Oracle® Fusion Middleware

Oracle Data Profiling and Oracle Data Quality for ODIインストレーション・ガイド

11gリリース11.1.1

E67346-01(原本部品番号:E16587-01)

2011年4月

Oracle Fusion Middleware Oracle Data Profiling and Oracle Data Quality for ODIインストレーション・ガイド, 11gリリース11.1.1

E67346-01

Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

原本著者: Lisa Jamen

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次のNoticeが適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

このソフトウェアおよびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Data Qualityインストールの概要

- 1.1 Oracle Data Qualityコンポーネント

- 1.2 インストールのロードマップ

2 Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのインストール

- 2.1 インストールの準備

- 2.1.1 システム要件および動作保証の確認

- 2.1.2 ユーザー・アカウントの定義

- 2.1.2.1 Oracle Data Qualityアプリケーション管理者の定義

- 2.1.2.2 Oracle Data Qualityローダー・ユーザーの定義

- 2.1.3 使用可能なポートの特定

- 2.2 Oracle Data Quality製品のインストール

- 2.2.1 インストーラの起動

- 2.2.2 インストール・ログ・ファイル

- 2.2.3 UNIXオペレーティング・システムでのインストール」

- 2.2.4 Windowsオペレーティング・システムでのインストール

- 2.3 追加郵便表のインストール

- 2.3.1 郵便表の命名規則

- 2.3.2 郵便番号のインストール場所

- 2.3.3 代替郵便番号のインストール場所

- 2.3.4 郵便ディレクトリ定義の削除

- 2.3.5 郵便番号のインストール手順

- 2.3.6 Setting Up a Global Postal Service on UNIXオペレーティング・システムs

- 2.3.7 Setting up a Global Postal Service on Windowsオペレーティング・システムs

- 2.4 インストール後の構成タスク

- 2.4.1 Oracle Data Qualityスケジューラの起動

- 2.4.2 UNIXオペレーティング・システム用環境変数の構成

- 2.4.3 inetd.confファイルの構成

3 Oracle Data Quality製品のアンインストール

- 3.1 アンインストーラの起動

- 3.2 ODQホームの削除

- 3.3 UNIXオペレーティング・システムでServicesファイルからエントリを削除

- 3.4 UNIXオペレーティング・システムでinetd.confファイルからエントリを削除

A サイレント・インストール

- A.1 サイレント・インストールについて

- A.2 Oracle Data Qualityのレスポンス・ファイル

B Oracle Data ProfilingおよびData Qualityのインストール画面

- B.1 ようこそ

- B.2 コンポーネントの選択画面(Windowsオペレーティング・システムのみ)

- B.3 前提条件チェック

- B.4 インストール場所の指定

- B.5 メタベース・サーバーの詳細

- B.6 メタベース・クライアントの詳細(Windowsオペレーティング・システムのみ)」

- B.7 インストール・サマリー

- B.8 構成の進行状況

- B.9 インストールの完了

C Oracle Data Qualityのアンインストール画面

- C.1 「ようこそ」画面

- C.2 「Oracleホームのアンインストール」画面

- C.3 「アンインストールの進行状況」画面

- C.4 「アンインストール完了」画面

索引

はじめに

このガイドには、Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Quality for Oracle Data Integratorのインストール、設定、およびトラブルシューティングの情報と手順が記載されています。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このガイドは、Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Quality for Oracle Data Integratorのコンポーネントをインストールおよび設定する管理者を対象としています。読者は、ユーザーとグループの作成、グループへのユーザーの追加、製品のインストール先であるコンピュータへのシステム・パッチの適用などのシステム管理作業に精通していることを前提としています。UNIXシステムにインストールするユーザーは、スクリプトを実行するためにrootアクセスが必要です。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/accessibility/を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧のみを行に記述する必要があります。しかし、一部のスクリーン・リーダーは括弧のみの行を読まない場合があります。

外部Webサイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しないWebサイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらのWebサイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

Oracle Supportへのアクセス

Oracleカスタマは、My Oracle Supportから電子サポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/support/contact.htmlまたはhttp://www.oracle.com/accessibility/support.html(聴覚障害者向け)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、次のOracleドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド

- Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integrator開発者ガイド

- Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integratorアップグレード・ガイド

- Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integrator接続およびナレッジ・モジュール・ガイド

- Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integratorナレッジ・モジュール開発者ガイド

- Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integratorアプリケーション・アダプタ・ガイド

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Data Qualityインストールの概要

この章では、Oracle Data IntegratorのOracle Data Quality製品をインストールおよび構成するインストール手順について説明します。Oracle Data Quality製品にはOracle Data Profilingが含まれます。インストールできるコンポーネントは、使用しているオペレーティング・システム・プラットフォームによって異なります。

- 1.1項「Oracle Data Qualityコンポーネント」

- 1.2項「インストールのロードマップ」

1.1 Oracle Data Qualityコンポーネント

Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Quality for Oracle Data Integratorには、次のコンポーネントが含まれます。

- Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのクライアント・ユーザー・インタフェース
Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのユーザー・インタフェースは、32ビット版Windowsオペレーティング・システムでのみ使用できます。このクライアントは、別のマシンにインストールされたメタベース・サーバーに接続するように構成できます。

- Oracle Data Profiling and Qualityサーバー
Oracle Data Profiling and Qualityサーバーのインストールには、次のコンポーネントが含まれます。

- メタベース・サーバー
メタベース・サーバーには、プロファイリング・データとメタデータが含まれます。

- Data Qualityサーバー
Data Qualityサーバーは、Oracle Data Qualityプロセスのランタイム・コンポーネントです。

- ODBCサーバー
Oracle Data Quality ODBCアダプタは、ODBCデータ・ソースを接続するために使用されます。このオプションのコンポーネントは、Windowsプラットフォームのみにインストールできます。

1.2 インストールのロードマップ

表1-1に、Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Quality for Oracle Data Integratorをインストールおよび構成するための高レベルなタスクを示します。また表には、各タスクの追加情報の入手場所も示します。

表1-1 Oracle Data Quality製品のインストール手順でのタスク

タスク

説明

ドキュメント

必須/オプション

タスク1 - インストレーション・プランニングを完成します。

インストールの前に、インストールのためのシステム環境を準備する必要があります。Oracle Data Quality製品の一般的なインストール要件に加えて、特定の構成要件も確認します。

一般的なプランニング情報については、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』を参照してください。

システム要件情報の参照先:

http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_requirements.htm

Oracle Data Integrator固有の情報については、『Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integrator開発者ガイド』を参照してください。

必須

タスク2 - Oracle Universal Installer (OUI)を実行してOracle Data Quality製品をインストールします。

Oracle Universal Installerにより、Oracle Data Qualityのインストールおよび構成タスクの多くが自動化されます。

2.2項「Oracle Data Quality製品のインストール」

必須

タスク3 - Oracle Data QualityおよびOracle Data Profiling製品の手動インストール・ステップを実行します。

Oracle Data QualityおよびOracle Data Profiling製品のインストール後、追加コンポーネントを手動でインストールする必要がある場合があります。

2.3項「追加郵便表のインストール」

オプション

タスク4 - Oracle Data Qualityコンポーネントに必要なインストール後の構成ステップを実行します。

Oracle Data QualityおよびOracle Data Profiling製品のインストール後、コンポーネントを使用する前に構成が必要な場合があります。

2.4項「インストール後の構成タスク」

必須

タスク5 - Oracle Data Quality製品を初めて使用する場合は、基本的な管理情報を確認してください。

Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのクライアント・ユーザー・インタフェースとともにインストールされるオンライン・ヘルプに、詳細情報が記載されています。

Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのオンライン・ヘルプおよびメタベース管理者のオンライン・ヘルプを参照してください。

オプション

2 Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのインストール

この章では、Oracle Data Integratorのインストールと構成方法について説明します。インストール後の構成パラメータについても説明します。

次のトピックについて説明します。

- 2.1項「インストールの準備」

- 2.2項「Oracle Data Quality製品のインストール」

- 2.3項「追加郵便表のインストール」

- 2.4項「インストール後の構成作業」

2.1 インストールの準備

次のことを開始する前に、この項の情報を確認してください。

- システム要件および動作保証の確認

- ユーザー・アカウントの定義

- 使用可能なポートの特定

2.1.1 システム要件および動作保証の確認

Oracle Data Quality製品をインストールする前に、システム要件と動作保証に関するドキュメントを読み、現在の環境がインストールの最低要件を満たしていることを確認する必要があります。これらのドキュメントはどちらもOracle Technology Network (OTN)で入手できます。

システム要件のドキュメントには、ハードウェアおよびソフトウェア要件、ディスク領域とメモリーの最低要件、必要なシステム・ライブラリ、パッケージまたはパッチなどの情報が記載されています。

http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_requirements.htm

動作保証のドキュメントには、サポートされているインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベース、サードパーティ製品が記載されています。

http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_certification.html

2.1.2 ユーザー・アカウントの定義

Oracle Data Quality製品は、特定の手順を実行するために複数のユーザーに依存します(表2-1に定義)。Oracle Data Qualityユーザーは、インストール中およびインストール後に作成されます。UNIXオペレーティング・システムは、Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Quality for Oracle Data Integratorをインストールする前に定義されます。

表2-1 必要なユーザー・アカウント

ユーザー

説明

root (UNIXオペレーティング・システムの場合)

または

winadmin (Windowsオペレーティング・システムの場合)

一部の製品は、ルートまたはスーパー・ユーザーのアクセス権限を持つオペレーティング・システム・ユーザーによって実行される必要があります。ソフトウェアのインストール中にルート・パスワードを入力すると、xinetd.conf(UNIXの場合)またはinetd.conf(Windowsの場合)が更新され、UNIXシステムとOracle Data Qualityソフトウェアの間で正しいプロセスが呼び出せるようになります。

これらのユーザー・タイプの詳細は、オペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。

Oracle Data Qualityアプリケーション管理者

Oracle Data QualityサーバーのアプリケーションをインストールしてOracle Data Qualityスケジューラとライセンス・マネージャを管理するオペレーティング・システム・ユーザー。(このユーザーはWindowsオペレーティング・システムまたはUNIXオペレーティング・システムのどちらかにインストールする場合に必要です。)

このユーザーの作成についての情報は、2.1.2.1項「Oracle Data Qualityアプリケーション管理者の定義」を参照してください。

Oracle Data Qualityローダー・ユーザー

Oracle Data Qualityユーザー・インタフェースのログイン画面からデータ・インポート・ディレクトリ(Oracle Data Qualityサーバー)にアクセスするユーザー。このユーザーは、リレーショナル・ソース(Oracle、IBM DB2、ODBC)から直接データにアクセスする予定であれば不要です。ただし、それぞれの固有のデータベースにアクセスするにはユーザーIDが必要です。

注意: このユーザーはデータをフラット・ファイル・ソース(区切り形式、COBOL、Oracle Data Qualityソース)からロードする予定がある場合にのみ必要です。

このユーザーの作成についての詳細は、2.1.2.2項「Oracle Data Qualityローダー・ユーザーの定義」を参照してください。

メタベース管理者

Oracle Data Qualityリポジトリを作成および維持し、メタベース、Oracle Data Qualityユーザーおよびデータ接続を定義するOracle Data Qualityユーザー・アカウント。このユーザーは、Oracle Data Qualityリポジトリ・ユーザーと呼ばれることもあります。

注意: メタベース管理者は、Oracle Data Qualityのインストール中に作成されます。

Oracle Data Qualityユーザー

Oracle Data Qualityユーザー・インタフェースからOracle Data QualityメタベースにアクセスするOracle Data Qualityユーザー・アカウント。

注意: Oracle Data Qualityユーザーは、インストール後にメタベース管理者によって作成されます。

2.1.2.1 Oracle Data Qualityアプリケーション管理者の定義

Oracle Data Quality アプリケーション管理者を作成する必要があります。また、sudoを使用している場合は、Oracle Date Quality製品をインストールする前に、sudo権限も付与する必要があります。この管理者は、サーバー・アプリケーションをインストールし、Oracle Data Qualityサーバーのスケジューラとライセンス・マネージャを管理します。

UNIXオペレーティング・システムでアプリケーション管理者を作成するには:

1. UNIXルート・ユーザーとして、Oracle Data Quality管理アクティビティを実行するためのOracle Data Quality管理者ユーザー・アカウントを作成します。
Oracle Data Quality管理者名には命名制限はありませんが、 ユーザー・アカウントはodqadminという名前にすることをお薦めします。

2. 次のいずれかの操作を行います。

- sudoにより提供されるセキュリティを利用しない場合は、Oracle Data Quality管理者が、定義したすべてのデータ・インポート・ディレクトリ対して読取り権限を持つことを確認してください。「Oracle Data Qualityローダー・ユーザーの定義」に進みます。

- sudoのセキュリティ機能を利用する場合は、次のステップに進みます。

3. UNIXルート・ユーザーとして、コマンド: visudoを入力します。これにより、sudoersという名前のファイルが編集用に開かれます。
注意: このファイルは、必ずvisudoコマンドを使用して編集する必要があります。

4. 「デフォルト」指定セクションで、次のエントリを追加します。

Defaults:<user_id> targetpw
Defaults:<user_id> passwd_tries=1
Defaults:<user_id> timestamp_timeout=0

5. 「ユーザー権限」指定セクションで、次のエントリを追加します。

<user_id> ALL=(ALL) ALL

6. ファイルを保存して終了します。

7. sudoが正しく構成されていることを検証します。

1. 新規作成されたOracle Data Quality管理者としてログインします。たとえば、次のように入力します。

sudo -u odqadmin id

2. プロンプトが表示されたら、ユーザーのパスワードを入力します。

3. コマンド: idを入力します。
オペレーティング・システムからUNIXユーザーIDが返されます。返されない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

Windowsオペレーティング・システムでアプリケーション管理者を作成するには:

1. Windowsサーバー管理者として、Oracle Data Quality管理者用のWindowsユーザー・アカウントを作成します。
Oracle Data Quality管理者名には命名制限はありませんが、 ユーザー・アカウントはodqadminという名前にすることをお薦めします。

2. Oracle Data Quality管理者ユーザーodqadminを、管理者グループに追加します。

3. Windowsの「コントロール パネル」から、「管理ツール」の「ローカル セキュリティ ポリシー」を開き、「セキュリティの設定」→「ローカル ポリシー」フォルダを開きます。

4. Oracle Data Qualityアプリケーション管理者ユーザーodqadminに、次のオプションを追加します。

- サービスとしてログオン

- オペレーティング システムの一部として機能

2.1.2.2 Oracle Data Qualityローダー・ユーザーの定義

データをフラット・ファイルからインポートする予定であれば、UNIX上でOracle Data Qualityローダー・ユーザー・アカウントを定義します。フラット・ファイル・データをOracle Data Qualityにインポートする場合は、UNIXユーザーIDを使用してサーバー上のファイル場所にアクセスします。

たとえば、Oracle Data Qualityサーバー上の/dataディレクトリにあるCOBOLコピーブックで記述されたフラット・ファイルをインポートする場合は、 Oracle Data Qualityサーバーにログオンして/dataからそのファイルを読み取ることのできるOracle Data Qualityローダー・ユーザー(UNIXユーザーID)が必要です。

注意:
データをリレーショナル・ソースから直接インポートするつもりであれば、UNIXユーザーIDは不要なため、これらのステップを実行する必要ありません。必要なユーザーはRDBMSログイン・アクセス用のみです。

1. Oracle Data Qualityローダー・ユーザーとして機能するように、新規ユーザー・アカウントを定義するか、既存のユーザー・アカウントを選択します。
注意: Windowsオペレーティング・システムでは、チームが共有する1つのユーザー・アカウントを作成するか、または各ユーザーが独自のユーザー・アカウントを持つかを決定してください。

2. そのアカウントに、ローダー接続の作成時に使用する予定のデータ・インポート・ディレクトリに対する読取り権限を付与します。
注意: Windowsオペレーティング・システムでは、各ユーザー・アカウント(フラット・ファイル・データにアクセスする)をそれぞれ保護された場所に適切なWindowsユーザー・グループに追加してください。Windowsグループに含まれていないユーザー・アカウントは、そのローダー接続用のフラット・ファイル・データをインポートできません。

2.1.3 使用可能なポートの特定

インストール中に、クライアントからサーバーにアクセス可能でブロックされていないポート番号を少なくとも2つ指定する必要があります。これらのポート番号は次のサービスで使用されます。

- Oracle Data Qualityスケジューラには、スケジューラ・ポートと呼ばれるポートが必要です。

- Oracle Data Profiling and Qualityメタベース・リポジトリには、リポジトリ・ポートと呼ばれるポートが必要です。

注意:
ODBCデータソースをWindowsベースのサーバーから使用する予定がある場合は、Oracle Data Quality ODBCアダプタ用の3番目のポートを予約しておく必要があります。

リスニングしているアプリケーションのあるポートを特定するには、netstat -anコマンドを入力します。使用可能なポートを2つ選択し、設定用にそれらを書き留めておきます。

注意:
ポート番号は1001から65535までの範囲で、参照しやすいように連続した番号にする必要があります。(たとえば、リポジトリ・ポート用に7600、スケジューラ・ポート用に7601など。)

2.2 Oracle Data Quality製品のインストール

この項では、Oracle Data Integratorのインストールに関する情報と手順について説明します。

- 2.2.1項「インストーラの起動」

- 2.2.2項「インストール・ログ・ファイル」

- 2.2.3項「UNIXオペレーティング・システムでのインストール」

- 2.2.4項「Windowsオペレーティング・システムでのインストール」

- 2.4.1項「Oracle Data Qualityスケジューラの起動」

2.2.1 インストーラの起動

インストーラを起動するには、Oracle Data Qualityインストール・ディスクを挿入するか、ODQインストール・ディレクトリ(ODQ .zipまたは.jarファイルを保存した場所)内の/Disk1に移動し、次のコマンドを実行します。

- UNIXオペレーティング・システムの場合:

./runInstaller

- Windowsオペレーティング・システムの場合:

setup.exe

システムでサポートされるJDKを確認するには、Oracle Fusion Middleware動作保証ドキュメントを参照してください。http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/files/fusion_certification.html

2.2.2 インストール・ログ・ファイル

インストーラは、ログ・ファイルをOracle_Inventory_Location/log(UNIXオペレーティング・システム)またはOracle_Inventory_Location\logs(Windowsオペレーティング・システム)ディレクトリに書き込みます。UNIXシステムでは、Oracle Inventoryディレクトリの場所が不明な場合は、次のディレクトリ(デフォルト場所)に格納されているoraInst.loc ファイルでその場所を検索できます。

- Linuxオペレーティング・システム: /etc/oraInst.loc

- HP-UXおよびSolarisオペレーティング・システム: /var/opt/oracle/oraInst.loc

- Windowsオペレーティング・システム: \Program Files\Oracle\Inventory\logs

2.2.3 UNIXオペレーティング・システムでのインストール

UNIXオペレーティング・システムのOracle Data Profiling and Qualityインストールには、次のコンポーネントが含まれています。

- Oracle Data Quality for Data Integrator

- メタベース・サーバー

- メタベース定義

表2-2に、UNIXオペレーティング・システムのインストールに含まれる画面を示します。詳細は、付録B「Oracle Data ProfilingおよびData Qualityのインストール画面」を参照してください。

表2-2 UNIXオペレーティング・システムのインストール・フロー

番号

画面

この画面がいつ表示されるか

説明および必要なアクション

1

ようこそ

常時

「次へ」をクリックして続行します。

2

前提条件チェック

常時

この画面では、ホスト・コンピュータを分析して、特定のオペレーティング・システムの前提条件を満たしているか確認します。

失敗した前提条件チェックがあると、短いエラー・メッセージが画面下部に表示されます。エラーを修正して「再試行」をクリックし、再試行します。エラーや警告メッセージを無視してインストールを続行する場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントについて前提条件チェックを中止するには、「中止」をクリックします。

3

インストール場所の指定

常時

「場所」フィールドに、製品をインストールするOracleホーム(このガイドではODQ_HOMEと呼びます)を入力します。

「次へ」をクリックして続行します。

4

メタベース・サーバーの詳細

常時

この画面では、メタベース・サーバーを構成します。

必要な情報を入力し、「次へ」をクリックして続行します。

5

インストール・サマリー

常時

サマリーを確認し、「インストール」をクリックして続行します。

6

構成の進行状況

常時

インストーラにより、各構成アシスタントが自動的に順次実行され、「ステータス」列に進行状況が表示されます。

この画面ではアクションは必要ありません。

7

インストールの完了

常時

この構成をテキスト・ファイルに保存する場合は「保存」をクリックします。このファイルは、後でコマンドラインから同じインストールの実行を選択する場合に使用できます。

「終了」をクリックしてインストーラを閉じます。

2.2.4 Windowsオペレーティング・システムでのインストール

表2-3に、Windowsオペレーティング・システムでのインストールに含まれる画面を示します。詳細は、付録B「Oracle Data ProfilingおよびData Qualityのインストール画面」を参照してください。

表2-3 Windowsオペレーティング・システムのインストール・フロー

番号

画面

この画面がいつ表示されるか

説明および必要なアクション

1

ようこそ

常時

「次へ」をクリックして続行します。

2

コンポーネントの選択画面(Windowsオペレーティング・システムのみ)

常時

インストールするコンポーネントを選択します。次のオプションがあります。

- クライアント・ユーザー・インタフェース
Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのユーザー・インタフェースは、32ビット版Windowsオペレーティング・システムのみで使用できます。このクライアントは、別のマシンにインストールされたメタベース・サーバーに接続するように構成できます。

- Oracle Data Profiling and Qualityサーバー
Oracle Data Profiling and Qualityサーバーのインストールには、メタベース・サーバー、Data Quality Server(32ビット版Windowsオペレーティング・システムのみ)、ODBCサーバー(32ビット版Windowsオペレーティング・システムのみ)が含まれます。

「次へ」をクリックして続行します。

3

前提条件チェック

常時

「次へ」をクリックして続行します。

4

インストール場所の指定

常時

Oracleホーム(このガイドではODQ_HOMEと呼びます)への絶対パスを指定します。

「次へ」をクリックして続行します。

5

メタベース・サーバーの詳細

常時

この画面では、メタベース・サーバーを構成します。

必要な情報を入力し、「次へ」をクリックして続行します。

6

メタベース・クライアントの詳細(Windowsオペレーティング・システムのみ)

コンポーネントの選択(Windowsオペレーティング・システムのみ)画面でメタベース・クライアントを選択した場合のみ。

この画面では、メタベースおよびODBCサーバーに接続するクライアントを構成します。

必要な情報を入力し、「次へ」をクリックして続行します。

7

インストール・サマリー

常時

サマリーを確認し、「インストール」をクリックして続行します。

8

構成の進行状況

常時

インストーラにより、各構成アシスタントが自動で順に実行され、「ステータス」列に進行状況が表示されます。この画面ではアクションは必要ありません。

9

インストールの完了

この構成をテキスト・ファイルに保存する場合は「保存」をクリックします。このファイルは、後でコマンドラインから同じインストールの実行を選択する場合に使用できます。

「終了」をクリックしてインストーラを閉じます。

2.3 追加郵便表のインストール

郵便表は、データ品質プロセスの重要な部分で、レコード内の名前とアドレスの検証と改善に使用する郵便情報を提供します。この項では、Oracle Data Qualityサーバーに郵便および国勢調査ディレクトリをインストールする方法について説明します。

2.3.1 郵便表の命名規則

郵便表と国勢調査/DPVディレクトリは、圧縮形式で配布されます。ファイル拡張子は.zip (Windowsオペレーティング・システム用)および.tar (UNIXオペレーティング・システム用)です。

表2-4に、使用されるファイル命名規則を示します。

表2-4 命名規則

表またはディレクトリ名

使用される命名規則

一般およびアジアの郵便表

XXMMMq.ext、ここでXXは2文字の国コード、MMMは郵便表の発行月の省略形、extはzipまたはtarです。

例:

AUJULq.zipは、オーストラリアの7月の郵便表です。

グローバル郵便表

注意: グローバル郵便表は、Oracle Data Quality内から呼び出される国際郵便表のサブセットです。グローバル郵便表は追加サービスを必要とするため、他のものとは区別されます。このサブセットには次の郵便表が含まれます: オーストラリア、ブラジル、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランドおよびスウェーデン。

XXXMMMYY.ext、ここでXXXは3文字の国コード、MMMYYは郵便表の発行年月の省略形、extはzipまたはtarです。

例:

DENJAN09.zipは、デンマークの2009年1月の郵便表です。

国勢調査ディレクトリ

注意: 国勢調査データは米国にのみ使用できます。

USCMMMq.ext - 補間された最上位ファイルを含む米国国勢調査ディレクトリの名前。MMMはディレクトリの発行月の省略形、extはzipまたはtarです。

USXMMMq.ext - ZIP+4重心ファイルを含む米国国勢調査ディレクトリの名前。MMMはディレクトリの発行月の省略形、extはzipまたはtarです。

USPMMMq.ext - 補間された付加ディレクトリのみを含むファイルの名前。MMMはディレクトリの発行月の省略形、extはzipまたはtarです。

DPVディレクトリ

DPVMMMq.ext - 米国のDelivery Point Validation(配達地点検証)ディレクトリの名前です。ここでMMMはディレクトリの発行月の省略形、extはzipまたはtarです。

LACS DirectoryLink

USLMMMq.ext.米国のLACSLinkディレクトリの名前、extはzipまたはtarです。

SuiteLinkDirectory

USLMMMq.ext - 米国のSuiteLinkディレクトリの名前。MMMはディレクトリの発行月の省略形、extはzipまたはtar。

注意:

- Delivery Point Validation (DPV)は、既存のアドレス情報の正確性を評価し、不正確、不完全または間違いのあるアドレスを識別できるようにする米国郵政公社のテクノロジです。

- 米国郵政公社とのライセンス契約により、DPVおよびLACSLinkディレクトリの出荷および転送は、米国とその領土のみに制限されています。これらのディレクトリを購入する顧客も同じ制限に従う必要があります。

- SuiteLinkは、米国郵政公社の製品で、限定されたレコードに1組の番号を追加してビジネス・アドレス情報を改善します。CASS処理によって高層デフォルトとして識別されたビジネス・レコードのみがSuiteLink処理の候補になります。

2.3.2 郵便番号のインストール場所

郵便関連ファイルおよびディレクトリは、デフォルトで次の場所にインストールされます。

- 一般郵便表(DPV、LACSLinkおよびSuiteLink表)
UNIXオペレーティング・システムの場合:ODQ_HOME/oracledq/12/tables/postal_tables

Windowsオペレーティング・システムの場合: \ODQ_HOME\oracledq\tables\*

- グローバル郵便表および緯度/経度表
UNIXオペレーティング・システムの場合:ODQ_HOME/oracledq/12/tables/postal_tables

Windowsオペレーティング・システムの場合: \ODQ_HOME\oracledq\tables\*

- アジア郵便表(中国、日本、韓国、台湾)
UNIXオペレーティング・システムの場合:ODQ_HOME/oracledq/12/tables/postal_tables

Windowsオペレーティング・システムの場合: \ODQ_HOME\oracledq\tables\*

- 国勢調査
UNIXオペレーティング・システムの場合:ODQ_HOME/oracledq/12/tables/postal_tables

Windowsオペレーティング・システムの場合: \ODQ_HOME\oracledq\tables\*

郵便表に別の場所を使用するには、2.3.3項「代替の郵便番号インストール場所」の手順に従ってください。

2.3.3 代替郵便番号のインストール場所

郵便表はデフォルトのディレクトリ(2.3.2項に記載するディレクトリ)にインストールすることをお薦めします。別のディレクトリを使用する場合は、郵便表をインストールする前に代替場所を定義する必要があります。

郵便表の代替場所を指定するには:

1. すべてのOracle Data Qualityクライアントを含む、Oracle Data Quality製品を終了します。

2. Oracle Data Qualityスケジューラ・サービスを閉じます。

3. メッセージ・サービス・アプリケーションを開始します。

- Windowsオペレーティング・システムの場合:
「プログラム」→「Oracle Data Quality Software」→「Metabase」

- UNIXオペレーティング・システムの場合:
./mtb_admin

4. プロンプトが表示されたら、メタベース管理者(madmin)としてログオンします。
メタベース名_controlを使用して、代替場所をすべてのメタベースに適用します。

5. 次のコマンドを1つずつ入力して、郵便ディレクトリのインストール場所がまだ変更されていないことを確認します。

define postal_directory
define apac_postal_directory
define census_directory
define ga_directory

コマンドは、次の失敗メッセージを返します: 名前nnn_directoryを持つ設定が表default_settingsで見つかりませんでした。。例:「名前census_directoryを持つ設定が表default settingsで見つかりませんでした。」

注意: 値が返される場合は、新しい設定を定義する前に現在の設定を削除する必要があります。詳細は、「郵便ディレクトリ定義の削除」を参照してください。

6. アジア以外の郵便表、国勢調査表、グローバル・ポスタル表、アジア郵便表のいずれかまたはすべての代替のインストール・ディレクトリを作成します。

7. インストールされたxxCITYファイルを、デフォルトのインストール・ディレクトリから新しい代替ディレクトリに移動します。
これらのファイルは、TSクオリティ・プロジェクト・テンプレートがインストールされたときに、デフォルトの郵便ディレクトリにコピーされました。これらを郵便表と同じ場所に置く必要があります。

8. デフォルトのディレクトリを削除します(または空のままにします)。

9. mtb_adminプロンプトで、次のように入力します。

expert

10. 次のコマンドを1つ以上発行して、代替場所を定義します。

- アジア以外の郵便表用:

define postal_directory [file join {d:\newpostal}]

- アジア郵便表用:

define apac_postal_directory [file join {d:\newpostal}]

- 国勢調査表用:

define census_directory [file join {d:\newpostal}]

- グローバル郵便表用:

define ga_directory [file join {d:\newpostal}]

ここで、d:\newpostalは代替場所のパスです。

11. exitと入力してコマンド・プロンプト・ウィンドウを閉じます。

12. グローバル郵便表および緯度/経度表については、追加ステップがあります。

1. テキスト・エディタを使用して、ODQ_HOME/oracledq/12/Software/binディレクトリに格納されているグローバル郵便表gaserver.iniファイルを開きます。

2. CountryDataDirectoryエントリを、グローバル郵便表データストア\rdataディレクトリの代替場所を指すように設定します。

3. KnowledgeBaseDirectoryエントリを、グローバル郵便表\kbaseディレクトリの場所を指すように設定します。

4. LicenseDirectoryエントリを見つけて、それをグローバル郵便表のライセンス・ディレクトリに指定します。図2-1に、変更後のgaserver.iniファイルの例を示します。

図2-1 変更されたgaserver.iniファイル

5. 保存してファイルを閉じます。

6. 変更したファイルをコピーし、それをODQ_HOME/oracledq/12/Software/bin/latlong ディレクトリに貼り付けて既存ファイルを上書きします。
注意: 2つのバージョンのgaserver.iniファイルが同じ場所を指す必要があります。

13. Oracle Data Qualityとスケジューラを再起動します。

2.3.4 郵便ディレクトリ定義の削除

郵便ディレクトリ定義の削除するには:

1. すべてのOracle Data Qualityクライアントを含む、Oracle Data Quality製品を終了します。

2. Oracle Data Qualityスケジューラ・サービスを閉じます。

3. メタベース・サーバー・アプリケーションを開始します。

- UNIXオペレーティング・システムの場合:
./mtb_admin

- Windowsオペレーティング・システムの場合:
「スタート」→「プログラム」→「Oracle Data Quality Software」→「Metabase Server」→「Administrator Command Prompt」

4. プロンプトが表示されたら、メタベース管理者(madmin)として_controlメタベースにログオンします。

5. 適切なコマンドを発行します。

undefine postal_directory
undefine apac_postal_directory
undefine census_directory
undefine ga_directory

2.3.5 郵便番号のインストール手順

基本のインストール手順は、すべての郵便表カテゴリで同じです。ただし、グローバル郵便表の設定には追加ステップが必要です。

郵便ディレクトリ・ファイルのインストールには:

1. 郵便表ファイルをダウンロードし、郵便インストール・ディレクトリにコピーします。このファイルはインストールCD/DVDに格納されているか、FTPセッションからマシンにインストールされています。ファイル名の形式については、「郵便表の命名規則」を参照してください。

2. 適切なコマンド(WinZipまたはtar)を使用して、.tarまたは.zipファイルを解凍します。展開されたファイルは、現在のディレクトリに置かれます。
注意: Oracle Data Qualityソフトウェアでは、サイズ削減のためにいくつかの郵便表を圧縮しています。ファイルのリストに拡張子が.Zのファイルがあることを確認してください。これが圧縮されたファイルです。必要な場合には、次のコマンドを入力してファイルを解凍してください。

uncompress *.Z

3. いずれかのグローバル郵便表を購入した場合は、「Windowsでグローバル郵便サービスを設定する手順」または「UNIXでグローバル郵便サービスを設定する手順」を完了してください。(グローバル郵便表を使用する国: オーストリア、ブラジル、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン)

2.3.6 UNIXオペレーティング・システムでのグローバル郵便サービスの設定

UNIXでグローバル郵便サービスを設定する手順:

1. 2.3.5表の説明に従って、グローバル郵便表のインストールを完了させます。

2. ファイルgactlを含むディレクトリに変更します。

- AIXオペレーティング・システムでは、このファイルは次のディレクトリにあります。
ODQ_HOME/oracledq/12/Software/GA_server

- その他すべてのUNIXオペレーティング・システムでは、このファイルは次のディレクトリにあります。
ODQ_HOME/oracledq/12/Software/bin

3. 次のコマンドを入力します。

gactl start

注意: 新しいグローバル郵便表をインストールする必要がある場合は、サービスを停止し、新しい表をインストールしてサービスを再起動する必要があります。

サービスを停止するには、次のコマンドを発行します。

gactl stop

2.3.7 Windowsオペレーティング・システムでのグローバル郵便サービスの設定

Windowsでグローバル郵便サービスを設定するには:

1. グローバル郵便表のインストールを完了します。

2. 「スタート」メニューから、「プログラム」→「Oracle Data Quality products」→「Global Postal Matcher」→「Create Service」を選択します。

3. (オプション)GA郵便表の代替場所としてネットワーク・ドライブを定義した場合は、2.3.3項の説明に従って、グローバル・アドレス・サービスのプロパティを変更する必要があります。

1. Windowsの「サービス」ページに進みます(「スタート」→「設定」→「コントロール パネル」→「管理ツール」→「サービス」)。

2. Global Address Serverエントリを見つけて、右クリックします。

3. 「プロパティ」を選択して「ログオン」タブをクリックします。

4. 「アカウント」オプションを選択し、最初のフィールドにドメイン名とユーザー名を入力します(例: domain_name\jsmith)。

5. 「パスワード」および「パスワードの確認入力」フィールドに、ユーザーIDに対応するパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

4. 「スタート」メニューから、「プログラム」→「Oracle Data Quality products」→「Global Postal Matcher」→「Start Service」を選択します。

5. 「スタート」メニューから、「設定」→「コントロール パネル」→「管理ツール」→「サービス」を選択し、グローバル・サービスが開始されていることを確認します。
注意: 新しいグローバル郵便表をインストールする必要がある場合は、サービスを停止し、新しい表をインストールしてからサービスを再起動する必要があります。

2.4 インストール後の構成タスク

インストール・タイプによっては、一部のOracle Data Qualityコンポーネントを手動で構成する必要があります。次のセクションを確認して、追加の構成作業が必要かどうか判断してください。

- Oracle Data Qualityスケジューラの起動

- UNIXオペレーティング・システム用環境変数の構成

- inetd.confファイルの構成

2.4.1 Oracle Data Qualityスケジューラの起動

Oracle Data Profiling and Qualityサーバーをインストールした場合は、開始する前にOracle Data Qualityスケジューラを起動する必要があります。スケジューラは、Oracle Universal Installerによりインストール・プロセスの一部として起動されますが、これをもう一度起動する必要がある場合があります。

Oracle Data Qualityスケジューラの起動手順

1. Oracle Data Profiling and QualityサーバーにOracle Data Qualityサーバー管理者としてログオンしていることを確認します。これはインストール時にメタベース・サーバーの詳細画面で定義したものです。

2. 次のディレクトリに移動します。

<ODQ_HOME/oracledq/metabase_server/metabase/bin

3. 次のコマンドを入力します。

./scheduler -start

スケジューラの使用に関する詳細は、メタベース管理者のオンライン・ヘルプを参照してください。

2.4.2 UNIXオペレーティング・システム用環境変数の構成

UNIXプラットフォームで、Oracle Data Integratorをインストールしたユーザーに対して次の環境変数を追加します。

- Oracle_QUALITY=ODQ_HOME/oracledq/12/Software

- LD_LIBRARY_PATH=ODQ_HOME/oracledq/12/Software/bin

2.4.3 inetd.confファイルの構成

Oracle Data Quality製品は、inetdと呼ばれる、UNIXオペレーティング・システムで動作するネットワーク・サービスを処理するデーモン・プロセスと連携します。実行時には、inetdはその構成情報を構成ファイル(デフォルトで/etc/inetd.conf)から読み取ります。

メタベース・サーバーをインストールした場合、Oracle Universal Installerはinetd.confファイルを自動的に更新します。Linux、HPおよびAIXシステムでは、追加のアクションは必要ありません。

inetd.confファイルをなんらかの理由で更新する場合は、それを必ず再利用してください。

Solaris 10以降のシステムでは、inetdは別の場所から構成情報を読み取ります。Oracle Data Profiling and QualityコンポーネントをSolaris 10システムにインストールした場合は、ルート・ユーザーとしてログオンして、コマンド・プロンプトで次のコマンドを発行してください。

inetconv -f -o /var /tmp

このコマンドは、inetd.confファイル内のデータ品質エントリをSolaris 10に必要な形式に変換します。

3 Oracle Data Quality製品のアンインストール

この章では、アンインストーラを使用してOracle Data Quality製品をアンインストールする方法について説明します。手動によるアンインストール手順も提供されています。

- 第3.1項「アンインストーラの起動」

- 第3.2項「ODQホームの削除」

- 第3.3項「UNIXオペレーティング・システムでServicesファイルからエントリを削除」

- 第3.4項「UNIXオペレーティング・システムでinetd.confファイルからエントリを削除」

3.1 アンインストーラの実行

Oracle Data Quality製品の場合は、ODQ_HOME/oui/bin(UNIXオペレーティング・システム)またはODQ_HOME\oui\bin(Windowsオペレーティング・システム)ディレクトリに移動し、デインストーラを起動します。

- UNIXオペレーティング・システム:

./runInstaller.sh -deinstall

- Windowsオペレーティング・システム:

setup.exe -deinstall

Windowsオペレーティング・システムの場合は、「スタート」メニューから「プログラム」→「Oracle Home」→「Uninstall」を選択してデインストーラを起動することもできます。

注意:
アンインストーラの実行後にWindowsオペレーティング・システムを再起動する必要があります。これを行わないと、結果として不完全な削除になる場合があります。

表3-1の指示に従って、ODQ_HOMEを削除します。

3.2 ODQホームの削除

デインストーラの起動後、表3-1の手順に従ってODQ_HOMEを削除します。

注意:
Oracle Data Qualityを再インストールして同じポート番号を使用する場合は、削除後にservicesファイルとinetd.confファイルを修正する必要があります。3.3項「UNIXオペレーティング・システムでServicesファイルからエントリを削除」および3.4項「UNIXオペレーティング・システムでinetd.confファイルからエントリを削除」を参照してください。

表3-1 Oracle Data Qualityホームの削除

番号

画面

説明と必須作業

1

「次へ」をクリックして続行します。

2

Oracleホームのアンインストールを選択します。

アンインストールしようとしているOracleホーム・ディレクトリを確認します。

「削除」をクリックして続行します。

3

この画面には、削除の進行状況とステータスが表示されます。

4

「終了」をクリックして画面を閉じます。

3.3 UNIXオペレーティング・システムでServicesファイルからエントリを削除

Oracle Data Qualityをインストールしたときに、/etcディレクトリ内のservicesファイルの最下部に2つのエントリが追加されています。これらのエントリは、Oracle Data Quality製品を再インストールする前に削除する必要があります。

Servicesファイル内のエントリを削除する手順:

1. 3.1項および3.2項の説明に従ってOracle Data Qualityのバイナリとメタベースを削除後、rootとしてログインして/etcディレクトリに移動します。

2. servicesという名前のファイルを見つけて、バックアップをとります。

3. servicesファイルを編集用に開き、ファイルの末尾へ移動します。次に示す3行がファイルに挿入されているのがわかります。

#  These lines are entered for TSS 12 - Metabase Server
dscserv1_rel1200 8500/tcp
dscserv1_lm_rel1200 8501/tcp

4. この3行をservicesファイルから削除します。

5. 変更を保存してファイルを閉じます。

3.4 UNIXオペレーティング・システムでinetd.confファイルからエントリを削除

Oracle Data Qualityをインストールしたときに、/etcディレクトリ内のinetd.confファイルの最下部にエントリが追加されています。このエントリは、Oracle Data Quality製品を再インストールする前に削除する必要があります。

inetd.confからエントリを削除する手順:

1. 3.3項の説明に従ってservicesファイルを修正後、inetd.confという名前のファイルを見つけます。(まだ/etcディレクトリが表示されているはずです。この作業を行うにはrootとしてログインする必要があります。)

2. inetd.confという名前のファイルを見つけて、バックアップをとります。
注意: Linuxオペレーティング・システムでは、ファイル名TSDiscoveryで、非表示のディレクトリ/etc/xinetd.dに格納されています。

3. inetd.confを編集用に開き、ファイルの末尾へ移動します。次に示す1行がファイルに挿入されているのがわかります。

# These lines are entered for TSS 12 - Metabase Server
dscserv1_rel1200 stream tcp nowait systest /usr/bin/env -i HOME=/home systest
.LOGNAME=systest /home/system/rel1200_doc/metabase/bin/mtb_server

4. inetd.confファイルからその行を削除します。

5. 変更を保存してファイルを閉じます。

6. inetdを再起動してポートを解放します。rootとしてログインしたまま、次のコマンドを実行します。

kill -HUP $(ps -e|grep inetd|head -1|awk '{print$1}')

このコマンドは、inetdを停止して再起動します。このコマンドによって使用している環境で問題が発生することがないかUNIX管理者に確認してください。

A サイレント・インストール

この付録では、Oracle Data Qualit製品のサイレント・インストールの実行方法について説明します。

- A.1項「サイレント・インストールについて」

- A.2項「Oracle Data Qualityのレスポンス・ファイル」

A.1 サイレント・インストールについて

Oracle Data Integratorでは、既存のレスポンス・ファイル・テンプレートを編集してサイレント・インストールを実行できます。サイレント・インストールおよびサイレント・アンインストールの一般的な情報は、『Oracle Fusion Middlewareインストレーション・プランニング・ガイド』の「サイレント・インストールおよびサイレント・アンインストール」を参照してください。

A.2 Oracle Data Qualityのレスポンス・ファイル

オプション・ファイル・テンプレート(レスポンス・ファイルとも呼ぶ)を使用したインストールの実行を選択できます。UNIX用のオプション・ファイルは、Oracle Data Qualityインストール・ディレクトリに格納されています。

次のレスポンス・ファイル・テンプレートは、インストールCD-ROMのDisk1/stage/Response(UNIXオペレーティング・システム)またはDisk1\stage\Response(Windowsオペレーティング・システム)ディレクトリに格納されています。

インストール・ファイル

説明

installAndConfigure.rsp

これは、Oracle Data Quality製品をUNIXオペレーティング・システムにインストールする場合に使用するオプション(レスポンス)ファイルです。

B Oracle Data ProfilingおよびData Qualityのインストール画面

この付録には、Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Quality for Oracle Data Integratorのインストール画面のすべての画像と説明を含みます。

- B.1項「ようこそ」

- B.2項「コンポーネントの選択画面(Windowsオペレーティング・システムのみ)」

- B.3項「前提条件チェック」

- B.4項「インストール場所の指定」

- B.5項「メタベース・サーバーの詳細」

- B.6項「メタベース・クライアントの詳細(Windowsオペレーティング・システムのみ)」

- B.7項「インストール・サマリー」

- B.8項「構成の進行状況」

- B.9項「インストールの完了」

B.1 ようこそ

「ようこそ」画面は、インストーラの起動時に毎回表示されます。

「次へ」をクリックして続行します。

B.2 コンポーネントの選択画面(Windowsオペレーティング・システムのみ)

「コンポーネントの選択」画面には次のオプションがあります。

コンポーネント

説明

クライアント・ユーザー・インタフェース

Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのユーザー・インタフェースは、32ビット版Windowsオペレーティング・システムのみで使用できます。このクライアントは、別のマシンにインストールされたメタベース・サーバーに接続するように構成できます。

Oracle Data Profiling and Qualityサーバー

Oracle Data Profiling and Qualityサーバーのインストールには、次のコンポーネントが含まれます。
Oracle Data Profiling and Qualityサーバーのインストールには、次のコンポーネントが含まれます。

- Oracle Data Quality for Data Integrator
Qualityサーバーおよび国のプロジェクト・テンプレートと都市表

- メタデース・サーバー
メタベース・サーバーには、プロファイリング・データとメタデータが含まれます。

- メタベース定義

B.3 前提条件チェック

問題がある場合は、画面の最下部に短いエラー・メッセージが表示されます。エラーを修正し、「再試行」をクリックして再試行します。

エラーや警告を無視してインストールを続行する場合は、「続行」をクリックします。

すべてのコンポーネントについて前提条件チェックを中止するには、「中止」をクリックします。

B.4 インストール場所の指定

製品をインストールするOracleホーム・ディレクトリの絶対パスを指定します。これはODQ_HOMEとも呼びます。

このディレクトリは既存のOracleホームの場所にする必要があります。存在しないディレクトリを指定した場合は、そのディレクトリが作成されます。

インストール場所を入力後、「次へ」をクリックして続行します。

B.5 メタベース・サーバーの詳細

UNIXオペレーティング・システムの「メタベース・サーバーの詳細」画面

要素

説明

リポジトリ・ポート

メタベース・リポジトリのポート。このポートは、有効な空きポートで、このインストール・セッションで他のポートに干渉しないものにする必要があります。デフォルトは7600です。UNIXオペレーティング・システムでは。このポートは1024よりも大きくしてください。

スケジューラ・ポート

Oracle Data Qualityスケジューラのポート。このポートは、有効な空きポートで、このインストール・セッションで他のポートに干渉しないものにする必要があります。デフォルトは7601です。UNIXオペレーティング・システムでは、このポートは1024より大きい番号にする必要があります。

管理者ユーザー名

メタベースの管理者名。名前は4から30文字の長さで、英字で始める必要があります。デフォルトはmadminです。

管理者パスワード

パスワードは5から30文字の長さにする必要があり、英数字、_、§、#文字のみ使用可能で、英字で始める必要があります。

パスワードの確認

メタベースの管理者パスワードを確認します。

Windowsオペレーティング・システムの「メタベース・サーバーの詳細」画面

要素

説明

リポジトリ・ポート

メタベース・リポジトリのポート。このポートは、有効な空きポートで、このインストール・セッションで他のポートに干渉しないものにする必要があります。デフォルトは7600です。UNIXオペレーティング・システムでは、このポートは1024よりも大きくしてください。

スケジューラ・ポート

Oracle Data Qualityスケジューラのポート。このポートは、有効な空きポートで、このインストール・セッションで他のポートに干渉しないものにする必要があります。デフォルトは7601です。UNIXオペレーティング・システムでは、このポートは1024より大きい番号にする必要があります。

管理者ユーザー名

メタベースの管理者名。名前は4から30文字の長さで、英字で始める必要があります。デフォルトはmadminです。

管理者パスワード

パスワードは5から30文字の長さにする必要があり、英数字、_、§、#文字のみ使用可能で、英字で始める必要があります。

パスワードの確認

メタベースの管理者パスワードを確認します。

ODBCアダプタ・ポート

Oracle Data QualityのODBCアダプタ・ポートは、有効な空きポートで、このインストール・セッションで他のポートに干渉しないものにする必要があります。デフォルトは7602です。

B.6 メタベース・クライアントの詳細(Windowsオペレーティング・システムのみ)

要素

説明

メタベース・ホスト

メタベース・サーバーのホスト名。Oracle Data ProfilingまたはOracle Data Quality for Data Integratorサーバー・コンポーネントを同じマシン上にインストールしている場合は、localhostと入力します。

リポジトリ・ポート

クライアントが接続するメタベース・サーバーのリポジトリ・ポートを入力します。デフォルトは7600です。

スケジューラ・ポート

Oracle Data Qualityスケジューラのポート番号を入力します。デフォルトは7601です。

管理者ユーザー名

クライアントが接続するメタベース・サーバーのメタベース管理者ユーザー名を入力します。デフォルトはmadminです。

管理者パスワード

メタベースの管理者パスワードを入力します。

B.7 インストール・サマリー

この画面には、選択したインストール・オプションのサマリーが表示されます。この構成情報をファイルに保存してコマンドラインからインストールを繰り返すことができるようにするには、レスポンス・ファイルの保存フィールドで「保存をクリックします。この構成情報を保存するパスとファイル名を入力するよう求められます。

インストールをクリックしてこの構成を受け入れ、インストールを開始します。インストールを開始する前に構成を変更するには、左側のナビゲーション・ペインを使用して編集するトピックを選択します。

B.8 構成の進行状況

この画面には構成の進行状況が表示されます。これらはSelect Components画面で選択したコンポーネントです。

正しく構成されなかったコンポーネントがある場合は、最下部のペインにエラー・メッセージが表示されます。問題を修正し、「再試行」をクリックして再試行できます。

失敗したコンポーネントの構成をスキップする場合は、「続行」をクリックします。この場合、インストール後に問題を修正してコンポーネントを手動で構成できます。

すべてのコンポーネントの自動構成を中止する場合は、中止をクリックします。

B.9 インストールの完了

この画面には、完了したインストールの要約が表示されます。

この構成をテキスト・ファイルに保存する場合は「保存」をクリックします。このファイルは、後でコマンドラインから同じインストールの実行を選択する場合に使用できます。

「終了」をクリックしてインストーラを閉じます。

C Oracle Data Qualityのアンインストール画面

この付録には、Oracle Data Integratorの削除画面のすべての画像と説明を含みます。

- C.1項「ようこそ画面」

- C.2項「Oracleホームの削除画面」

- C.3項「削除の進行状況画面」

- C.4項「削除完了画面」

C.1 「ようこそ」画面

「ようこそ」画面は、デインストーラを起動したときに最初に表示される画面です。

図C-1 削除の「ようこそ」画面

C.2 「Oracleホームのアンインストール」画面

この画面には、削除しようとしているOracleホーム・ディレクトリが表示されます。これはデインストーラを起動したOracleホーム・ディレクトリです。

図C-2 Oracleホームのアンインストール画面

C.3 「アンインストールの進行状況」画面

この画面には、削除の進行状況が表示されます。

削除が完了する前に終了するには、「取消」をクリックします。

図C-3 アンインストールの進行状況画面

C.4 「アンインストール完了」画面

この画面には、完了した削除の要約が表示されます。

図C-4 「アンインストール完了」画面

索引
A  D  I  L  M  O  P  S

A

対象読者, はじめに

D

Oracle Data Integratorのアンインストール, C

ドキュメントのアクセシビリティ, Preface, Preface

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティ, Preface

I

inetd.confファイル, 3.2, 3.4

インストール・ログ・ファイル, 2.2.2

L

ログ・ファイル

インストール, 2.2.2

M

My Oracleサポート, Preface

O

Oracle Data Integrator

アンインストール画面, C

アンインストール, C

サイレント・インストール, A

Oracle Data Quality, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 2.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

動作保証情報, 2.1.1

Data Qualityサーバー, 1.1

ユーザー・アカウントの定義, 2.1.2

アプリケーション管理者の定義, 2.1.2.1

インストール・ログ・ファイル, 2.2.2

UNIXオペレーティング・システムでのインストール, 2.2.3

Windowsオペレーティング・システムでのインストール, 2.2.4

メタベース・サーバー, 1.1

ODBCサーバー, 1.1

Oracle Data ProfilingおよびOracle Data Qualityのクライアント・ユーザー・インタフェース, 1.1

Oracle Data Profiling and Qualityサーバー, 1.1

インストーラの起動, 2.2.1

システム要件, 2.1.1

oraInst.locファイル, 2.2.2

P

郵便表, 2.3, 2.3.1, 2.3.1, 2.3.1, 2.3.1, 2.3.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7

国勢調査ディレクトリ, 2.3.1

DPVディレクトリ, 2.3.1

一般およびアジア郵便表, 2.3.1

UNIXオペレーティング・システムでのグローバル郵便サービス, 2.3.6

Windowsオペレーティング・システムでのグローバル郵便サービス, 2.3.7

グローバル郵便表, 2.3.1

インストール場所, 2.3.2

LACS Director, 2.3.1

郵便コードのインストール手順, 2.3.5

郵便ディレクトリの削除, 2.3.4

S

サイレント・インストール, A

アンインストーラの起動, 3.1

Windowsシステム, 3.1

インストーラの起動, 2.2.1

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。