロセスが停止していることを確認してください。

この構成をテキスト・ファイル(レスポンス・ファイル)に保存する場合は、「保存」をクリックします。この結果生成されるレスポンス・ファイルは、後で同じアンインストール処理をコマンドラインから実行する場合に使用できます。

詳細は、付録E、「サイレント・インストールとアンインストール」を参照してください。

D.3 アンインストールの進行状況

この画面を使用して、アンインストールの進行状況を監視します。

「取消」をクリックすると、アンインストール・プロセスが停止します。

D.4 アンインストール完了

この画面は、完了したアンインストールのサマリーを示します。この画面が表示されるということは、アンインストールが完了し、選択したコンポーネントがOracleインベントリから消去されたことを表します。

E サイレント・インストールとアンインストール

この付録では、コマンドラインからサイレント・モードでOracle Portal, Forms, Reports and Discovererをインストールおよびアンインストールする方法について説明します。この付録には、次の項目が含まれます。

- サイレント・インストールおよび削除について

- Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのレスポンス・ファイル

E.1 サイレント・インストールとアンインストールについて

サイレント・インストールおよびアンインストールの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Fusion Middlewareのサイレント・インストールおよびアンインストールに関する説明を参照してください。

E.2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのレスポンス・ファイル

サイレント・インストールを実行する前に、インストール固有の情報をレスポンス・ファイルに指定する必要があります。レスポンス・ファイルを適切に構成せずにインストールを実行しようとすると、インストーラが失敗します。レスポンス・ファイルは、テキスト・エディタで作成または編集できるテキスト・ファイルです。

レスポンス・ファイルを作成するには、まずインストールGUIを実行してから、「インストール・サマリー」で「保存」をクリックすることをお薦めします。このレスポンス・ファイルの名前と作成場所を入力するように求められます。作成されたら、そのファイルを使用して、まったく同じインストールを他のシステムにレプリケートしたり、必要に応じてインストールを修正できます。

この項の内容は次のとおりです。

- サイレント・インストールのレスポンス・ファイル

- パッチ・セット・インストーラ・レスポンス・ファイル

- サイレント・アンインストールのレスポンス・ファイル

E.2.1 サイレント・インストールのレスポンス・ファイル

表E-1は、インストールCD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されているインストール・レスポンス・ファイルのリストです。

表E-1 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールおよび構成に使用するレスポンス・ファイル・テンプレート

テンプレート

説明

configure_only.rsp

これは、すでにソフトウェアがシステムにインストールされており、ドメインの作成や拡張のために製品を構成する必要がある場合に使用するレスポンス・ファイル・テンプレートです。

GUIを使用して同等の操作を行う場合は、ORACLE_HOME/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはORACLE_HOME\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)からconfig.shスクリプト(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはconfig.batスクリプト(Windowsオペレーティング・システムの場合)を実行します。

このファイルの内容は、E.2.1.1項「configure_only.rspファイルの内容」を参照してください。

install_only.rsp

これは、システムへのソフトウェアのインストールのみを行う場合に使用するレスポンス・ファイル・テンプレートです。

GUIを使用して同等の操作を行う場合は、インストール・タイプの選択で「ソフトウェアのインストール - 構成なし」オプションを選択します。

このファイルの内容は、E.2.1.2項「install_only.rspファイルの内容」を参照してください。

install_and_configure.rsp

これは、ソフトウェアをシステムにインストールして構成する場合に使用するレスポンス・ファイル・テンプレートです。

GUIを使用して同等の操作を行う場合は、インストール・タイプの選択で「インストールと構成」オプションを選択します。

このファイルの内容は、E.2.1.3項「install_and_configure.rspファイルの内容」を参照してください。

E.2.1.1 configure_only.rspファイルの内容

この項では、UNIXオペレーティング・システム上のDisk1/stage/Response/configure_only.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Set this to true if you want to create a new domain, all other required variables need to be provided. If this is set to true then variables "EXTEND_DOMAIN" and "EXPAND_CLUSTER" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
CREATE_DOMAIN=true

#Set this to true if you want to extend an already existing domain, all other required variables need to be provided. If this is set to true then variables "CREATE_DOMAIN" and "EXPAND_CLUSTER" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
EXTEND_DOMAIN=false

#Set this to true if you want to expand a cluster in an already existing domain, all other required variables need to be provided. If this is set to true then variables "CREATE_DOMAIN" and "EXTEND_DOMAIN" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
EXPAND_CLUSTER=false

#Write the name of the domain you want to create. Domain name may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters.
DOMAIN_NAME=

#Write the name of the host to which you want to connect. It should have an already existing domain configured.
DOMAIN_HOSTNAME=

#Give the port number at which the host should be connected.
DOMAIN_PORT=

#Give an administrator user name for the domain if you are creating a new one otherwise give the administrator user name for the domain configured at the host.
ADMIN_USER_NAME=weblogic

#Give an administrator password for the domain if you are creating a new one otherwise give the administrator password for the domain configured at the host.
ADMIN_PASSWORD=

#Write the administrator password again to confirm.
ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=

#Provide the My Oracle Support Username. If you wish to ignore Oracle Configuration Manager configuration provide empty string for user name.
MYORACLESUPPORT_USERNAME=

#Provide the My Oracle Support Password
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=

#Set this to true if you wish to decline the security updates. Setting this to true and providing empty string for My Oracle Support username will ignore the Oracle Configuration Manager configuration
DECLINE_SECURITY_UPDATES=false

#Set this to true if My Oracle Support Password is specified
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=true
#Provide the Proxy Host
PROXY_HOST=

#Provide the Proxy Port
PROXY_PORT=

#Provide the Proxy Username
PROXY_USER=

#Provide the Proxy Password
PROXY_PWD=

#Give the complete path to a valid Middleware Home with WebLogic Server installed.
MW_HOME=

#Give the complete path to a valid WebLogic Server Home for the corresponding Middleware Home entered.
WL_HOME=

#Give the complete path for an Oracle Home to be created. The Oracle Home directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character.
ORACLE_HOME=

#Give the complete path for an Oracle Instance directory to be created. This is the location where the software configuration files and runtime processes will reside.
INSTANCE_HOME=

#Give a name for Oracle Instance corresponding to the Instance Home. The Oracle Instance name may only contain alphanumeric and underscore (_) characters, it must begin with an alphabetic (a-z or A-Z) character, and must be from 4 to 30 characters in length.
INSTANCE_NAME=asinst_1

#Set this to true if you want the configuration wizard to assign the ports automatically.
AUTOMATIC_PORT_DETECT=true

#Give the location for the file containing the list of static ports if you manually want to assign ports.
STATICPORT INI FILE LOCATION=

#Set this to true if you do not want to use proxy.
DO NOT USE PROXY SETTINGS=true

#Set this to true if you do want to use proxy.
ENABLE PROXY=false

#Give the host name for proxy settings.
PROXY HOST NAME=

#Give the port for proxy settings.
PROXY PORT NO=

#Give the bypass addresses for proxy settings.
PROXY BY PASS ADDRESS=
#Give the connection string to establish a connection to a database.
DATABASE_CONNECTION_STRING=

#Set this to true if you want to register Discoverer Schema, schema name and password details need to be provided.
REGISTER_DISCOVERER_SCHEMA=true

#Give the Discoverer Schema Name.
DISCOVERER_SCHEMA_NAME=

#Give the Portal Schema Name.
PORTAL_SCHEMA_NAME=

#Give the Discoverer Schema Password.
DISCOVERER_SCHEMA_PASSWORD=

#Give the Portal Schema Password.
PORTAL_SCHEMA_PASSWORD=

#Set this to true if you want to register Portlet Schema, schema name and password details need to be provided.
REGISTER_PORTLET_SCHEMA=true

#Give the Portlet Schema Name.
PORTLET_SCHEMA_NAME=

#Give the Portlet Schema Password.
PORTLET_SCHEMA_PASSWORD=

#Set this to true if you want to use Application OID. It has to be true you are configuring Oracle Portal.
USE_OID=true

#Give the Application OID hostname.
OID_HOST=

#Give the Application OID port.
OID_PORT=

#Give the Application OID user name.
OID_USERNAME=cn=orcladmin

#Give the Application OID password.
OID_PASSWORD=

#Set this to true if you want to use Application OID in SSL mode.
OID_USE_SSL=false

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]
#Set this to true if you want to configure Oracle Portal. "CONFIGURE_WEBCACHE" and "CONFIGURE_OHS" must also be set to true then as Oracle Portal Configuration is dependent on them.
CONFIGURE_PORTAL=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Forms
CONFIGURE_FORMS=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Reports
CONFIGURE_REPORTS=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Discoverer. "CONFIGURE_OHS" must also be set to true then as Oracle Discoverer Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_DISCO=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Forms Builder. "CONFIGURE_FORMS" must also be set to true then as Oracle Forms Builder Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_FORMS_BUILDER=false

#Set this to true if you want to configure Oracle Reports Builder. "CONFIGURE_REPORTS" must also be set to true then as Oracle Reports Builder Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_REPORTS_BUILDER=false

#Set this to true if you want to configure Oracle HTTP Server.
CONFIGURE_OHS=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Webcache. "CONFIGURE_OHS" must also be set to true then as Oracle Webcahce Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_WEBCACHE=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Enterprise Manager.
ENTERPRISE_MANAGEMENT=true

#Set this to true if you want to create a cluster for the selected applications
CREATE_CLUSTERED=true

E.2.1.2 install_only.rspファイルの内容

この項では、UNIXオペレーティング・システム上のDisk1/stage/Response/install_only.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Set this to true if installation and configuration need to be done, all other required variables need to be provided. Variable "INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE" must be set to false if this is set to true as the variables are mutually exclusive
INSTALL AND CONFIGURE TYPE=false

#Set this to true if only Software only installation need to be done. If this is set to true then variable "INSTALL AND CONFIGURE TYPE" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE=true

#Give the complete path for an Oracle Home to be created. The Oracle Home directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character.
ORACLE_HOME=

#Write the complete path to a valid Middleware Home.
MW_HOME=

#Provide the My Oracle Support Username. If you wish to ignore Oracle Configuration Manager configuration provide empty string for user name.
MYORACLESUPPORT_USERNAME=

#Provide the My Oracle Support Password
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=

#Set this to true if you wish to decline the security updates. Setting this to true and providing empty string for My Oracle Support username will ignore the Oracle Configuration Manager configuration
DECLINE_SECURITY_UPDATES=false

#Set this to true if My Oracle Support Password is specified
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=true

#Provide the Proxy Host
PROXY_HOST=

#Provide the Proxy Port
PROXY_PORT=

#Provide the Proxy Username
PROXY_USER=

#Provide the Proxy Password
PROXY_PWD=

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

E.2.1.3 install_and_configure.rspファイルの内容

この項では、UNIXオペレーティング・システム上のDisk1/stage/Response/install_and_configure.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Set this to true if installation and configuration need to be done, all other required variables need to be provided. Variable "INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE" must be set to false if this is set to true as the variables are mutually exclusive
INSTALL AND CONFIGURE TYPE=true

#Set this to true if only Software only installation need to be done. If this is set to true then variable "INSTALL AND CONFIGURE TYPE" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
INSTALL AND CONFIGURE LATER TYPE=false

#Set this to true if you want to create a new domain, all other required variables need to be provided. If this is set to true then variables "EXTEND_DOMAIN" and "EXPAND_CLUSTER" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
CREATE_DOMAIN=true

#Set this to true if you want to extend an already existing domain, all other required variables need to be provided. If this is set to true then variables "CREATE_DOMAIN" and "EXPAND_CLUSTER" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
EXTEND_DOMAIN=false

#Set this to true if you want to expand a cluster in an already existing domain, all other required variables need to be provided. If this is set to true then variables "CREATE_DOMAIN" and "EXTEND_DOMAIN" must be set to false, since the variables are mutually exclusive.
EXPAND_CLUSTER=false

#Write the name of the domain you want to create. Domain name may only contain alphanumeric characters, or the underscore (_) or hyphen (-) characters.
DOMAIN_NAME=

#Write the name of the host to which you want to connect. It should have an already existing domain configured.
DOMAIN_HOSTNAME=

#Give the port number at which the host should be connected.
DOMAIN_PORT=

#Give an administrator user name for the domain if you are creating a new one otherwise give the administrator user name for the domain configured at the host.
ADMIN_USER_NAME=weblogic

#Give an administrator password for the domain if you are creating a new one otherwise give the administrator password for the domain configured at the host.
ADMIN_PASSWORD=

#Write the administrator password again to confirm.
ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=

#Provide the My Oracle Support Username. If you wish to ignore Oracle Configuration Manager configuration provide empty string for user name.
MYORACLESUPPORT_USERNAME=

#Provide the My Oracle Support Password
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=
#Set this to true if you wish to decline the security updates. Setting this to true and providing empty string for My Oracle Support username will ignore the Oracle Configuration Manager configuration
DECLINE_SECURITY_UPDATES=false

#Set this to true if My Oracle Support Password is specified
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=true

#Provide the Proxy Host
PROXY_HOST=

#Provide the Proxy Port
PROXY_PORT=

#Provide the Proxy Username
PROXY_USER=

#Provide the Proxy Password
PROXY_PWD=

#Give the complete path to a valid Middleware Home with WebLogic Server installed.
MW_HOME=

#Give the complete path to a valid WebLogic Server Home for the corresponding Middleware Home entered.
WL_HOME=

#Give the complete path for an Oracle Instance directory to be created. The Oracle Home directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character.
ORACLE_HOME=

#Give the complete path for an Oracle Instance directory to be created. This is the location where the software configuration files and runtime processes will reside.
INSTANCE_HOME=

#Give a name for Oracle Instance corresponding to the Instance Home. The Oracle Instance name may only contain alphanumeric and underscore (_) characters, it must begin with an alphabetic (a-z or A-Z) character, and must be from 4 to 30 characters in length.
INSTANCE_NAME=asinst_1

#Set this to true if you want the configuration wizard to assign the ports automatically.
AUTOMATIC_PORT_DETECT=true

#Give the location for the file containing the list of static ports if you manually want to assign ports.
STATICPORT INI FILE LOCATION=

#Set this to true if you do not want to use proxy.
DO NOT USE PROXY SETTINGS=true

#Set this to true if you do want to use proxy.
ENABLE PROXY=false

#Give the host name for proxy settings.
PROXY HOST NAME=

#Give the port for proxy settings.
PROXY PORT NO=
#Give the bypass addresses for proxy settings.
PROXY BY PASS ADDRESS=

#Give the connection string to establish a connection to a database.
DATABASE_CONNECTION_STRING=

#Set this to true if you want to register Discoverer Schema, schema name and password details need to be provided.
REGISTER_DISCOVERER_SCHEMA=true

#Give the Discoverer Schema Name.
DISCOVERER_SCHEMA_NAME=

#Give the Portal Schema Name.
PORTAL_SCHEMA_NAME=

#Give the Discoverer Schema Password.
DISCOVERER_SCHEMA_PASSWORD=

#Give the Portal Schema Password.
PORTAL_SCHEMA_PASSWORD=

#Set this to true if you want to register Portlet Schema, schema name and password details need to be provided.
REGISTER_PORTLET_SCHEMA=true

#Give the Portlet Schema Name.
PORTLET_SCHEMA_NAME=

#Give the Portlet Schema Password.
PORTLET_SCHEMA_PASSWORD=

#Set this to true if you want to use Application OID. It has to be true you are configuring Oracle Portal.
USE_OID=true

#Give the Application OID hostname.
OID_HOST=

#Give the Application OID port.
OID_PORT=

#Give the Application OID user name.
OID_USERNAME=cn=orcladmin

#Give the Application OID password.
OID_PASSWORD=

#Set this to true if you want to use Application OID in SSL mode.
OID_USE_SSL=false

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]
#Set this to true if you want to configure Oracle Portal. "CONFIGURE_WEBCACHE" and "CONFIGURE_OHS" must also be set to true then as Oracle Portal Configuration is dependent on them.
CONFIGURE_PORTAL=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Forms
CONFIGURE_FORMS=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Reports
CONFIGURE_REPORTS=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Discoverer. "CONFIGURE_OHS" must also be set to true then as Oracle Discoverer Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_DISCO=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Forms Builder. "CONFIGURE_FORMS" must also be set to true then as Oracle Forms Builder Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_FORMS_BUILDER=false

#Set this to true if you want to configure Oracle Reports Builder. "CONFIGURE_REPORTS" must also be set to true then as Oracle Reports Builder Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_REPORTS_BUILDER=false

#Set this to true if you want to configure Oracle HTTP Server.
CONFIGURE_OHS=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Webcache. "CONFIGURE_OHS" must also be set to true then as Oracle Webcahce Configuration is dependent on it.
CONFIGURE_WEBCACHE=true

#Set this to true if you want to configure Oracle Enterprise Manager.
ENTERPRISE_MANAGEMENT=true

#Set this to true if you want to create a cluster for the selected applications
CREATE_CLUSTERED=true

E.2.2 パッチ・セット・インストーラのレスポンス・ファイル

この項では、パッチ・セット・インストーラのアーカイブ・ファイルをダウンロードして解凍した、Disk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されているclassic_patch_install.rspレスポンス・ファイルについて説明します。このレスポンス・ファイルは、既存のOracle Portal, Forms, Reports and DiscovererのOracleホームを更新する場合に使用します。

UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/classic_patch_install.rspレスポンス・ファイルの内容は次のとおりです。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Provide the Oracle Home location. The location has to be the immediate child under the specified Middleware Home location. The Oracle Home directory name may only contain alphanumeric , hyphen (-) , dot (.) and underscore (_) characters, and it must begin with an alphanumeric character. The total length has to be less than or equal to 128 characters. The location has to be an empty directory or a valid WebTier Oracle Home.
ORACLE_HOME=/scratch/Middleware/as_1

#Provide existing Middleware Home location.
MIDDLEWARE_HOME=/scratch/Middleware

#Provide the My Oracle Support Username. If you wish to ignore Oracle Configuration Manager configuration provide empty string for user name.
MYORACLESUPPORT_USERNAME=

#Provide the My Oracle Support Password
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=<SECURE VALUE>

#Set this to true if you wish to decline the security updates. Setting this to true and providing empty string for My OracleSupport username will ignore the Oracle Configuration Manager configuration
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true

#Set this to true if My Oracle Support Password is specified
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false

#
CONFIG_WIZARD_RESPONSE_FILE_LOCATION=0

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

このファイル内で設定が必要なパラメータは、次のとおりです。

- ORACLE_HOME。Oracleホーム・ディレクトリのフルパスを指定します。

- MIDDLEWARE_HOME。Middlewareホーム・ディレクトリのフルパスを指定します。

- ソフトウェアおよびセキュリティを自動更新するように、Oracle Configuration Managerを構成するかどうかを決定します。
Oracle Configuration Managerを構成しない場合は、DECLINE_SECURITY_UPDATESをtrueに設定します。

Oracle Configuration Managerを構成する場合は、SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORTをtrueに設定します。この場合は、MYORACLESUPPORT_USERNAMEとMYORACLESUPPORT_PASSWORDのパラメータに、My Oracle Supportのユーザー名とパスワードをそれぞれ設定する必要があります。

Oracle Configuration Managerの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』のOracle Configuration Managerのインストールに関する項を参照してください。

E.2.3 サイレント・アンインストールのレスポンス・ファイル

表E-2は、インストールCD-ROMのDisk1/stage/Responseディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはDisk1\stage\Responseディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に用意されているアンインストール・レスポンス・ファイルのリストです。

表E-2 Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのアンインストールに使用するレスポンス・ファイル・テンプレート

テンプレート

説明

deinstall_managed_instance.rsp

システム上に管理対象インスタンスを構成した場合に使用するテンプレート・レスポンス・ファイルです。これらの管理対象インスタンスは、Oracleホームを削除する前に削除する必要があります。

GUIを使用して同等の操作を行う場合は、アンインストーラを起動し、「アンインストール・タイプの選択」で「Weblogicドメインにより管理されているASInstanceのアンインストール」オプションを選択します。

このファイルの内容は、E.2.3.1項「deinstall_managed_instances.rspファイルの内容」を参照してください。

deinstall_unmanaged_instance.rsp

システム上に管理対象外インスタンスを構成した場合に使用するテンプレート・レスポンス・ファイルです。これらの管理対象外インスタンスは、Oracleホームを削除する前に削除する必要があります。

GUIを使用して同等の操作を行う場合は、アンインストーラを起動し、「アンインストール・タイプの選択」で「管理対象外のASInstanceのアンインストール」オプションを選択します。

このファイルの内容は、E.2.3.2項「deinstall_unmanaged_instances.rspファイルの内容」を参照してください。

deinstall_oh.rsp

これは、このOracleホームを使用する管理対象および管理対象外のすべてのインスタンスをすでに削除した場合に使用するテンプレート・レスポンス・ファイルであり、これでOracleホームを削除する準備ができました。

GUIを使用して同等の操作を行う場合は、アンインストーラを起動し、「アンインストール・タイプの選択」で「Oracleホームのアンインストール」オプションを選択します。

このファイルの内容は、E.2.3.3項「deinstall_oh.rspファイルの内容」を参照してください。

これらの既存のレスポンス・ファイルに加えて、アンインストーラGUIを実行し、「アンインストール・サマリー」(管理対象インスタンス)画面で「保存」をクリックすることで、独自のレスポンス・ファイルを作成できます。このレスポンス・ファイルの名前と作成場所を入力するように求められます。作成した後は、このファイルを使用して、他のシステムに同一のアンインストールを複製することも、必要に応じて変更することもできます。

E.2.3.1 deinstall_managed_instances.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/deinstall_managed_instances.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Identifies if the Instance deinstallation is valid or not
DEINSTALL_IN_ASINSTANCE_MODE=true

#Specify true for Oracle Home deinstall
OH_HOME_DEINSTALL=false

#Specify true for Managed Instance deinstall
DOMAIN_MANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=true

#Specify true for Un-managed Instance deinstall
UNMANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

#Specify the Domain Host Name
DOMAIN_HOST_NAME=localhost.domain

#Specify the Domain Port Number
DOMAIN_PORT_NO=7001

#Specify the Domain User Name
DOMAIN_USER_NAME=weblogic

#Specify the Domain Password
DOMAIN_USER_PASSWORD=<SECURE PASSWORD>

#Specify the list of Instance to be deinstalled in the following format. InstanceName^LocationOfInstance$InstanceName^LocationOfInstance
MANAGED_INSTANCE_LIST=asinst_1^C:\wls1\asinst_1$

E.2.3.2 deinstall_unmanaged_instances.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/deinstall_unmanaged_instances.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Identifies if the Instance deinstallation is valid or not
DEINSTALL_IN_ASINSTANCE_MODE=true

#Specify true for Oracle Home deinstall
OH_HOME_DEINSTALL=false

#Specify true for Managed Instance deinstall
DOMAIN_MANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

#Specify true for Un-managed Instance deinstall
UNMANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=true

#Specify the path of the Un-managed Instance
ASINSTANCE_LOCATION_TEXTFIELD=c:\Oracle\Middleware\asinst_1

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

E.2.3.3 deinstall_oh.rspファイルの内容

この項では、UNIXシステム上のDisk1/stage/Response/deinstall_oh.rspレスポンス・ファイルの内容を示します。

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#Identifies if the Instance deinstallation is valid or not
DEINSTALL_IN_ASINSTANCE_MODE=true

#Specify true for Oracle Home deinstall
OH_HOME_DEINSTALL=true

#Specify true for Managed Instance deinstall
DOMAIN_MANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

#Specify true for Un-managed Instance deinstall
UNMANAGED_ASINSTANCE_DEINSTALL=false

[SYSTEM]

[APPLICATIONS]

[RELATIONSHIPS]

F トラブルシューティング

この付録では、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererのインストールにおける一般的な問題の解決方法を説明します。この章の内容は、次のとおりです。

- トラブルシューティングの全般的なヒント

- インストールおよび構成ログ・ファイル

- Oracle Reports用の環境変数の長さの確認(Windowsのみ)

- rwbuilderへのアクセス権限の付与

- Discoverer PlusおよびDiscoverer ViewerのURLをアクセスした際のエラー

- 詳細情報

F.1 一般的なトラブルシューティングのヒント

インストール中にエラーが発生した場合は、次のことを行ってください。

- Oracle Fusion Middlewareのリリース・ノートで最新情報を確認します。リリース・ノートの最新バージョンは、Oracle Technology Network(http://www.oracle.com/technology/documentation)から入手できます。

- システムおよび構成が動作保証されていることを確認します。Fusion Middlewareの動作保証情報のドキュメントを参照してください。

http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_certification.html

- システムが最小システム要件を満たしていることを確認します。システム要件と仕様のドキュメントを参照してください。

http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_requirements.htm

- いずれかのインストール画面で間違った情報を入力した場合は、その画面が表示されるまで「戻る」をクリックして戻ります。

- インストーラでファイルのコピーまたはリンクが行われているときにエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。

1. エラーをメモしてインストール・ログ・ファイルを確認します。

2. 第4章「Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererの削除」の手順に従って、失敗したインストールを削除します。

3. エラーの原因となった問題を修正します。

4. インストールを再開します。

F.2 インストール・ログ・ファイルおよび構成ログ・ファイル

この項には、Oracle Portal, Forms, Reports and Discovererインストーラおよび構成ウィザードの実行時に作成されるログ・ファイルの情報が含まれます。ログ・ファイルには、インストールや構成に関する問題のトラブルシューティングに役立つ情報が記載されています。

F.2.1 インストール・ログ・ファイル

インストーラによって、Oracle_Inventory_Location/logディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはOracle_Inventory_Location\logsディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)にログ・ファイルが書き込まれます。UNIXオペレーティング・システムでは、Oracle Inventoryディレクトリの場所が不明な場合は、次のディレクトリ(デフォルトの場所)に格納されているoraInst.locファイルでその場所を検索できます。

- Linuxの場合: /etc/oraInst.loc

- HP-UXおよびSolarisの場合: /var/opt/oracle/oraInst.loc

Windowsオペレーティング・システムの場合、インベントリ・ディレクトリの場所はC:\Program Files\Oracle\Inventory\logsです。64ビットWindowsマシン上で32ビット・インストーラを使用している場合は、インベントリ・ディレクトリはC:\Program Files (x86)\Oracle\Inventory\logsです。

次のインストール・ログ・ファイルは、ログ・ディレクトリに書き込まれます。

- installdate-time-stamp.log
これはメインのログ・ファイルです。

- installdate-time-stamp.out
このログ・ファイルには、インストール時の出力ストリームやエラー・ストリームが記載されます。

- installActionsdate-time-stamp.log
このファイルは、インストーラGUIによって内部情報の追跡に使用されます。

- installProfiledate-time-stamp.log
このログ・ファイルには、インストールおよび構成を完了するまでにかかった時間やメモリーおよびCPUの詳細事項など、全体的な統計が記載されます。

- oraInstalldate-time-stamp.log
このログ・ファイルには、コピー・セッションの出力ストリームが記載されます。

-printtimeパラメータを使用してインストーラを起動すると、同じディレクトリに、timeTakendate-time-stamp.logファイルとtimedate-time-stamp.logファイルが作成されます。

- timeTakendate-time-stamp.log
このファイルには、画面間の移動にかかる時間に関する情報が含まれます(GUIインストールにのみ該当)。

- timedate-time-stamp.log
このファイルには、コピー・セッションの時間に関する情報が記載されます。

-printmemoryパラメータを使用してインストーラを起動すると、memorydate-time-stamp.logファイルが作成されます。このファイルには、コピー・セッションのメモリー使用量に関する情報が記載されます。

F.2.2 構成ログ・ファイル

構成セッションのログ・ファイルを作成するには、次に示すとおり、-logオプションを指定して構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

% ./config.sh -log=log_filename

Windowsオペレーティング・システムの場合:

G:\ config.cmd -log=log_filename

log_filename を絶対パスで指定すると、ログ・ファイルはその場所に作成されます。パスを指定しないでファイル名のみを指定した場合、ログ・ファイルはORACLE_HOME/common/binディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはORACLE_HOME\common\binディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)に作成されます。

F.3 Oracle Reports用の環境変数の長さの確認(Windowsのみ)

startManagedWebLogic.cmdによって使用される環境変数(PATHやCLASSPATHなど)の文字数が規定よりも長い場合、管理対象サーバーを起動するとOracle Reportsでエラーが発生します。

この問題を回避するには、9文字以上のすべてのディレクトリ名を8文字以下のWindows形式に変換してください。たとえば、C:\Oracle11g\Middlewareというパスを使用する環境変数を定義する場合は、このパスをC:\Oracle~1\Middle~1に変換できます。

また、現行の場所より短いディレクトリ・パスの場所にOracle WebLogic Serverを再インストールすることもできます。

Windowsシステムでの環境変数の文字数制限については、MicrosoftサポートWebサイトの記事830473(http://support.microsoft.com/kb/830473)を参照するか、またはオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

F.4 rwbuilderに対するアクセス権の付与

Oracle Reportsコンポーネントをインストールしたユーザーは、デフォルトでRWbuilderにアクセスできます。他のユーザーがrwbuilderを実行することを許可する場合は次の手順に従います。

1. 次のファイルに対する権限を変更します。
Linux x86オペレーティング・システムの場合:

chmod 750 ORACLE_HOME/bin
chmod 750 ORACLE_HOME/bin/rwbuilder
chmod 750 COMMON_COMPONENTS_HOME/modules/oracle.dms_11.1.1/*.jar
chmod 750 COMMON_COMPONENTS_HOME/modules/oracle.odl_11.1.1/*.jar
chmod 750 ORACLE_INSTANCE
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/bin
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config/reports
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config/reports/bin
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config/reports/bin/*
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config/FRComponent
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config/ReportsToolsComponent
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config/ReportsToolsComponent/ReportsTools
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/config/ReportsToolsComponent/ReportsTools/*
chmod 770 ORACLE_INSTANCE/config/ReportsToolsComponent/ReportsTools/rwbuilder.conf
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/reports
chmod 750 ORACLE_INSTANCE/reports/reports_install.properties
chmod 750 DOMAIN_HOME/servers/WLS_REPORTS/tmp/_WL_user/
chmod 770 DOMAIN_HOME/servers/WLS_REPORTS/tmp/_WL_user/reports_version/
chmod 770 DOMAIN_HOME/servers/WLS_REPORTS/tmp/_WL_user/reports_version/<random_name>/war
chmod 750 directory_mentioned_in_REPORTS_TMP

Windowsオペレーティング・システムの場合は、フォルダの上で右クリックして「プロパティ」を選択し、必要に応じてセキュリティの設定を変更します。

2. 読取りと書込みの両方のアクセス権がユーザーに付与されるように、ログ・ファイルの場所を変更します。ORACLE_INSTANCE/config/ReportsToolsComponent/ReportsTools/logging.xmlファイル(Linux x86オペレーティング・システムの場合)またはORACLE_INSTANCE\config\ReportsToolsComponent\ReportsTools\logging.xmlファイル(Windowsオペレーティング・システムの場合)内のruntime_trace_handlerパラメータおよびzrcclient_trace_handlerパラメータのPATHプロパティを変更します。

F.5 Discoverer PlusおよびDiscoverer ViewerのURLをアクセスした際のエラー

構成の処理中に、「ASInstanceの作成」ステップと「Discovererのデプロイメント」ステップの間でprefix_DISCOVERERスキーマを含むデータベースが停止した場合、構成の処理はデータベースが停止していても正常に完了します。ただし、Discoverer PlusおよびDiscoverer ViewerのURLにはアクセスできません。

ログ・ファイルで次のエラーを確認できます。

connection error.
- error while creating the session, check for other errors.
- oracle.discoiv.connections.ConnectionStoreException:
@ weblogic.common.resourcepool.ResourceDisabledException: Pool
@ examplehost.exampledomain.com_SPS3NT_DISCOVERER_PS is disabled,
cannot allocate resources to applications..

このような場合は、次の手順を実行する必要があります。

1. データベースを起動します。

2. Oracle Discovererインスタンスを再起動します。

3. WLS_DISCO管理対象サーバーを再起動します。

4. 管理サーバーを再起動します。

F.6 詳細情報

この付録で問題が解決されない場合は、My Oracle Support (以前のOracleMetaLink)で解決方法を検索してください。

https://support.oracle.com/

問題の解決方法が見つからない場合は、サービス・リクエストをオープンしてください。

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。