StorageTek

模块化磁带库 SNMP 参考指南

E50687-02

2015 年 6 月

StorageTek 模块化磁带库 SNMP 参考指南

E50687-02

版权所有 © 2012, 2015, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，则适用以下注意事项：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

目录

标题和版权信息

前言

- 文档可访问性

1 SNMP 概述和要求

- 支持的 SNMP 版本

- SNMP 端口

- SNMP 配置要求

- SNMP 配置方法

2 MIB 对象

- MIB 位置和对象名称

- 使用 SLC 下载 MIB

- 类型定义

- 对象定义

- 磁带存取口 (Cartridge Access Port, CAP) 对象

- 单元对象

- 控制器对象

- 磁带机对象

- 升降机对象

- 嵌入式代理数据对象

- 风扇对象

- 主机接口对象

- 磁带库－配置对象

- 磁带库－清洗对象

- 磁带库－日期对象

- 磁带库－全局元素对象

- 磁带库－标识对象

- 磁带库－位置对象

- 磁带库－介质事件对象

- 磁带库－网络对象

- 磁带库－状态对象

- 磁带库－统计信息对象

- 磁带库－版本对象

- 介质验证对象

- 直通端口 (Pass-thru Port, PTP) 对象

- 电源对象

- 冗余电子设备对象

- 机械手对象

- 安全门对象

- 盒式磁带对象

- 温度传感器对象

- 测试陷阱生成对象

- 陷阱－自动服务请求 (Automatic Service Request, ASR) 对象

- 陷阱－配置对象

- 陷阱－设备对象

- 陷阱－服务事件对象

- 陷阱－测试和心跳对象

- 转盘对象

3 SNMP 陷阱

- 来自日志条目的常规陷阱 (1-10)

- slTrapError (1)

- slTrapWarning (2)

- slTrapInformation (3)

- slTrapConfiguration (4)

- 基于事件的陷阱 (11-102)

- slTrapAgentStart (11)

- slTrapAgentTest (13)

- slTrapAgentHeartbeatA (14)

- slTrapAgentHeartbeatB (15)

- slTrapLibStatusGood (21)

- slTrapLibStatusCheck (25)

- slTrapEnvHdwCheck (27)

- slTrapDrvStatusGood (41)

- slTrapDrvStatusCheck (45)

- slTrapCapStatusGood (61)

- slTrapCapStatusOpen (63)

- slTrapCapStatusCheck (65)

- slTrapPtpStatusGood (81)

- slTrapPtpStatusCheck (85)

4 使用 CLI 配置 SNMP

- 配置过程

- 变量定义

- 管理端口

- 管理 SNMP 用户

- 管理陷阱接收方

- 配置服务信息

前言

本文档包含适用于 Oracle StorageTek SL150、SL3000 和 SL8500 磁带库的简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 参考信息。

列出的 MIB 对象与 MIB 版本 2.18 相对应。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info；如果您听力受损，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs。

1 SNMP 概述和要求

简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 是一个应用层协议，它使用用户数据报协议/Internet 协议 (User Datagram Protocol/Internet Protocol, UDP/IP) 通过以太网来执行网络管理操作。借助 SNMP，管理员能够在磁带库中进行查询以获取相关信息（配置、操作、统计信息），并且磁带库可以通知管理员潜在问题。磁带库还可以将信息发送到 StorageTek Tape Analytics (STA) 服务器（有关更多信息，请参见 OTN 上的 STA 文档）。

- 支持的 SNMP 版本

- SNMP 端口

- SNMP 配置要求

- SNMP 配置方法

支持的 SNMP 版本

- SNMP v3－读写支持。传送的信息都受安全保护。

- SNMP v2c－只读支持，主要用于计算机状态查询。传送的信息不受安全保护。

SNMP v2c 和 SNMP v3 都可以在 MIB 文件中检索对象 ID 并能够将陷阱发送到陷阱接收方列表。但是，因为 SNMP v3 可提供加密功能以及加强的用户标识，所以您可以只使用 SNMP v3 来更改磁带库属性。

SNMP 端口

将防火墙配置为允许通过以下端口进行通信：

- 161－用于传输有关读取 MIB 的 SNMP 请求。

- 162－用于接收 SNMP 陷阱（通知设备问题、错误或重要事件）。

SNMP 配置要求

- 磁带库固件：

- SL8500 版本 FRS_3.12 或更高版本

- SL3000 版本 FRS_1.7 或更高版本

- SL150 版本 1.0 或更高版本

注:
STA 有单独的固件要求。有关更多信息，请参见 STA 文档。

- SLC 版本 FRS_4.0 或更高版本。

- 必须在磁带库上启用 SNMP。

SNMP 配置方法

可以通过以下方法配置 SNMP：

- SL3000 和 SL8500－CLI（请参见使用 CLI 配置 SNMP）。

- SL150－浏览器用户界面，使用管理员或服务用户角色进行访问（请参见 SL150 用户指南）。

2 MIB 对象

管理信息库 (management information base, MIB) 是一种 ASCII 文本文件，其中包含用于定义受管设备（例如 Oracle StorageTek 磁带库）的特征的对象标识符 (object identifier, OID)。这些特征是该设备的功能元素，可以使用 SNMP 软件对其进行监视。当管理器请求信息或受管设备生成陷阱时，MIB 会将数字字符串转换为标识消息中的每个数据对象的可读文本。

- MIB 位置和对象名称

- 使用 SLC 下载 MIB

- 类型定义

- 对象定义

MIB 位置和对象名称

MIB 包含在磁带库固件中并存储在磁带库处理器卡中。对象名称为：

STREAMLINE–TAPE–LIBRARY–MIB:streamlineTapeLibrary ==
1.3.6.1.4.1.1211.1.15

其中：

- 1 = iso

- 3 = 标识的组织

- 6 = dod

- 1 = internet

- 4 = 专用

- 1 = 企业

- 1211 = storagetek

- 1 = 产品

- 15 = SL 系列磁带库

使用 SLC 下载 MIB

1. 登录到磁带库。

2. 选择 Tools > Diagnostics。

3. 选择设备树中的 Library。

4. 单击 Transfer File 选项卡。

5. 选择 SNMP MIB，然后单击 Transfer File。

6. 使用 .txt 后缀保存文件。

类型定义

类型定义

说明

SlLibraryId

复合磁带库中的磁带库标识符（最大为 n）

SlLibraryIdMax

复合磁带库中的最大磁带库标识符

SlComplexId

复合磁带库标识符

SlSnmpPort

允许的 SNMP 端口

SlSnmpTrapPort

允许的 SNMP 陷阱端口

SlCmdClear

允许的 SNMP 陷阱端口（1 = 无操作，2 = 清除）

SlDeviceStatus

设备状态（正常 = 0，错误 = 1，警告 = 2，信息 = 3，跟踪 = 4）

SlLibraryCondition

磁带库的状况（正常 = 0，降级 = 1，不工作 = 2）

SlMediaEventType

介质错误的类型（加载 = 1，卸载 = 2，错误 = 3，加载重试 = 4，磁带机错误 = 5，介质使用期到期 = 6，磁带机使用期到期 = 7，解密错误 = 8，未知 = 9）

SlHaState

RE 控制器的状态（单工 = 0，双工 = 1，非 RE = 2）

SlHaId

RE 控制器的标识符（活动 = 0，备用 = 1，非 RE = 2）

SlHaSlot

RE 控制器的插槽（A 侧 = 0，B 侧 = 1，非 RE = 3）

SlDriveFibreLoopId

磁带机的光纤回路 ID

SlDriveFibreSpeed

磁带机的光纤速度（未知 = 1，1 Gb = 2，2 Gb = 3，4 Gb = 4）

SlDriveFibreAddressing

磁带机光纤寻址（硬 = 1，软 = 2）

SlDriveStatus

磁带机的状态（未知 = 0，正在初始化 = 1，空 = 2，磁带存在 = 3，正在加载 = 4，已加载 = 5，正在清洗 = 6，正在重绕 = 7，正在卸载 = 8，不工作 = 9，不可加载 = 10，不可卸载 = 11）

SlPartitionType

分区的类型（hli = 1，scsi = 2，其他 = 3）

SlCellHostTypeTC

单元主机类型（无效/未知单元 = 0，存储插槽 = 1，磁带机 = 2，CAP 或中转槽 = 3，底座/系统单元 = 4，传送中/保留单元 = 5，PTP = 6，机械手/机械手单元 = 7）

SlSeverityTC

陷阱可以具有的严重级别（正常 = 0，心跳/验证 = 1，遥测/度量 = 2，配置 = 3，跟踪/调试 = 4，信息/额定行为 = 5，警告/降级行为 = 6，错误/不工作 = 7，严重/系统故障 = 8，致命/系统不可用 = 9，其他 = 10）

SlDiagEntityTC

诊断故障的实体（Fault Manager/专用板上故障检测软件 = 1，Fault Manager 之外的磁带库应用程序 = 2，操作系统 = 3，基元/驱动程序或其他低级别固件 = 4，其他 = 5）

SlFaultTypeTC

基于维修重要性的故障类型（心跳/还在活动或测试事件 = 0，自动恢复 = 1，可疑/瞬态或影响因素 = 2，常规/已知 = 3，升级/需要更详细地审查 = 4，严重/整体系统行为受影响 = 5，警报/马上会影响客户 = 6，严峻/客户受影响 = 7，紧急/需要立即维修 = 8）

SlCountTC

计入项目的数量

SlFruStatusTC

FRU 的状态（其他 = 1，可疑 = 2，出现故障 = 3，已修复 = 4，已更换 = 5，已完成 = 6）

对象定义

注:
某些列出的 MIB 对象在发布时可能未实施。

MIB 类别

使用的对象前缀

磁带存取口 (Cartridge Access Port, CAP) 对象

slCap

单元对象

slCell

控制器对象

slController

磁带机对象

slDrive

升降机对象

slElevator

嵌入式代理数据对象

slAgent

风扇对象

slFan

主机接口对象

slHostInterface

磁带库－配置对象

slLibLSMConfig

磁带库－清洗对象

slLibClean

磁带库－日期对象

slLibDate

磁带库－全局元素对象

slLib
slLibrary

磁带库－标识对象

slLib
slLibLibrary

磁带库－位置对象

slLibLocat

磁带库－介质事件对象

slLibMediaEvent

磁带库－网络对象

slLibNetwork

磁带库－状态对象

slLibLSM
slLibLSMState
slLibLSMStatus

磁带库－统计信息对象

slLibStats

磁带库－版本对象

slLibVersion

介质验证对象

slMV

直通端口 (Pass-thru Port, PTP) 对象

slPtp

电源对象

slPowerSupply

冗余电子设备对象

slAgentHA
slAgentHa

机械手对象

slRobot

安全门对象

slSafetyDoor

盒式磁带对象

slTape

温度传感器对象

slTempSensor

测试陷阱生成对象

slAgentTrapTest

陷阱－自动服务请求 (Automatic Service Request, ASR) 对象

slTrapAsrSuspect

陷阱－配置对象

slTrapConfig

陷阱－设备对象

slTrap
slTrapDevice

陷阱－服务事件对象

slTrapSvc

陷阱－测试和心跳对象

slTrap
slTrapLib
slTrapHa

转盘对象

slTurntable
slTurntables

磁带存取口 (Cartridge Access Port, CAP) 对象

CAP OID

说明

slCapCount

CAP 表中 CAP 的数量

slCapTable

磁带存取口 (cartridge access port, CAP) 表

slCapEntry

一个磁带存取口 (cartridge access port, CAP)

slCapIndex

CAP 表中的整数索引

slCapPhysicalAddressStr

CAP 的物理地址字符串

slCapAccessibility

CAP 的可存取性（例如，允许打开/阻止打开）

slCapAccessStateEnum

CAP 的存取状态，以枚举值表示

slCapState

CAP 的物理状态

slCapStatusEnum

CAP 的运行状态，以枚举值表示

slCapName

CAP 的名称

slCapRotations

CAP 的旋转计数

slCapRotationRetries

CAP 执行旋转的重试次数

slCapRotationFails

CAP 执行旋转的失败次数

slCapIPLs

CAP 所执行的 IPL 次数

slCapSerialNumber

CAP 的序列号

slCapCodeVer

CAP 的代码版本

slCapVersion

CAP 的版本

slCapFirmwareVer

CAP 的固件版本

slCapReserved

CAP 的保留状态

slCapSize

CAP 的大小

slCapAddressRange

CAP 地址范围（不适用于 SL150 磁带库）

slCapUsageStr

CAP 用法字符串（不适用于 SL150 磁带库）

slCapModeStr

CAP 模式字符串（不适用于 SL150 磁带库）

slCapMagazineBits

磁带盒编号（不适用于 SL150 磁带库）

slCapEnabled

CAP 的已启用状态（不适用于 SL150 磁带库）

单元对象

单元 OID

说明

slCellCount

单元表中存储元素的数量

slCellStorageFreeCells

磁带库中可用（空）存储单元的数量

slCellStorageRestrictedFreeCells

磁带库中可用的受限（空）存储单元的数量

slCellTable

磁带库中存储元素的表

slCellEntry

存储元素

slCellIndex

存储单元表中的整数索引

slCellElementID

存储单元的元素 ID 或转换逻辑 HLI 地址

slCellHostAccessible

指示主机可访问状态

slCellContentStatus

单元的状态（unknown、empty、readable、not_readable、cap_magazine_not_present、drive_not_present、drive_not_available）

slCellContentLabel

单元中磁带的标签（为空时是长度为零的字符串、不可读时为 '??????'）

slCellContentType

单元中磁带的类型（为空时是长度为零的字符串），是基于从 VOLSER 标签派生的枚举域和类型值的文本字符串

slCellGetRetryCount

从此单元执行 get 的重试次数

slCellPutRetryCount

向此单元执行 put 的重试次数

slCellHostType

单元的类型（0 = 无效/未知单元，1 = 存储插槽，2 = 磁带机，3 = 客户存取口或中转槽，4 = 底座/系统单元，5 = 传送中/保留或恢复单元，6 = 直通端口，7 = 机械手单元）

slCellPhysicalAddressStr

存储单元的物理地址字符串

slCellLogicalAddressStr

存储单元的逻辑地址字符串

slCellPartition

存储单元的分区 ID

slCellPartitionType

存储单元的分区类型

slCellCapacityEnabled

存储单元是启用 (1) 还是禁用 (0)

slCellCapacityAllowed

已获得使用许可的单元数。

slCellCapacityUsed

所使用的单元数。

控制器对象

控制器 OID

说明

slControllerCount

控制器表中控制器的计数

slControllerTable

控制器表

slControllerEntry

控制器条目（HBC、RLC、HBT 等）

slControllerIndex

控制器卡的索引

slControllerPhysicalAddressStr

控制器物理地址的字符串

slControllerSerialNum

控制器卡的序列号

slControllerTopLevelCondition

控制器的整体状况（正常、降级、不工作）

slControllerFaultLED

控制器的故障 LED 指示灯状态

slControllerSafetoRemoveLED

可以安全移除控制器的 LED 指示灯状态

slControllerStatusEnum

以枚举形式列出的控制器运行状态

slControllerCodeVer

控制器的代码版本

slControllerVersion

控制器的版本

slControllerFirmwareVer

控制器的固件版本

slControllerHAState

控制器的高可用性状态（活动 = 0，备用 = 1）

slControllerHaId

RE 控制器标识符（活动 = 0，备用 =1）

slControllerHaSlot

RE 控制器插槽（A 侧 = 0，B 侧 = 1）

slControllerHaAlternateIp

备用 RE 控制器的 IP 地址

slControllerFru

基于现场可更换单元 (Field Replaceable Unit, FRU) 的控制器序列号

磁带机对象

磁带机 OID

说明

slDriveCount

磁带机表中磁带机的数量

slDriveTable

磁带机表

slDriveEntry

磁带机

slDriveIndex

磁带机表中的整数索引

slDriveHashedPhysAddr

磁带机的物理地址

slDriveType

根据磁带机制造商和品牌得到的磁带机类型（例如，STK10000）

slDriveVendor

磁带机的供应商（例如，STK、HP 和 IBM）

slDriveSerialNum

磁带机的电子序列号

slDriveInterfaceType

磁带机的物理数据传输类型

slDriveID

磁带机的 SCSI ID 或光纤端口分配

slDriveState

磁带机的状态（例如，空、已加载、需要清洗）

slDriveLED

磁带机托盘 LED 指示灯的状态（0 = 关闭，1 = 开启）

slDriveStatusEnum

以枚举形式列出的磁带机运行状态

slDriveCodeVer

磁带机的代码版本（软件或固件）

slDriveVersion

磁带机的硬件版本

slDriveGetRetries

对磁带机执行挂载的重试次数

slDrivePutRetries

对磁带机执行卸载的重试次数

slDriveCommandClean

用于启动或取消磁带机清洗的信号

slDriveCellStatusEnum

磁带机单元的状态，以枚举值表示

slDriveCellStatusText

磁带机单元的状态

slDriveCellContentLabel

磁带机中磁带的标签（长度为零的字符串 = 空，?????? = 不可读）

slDriveCellContentType

磁带机中磁带的类型（长度为零的字符串 = 空）

slDriveIdleSeconds

磁带机处于闲置（卸载）状态的秒数

slDriveNumMounts

磁带机的挂载数量

slDriveFibreNodeName

磁带机的光纤节点名称（节点 WWN）

slDriveFibrePortCount

磁带机中活动端口的数量

slDriveFibrePortAWWN

端口 A 的全球名称 (World Wide Name, WWN)

slDriveFibrePortAAdressingMode

端口 A 的寻址模式

slDriveFibrePortAPortEnabled

端口 A 是启用 (2) 还是禁用 (1)

slDriveFibrePortALoopId

端口 A 的回路 ID

slDriveFibrePortAPortSpeed

端口 A 的端口速度

slDriveFibrePortBWWN

端口 B 的全球名称 (World Wide Name, WWN)

slDriveFibrePortBAdressingMode

端口 B 的寻址模式

slDriveFibrePortBPortEnabled

端口 B 是启用 (2) 还是禁用 (1)

slDriveFibrePortBLoopId

端口 B 的回路 ID

slDriveFibrePortBPortSpeed

端口 B 的端口速度

slDriveWWNEnabled

磁带机的全球名称 (World Wide Name, WWN) 选项已启用（只能使用命令行界面进行设置）

slDrivePhysicalAddressStr

磁带机的物理地址字符串

slDriveTraySerialNumber

磁带机托盘的序列号

升降机对象

升降机 OID

说明

slElevatorCount

升降机表中升降机的数量

slElevatorTable

升降机表

slElevatorEntry

升降机

slElevatorIndex

升降机索引

slElevatorPhysicalAddressStr

升降机的物理地址字符串

slElevatorPositionOn

升降机的物理位置（未实施，定义此变量是为了向后兼容非 SL 磁带库）

slElevatorHandCartStatus

升降机机械手状态（有磁带 = 1，无磁带 = 0）

slElevatorSerialNum

升降机的序列号

slElevatorState

升降机的状态（例如闲置、正在移动、不工作）

slElevatorFaultLED

升降机的故障 LED 指示灯状态

slElevatorStatusEnum

以枚举形式列出的升降机运行状态

slElevatorCodeVer

升降机的代码版本

slElevatorVersion

升降机的版本

slElevatorFirmwareVer

升降机的固件版本

slElevatorGetRetries

对升降机执行挂载的重试次数

slElevatorPutRetries

对升降机执行卸载的重试次数

slElevatorGetFails

升降机挂载失败次数

slElevatorPutFails

升降机卸载失败次数

slElevatorGetTotals

升降机所有挂载操作的总数

slElevatorPutTotals

升降机所有卸载操作的总数

嵌入式代理数据对象

嵌入式代理数据 OID

说明

slAgentRevision

嵌入式代理的固件版本

slAgentLibStatusAtStartup

磁带库在代理启动时的状况（正常、降级、不工作）

slAgentBootDate

代理初始化日期和时间

slAgentURL

基于 Web 的管理使用的 URL

slAgentTrapPort

代理通过其发送陷阱的 UDP 端口号

slAgentPort

代理正在侦听的 UDP 端口号

slAgentCommunity

代理默认团体

风扇对象

风扇 OID

说明

slFanCount

磁带库中受监视风扇的数量

slFanTable

磁带库中风扇的表

slFanEntry

风扇

slFanIndex

风扇表中的整数索引

slFanName

风扇名称

slFanOperational

风扇的运行状态

主机接口对象

主机接口 OID

说明

slHostInterfaceCount

接口卡计数

slHostInterfaceTable

主机接口表

slHostInterfaceEntry

主机接口条目（例如光纤或 SCSI）

slHostInterfaceIndex

主机接口卡表的整数索引

slHostInterfaceFibreCount

此主机接口卡中活动光纤的数量

slHostInterfaceAWWN

光纤 A 的全球名称 (World Wide Name, WWN)

slHostInterfaceA1AddressingMode

端口 A1 的寻址模式

slHostInterfaceA1PortEnabled

为端口 A1 启用的端口

slHostInterfaceA1LoopId

端口 A1 的回路 ID

slHostInterfaceA1PortSpeed

端口 A1 的端口速度

slHostInterfaceA2AddressingMode

端口 A2 的寻址模式

slHostInterfaceA2PortEnabled

为端口 A2 启用的端口

slHostInterfaceA2LoopId

端口 A2 的回路 ID

slHostInterfaceA2PortSpeed

端口 A2 的端口速度

slHostInterfaceBWWN

光纤 B 的全球名称

slHostInterfaceB1AddressingMode

端口 B1 的寻址模式

slHostInterfaceB1PortEnabled

为端口 B1 启用的端口

slHostInterfaceB1LoopId

端口 B1 的回路 ID

slHostInterfaceB1PortSpeed

端口 B1 的端口速度

slHostInterfaceB2AddressingMode

端口 B2 的寻址模式

slHostInterfaceB2PortEnabled

为端口 B2 启用的端口

slHostInterfaceB2LoopId

端口 B2 的回路 ID

slHostInterfaceB2PortSpeed

端口 B2 的端口速度

slHostInterfaceElementID

控制器的元素 ID/地址

slHostInterfaceSerialNum

控制器卡的序列号

slHostInterfaceStatus

控制器的状态（正常、错误、警告）

slHostInterfaceFaultLED

控制器的故障 LED 指示灯状态

slHostInterfaceSafeToRemoveLED

可以安全移除控制器的 LED 指示灯状态

slHostInterfaceStatusEnum

以枚举形式列出的控制器运行状态

slHostInterfaceCodeVer

控制器的代码版本

slHostInterfaceVersion

控制器的硬件版本

slHostInterfaceFirmwareVer

控制器的固件版本

磁带库－配置对象

磁带库－配置 OID

说明

slLibLSMConfigCount

安装的 LSM 数量

slLibLSMConfigTable

LSM 配置表

slLibLSMConfigEntry

LSM 配置条目

slLibLSMConfigIndex

LSM 配置索引

slLibLSMConfigNumPanels

物理面板的数量

slLibLSMConfigNumHandCells

物理机械手的数量

slLibLSMConfigMinHandAddr

物理机械手的最小元素 ID 或地址

slLibLSMConfigMaxHandAddr

物理机械手的最大元素 ID 或地址

slLibLSMConfigNumSystemCells

系统单元和保留单元的数量

slLibLSMConfigNumRestrictedCells

客户的受限单元数量

slLibLSMConfigMinSystemAddr

系统单元的最小元素 ID 或地址

slLibLSMConfigMaxSystemAddr

系统单元的最大元素 ID 或地址

slLibLSMConfigNumCaps

磁带存取口 (cartridge access port, CAP) 的数量

slLibLSMConfigNumCapColumns

CAP 中的列数

slLibLSMConfigNumCapCells

CAP 单元数量

slLibLSMConfigMinCapAddr

CAP 单元的最小元素 ID 或地址

slLibLSMConfigMaxCapAddr

CAP 单元的最大元素 ID 或地址

slLibLSMConfigNumDriveColumns

磁带机列数

slLibLSMConfigNumDrives

磁带机数量

slLibLSMConfigMinDriveAddr

磁带机的最小元素 ID 或地址

slLibLSMConfigMaxDriveAddr

磁带机的最大元素 ID 或地址

slLibLSMConfigNumStorageCells

存储单元数量

slLibLSMConfigMinStorageAddr

存储单元的最小元素 ID 或地址

slLibLSMConfigMaxStorageAddr

存储单元的最大元素 ID 或地址

slLibLSMConfigNumPtps

直通端口 (pass-thru port, PTP) 的数量

slLibLSMConfigNumPtpColumns

PTP 中的列数

slLibLSMConfigNumPtpCells

PTP 单元数量

slLibLSMConfigMinPtpAddr

PTP 单元的最小元素 ID 或地址

slLibLSMConfigMaxPtpAddr

PTP 单元的最大元素 ID 或地址

磁带库－清洗对象

磁带库－清洗 OID

说明

slLibCleanEnabled

自动清洗功能配置（并非在所有磁带库上都受支持）

slLibCleanNumCartTypes

支持的非重复磁带类型数量

slLibCleanWarnTable

清洗计数警告阈值表

slLibCleanWarnEntry

清洗计数警告阈值表的条目

slLibCleanWarnIndex

清洗警告阈值表的索引

slLibCleanWarnCartType

清洗磁带类型（例如：SDLT、9840、LTO 和 T10000）

slLibCleanWarnCount

配置的警告计数阈值

slLibCleanNumCarts

磁带库中清洗磁带的计数

slLibCleanCartTable

磁带库中清洗磁带的表

slLibCleanCartEntry

清洗磁带

slLibCleanCartIndex

清洗磁带表中的整数索引

slLibCleanCartLabel

清洗磁带标签

slLibCleanCartType

清洗磁带类型

slLibCleanCartLocationElementID

清洗磁带位置：SCSI 元素 ID 或转换的 HLI 地址

slLibCleanCartHostAccessible

指示主机可访问状态

slLibCleanCartUsageCount

磁带用于清洗磁带机的次数

磁带库－日期对象

磁带库－日期 OID

说明

slLibDateString

磁带库日期和时间，使用以下格式：YYYY:MM:DD HH:MM:SS

磁带库－全局元素对象

磁带库－全局元素 OID

说明

slLibStkBaseModel

StorageTek 磁带库型号名称（请参见供应商特定的型号数据）

slLibSerialNumber

磁带库框架的序列号

slLibWWNNumber

磁带库通用编号 (World Wide Number, WWN)（64 位十六进制数字）

slLibraryTopLevelCondition

磁带库整体状况（正常、降级、不工作）

slLibraryState

磁带库的状态（联机、脱机）

磁带库－标识对象

磁带库－标识 OID

说明

slLibLibraryId

复合磁带库中的磁带库标识符（最大为 n）

slLibLibraryIdMax

复合磁带库中的最大磁带库标识符

slLibComplexId

复合磁带库的标识符

slLibMibVer

磁带库支持的 MIB 版本

磁带库－位置对象

磁带库－位置 OID

说明

slLibLocatContact

负责磁带库管理的主要联系人

slLibLocatStreet

所在地的街道地址

slLibLocatState

所在地归属的州/省

slLibLocatZip

所在地的邮政编码或其他数据

slLibLocatCountry

所在地归属的国家/地区

slLibLocatDescr

所在地的说明或其他数据

slLibLocatCity

所在地归属的城市

磁带库－介质事件对象

磁带库－介质事件 OID

说明

slLibMediaEventCount

表中介质统计信息的数量

slLibMediaEventTable

介质统计信息表

slLibMediaEventEntry

有关介质错误的统计信息

slLibMediaEventIndex

介质错误统计信息表的索引

slLibMediaEventVolid

光纤条形码的卷 ID

slLibMediaEventMediaDomain

从 VOLSER 标签中检测到的光纤条形码的域字段

slLibMediaEventMediaType

从 VOLSER 标签中检测到的光纤条形码类型（1 = 加载，2 = 卸载，3 = 错误，4 = 加载重试，5 = 磁带机错误，6 = 介质使用期到期，7 = 磁带机使用期到期，8 = 解密错误，9 = 未知）

slLibMediaEventDriveSerialNum

磁带机的电子序列号

slLibMediaEventDriveType

磁带机的类型

slLibMediaEventDateTime

日志条目的日期和时间，使用以下格式：
MM:DD:YYYY HH:MM:SS

slLibMediaEventEnum

介质错误的类型，以枚举值报告

slLibMediaEventOccurrenceCount

介质统计信息的发生计数

磁带库－网络对象

磁带库－网络 OID

说明

slLibNetworkCount

所有以太网端口的计数

slLibNetworkTable

网络接口表

slLibNetworkEntry

网络接口条目

slLibNetworkIndex

表的索引

slLibNetworkInterfaceName

磁带库软件使用的接口名称

slLibNetworkIpAddr

磁带库的 IP 地址

slLibNetworkGateway

磁带库网络的 Internet 网关

slLibNetworkEthAddr

磁带库的 48 位以太网物理地址

slLibNetworkName

磁带库网络的主机名

slLibNetworkNetmask

磁带库网络的 Internet 地址网络掩码

slLibNetworkDhcpEnabled

DHCP IP 地址/名称，客户机查询服务状态（不适用）

slLibNetworkDomainName

磁带库网络的网络域名

slLibNetworkPrimaryDNS

磁带库网络的主要 DNS 服务器

slLibNetworkSecondaryDNS

磁带库网络的辅助 DNS 服务器

slLibNetworkRXPackets

收到的数据包数

slLibNetworkTXPackets

传送的数据包数

slLibNetworkErrors

此接口上的错误数

slLibNetworkDropped

此接口上丢弃的数据包数

slLibNetworkOverruns

此接口上溢出的数据包数

slLibNetworkFrame

此接口上的帧数据包数

slLibNetworkCollisions

此接口上的冲突数

磁带库－状态对象

磁带库－状态 OID

说明

slLibLSMCount

LSM 计数。

slLibLSMStateTable

LSM 状态表。

slLibLSMStateEntry

LSM 状态条目。

slLibLSMStateIndex

LSM 状态索引。

slLibLSMStatus

LSM 运行状态，以字符串报告（例如，脱机、联机或脱机待定）。这是从机械手状态派生的基于硬件的状态。

slLibLSMStatusEnum

LSM 运行状态，以枚举值报告（联机 = 0，脱机 = 1，脱机待定 = 2）。

磁带库－统计信息对象

磁带库－统计信息 OID

说明

slLibStatsNumBoots

磁带库初始化次数

slLibStatsNumDoorOpens

检修门打开次数

slLibStatsNumGetRetries

get 重试总次数

slLibStatsNumGetFails

get 操作失败总次数

slLibStatsNumPutRetries

put 重试总次数

slLibStatsNumPutFails

put 操作失败总次数

slLibStatsNumLabelRetries

标签读取重试总次数

slLibStatsNumLabelFails

标签读取失败总次数

slLibStatsNumTargetRetries

目标读取重试总次数

slLibStatsNumTargetFails

目标读取失败总次数

slLibStatsNumMoves

磁带移动总次数

slLibStatsNumMounts

挂载总次数

slLibStatsNumTargetReads

目标读取总次数

slLibStatsNumEmptyReads

空单元读取总次数

slLibStatsNumLabelReads

标签读取总次数

slLibStatsGetTotals

各个机械手所有 Get 操作的总数

slLibStatsPutTotals

各个机械手所有 Put 操作的总数

slLibStatsCumMachUptime

累计计算机运行时间（以秒为单位）

slLibStatsUpTimeSinceLastBoot

以秒为单位

磁带库－版本对象

磁带库－版本 OID

说明

slLibVersionFirmRev

磁带库的嵌入式固件修订版，根据工程更改 (engineering change, EC) 字段的发行版来确定

slLibVersionFirmDate

磁带库的嵌入式固件内部版本日期

slLibVersionBootRev

磁带库的引导软件/OS 版本

slLibVersionHardware

磁带库的控制器硬件版本

介质验证对象

介质验证 OID

说明

slMVDriveCount

当前分配给介质验证池的磁带机数量

slMVDriveTable

介质验证磁带机表

slMVDriveEntry

介质验证磁带机

slMVIndex

介质验证磁带机表中的整数索引

slMVDrivePhysicalAddressStr

分配给介质验证池的磁带机的物理地址

slMVDriveType

分配给介质验证池的磁带机的制造商

slMVDriveSerialNum

分配给介质验证池的磁带机的电子序列号

slMVDriveState

分配给介质验证池的磁带机的状态（包括空、已加载、需要清洗）

slMVDriveCodeVer

分配给介质验证池的磁带机的固件或软件

slMVDriveCellStatusStr

分配给介质验证池的磁带机的单元状态

slMVDriveCellContentLabel

分配给介质验证池的磁带机中磁带的标签（为空时为 0，不可读时为 ??????）

slMVReservationId

0 表示分配给介质验证池的磁带机可供使用

slMVTapeVolserLabelStr

分配给介质验证池的磁带机的物理地址

slMVTypeEnum

应用于磁带的验证类型（0 = 不进行验证，1 = 基本验证，2 = 从磁带开头进行完整验证，3 = 继续进行完整验证，4 = divbot 完整验证，5 = divresume 完整验证，6 = 标准验证，7 = 重建 MIR，8 = 停止）

slMVOriginatorStr

测试介质验证的启动器

slMVStatusStr

介质验证测试的状态

slMVCompletionStatusStr

介质验证完成的百分比或验证停止时的百分比

slMVErrorCodeStr

介质验证的错误代码

直通端口 (Pass-thru Port, PTP) 对象

PTP OID

说明

slPtpCount

磁带库中直通端口的数量

slPtpTable

直通端口表

slPtpEntry

直通端口

slPtpIndex

PTP 表中的整数索引

slPtpPhysicalAddressStr

PTP 设备地址

slPtpSerialNum

PTP 的序列号

slPtpState

PTP 的状态（联机、脱机）

slPtpFaultLED

PTP 的故障 LED 指示灯状态

slPtpStatusEnum

PTP 运行状态，以枚举值报告

slPtpCodeVer

PTP 的代码版本

slPtpVersion

PTP 的硬件版本

slPtpFirmwareVer

PTP 的固件版本

slPtpMoveRetries

PTP 执行移动的重试次数

slPtpMoveFails

直通端口执行移动的失败次数

slPtpMoveTotals

直通端口执行移动的总次数

电源对象

电源 OID

说明

slPowerSupplyCount

安装在磁带库中的电源数量

slPowerSupplyTable

磁带库电源表

slPowerSupplyEntry

电源

slPowerSupplyIndex

电源表中的整数索引

slPowerSupplyName

电源的名称

slPowerSupplyInstalled

表示电源是否安装（1 = 否，2 = 是）

slPowerSupplyOperational

表示电源是否正常 (2)（如果未安装电源则无意义）

冗余电子设备对象

冗余电子设备 OID

说明

slAgentHAState

RE 控制器的状态（单工 = 0，双工/可切换 = 1）

slAgentHAId

RE 控制器的标识符（活动 = 0，备用 = 1）

slAgentHaSlot

RE 控制器的插槽（A 侧 = 0，B 侧 = 1）

slAgentHaAlternateIp

备用 RE 控制器的 IP 地址

机械手对象

机械手 OID

说明

slRobotCount

机械手装置的数量

slRobotTable

机械手表

slRobotEntry

机械手

slRobotIndex

机械手索引

slRobotPhysicalAddressStr

机械手的物理地址字符串

slRobotPosition

机械手的物理位置（将继续通过机械手表进行定义以向后兼容）

slRobotHandCartStatus

机械手关于磁带的状态（有磁带 = 1，无磁带 = 0）

slRobotSerialNum

机械手的卡序列号

slRobotState

机械手的状态（例如空、已加载、正在移动）

slRobotFaultLED

机械手的故障 LED 指示灯状态（关闭 = 0，开启 = 1）

slRobotStatusEnum

以枚举形式列出的机械手运行状态

slRobotCodeVer

机械手的代码版本

slRobotVersion

机械手的硬件版本

slRobotFirmwareVer

机械手的固件版本

slRobotGetRetries

机械手执行挂载的重试次数

slRobotPutRetries

机械手执行卸载的重试次数

slRobotGetFails

机械手 Get 操作失败次数

slRobotPutFails

机械手 Put 操作失败次数

slRobotGetTotals

各个机械手所有 Get 操作的总数

slRobotPutTotals

各个机械手所有 Put 操作的总数

安全门对象

安全门 OID

说明

slSafetyDoorCenterCount

安全门返回到中心（主）位置的次数

slSafetyDoorRetries

安全门重试总次数

slSafetyDoorIPLs

安全门执行 IPL 的次数

盒式磁带对象

盒式磁带 OID

说明

slTapeCount

清单表中磁带的数量

slTapeTable

磁带库中数据磁带的表

slTapeEntry

磁带

slTapeIndex

清单表中的整数索引

slTapeLabel

磁带标签

slTapeType

磁带类型（基于从 volser 标签派生的枚举域和类型值的文本字符串）

slTapeLocationElementID

磁带的元素 ID 或转换逻辑 HLI 地址

slTapeHostAccessible

指示主机可访问状态

slTapePhysicalAddressStr

磁带的物理地址字符串

slTapeLogicalAddressStr

磁带的逻辑地址

slTapePartition

磁带的分区 ID

slTapePartitionType

磁带的分区类型

温度传感器对象

温度传感器 OID

说明

slTempSensorCount

磁带库中温度传感器的数量

slTempSensorTable

磁带库温度传感器表

slTempSensorEntry

温度传感器

slTempSensorIndex

温度传感器表中的整数索引

slTempSensorName

温度传感器的名称

slTempSensorCurrentTemp

当前/目前温度读数

slTempSensorHighTemp

自上次引导计算机以来的最高存储区域温度

slTempSensorWarnThreshold

自动警告的温度阈值

slTempSensorFailThreshold

自动关闭磁带库的温度阈值

测试陷阱生成对象

测试陷阱生成 OID

说明

slAgentTrapTestLevel

设置某一陷阱级别，以便为该级别生成陷阱测试。读取该变量时，将返回最后写入的值。如果未实施陷阱级别，则写入时将返回错误。

slAgentTrapTestCount

写入 slAgentTrapTestLevel 的次数。

陷阱－自动服务请求 (Automatic Service Request, ASR) 对象

陷阱－ASR OID

说明

slTrapAsrSuspectCount

此陷阱中需要检查的 FRU 调用的数量（最大为 5）

slTrapAsrSuspectTable

诊断出的可疑故障表

slTrapAsrSuspectEntry

可疑表条目

slTrapAsrSuspectIndex

可疑 FRU 的序列号

slTrapAsrSuspectFaultCertainty

组件是问题来源的可能性百分比（如果系统不支持此信息，则对象的值为 0）

slTrapAsrSuspectDevice Address

可疑 FRU 的位置（5 元组或 4 元组物理地址）

slTrapAsrSuspectFruName

可疑 FRU 的名称

slTrapAsrSuspectFruChassisId

包含机箱序列号的文本字符串（与 slTrapProductName 组合使用可明确识别系统）

slTrapAsrSuspectFruManufacturer

此 FRU/CRU 的制造商名称

slTrapAsrSuspectFruPn

用于订购此 FRU/CRU 的更换部件号

slTrapAsrSuspectFruSn

此 FRU/CRU 的序列号（权利）

slTrapAsrSuspectFruRevision

此 FRU/CRU 的修订级别

slTrapAsrSuspectFruReserved

将来内容的占位符

slTrapAsrSuspectFruStatus

FRU/CRU 的状态

陷阱－配置对象

陷阱－配置 OID

说明

slTrapConfigLibrarySerialNumber

磁带库的框架序列号

slTrapConfigDeviceId

设备 FRUI ID，实现高可用性需要此变量

slTrapConfigDeviceTime

使用 UTC 标准格式的设备日期和时间

slTrapConfigDeviceAddress

与日志条目关联的组件的设备地址。

slTrapConfigDeviceUserName

设备上的用户名，可标识发起活动的访问级别

slTrapConfigDeviceInterfaceName

表示设备上接口的名称，用于请求执行活动

slTrapConfigDeviceActivity

表示正在执行的设备活动的短文本名称

slTrapConfigDeviceRequestId

与此陷阱的活动关联的设备请求 ID

slTrapConfigDeviceSeverity

设备日志严重级别

slTrapConfigDeviceResultCode

设备结果代码

slTrapConfigPropertyName

正在配置的设备属性名称

slTrapConfigNewPropertyValue

更改后的新值（只有成功时才会报告）

slTrapConfigNewPropertyEffective

新属性值的生效条件

陷阱－设备对象

陷阱－设备 OID

说明

slTrapLibrarySerialNumber

磁带库的框架序列号

slTrapDeviceId

设备的 FRU ID（通常为组件型号 + 序列号）

slTrapDeviceTime

使用 UTC 标准格式的设备日期和时间

slTrapDeviceAddress

与日志条目关联的组件的设备地址。

slTrapDeviceUserName

设备上的用户名，可标识发起活动的访问级别

slTrapDeviceInterfaceName

表示设备上接口的名称，用于请求执行活动

slTrapDeviceActivity

表示正在执行的设备活动的短文本名称

slTrapDeviceRequestId

与此陷阱的活动关联的设备请求 ID

slTrapDeviceSeverity

设备日志严重级别

slTrapDeviceResultCode

设备结果代码

slTrapDeviceFreeFormText

自由形式的文本区域，通常来自产生日志条目的子系统

陷阱－服务事件对象

陷阱－服务事件 OID

说明

slTrapSvcEventTime

服务事件发生时间的时间戳

slTrapSvcLibProductManufacturer

磁带库的产品制造商

slTrapSvcLibProductName

磁带库的产品名称

slTrapSvcLibProductSn

磁带库的产品序列号（权利）

slTrapSvcLibStatus

在事件发生时整个系统的状况（正常、降级、不工作）

slTrapSvcLibEntity

生成此故障事件的软件组件（诊断实体）

slTrapSvcEventId

底层本地磁带库事件 ID，是此服务事件的促成因素

slTrapSvcFaultEventUUID

分配给此故障的通用唯一标识符（如果系统不支持此信息，则值为 NULL）

slTrapSvcFaultEventType

基于维修重要性的故障类型

slTrapSvcFaultEventCount

自上次引导以来的同等故障事件的数量

slTrapSvcFaultEventDescription

故障事件的文本说明

slTrapSvcDeviceEventSeverity

设备或系统的故障严重级别

slTrapSvcDeviceEventActivity

表示上次要求设备执行的活动的短文本名称

slTrapSvcDeviceEventOpCode

设备运行代码，表示 FRU/CRU 的状态

slTrapSvcDeviceEventResultCode

设备结果代码，值基于最后完成的命令

slTrapSvcServiceData

此特定服务事件的描述性文本字符串

slTrapSvcLocalization

当前服务事件的本地化字符串

陷阱－测试和心跳对象

陷阱－测试和心跳 OID

说明

slTrapCount

自上次引导以来生成的陷阱数量

slTrapLibBootDate

代理初始化日期和时间

slTrapLibDateString

磁带库日期和时间，使用以下格式：YYYY:MM:DDTHH:MM:SS

slTrapLibSerialNumber

磁带库框架的序列号

slTrapLibTopLevelCondition

磁带库的整体状况（正常、降级、不工作）

slTrapHaState

RE 控制器的状态（单工 = 0，双工/可切换 = 1）

slTrapHaId

RE 控制器的标识符（活动 = 0，备用 = 1）

slTrapHaSlot

RE 控制器插槽（A 侧 = 0，B 侧 = 1）

slTrapHaAlternateIp

备用 RE 控制器的 IP 地址

转盘对象

转盘 OID

说明

slTurntableCount

转盘表中转盘的计数

slTurntableTable

转盘表

slTurntableEntry

转盘条目

slTurntableIndex

转盘索引

slTurntablePhysicalAddressStr

转盘的物理地址字符串

slTurntablePosition

转盘的物理 LSM 位置（0 = 左，1 = 右）

slTurntableHandCartStatus

转盘的机械手状态（有磁带 = 1，无磁带 = 0）

slTurntableSerialNum

转盘的序列号

slTurntableState

转盘的状态（闲置、正在移动、不工作等）

slTurntableFaultLED

故障 LED 指示灯状态

slTurntableStatusEnum

以枚举形式列出的转盘运行状态

slTurntableCodeVer

转盘的代码版本

slTurntableVersion

转盘的硬件版本

slTurntableFirmwareVer

转盘的固件版本

slTurntablesRotations

转盘的旋转次数

slTurntablesRotationRetries

转盘执行旋转的重试次数

slTurntablesRotationFails

转盘执行旋转的失败次数

slTurntablesIPLs

转盘执行 IPL 的次数

3 SNMP 陷阱

SNMP 陷阱根据其类型分配编号。嵌入式 SNMP 代理可根据接收方注册的陷阱编号区分和过滤陷阱接收方。

常规陷阱 (1-10) 均由日志条目生成。基于事件的陷阱（11 以及更高级别）由磁带库事件生成，其中包含对象 ID (object ID, OID)。

- 来自日志条目的常规陷阱 (1-10)

- 基于事件的陷阱 (11-102)

来自日志条目的常规陷阱 (1-10)

常规陷阱包含：

- 严重级别代码，用于指出错误或警告

- 结果代码，例如 0000 = 成功，5010 = 机械手位置错误

- 活动字符串，例如 HLI 移动或 CLI 版本打印

- 描述性的文本字符串

- 日期和时间

- 其他信息，例如：

- 与事件关联的设备地址

- 与活动关联的用户名

- 特定于接口的请求标识符

常规陷阱

何时发送

SL150

SL3000

SL8500

slTrapError (1)

日志中记录了错误

x

x

x

slTrapWarning (2)

日志中记录了警告

x

x

x

slTrapInformation (3)

日志中记录了信息

x

x

x

slTrapConfiguration (4)

对系统属性进行了更改，例如网络 IP 或光纤模式

x

slTrapError (1)

报告对磁带库操作至关重要的设备状况。

MIB 对象：

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapWarning (2)

报告需要注意的设备状况，例如，将系统置于降级模式的可恢复设备故障。

MIB 对象：

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapInformation (3)

报告正常活动监视的相关信息。

MIB 对象：

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddres

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapConfiguration (4)

报告对系统属性或配置进行的更改，例如 IP 地址。

MIB 对象：

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapConfigPropertyName,

- slTrapConfigNewPropertyValue

- slTrapConfigNewPropertyEffective

基于事件的陷阱 (11-102)

有关陷阱 11-102 的消息包括特定于代理、设备或介质的信息。有关返回的特定数据对象，请查阅磁带库 MIB 中的各个陷阱。

基于事件的陷阱分为下列几组：

- 特定于代理：11-20

- 特定于设备：21-100

- 磁带库状态：21-27

- 磁带机状态：41-45

- 磁带存取口 (Cartridge Access Port, CAP) 状态：61-65

- 直通端口 (Pass-thru port, PTP) 状态：81-85

- 特定于介质：101 及以上

陷阱

何时发送

SL150

SL3000

SL8500

slTrapAgentStart (11)

SNMP 代理已启动。

x

x

x

slTrapAgentTest (13)

slAgentTrapTestLevel OID 中写入 13。

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatA (14)

心跳频率为 A（快速）。

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatB (15)

心跳频率为 B（慢速）。

x

x

x

slTrapLibStatusGood (21)

磁带库已更改为正常模式。

x

x

x

slTrapLibStatusCheck (25)

磁带库已不再处于正常模式。

x

x

x

slTrapEnvHdwCheck (27)

磁带库中的设备已进行环境检查。

x

x

x

slTrapDrvStatusGood (41)

磁带机已更改为正常模式。

x

x

x

slTrapDrvStatusCheck (45)

磁带机已不再处于正常模式。

x

x

x

slTrapCapStatusGood (61)

CAP 已更改为正常模式。

x

x

x

slTrapCapStatusOpen (63)

CAP 状态已更改为 Open。

x

x

x

slTrapCapStatusCheck (65)

CAP 状态已不再处于正常模式。

x

x

x

slTrapPtpStatusGood (81)

PTP 状态已更改为 good（正常模式）。

x

slTrapPtpStatusCheck (85)

PTP 状态已不再处于正常模式。

x

slTrapTbiEvent (100)

专用

slTrapSvcEvent (101)

专用

slTrapAsrEvent (102)

专用

slTrapAgentStart (11)

代理启动时发送。

MIB 对象：

- slAgentBootDate

- slAgentLibStatusAtStartup

- slAgentHaState

- slAgentHaId

- slAgentHASlot

- slAgentHaAlternateIp

- slControllerFru

- slLibSerialNumber

slTrapAgentTest (13)

slAgentTrapTestLevel OID 中写入 13 时发送。

MIB 对象：

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatA (14)

心跳频率为 A（快速）时发送。

MIB 对象：

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatB (15)

心跳频率为 B（慢速）时发送。

MIB 对象：

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapLibStatusGood (21)

磁带库状态更改为 good（正常模式）时发送。

MIB 对象：

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapLibStatusCheck (25)

磁带库状态从正常模式更改为 degraded 或 not-operative 之类的状态时发送。

MIB 对象：

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapEnvHdwCheck (27)

磁带库环境或硬件状况更改时发送。

MIB 对象：

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapDrvStatusGood (41)

磁带机状态更改为 good（正常模式）时发送。

MIB 对象：

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapDrvStatusCheck (45)

磁带机状态从正常模式更改为检查状态（例如 error、warning 或 unknown）时发送。

MIB 对象：

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapCapStatusGood (61)

CAP 状态更改为正常模式时发送。

MIB 对象：

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapCapStatusOpen (63)

CAP 状态更改为 Open 时发送。

MIB 对象：

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapAddress

slTrapCapStatusCheck (65)

CAP 状态从正常模式更改为 error、warning 或 unknown 之类的状态时发送。

MIB 对象：

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusGood (81)

PTP 状态更改为 good（正常模式）时发送。

MIB 对象：

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusCheck (85)

PTP 状态从正常模式更改为 error、warning 或 unknown 之类的状态时发送。

MIB 对象：

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

4 使用 CLI 配置 SNMP

使用 CLI 在 SL3000 和 SL8500 磁带库上配置 SNMP。要在 SL150 磁带库上配置 SNMP，请参见 SL150 用户指南。

- 配置过程

- 变量定义

- 管理端口

- 管理 SNMP 用户

- 管理陷阱接收方

- 配置服务信息

配置过程

使用以下过程进行磁带库 SNMP 常规配置。要为 STA 配置 SNMP，请参见 STA 安装和配置指南。

1. 获取将接收陷阱的主机的 IP 地址。

2. 启用要使用 SNMP 的磁带库端口（请参见管理端口）。

3. 获取或创建 SNMP 用户名（请参见 管理 SNMP 用户）。

4. 配置陷阱接收方（请参见管理陷阱接收方）。

5. 配置服务信息（请参见配置服务信息）。

变量定义

列出的 CLI 命令使用以下变量。将一些变量括在单引号中，如命令语法和示例所示。

变量

定义

trapLevelString

指定的陷阱级别。可以是单个数字也可以是由逗号分隔的多个数字。

hostAddr

主机的 IP 地址。不能是 DNS 名。

userName
trapUserName

分配给 SNMP 用户的名称。由一个服务器监视的所有磁带库必须具有相同的 v3 用户名。Oracle 建议为此创建一个新的唯一用户。

auth_protocol

MD5 或 SHA。用户和主机接收陷阱的验证协议（消息摘要 5 (Message Digest 5, MD5) 或安全散列算法 (Secure Hash Algorithm ,SHA)）。

authPassPhrase

授权密码。长度必须至少为八个字符，但不能包含逗号、分号或等号。

privacy_protocol

DES 或 AES。隐私协议类型（数据加密标准 (Data Encryption Standard, DES) 或高级加密标准 (Advanced Encryption Standard, AES)）。

privPassPhrase

作为加密私钥的加密密码。长度必须至少为八个字符，但不能包含逗号、分号或等号。

engineIdString

以 0x 开头的十六进制字符字符串（最大 31 位）。权威引擎 ID 来自发送陷阱的 SNMP 代理（例如磁带库）。对于 SNMPv3 陷阱是必需的。

communityString

代理团体字符串。如果设置为 public，将接受来自任何团体字符串的请求。最多能够包含 31 个字母数字字符（a-z、A-Z、0-9）。不允许使用特殊字符。

index

SNMP 用户名或陷阱接收方的索引号，具体取决于命令。

portID

port2A 或 port2B。这些均为公共接口端口。

contactString

服务联系人姓名

streetAddrString

街道地址

cityString

城市

stateString

州/省

countryString

国家/地区

zipString

邮政编码

descriptionString

想输入的任何说明

phoneString

服务电话号码

管理端口

默认情况下，SNMP 代理处于禁用状态。针对指定的磁带库端口（2B = 标准公共端口，2A = 可选冗余端口）启用或禁用 SNMP。

管理端口的 CLI 命令

说明

snmp ports print

显示 SNMP 端口状态。

snmp enable portID

在端口上启用 SNMP。
示例：> snmp enable port2B

snmp disable portID

在端口上禁用 SNMP。
示例：> snmp disable port2A

管理 SNMP 用户

最多可指定 20 个 SNMP 用户。

注:
不得在未咨询 Oracle 支持人员的情况下删除现有的 SNMP v2c 公共用户。在有些情况下，Oracle 服务交付平台 (Service Delivery Platform, SDP) 需要 SNMP v2c 公共用户。

管理 SNMP 用户的 CLI 命令

说明

snmp listUsers

列出 SNMP 用户。

snmp addUser version v3 name ’userName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’

适用于 SNMP v3。添加 SNMP 用户。
示例：> snmp addUser version v3 name 'TESTsnmp' auth SHA authPass 'authpwd1' priv DES privPass 'privpwd1'

snmp addUser version v2c community communityString

适用于 SNMP v2c。添加 SNMP 用户。
示例：> snmp addUser version v2c community public

snmp deleteUser id index

按索引号删除用户。使用 snmp listUsers 获取索引号。
示例：> snmp deleteUser id 4

snmp deleteUser version v3 name ’userName’

适用于 SNMP v3。按用户名删除用户。
示例：> snmp deleteUser version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteUser version v2c community communityString

适用于 SNMP v2c。按团体名称删除用户。

管理陷阱接收方

最多可指定 20 个陷阱接收方，不允许有重复条目。指定的接收方将从磁带库接收陷阱通知。

管理陷阱接收方的 CLI 命令

说明

snmp engineId print

显示磁带库引擎 ID。

snmp listTrapRecipients

列出陷阱接收方。

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v3 name ’trapUserName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’ engineId engineIdString

适用于 SNMP v3。添加陷阱接收方。
示例：> snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’ auth SHA authPass ’authpwd1’ priv DES privPass ’privpwd1’ engineId 0x80001f880430000000000000000000

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v2c community communityString

适用于 SNMP v2c。添加陷阱接收方。
示例：> snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v2c community public

snmp deleteTrapRecipient id index

按索引号删除陷阱接收方。使用 snmp listTrapRecipients 获取索引号。
示例：> snmp deleteTrapRecipient id 3

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v3 name ’trapUserName’

适用于 SNMP v3。按主机删除陷阱接收方。
示例：> snmp deleteTrapRecipient host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v2c community communityString

适用于 SNMP v2c。按主机删除陷阱接收方。

配置服务信息

最多为任意或所有变量输入 80 个字符。将所有变量都括在单引号中，如命令语法和示例所示。

配置服务信息的 CLI 命令

说明

config serviceInfo print

查看服务信息。

config serviceInfo set contact 'contactString' streetAddr 'streetAddrString' city 'cityString' state 'stateString' country 'countryString' zip 'zipString' description 'descriptionString' phone 'phoneString'

修改服务信息。
示例：> config serviceInfo set contact ’Justin Case’ streetAddr ’1600 Pennsylvania Ave’ city ’Washington’ state ’DC’ country ’USA’ zip ’20500’ description ’None’ phone ’(123) 456-7890’

Oracle 法律声明

版权声明

版权所有 © 1994-2017，Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

许可证限制担保/间接损害免责声明

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

担保免责声明

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

有限权利声明

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，则适用以下注意事项：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危险应用领域声明

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

商标声明

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

第三方内容、产品和服务免责声明

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

正式上市前的草稿文档声明

本文档属于正式上市前的公开或私密文档：

本文档属于正式上市前版本，仅供演示和预备之用。本文档可能不是针对贵方正运行软件的硬件撰写的。Oracle Corporation 及其附属公司对预发布文档不做任何担保，且对因使用该文档所导致的任何损失、费用或损害概不负责。

正式上市前的私密草稿文档声明

本文档属于正式上市前的私密文档：

本文档中所包含的信息仅供参考之用，仅限于客户咨询委员会成员参考或依据正式上市前版本试用协议的用户参考。该信息不承诺提供任何资料、代码或功能，并且不应该作为制定购买决策的依据。本文档所述的任何特性或功能的开发、发行和时间规划均由 Oracle 自行决定。

本文档的任何形式（软件或印刷品）均包含 Oracle 独家所有的专有信息。您对本机密材料的访问和使用，受已生效且您同意遵守的 Oracle 主协议、Oracle 许可及服务协议书、Oracle合作伙伴网络协议、Oracle 分销协议或其他许可证协议的条款和条件制约。未经 Oracle 事先书面许可，不得向 Oracle 之外的任何人披露、拷贝、复制或分发本文档及本文档所包含的信息。本文档既不属于您许可证协议的一部分，也不会纳入任何与 Oracle 及其子公司或附属公司的合同协议之中。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info；如果您听力受损，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs。