WebLogic Server SIP Container インストレーション・ガイド

11g リリース1 (11.1.1)

B61427-02(原本部品番号:E15460-02)

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle WebLogic SIP Containerベース・プラットフォームのインストール

- 1.1 Oracle WebLogic Server SIP Containerのインストール

索引

Oracle® WebLogic Server SIP Container

インストレーション・ガイド

11g リリース1 (11.1.1)

B61427-02(原本部品番号:E15460-02)

2011年1月

Oracle WebLogic Server SIP Containerインストレーション・ガイド 11g リリース1(11.1.1)

B61427-02

Copyright © 2006, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。 ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。 このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。 誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次のNoticeが適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。 このソフトウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。 このソフトウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。 このソフトウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。 その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

このソフトウェアおよびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。 オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。 オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

はじめに

この「はじめに」の内容は次のとおりです。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このガイドはOracle WebLogic SIP Containerをインストールおよび使用するシステム管理者および開発者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社は、障害のあるお客様を含めたすべてのお客様に、オラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントをご利用いただけることを目標としています。 オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。 HTML形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。 標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。 オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/accessibility/を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。 コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかしJAWSは括弧だけの行を読まない場合があります。

外部Webサイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しないWebサイトへのリンクが含まれている場合があります。 オラクル社およびその関連会社は、それらのWebサイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

聴覚に障害があるお客様のOracleサポート・サービスへのアクセス

Oracleサポート・サービスに連絡するには、テレコミュニケーション・リレー・サービス(TRS)を使用してOracleサポート(+1-800-223-1711)までお電話ください。Oracleサポート・サービスの技術者が、Oracleサービス・リクエストのプロセスに従って、技術的な問題を処理し、お客様へのサポートを提供します。TRSの詳細は、http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.htmlを参照してください。電話番号の一覧は、http://www.fcc.gov/cgb/dro/trsphonebk.htmlを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、以下のドキュメントを参照してください。

- Oracle WebLogic SIP Containerの管理者ガイド

- Oracle WebLogic SIP Container開発者ガイド

- Oracle WebLogic SIP Containerのリリース・ノート

表記規則

このドキュメントでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

斜体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダー変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle WebLogic SIP Containerベース・プラットフォームのインストール

この章では、Oracle WebLogic Server SIP Containerのインストール方法を説明し、次の項からなります。

- 1.1項「Oracle WebLogic Server SIP Containerのインストール」

ここでのインストール手順はUNIX構文を使用して作成されており、bashシェルを想定しています。これらをUNIX上の使用シェルに合わせることも、Microsoft Windowsにインストールする場合には対応するMicrosoft Windowsコマンドおよび構文を使用することもできます。

1.1 Oracle WebLogic Server SIP Containerのインストール

次の手順を実行してOracle WebLogic Server SIP Containerをインストールします。

1. インストーラ・ファイルに実行可能許可を与えます(必要な場合)。

2. オペレーティング・システムに応じて次のコマンドのいずれかを実行します。例:

- Linuxの場合: ./owlcs103_linux32.bin

- Windowsの場合: owlcs103_win32.exe

インストール・ファイルが抽出されて「ようこそ」画面が表示されます。

3. 「ようこそ」画面で「次へ」をクリックします。「ミドルウェア・ホーム・ディレクトリの選択」が表示されます。

注意:
ミドルウェア・ホーム・ディレクトリはOWLSCベース・プラットフォームのインストールのルート・ディレクトリです。ミドルウェア・ホーム・ディレクトリはこのガイドではMW_HOMEと呼ばれます。MW_HOMEまたは$MW_HOMEは、使用しているミドルウェア・ホーム・ディレクトリへの絶対パスを意味します。

4. 「ミドルウェア・ホーム・ディレクトリの選択」画面で、「新しいミドルウェア・ホームを作成する」を選択します(既存のミドルウェア・ホーム・ディレクトリにインストールしないでください)。

5. ミドルウェア・ホームの絶対パスを入力します。

6. 「次へ」をクリックします。「セキュリティ更新のための登録」画面が表示されます。

7. 「セキュリティ更新のための登録」画面で、オプションで次の項目を入力できます。

- セキュリティの問題の更新を受信する電子メールアドレス(推奨)。

- My Oracle Support経由でセキュリティの更新を受信するために、チェックボックスを選択してMy Oracle Supportのパスワードを入力します。詳細は、http://www.oracle.com/support/policies.htmlを参照してください。

8. 「次へ」をクリックします。「インストール・タイプの選択」画面が表示されます。

9. 「インストール・タイプの選択」画面で「標準」を選択します。「次へ」をクリックします。「製品インストール・ディレクトリの選択」画面が表示されます。

10. 場所を変更することはできますが、可能ならばデフォルトの場所を使用することをお薦めします。「次へ」をクリックします。

11. Windowsオペレーティング・システムでは、「ショートカットの場所の選択」画面が表示されます。その場合、「All Users」の「スタート・メニュー」フォルダを選択し、「次へ」をクリックします。「インストールの概要」画面が表示されます。

12. 「インストールの概要」画面で、 「次へ」をクリックします。

13. 「インストール完了」画面で「次へ」をクリックします。
インストールが完了します。

索引

O

O

Oracle WebLogic SIP Containerベース・プラットフォーム

インストール, 1

Oracle WebLogic SIP Server

インストール, 1.1

Copyright © 2006, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.