StorageTek

Guide de référence SNMP des bibliothèques modulaires

E50684-02

Juin 2015

Guide de référence SNMP des bibliothèques modulaires Storage Tek

E50684-02

Copyright © 2012, 2015, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à toute entité qui délivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Table des matières

Titre et informations de copyright

Préface

- Accessibilité de la documentation

1 Présentation de SNMP et configuration requise

- Versions de SNMP prises en charge

- Ports SNMP

- Conditions requises pour la configuration SNMP

- Méthodes de configuration SNMP

2 Objets MIB

- Nom d'objet et emplacement de la MIB

- Téléchargement de la MIB avec SLC

- Définitions de type

- Définitions d'objet

- Objets de port d'accès aux cartouches (CAP)

- Objets de cellule

- Objets de contrôleur

- Objets de lecteur

- Objets d'ascenseur

- Objets de données de l'agent intégré

- Objets de ventilateur

- Objets d'interface hôte

- Bibliothèque — Objets de configuration

- Bibliothèque — Objets de nettoyage

- Bibliothèque — Objets de date

- Bibliothèque — Objets d'éléments globaux

- Bibliothèque — Objets d'identification

- Bibliothèque — Objets d'emplacement

- Bibliothèque — Objets d'événement de média

- Bibliothèque — Objets réseau

- Bibliothèque — Objets d'état

- Bibliothèque — Objets de statistiques

- Bibliothèque — Objets de version

- Objets de validation de média

- Objets Pass-thru Port (PTP)

- Objets d'alimentation

- Objets Redundant Electronics

- Objets de robot

- Objets de porte de sécurité

- Objets de cartouche de bande

- Objets de capteur de température

- Objets de génération de déroutement de test

- Déroutement — Objets de demande d'assistance automatique (ASR)

- Déroutement — Objets de configuration

- Déroutement — Objets de périphérique

- Déroutement — Objets d'événement de service

- Déroutement — Objets de test et de signal d'activité

- Objets de plaque tournante

3 Déroutements SNMP

- Déroutements génériques à partir d'entrées de journal (1 à 10)

- slTrapError (1)

- slTrapWarning (2)

- slTrapInformation (3)

- slTrapConfiguration (4)

- Déroutements basés sur des événements (11 à 102)

- slTrapAgentStart (11)

- slTrapAgentTest (13)

- slTrapAgentHeartbeatA (14)

- slTrapAgentHeartbeatB (15)

- slTrapLibStatusGood (21)

- slTrapLibStatusCheck (25)

- slTrapEnvHdwCheck (27)

- slTrapDrvStatusGood (41)

- slTrapDrvStatusCheck (45)

- slTrapCapStatusGood (61)

- slTrapCapStatusOpen (63)

- slTrapCapStatusCheck (65)

- slTrapPtpStatusGood (81)

- slTrapPtpStatusCheck (85)

4 Configuration de SNMP avec la CLI

- Processus de configuration

- Définitions de variable

- Gestion des ports

- Gestion des utilisateurs SNMP

- Gestion des destinataires de déroutement

- Configuration des informations de service

Préface

Ce document contient des informations de référence SNMP (Simple Network Management Protocol) pour les bibliothèques StorageTek SL150, SL3000 et SL8500 d'Oracle.

Les objets MIB répertoriés correspondent à la base d'informations de gestion (MIB) version 2.18.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d’informations sur l’engagement d’Oracle pour l’accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

1 Présentation de SNMP et configuration requise

SNMP (Simple Network Management Protocol, protocole de gestion de réseau simple) est un protocole de couche d'application qui effectue des opérations de gestion réseau à l'aide du protocole User Datagram Protocol/Internet Protocol (UDP/IP). SNMP permet aux administrateurs de demander des informations à la bibliothèque (configuration, fonctionnement, statistiques) et à la bibliothèque d'informer les administrateurs des problèmes potentiels. La bibliothèque peut également envoyer des informations à un serveur StorageTek Tape Analytics (STA) (pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de STA sur OTN).

- Versions de SNMP prises en charge

- Ports SNMP

- Conditions requises pour la configuration SNMP

- Méthodes de configuration SNMP

Versions de SNMP prises en charge

- SNMP v3 - Prise en charge en lecture et en écriture. Les informations transmises sont sécurisées.

- SNMP v2c - Prise en charge en lecture seule principalement pour les demandes d'état de machine. Les informations transmises ne sont pas sécurisées.

SNMP v2c ou SNMP v3 peut extraire des ID d'objet dans le fichier MIB et envoyer des déroutements à la liste des destinataires de déroutement. Toutefois, étant donné que SNMP v3 offre des fonctionnalités de chiffrement et renforce l'identification utilisateur, vous ne pouvez modifier les propriétés de la bibliothèque qu'à l'aide de SNMP v3.

Ports SNMP

Configurez les pare-feux pour autoriser les communications sur ces ports :

- 161 — Pour la transmission de demandes SNMP de lecture de la MIB.

- 162 — Pour la réception de déroutements SNMP (notifications des problèmes de périphérique, erreurs ou événements importants).

Conditions requises pour la configuration SNMP

- Microprogramme de la bibliothèque :

- SL8500 version FRS_3.12 ou supérieure

- SL3000 version FRS_1.7 ou supérieure

- SL150 version 1.0 ou supérieure

Remarque :
STA nécessite des conditions requises de microprogramme distinctes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de STA.

- SLC version FRS_4.0 ou supérieure.

- SNMP doit être activé dans la bibliothèque.

Méthodes de configuration SNMP

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour configurer SNMP :

- SL3000 et SL8500 — CLI (reportez-vous à la section Configuration de SNMP avec la CLI).

- SL150 — Interface utilisateur de navigateur (Browser User Interface, BUI) avec le rôle utilisateur administrateur ou service (reportez-vous au Guide de l'utilisateur SL150).

2 Objets MIB

La base d'informations de gestion (MIB) est un fichier texte ASCII contenant les identificateurs d'objet (OID) qui définissent les caractéristiques d'un périphérique géré (tel qu'une bandothèque Oracle Storage Tek). Ces caractéristiques sont les éléments fonctionnels pour ce périphérique, qui peuvent être contrôlés à l'aide du logiciel SNMP. Lorsqu'un gestionnaire demande des informations ou qu'un périphérique géré génère un déroutement, la MIB traduit les chaînes numériques en texte lisible qui identifie chaque objet de données dans le message.

- Nom d'objet et emplacement de la MIB

- Téléchargement de la MIB avec SLC

- Définitions de type

- Définitions d'objet

Nom d'objet et emplacement de la MIB

La MIB est incluse avec le microprogramme de la bibliothèque et stockée sur la carte processeur de la bibliothèque. Le nom d'objet est le suivant :

STREAMLINE–TAPE–LIBRARY–MIB:streamlineTapeLibrary ==
1.3.6.1.4.1.1211.1.15

Où :

- 1 = iso

- 3 = identified-organization

- 6 = dod

- 1 = internet

- 4 = private

- 1 = enterprise

- 1211 = storagetek

- 1 = products

- 15 = slseriesTapeLibrary

Téléchargement de la MIB avec SLC

1. Connectez-vous à la bibliothèque.

2. Sélectionnez Tools > Diagnostics.

3. Sélectionnez Library dans l'arborescence du périphérique.

4. Cliquez sur l'onglet TransferFile.

5. Sélectionnez SNMP MIB, puis cliquez sur Transfer File.

6. Enregistrez le fichier avec un suffixe .txt.

Définitions de type

Définition de type

Description

SlLibraryId

Identificateur de bibliothèque (n de Max) dans un complexe

SlLibraryIdMax

Identificateur de bibliothèque maximal dans un complexe

SlComplexId

Identificateur de complexe de bibliothèques

SlSnmpPort

Ports SNMP autorisés

SlSnmpTrapPort

Ports de déroutement SNMP autorisés

SlCmdClear

Ports de déroutement SNMP autorisés (1=aucune action, 2=effacer)

SlDeviceStatus

Etat du périphérique (ok=0, erreur=1, avertissement=2, info=3, suivi=4)

SlLibraryCondition

Etat de la bibliothèque (normal=0, dégradé=1, non fonctionnel=2)

SlMediaEventType

Type d'erreur de média (chargement=1, déchargement=2, erreur=3, entrée de chargement=4, erreur de lecteur=5, fin de vie du média=6, fin de vie du lecteur=7, erreur de déchiffrement=8, inconnu=9)

SlHaState

Etat du contrôleur RE (unidirectionnel=0, duplex=1, non RE=2)

SlHaId

Identificateur du contrôleur RE (actif=0, en veille=1, non RE=2)

SlHaSlot

Emplacement du contrôleur RE (côté A =0, côté B =1, non RE =3)

SlDriveFibreLoopId

ID de boucle de fibre du lecteur

SlDriveFibreSpeed

Vitesse de fibre du lecteur (inconnue=1, un Gbit=2, deux Gbits=3, quatre Gbits=4)

SlDriveFibreAddressing

Adressage de la fibre du lecteur (dur=1, souple=2)

SlDriveStatus

Etat du lecteur (inconnu=0, initialisation=1, vide=2, cartouche présente=3, chargement=4, chargé=5, nettoyage=6, rembobinage=7, déchargement=8, non fonctionnel=9, non chargeable=10, non déchargeable=11)

SlPartitionType

Type de partition (hli=1, scsi=2, autre=3)

SlCellHostTypeTC

Type d'hôte de cellule (cellule non valide/inconnue =0, emplacement de stockage =1, lecteur de bande =2, CAP ou fente =3, zone de cellules/cellule système =4, cellule en transition/réservée =5, PTP =6, main/cellule robotique =7)

SlSeverityTC

Niveau de gravité dont un déroutement peut disposer (ok=0, pulsation/vérification=1, télémétrie/mesures=2, configuration=3, suivi/débogage=4, information/comportement nominal=5, avertissement/comportement dégradé=6, erreur/non fonctionnel=7, panne critique/système=8, erreur fatale/système inutilisable=9, autre=10)

SlDiagEntityTC

L'entité qui diagnostique la panne (gestionnaire de pannes/logiciel de détection de pannes intégré dédié=1, application de bibliothèque différente du gestionnaire de pannes=2, système d'exploitation=3, primitive/lecteur ou autre microprogramme de niveau inférieur=4, autre=5)

SlFaultTypeTC

Type de panne en fonction de l'importance de maintenance (pulsation/je suis vivant ou événement de test=0, récupéré automatiquement=1, suspect/transitoire ou facteur de contribution=2, routine/bien connu=3, aggravé/nécessite un examen approfondi=4, critique/comportement global du système affecté=5, alerte/impact sur le client imminent=6, sévère/client affecté=7, urgence/maintenance immédiate nécessaire=8)

SlCountTC

Quantité d'éléments comptabilisés

SlFruStatusTC

Etat d'une FRU (autre=1, suspecté=2, en panne=3, réparé=4, remplacé=5, acquitté=6)

Définitions d'objet

Remarque :
Certains objets MIB répertoriés peuvent ne pas être implémentés au moment de la publication.

Catégorie MIB

Préfixes d'objet utilisés

Objets de port d'accès aux cartouches (CAP)

slCap

Objets de cellule

slCell

Objets de contrôleur

slController

Objets de lecteur

slDrive

Objets d'ascenseur

slElevator

Objets de données de l'agent intégré

slAgent

Objets de ventilateur

slFan

Objets d'interface hôte

slHostInterface

Bibliothèque — Objets de configuration

slLibLSMConfig

Bibliothèque — Objets de nettoyage

slLibClean

Bibliothèque — Objets de date

slLibDate

Bibliothèque — Objets d'éléments globaux

slLib
slLibrary

Bibliothèque — Objets d'identification

slLib
slLibLibrary

Bibliothèque — Objets d'emplacement

slLibLocat

Bibliothèque — Objets d'événement de média

slLibMediaEvent

Bibliothèque — Objets réseau

slLibNetwork

Bibliothèque — Objets d'état

slLibLSM
slLibLSMState
slLibLSMStatus

Bibliothèque — Objets de statistiques

slLibStats

Bibliothèque — Objets de version

slLibVersion

Objets de validation de média

slMV

Objets Pass-thru Port (PTP)

slPtp

Objets d'alimentation

slPowerSupply

Objets Redundant Electronics

slAgentHA
slAgentHa

Objets de robot

slRobot

Objets de porte de sécurité

slSafetyDoor

Objets de cartouche de bande

slTape

Objets de capteur de température

slTempSensor

Objets de génération de déroutement de test

slAgentTrapTest

Déroutement — Objets de demande d'assistance automatique (ASR)

slTrapAsrSuspect

Déroutement — Objets de configuration

slTrapConfig

Déroutement — Objets de périphérique

slTrap
slTrapDevice

Déroutement — Objets d'événement de service

slTrapSvc

Déroutement — Objets de test et de signal d'activité

slTrap
slTrapLib
slTrapHa

Objets de plaque tournante

slTurntable
slTurntables

Objets de port d'accès aux cartouches (CAP)

OID de CAP

Description

slCapCount

Nombre de CAP dans le tableau de CAP

slCapTable

Tableau de ports d'accès aux cartouches (CAP)

slCapEntry

Un port d'accès aux cartouches (CAP)

slCapIndex

Index des nombres entiers dans le tableau de CAP

slCapPhysicalAddressStr

Chaîne de l'adresse physique du CAP

slCapAccessibility

Accessibilité d'un CAP (par exemple, ouverture autorisée/empêchée)

slCapAccessStateEnum

Etat d'accès du CAP, présenté sous la forme d'une énumération

slCapState

Etat physique du CAP

slCapStatusEnum

Etat fonctionnel du CAP, présenté sous la forme d'une énumération

slCapName

Nom du CAP

slCapRotations

Nombre de rotations du CAP

slCapRotationRetries

Nombre de relances de rotation effectuées par le CAP

slCapRotationFails

Nombre d'échecs de rotation effectués par le CAP

slCapIPLs

Nombre d'IPL effectués par le CAP

slCapSerialNumber

Numéro de série du CAP

slCapCodeVer

Version du code du CAP

slCapVersion

Version du CAP

slCapFirmwareVer

Version de microprogramme du CAP

slCapReserved

Etat réservé du CAP

slCapSize

Taille du CAP

slCapAddressRange

Plage d'adresses du CAP (non applicable à la bibliothèque SL150)

slCapUsageStr

Chaîne d'utilisation du CAP (non applicable à la bibliothèque SL150)

slCapModeStr

Chaîne de mode du CAP (non applicable à la bibliothèque SL150)

slCapMagazineBits

Nombre de magasins (non applicable à la bibliothèque SL150)

slCapEnabled

Etat activé du CAP (non applicable à la bibliothèque SL150)

Objets de cellule

OID de cellule

Description

slCellCount

Nombre d'éléments de stockage dans le tableau de cellules

slCellStorageFreeCells

Nombre de cellules de stockage disponibles (vides) dans la bibliothèque

slCellStorageRestrictedFreeCells

Nombre de cellules de stockage (vides) disponibles et limitées dans la bibliothèque

slCellTable

Tableau d'éléments de stockage dans la bibliothèque

slCellEntry

Elément de stockage

slCellIndex

Index des nombres entiers dans le tableau de cellules de stockage

slCellElementID

ID d'élément ou adresse HLI logique convertie de la cellule de stockage

slCellHostAccessible

Indication de l'état d'accessibilité de l'hôte

slCellContentStatus

Etat de la cellule (inconnu, vide, lisible, non_lisible, magasin_cap_non_présent, lecteur_non_présent, lecteur_non_disponible)

slCellContentLabel

Etiquette de la cartouche dans la cellule (chaîne de longueur nulle si vide, '??????' si non lisible)

slCellContentLabel

Type de la cartouche dans la cellule (chaîne de longueur nulle si vide) qui est une chaîne de texte basée sur les valeurs de domaine et de type énumérées et dérivées de l'étiquette VOLSER

slCellGetRetryCount

Nombre de relances get effectuées depuis cette cellule

slCellPutRetryCount

Nombre de relances put effectuées depuis cette cellule

slCellHostType

Type de cellule (0=cellule non valide/inconnue, 1=emplacement de stockage, 2=lecteur de bande, 3=port ou fente d'accès client, 4=zone de cellules/cellule système, 5=cellule en transition/réservée ou de récupération, 6=pass thru port, 7=cellule robotique)

slCellPhysicalAddressStr

Chaîne d'adresse physique de la cellule de stockage

slCellLogicalAddressStr

Chaîne d'adresse logique de la cellule de stockage

slCellPartition

ID de partition de la cellule de stockage

slCellPartitionType

Type de partition de la cellule de stockage

slCellCapacityEnabled

La cellule de stockage est activée (1) ou désactivée (0)

slCellCapacityAllowed

Nombre de cellules disposant d'une licence pour être utilisées.

slCellCapacityUsed

Nombre de cellules utilisées.

Objets de contrôleur

OID de contrôleur

Description

slControllerCount

Nombre de contrôleurs dans le tableau des contrôleurs

slControllerTable

Tableau des contrôleurs

slControllerEntry

Entrée de contrôleur (HBC, HBCR, RLC, HBT, etc.)

slControllerIndex

Index de la carte contrôleur

slControllerPhysicalAddressStr

Chaîne de l'adresse physique du contrôleur

slControllerSerialNum

Numéro de série de la carte contrôleur

slControllerTopLevelCondition

Etat de niveau supérieur du contrôleur (normal, dégradé, non fonctionnel)

slControllerFaultLED

Etat de la DEL de panne du contrôleur

slControllerSafetoRemoveLED

Etat de la DEL de suppression sans risque du contrôleur

slControllerStatusEnum

Etat de fonctionnement du contrôleur sous forme d'énumération

slControllerCodeVer

Version du code du contrôleur

slControllerVersion

Version du contrôleur

slControllerFirmwareVer

Version de microprogramme du contrôleur

slControllerHAState

Etat de haute disponibilité du contrôleur (actif=0 et en veille=1)

slControllerHaId

Identificateur du contrôleur RE (actif=0, en veille=1)

slControllerHaSlot

Emplacement du contrôleur RE (côté A=0, côté B=1)

slControllerHaAlternateIp

Adresse IP de l'autre contrôleur RE

slControllerFru

Numéro de série du contrôleur, basé sur l'unité remplaçable sur site (FRU)

Objets de lecteur

OID de lecteur

Description

slDriveCount

Nombre de lecteurs dans le tableau des lecteurs

slDriveTable

Tableau des lecteurs

slDriveEntry

Lecteur de bande

slDriveIndex

Index des nombres entiers dans le tableau des lecteurs

slDriveHashedPhysAddr

Adresse physique du lecteur

slDriveType

Type de lecteur (STK10000 par exemple) dérivé du fabricant et de la marque du lecteur

slDriveVendor

Fournisseur du lecteur (STK, HP et IBM par exemple)

slDriveSerialNum

Numéro de série électronique du lecteur

slDriveInterfaceType

Type de transport des données physiques du lecteur

slDriveID

Affectation de l'ID SCSI ou du port Fibre du lecteur

slDriveState

Etat du lecteur (par exemple, vide, chargé, nettoyage requis)

slDriveLED

Etat de la DEL du tiroir de lecteur (0 =éteint, 1 =allumé)

slDriveStatusEnum

Etat de fonctionnement du lecteur sous forme d'énumération

slDrivecodeVer

Version du code (logiciel ou microprogramme) du lecteur

slDriveVersion

Version matérielle du lecteur

slDriveGetRetries

Nombre de relances de montage effectuées sur le lecteur

slDrivePutRetries

Nombre de relances de démontage effectuées sur le lecteur

slDriveCommandClean

Signal de démarrage ou d'annulation du nettoyage du lecteur

slDriveCellStatusEnum

Etat de cellule du lecteur, présenté sous la forme d'une énumération

slDriveCellStatusText

Etat de cellule du lecteur

slDriveCellContentLabel

Etiquette de la cartouche dans le lecteur (chaîne de longueur nulle =vide, ?????? =non lisible)

slDriveCellContentType

Type de cartouche dans le lecteur (chaîne de longueur nulle =vide)

slDriveIdleSeconds

Nombre de secondes d'inactivité du lecteur (démonté)

slDriveNumMounts

Nombre de montages sur le lecteur

slDriveFibreNodeName

Nom du noeud de fibre (noeud WWN) du lecteur

slDriveFibrePortCount

Nombre de ports actifs dans le lecteur

slDriveFibrePortAWWN

Nom universel WWN (World Wide Name) du port A

slDriveFibrePortAAdressingMode

Mode d'adressage du port A

slDriveFibrePortAPortEnabled

Port A activé (2) ou désactivé (1)

slDriveFibrePortALoopId

ID de boucle du port A

slDriveFibrePortAPortSpeed

Vitesse du port A

slDriveFibrePortBWWN

Nom universel WWN (World Wide Name) du port B

slDriveFibrePortBAdressingMode

Mode d'adressage du port B

slDriveFibrePortBPortEnabled

Port B activé (2) ou désactivé (1)

slDriveFibrePortBLoopId

ID de boucle du port B

slDriveFibrePortBPortSpeed

Vitesse du port B

slDriveWWNEnabled

L'option de nom universel (WWN, World Wide Name) du lecteur est activée (elle peut uniquement être définie à l'aide de l'interface de ligne de commande)

slDrivePhysicalAddressStr

Chaîne d'adresse physique du lecteur

slDriveTraySerialNumber

Numéro de série du tiroir de lecteur

Objets d'ascenseur

OID d'ascenseur

Description

slElevatorCount

Nombre d'ascenseurs dans le tableau des ascenseurs

slElevatorTable

Tableau des ascenseurs

slElevatorEntry

Ascenseur

slElevatorIndex

Index d'ascenseur

slElevatorPhysicalAddressStr

Chaîne d'adresse physique de l'ascenseur

slElevatorPositionOn

Position physique de l'ascenseur (non implémentée mais définie pour la compatibilité ascendante des bibliothèques non SL)

slElevatorHandCartStatus

Etat de la main de l'ascenseur (cartouche =1, pas de cartouche =0)

slElevatorSerialNum

Numéro de série de l'ascenseur

slElevatorState

Etat de l'ascenseur (tel que inactif, en déplacement ou non fonctionnel)

slElevatorFaultLED

Etat de la DEL de panne de l'ascenseur

slElevatorStatusEnum

Etat de fonctionnement de l'ascenseur sous forme d'énumération

slElevatorCodeVer

Version du code de l'ascenseur

slElevatorVersion

Version de l'ascenseur

slElevatorFirmwareVer

Version de microprogramme de l'ascenseur

slElevatorGetRetries

Nombre de relances de montage effectuées sur l'ascenseur

slElevatorPutRetries

Nombre de relances de démontage effectuées sur l'ascenseur

slElevatorGetFails

Nombre d'échecs de montage pour l'ascenseur

slElevatorPutFails

Nombre d'échecs de démontage pour l'ascenseur

slElevatorGetTotals

Somme de toutes les opérations de montage de l'ascenseur

slElevatorPutTotals

Somme de toutes les opérations de démontage de l'ascenseur

Objets de données de l'agent intégré

OID des données de l'agent intégré

Description

slAgentRevision

Version du microprogramme de l'agent intégré

slAgentLibStatusAtStartup

Etat de la bibliothèque au démarrage de l'agent (normal, dégradé, non fonctionnel)

slAgentBootDate

Date et heure de l'initialisation de l'agent

slAgentURL

URL de la gestion Web

slAgentTrapPort

Numéro de port UDP sur lequel l'agent enverra des déroutements

slAgentPort

Numéro de port UDP sur lequel l'agent écoute

slAgentCommunity

Communauté par défaut de l'agent

Objets de ventilateur

OID de ventilateur

Description

slFanCount

Nombre de ventilateurs contrôlés dans la bibliothèque

slFanTable

Tableau des ventilateurs de la bibliothèque

slFanEntry

Ventilateur

slFanIndex

Index des nombres entiers dans le tableau des ventilateurs

slFanName

Nom du ventilateur

slFanOperational

Etat de fonctionnement du ventilateur

Objets d'interface hôte

OID d'interface hôte

Description

slHostInterfaceCount

Nombre de cartes d'interface

slHostInterfaceTable

Tableau des interfaces hôtes

slHostInterfaceEntry

Entrée d'interface hôte (telle que Fiber ou SCSI)

slHostInterfaceIndex

Index des nombres entiers dans le tableau des cartes d'interface hôte

slHostInterfaceFibreCount

Nombre de fibres actives dans la carte d'interface hôte

slHostInterfaceAWWN

Nom universel (WWN, World Wide Name) de la fibre A

slHostInterfaceA1AddressingMode

Mode d'adressage pour le Port A1

slHostInterfaceA1PortEnabled

Port activé pour le Port A1

slHostInterfaceA1LoopId

ID de boucle pour le Port A1

slHostInterfaceA1PortSpeed

Vitesse du Port A1

slHostInterfaceA2AddressingMode

Mode d'adressage pour le Port A2

slHostInterfaceA2PortEnabled

Port activé pour le Port A2

slHostInterfaceA2LoopId

ID de boucle pour le Port A2

slHostInterfaceA2PortSpeed

Vitesse du Port A2

slHostInterfaceBWWN

Nom universel (WWN, World Wide Name) de la fibre B

slHostInterfaceB1AddressingMode

Mode d'adressage pour le Port B1

slHostInterfaceB1PortEnabled

Port activé pour le Port B1

slHostInterfaceB1LoopId

ID de boucle pour le Port B1

slHostInterfaceB1PortSpeed

Vitesse du Port B1

slHostInterfaceB2AddressingMode

Mode d'adressage pour le Port B2

slHostInterfaceB2PortEnabled

Port activé pour le Port B2

slHostInterfaceB2LoopId

ID de boucle pour le Port B2

slHostInterfaceB2PortSpeed

Vitesse du Port B2

slHostInterfaceElementID

ID d'élément/adresse du contrôleur

slHostInterfaceSerialNum

Numéro de série de la carte contrôleur

slHostInterfaceStatus

Etat du contrôleur (ok, erreur, avertissement)

slHostInterfaceFaultLED

Etat de la DEL de panne du contrôleur

slHostInterfaceSafeToRemoveLED

Etat de la DEL de suppression sans risque du contrôleur

slHostInterfaceStatusEnum

Etat de fonctionnement du contrôleur sous forme d'énumération

slHostInterfaceCodeVer

Version du code pour le contrôleur

slHostInterfaceVersion

Version matérielle du contrôleur

slHostInterfaceFirmwareVer

Version de microprogramme du contrôleur

Bibliothèque — Objets de configuration

Bibliothèque — OID de configuration

Description

slLibLSMConfigCount

Nombre de modules LSM installés

slLibLSMConfigTable

Tableau des configurations LSM

slLibLSMConfigEntry

Entrée de configuration LSM

slLibLSMConfigIndex

Index de configuration LSM

slLibLSMConfigNumPanels

Nombre de panneaux physiques

slLibLSMConfigNumHandCells

Nombre de mains physiques

slLibLSMConfigMinHandAddr

ID d'élément minimal ou adresse des mains physiques

slLibLSMConfigMaxHandAddr

ID d'élément maximal ou adresse des mains physiques

slLibLSMConfigNumSystemCells

Nombre de cellules système et réservées

slLibLSMConfigNumRestrictedCells

Nombre de cellules limitées au client

slLibLSMConfigMinSystemAddr

ID d'élément minimal ou adresse des cellules système

slLibLSMConfigMaxSystemAddr

ID d'élément maximal ou adresse des cellules système

slLibLSMConfigNumCaps

Nombre de ports d'accès aux cartouches (CAP)

slLibLSMConfigNumCapColumns

Nombre de colonnes dans les CAP

slLibLSMConfigNumCapCells

Nombre de cellules CAP

slLibLSMConfigMinCapAddr

ID d'élément minimal ou adresse des cellules CAP

slLibLSMConfigMaxCapAddr

ID d'élément maximal ou adresse des cellules CAP

slLibLSMConfigNumDriveColumns

Nombre de colonnes de lecteur

slLibLSMConfigNumDrives

Nombre de lecteurs de bande

slLibLSMConfigMinDriveAddr

ID d'élément minimal ou adresse des lecteurs de bande

slLibLSMConfigMaxDriveAddr

ID d'élément maximal ou adresse des lecteurs de bande

slLibLSMConfigNumStorageCells

Nombre de cellules de stockage

slLibLSMConfigMinStorageAddr

ID d'élément minimal ou adresse des cellules de stockage

slLibLSMConfigMaxStorageAddr

ID d'élément maximal ou adresse des cellules de stockage

slLibLSMConfigNumPtps

Nombre de Pass-thru Ports (PTP)

slLibLSMConfigNumPtpColumns

Nombre de colonnes dans les PTP

slLibLSMConfigNumPtpCells

Nombre de cellules PTP

slLibLSMConfigMinPtpAddr

ID d'élément minimal ou adresse des cellules PTP

slLibLSMConfigMaxPtpAddr

ID d'élément maximal ou adresse des cellules PTP

Bibliothèque — Objets de nettoyage

Bibliothèque — OID de nettoyage

Description

slLibCleanEnabled

Configuration de la fonction de nettoyage automatique (n'est pas prise en charge par toutes les bibliothèques)

slLibCleanNumCartTypes

Nombre de types de cartouche uniques pris en charge

slLibCleanWarnTable

Tableau des seuils d'avertissement du nombre de nettoyages

slLibCleanWarnEntry

Entrée du tableau du seuil d'avertissement du nombre de nettoyages

slLibCleanWarnIndex

Index dans le tableau de seuil d'avertissement de nettoyage

slLibCleanWarnCartType

Type de cartouche de nettoyage (par exemple SDLT, 9840, LTO et T10000)

slLibCleanWarnCount

Seuil configuré du nombre d'avertissements

slLibCleanNumCarts

Nombre de cartouches de nettoyage dans la bibliothèque

slLibCleanCartTable

Tableau de cartouches de nettoyage dans la bibliothèque

slLibCleanCartEntry

Cartouche de nettoyage

slLibCleanCartIndex

Index des nombres entiers dans le tableau des cartouches de nettoyage

slLibCleanCartLabel

Etiquette de cartouche de nettoyage

slLibCleanCartType

Type de cartouche de nettoyage

slLibCleanCartLocationElementID

Emplacement de cartouche de nettoyage : ID d'élément SCSI ou adresse HLI convertie

slLibCleanCartHostAccessible

Indication de l'état d'accessibilité de l'hôte

slLibCleanCartUsageCount

Nombre de fois où la cartouche a été utilisée pour le nettoyage d'un lecteur de bande

Bibliothèque — Objets de date

Bibliothèque — OID de date

Description

slLibDateString

Date et heure de la bibliothèque, au format suivant : AAAA:MM:JJ HH:MM:SS

Bibliothèque — Objets d'éléments globaux

Bibliothèque — OID d'éléments globaux

Description

slLibStkBaseModel

Nom du modèle de la bibliothèque StorageTek (voir les données du modèle spécifique du fournisseur)

slLibSerialNumber

Numéro de série du cadre de la bibliothèque

slLibWWNNumber

Numéro universel de la bibliothèque (WWN) (nombre hexadécimal à 64 chiffres)

slLibraryTopLevelCondition

Etat global de la bibliothèque (normal, dégradé, non fonctionnel)

slLibraryState

Statut de la bibliothèque (en ligne, hors ligne)

Bibliothèque — Objets d'identification

Bibliothèque — OID d'identification

Description

slLibLibraryId

Identificateur de bibliothèque (n de Max) dans un complexe de bibliothèques

slLibLibraryIdMax

Identificateur de bibliothèque maximal dans un complexe de bibliothèques

slLibComplexId

Identificateur d'un complexe de bibliothèques

slLibMibVer

Version de la MIB prise en charge par la bibliothèque

Bibliothèque — Objets d'emplacement

Bibliothèque — OID d'emplacement

Description

slLibLocatContact

Contact principal pour l'administration de la bibliothèque

slLibLocatStreet

Adresse du site d'emplacement

slLibLocatState

Etat/province du site d'emplacement

slLibLocatZip

Code postal ou autres données du site d'emplacement

slLibLocatCountry

Pays du site d'emplacement

slLibLocatDescr

Description ou autres données du site d'emplacement

slLibLocatCity

Ville du site d'emplacement

Bibliothèque — Objets d'événement de média

Bibliothèque — OID d'événement de média

Description

slLibMediaEventCount

Nombre de statistiques relatives au média dans le tableau

slLibMediaEventTable

Tableau de statistiques relatives au média

slLibMediaEventEntry

Statistique sur l'erreur de média

slLibMediaEventIndex

Index dans le tableau des statistiques relatives à l'erreur de média

slLibMediaEventVolid

ID de volume du code à barres optique

slLibMediaEventMediaDomain

Le champ de domaine du code à barres optique détecté à partir de l'étiquette VOLSER

slLibMediaEventMediaType

Le type de code à barres optique détecté à partir de l'étiquette VOLSER (1=chargement, 2=déchargement, 3=erreur, 4=relance de chargement, 5=erreur de lecteur, 6=fin de vie du média, 7=fin de vie du lecteur, 8=erreur de déchiffrement, 9=inconnu)

slLibMediaEventDriveSerialNum

Numéro de série électronique du lecteur

slLibMediaEventDriveType

Type de lecteur de bande

slLibMediaEventDateTime

Entrée de journal relative à la date et l'heure au format :
MM:JJ:AAAA HH:MM:SS

slLibMediaEventEnum

Type d'erreur de média, signalé sous la forme d'une énumération

slLibMediaEventOccurrenceCount

Nombre d'occurrences de la statistique de média

Bibliothèque — Objets réseau

Bibliothèque — OID réseau

Description

slLibNetworkCount

Total des ports Ethernet

slLibNetworkTable

Tableau des interfaces réseau

slLibNetworkEntry

Entrée d'interface réseau

slLibNetworkIndex

Index dans le tableau

slLibNetworkInterfaceName

Nom d'interface utilisé par le logiciel de la bibliothèque

slLibNetworkIpAddr

Adresse IP de la bibliothèque

slLibNetworkGateway

Passerelle Internet du réseau de la bibliothèque

slLibNetworkEthAddr

Adresse Ethernet physique 48 bits de la bibliothèque

slLibNetworkName

Nom d'hôte du réseau de la bibliothèque

slLibNetworkNetmask

Masque de réseau de l'adresse Internet du réseau de la bibliothèque

slLibNetworkDhcpEnabled

Adresse IP DHCP/état de service de recherche de nom de client (NA)

slLibNetworkDomainName

Nom du domaine réseau de la bibliothèque

slLibNetworkPrimaryDNS

Serveur DNS principal du réseau de la bibliothèque

slLibNetworkSecondaryDNS

Serveur DNS secondaire du réseau de la bibliothèque

slLibNetworkRXPackets

Nombre de paquets reçus

slLibNetworkTXPackets

Nombre de paquets transmis

slLibNetworkErrors

Nombre d'erreurs sur cette interface

slLibNetworkDropped

Nombre de paquets abandonnés sur cette interface

slLibNetworkOverruns

Nombre de paquets à capacité dépassée sur cette interface

slLibNetworkFrame

Nombre de paquets de cadre sur cette interface

slLibNetworkCollisions

Nombre de collisions sur cette interface

Bibliothèque — Objets d'état

Bibliothèque — OID d'état

Description

slLibLSMCount

Nombre de modules LSM.

slLibLSMStateTable

Tableau des états LSM.

slLibLSMStateEntry

Entrée d'un état LSM.

slLibLSMStateIndex

Index de l'état LSM.

slLibLSMStatus

Etat fonctionnel du module LSM signalé sous forme de chaîne (par exemple hors ligne, en ligne ou en attente de mise hors ligne). Il s'agit d'un état basé sur le matériel et dérivé d'un état de robot.

slLibLSMStatusEnum

Etat fonctionnel du module LSM, signalé sous forme d'énumération (en ligne =0, hors ligne =1, en attente de mise hors ligne =2).

Bibliothèque — Objets de statistiques

Bibliothèque — OID de statistiques

Description

slLibStatsNumBoots

Nombre d'initialisations de bibliothèque

slLibStatsNumDoorOpens

Nombre d'occurrences lorsque la porte de service a été ouverte

slLibStatsNumGetRetries

Total des relances get

slLibStatsNumGetFails

Total des échecs get

slLibStatsNumPutRetries

Total des relances put

slLibStatsNumPutFails

Total des échecs put

slLibStatsNumLabelRetries

Total des relances de lecture d'étiquette

slLibStatsNumLabelFails

Total des échecs de lecture d'étiquette

slLibStatsNumTargetRetries

Total des relances de lecture de cible

slLibStatsNumTargetFails

Total des échecs de lecture de cible

slLibStatsNumMoves

Total des déplacements de cartouche

slLibStatsNumMounts

Total des montages

slLibStatsNumTargetReads

Total des lectures de cible

slLibStatsNumEmptyReads

Total des lectures de cellule vide

slLibStatsNumLabelReads

Total des lectures d'étiquette

slLibStatsGetTotals

Somme de toutes les opérations Get des robots individuels

slLibStatsPutTotals

Somme de toutes les opérations Put des robots individuels

slLibStatsCumMachUptime

Temps de fonctionnement cumulé de la machine en secondes

slLibStatsUpTimeSinceLastBoot

En secondes

Bibliothèque — Objets de version

Bibliothèque — OID de version

Description

slLibVersionFirmRev

Révision du microprogramme intégré de la bibliothèque, par versions de champ de modification d'ingénierie (EC)

slLibVersionFirmDate

Date de création du microprogramme intégré de la bibliothèque

slLibVersionBootRev

Version d'initialisation logicielle/du SE de la bibliothèque

slLibVersionHardware

Version matérielle du contrôleur de la bibliothèque

Objets de validation de média

OID de validation de média

Description

slMVDriveCount

Nombre de lecteurs actuellement affectés au pool de validation de média

slMVDriveTable

Tableau des lecteurs de validation de média

slMVDriveEntry

Lecteur de bande de validation de média

slMVIndex

Index des nombres entiers dans le tableau des lecteurs de validation de média

slMVDrivePhysicalAddressStr

Adresse physique du lecteur affecté au pool de validation de média

slMVDriveType

Marque et fabricant du lecteur affecté au pool de validation de média

slMVDriveSerialNum

Numéro de série électronique du lecteur affecté au pool de validation de média

slMVDriveState

Etat du lecteur affecté au pool de validation de média (notamment vide, chargé et nettoyage requis)

slMVDriveCodeVer

Microprogramme ou logiciel du lecteur affecté au pool de validation de média

slMVDriveCellStatusStr

Etat de la cellule du lecteur affecté au pool de validation de média

slMVDriveCellContentLabel

Etiquette de la cartouche dans le lecteur affecté au pool de validation de média (0 si vide, ?????? si non lisible)

slMVReservationId

0 indique que le lecteur affecté au pool de validation de média est disponible pour utilisation

slMVTapeVolserLabelStr

Adresse physique du lecteur affecté au pool de validation de média

slMVTypeEnum

Type de validation appliqué à la cartouche (0 = pas de validation, 1 = vérification de base, 2 = vérification complète depuis le début de la bande, 3 = reprise de la vérification complète, 4 = vérification complète divbot, 5 = vérification complète divresume, 6 = vérification standard, 7 = reconstruction MIR, 8 = arrêt)

slMVOriginatorStr

Initiateur de test de validation de média

slMVStatusStr

Etat du test de validation de média

slMVCompletionStatusStr

Pourcentage indiquant l'avancement de validation de média ou que cette validation de média a été arrêtée

slMVErrorCodeStr

Code d'erreur pour la validation de média

Objets Pass-thru Port (PTP)

OID de PTP

Description

slPtpCount

Nombre de Pass-thru Ports dans la bibliothèque

slPtpTable

Tableau des Pass-thru Ports

slPtpEntry

Pass-thru port

slPtpIndex

Index des nombres entiers dans le tableau des PTP

slPtpPhysicalAddressStr

Adresse du périphérique PTP

slPtpSerialNum

Numéro de série du PTP

slPtpState

Etat du PTP (en ligne, hors ligne)

slPtpFaultLED

Etat de la DEL de panne du PTP

slPtpStatusEnum

Etat fonctionnel du PTP, signalé sous forme d'énumération

slPtpCodeVer

Version du code du PTP

slPtpVersion

Version matérielle du PTP

slPtpFirmwareVer

Version de microprogramme du PTP

slPtpMoveRetries

Nombre de relances de déplacement effectuées par le PTP

slPtpMoveFails

Nombre d'échecs de déplacement effectués par le PTP

slPtpMoveTotals

Nombre total de déplacements effectués par le PTP

Objets d'alimentation

OID d'alimentation

Description

slPowerSupplyCount

Nombre d'alimentations installées dans la bibliothèque

slPowerSupplyTable

Tableau des alimentations de la bibliothèque

slPowerSupplyEntry

Alimentation électrique

slPowerSupplyIndex

Index des nombres entiers dans le tableau d'alimentation

slPowerSupplyName

Nom de l'alimentation

slPowerSupplyInstalled

Indique si l'alimentation est installée (2) ou pas (1)

slPowerSupplyOperational

Indique si l'alimentation est OK (2) (non pertinent si elle n'est pas installée)

Objets Redundant Electronics

OID Redundant Electronics

Description

slAgentHaState

Etat du contrôleur RE (unidirectionnel=0, duplex/commutable=1)

slAgentHAId

Identificateur du contrôleur RE (actif=0, en veille=1)

slAgentHaSlot

Emplacement du contrôleur RE (côté A =0, côté B =1)

slAgentHaAlternateIp

Adresse IP de l'autre contrôleur RE

Objets de robot

OID de robot

Description

slRobotCount

Nombre de mécanismes de robot

slRobotTable

Tableau des robots

slRobotEntry

Robot

slRobotIndex

Index du robot

slRobotPhysicalAddressStr

Chaîne d'adresse physique du robot

slRobotPosition

Position physique du robot (continue à être définie pour la compatibilité ascendante avec le tableau des robots)

slRobotHandCartStatus

Etat de la main du robot en ce qui concerne la présence de cartouches (cartouche =1, pas de cartouche =0)

slRobotSerialNum

Numéro de série de la carte du robot

slRobotState

Etat du robot (vide, chargé, en déplacement, par exemple)

slRobotFaultLED

Statistiques de la DEL de panne du robot (éteint =0, allumé =1)

slRobotStatusEnum

Etat de fonctionnement du robot sous forme d'énumération

slRobotCodeVer

Version du code du robot

slRobotVersion

Version matérielle du robot

slRobotFirmwareVer

Version de microprogramme du robot

slRobotGetRetries

Nombre de relances de montage effectuées par le robot

slRobotPutRetries

Nombre de relances de démontage effectuées par le robot

slRobotGetFails

Nombre d'échecs Get pour le robot

slRobotPutFails

Nombre d'échecs Put pour le robot

slRobotGetTotals

Somme de toutes les opérations Get des robots

slRobotPutTotals

Somme de toutes les opérations Put des robots

Objets de porte de sécurité

OID de porte de sécurité

Description

slSafetyDoorCenterCount

Nombre de fois où la porte de sécurité est revenue en position centrale (de base)

slSafetyDoorRetries

Nombre total de relances de porte de sécurité

slSafetyDoorIPLs

Nombre d'IPL effectués par la porte de sécurité

Objets de cartouche de bande

OID de cartouche de bande

Description

slTapeCount

Nombre de cartouches dans le tableau d'inventaire

slTapeTable

Tableau de cartouches de données (bandes) dans la bibliothèque

slTapeEntry

Cartouche

slTapeIndex

Index des nombres entiers dans le tableau d'inventaire

slTapeLabel

Etiquette de cartouche

slTapeType

Type de cartouche (chaîne de texte basée sur les valeurs de domaine et de type énumérées et dérivées de l'étiquette volser)

slTapeLocationElementID

ID d'élément ou adresse HLI logique convertie de la cartouche de bande

slTapeHostAccessible

Indication de l'état d'accessibilité de l'hôte

slTapePhysicalAddressStr

Chaîne d'adresse physique de la cartouche

slTapeLogicalAddressStr

Adresse logique de la cartouche

slTapePartition

ID de partition de la cartouche

slTapePartitionType

Type de partition de la cartouche

Objets de capteur de température

OID de capteur de température

Description

slTempSensorCount

Nombre de capteurs de température dans la bibliothèque

slTempSensorTable

Tableau des capteurs de température de la bibliothèque

slTempSensorEntry

Capteur de température

slTempSensorIndex

Index des nombres entiers dans le tableau des capteurs de température

slTempSensorName

Nom du capteur de température

slTempSensorCurrentTemp

Lecture de la température actuelle

slTempSensorHighTemp

Pic de température de la zone de stockage depuis la dernière initialisation de la machine

slTempSensorWarnThreshold

Seuil de température pour l'avertissement automatique

slTempSensorFailThreshold

Seuil de température pour l'arrêt automatique de la bibliothèque

Objets de génération de déroutement de test

OID de génération de déroutement de test

Description

slAgentTrapTestLevel

Défini sur un niveau de déroutement afin de générer un test de déroutement pour ce niveau. Lors de la lecture, la dernière valeur écrite est renvoyée. Si un niveau de déroutement n'est pas implémenté, une erreur sera renvoyée lors de l'écriture.

slAgentTrapTestCount

Durée pendant laquelle l'écriture s'est faite sur slAgentTrapTestLevel.

Déroutement — Objets de demande d'assistance automatique (ASR)

Déroutement — OID d'ASR

Description

slTrapAsrSuspectCount

Nombre des appels de FRU à suivre dans ce déroutement (5 maxi)

slTrapAsrSuspectTable

Tableau des suspects à l'origine des pannes diagnostiquées

slTrapAsrSuspectEntry

Entrée du tableau suspecte

slTrapAsrSuspectIndex

Nombre de séquences pour les FRU suspectes

slTrapAsrSuspectFaultCertainty

Pourcentage de probabilité qu'un composant soit la source du problème (l'objet a une valeur nulle si le système ne prend pas en charge cette information)

slTrapAsrSuspectDevice Address

Emplacement de la FRU suspecte (adresse physique à 4 ou 5 tuples)

slTrapAsrSuspectFruName

Nom de la FRU suspecte

slTrapAsrSuspectFruChassisId

Chaîne de texte contenant le numéro de série du châssis (identification sans ambiguïté du système lors de l'association avec la variable slTrapProductName)

slTrapAsrSuspectFruManufacturer

Nom du fabricant de cette FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruPn

Numéro de pièce de remplacement utilisé pour commander cette FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruSn

Numéro de série (droit) de cette FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruRevision

Niveau de révision de cette FRU/CRU

slTrapAsrSuspectFruReserved

Espace réservé pour un contenu futur

slTrapAsrSuspectFruStatus

Etat de la FRU/CRU

Déroutement — Objets de configuration

Déroutement — OID de configuration

Description

slTrapConfigLibrarySerialNumber

Numéro de série de cadre de la bibliothèque

slTrapConfigDeviceId

ID de FRU du périphérique, nécessaire pour la haute disponibilité

slTrapConfigDeviceTime

Date et heure du périphérique au format standard UTC

slTrapConfigDeviceAddress

Adresse de périphérique du composant associé à l'entrée du journal

slTrapConfigDeviceUserName

Nom d'utilisateur sur le périphérique qui identifie le niveau d'accès qui a été à l'origine de l'activité

slTrapConfigDeviceInterfaceName

Nom représentant l'interface sur le périphérique utilisé pour demander l'activité

slTrapConfigDeviceActivity

Nom de texte court représentant l'activité du périphérique en cours de réalisation

slTrapConfigDeviceRequestId

ID de demande de périphérique associé à l'activité de ce déroutement

slTrapConfigDeviceSeverity

Gravité du journal de périphérique

slTrapConfigDeviceResultCode

Code de résultat du périphérique

slTrapConfigPropertyName

Nom de propriété du périphérique qui est en cours de configuration

slTrapConfigNewPropertyValue

Nouvelle valeur qui a été modifiée (seule la réussite est signalée)

slTrapConfigNewPropertyEffective

Etat lorsque la nouvelle valeur de propriété s'appliquera

Déroutement — Objets de périphérique

Déroutement — OID de périphérique

Description

slTrapLibrarySerialNumber

Numéro de série de cadre de la bibliothèque

slTrapDeviceId

ID de FRU de périphérique (généralement, modèle de composant + numéro de série)

slTrapDeviceTime

Date et heure du périphérique au format standard UTC

slTrapDeviceAddress

Adresse de périphérique du composant associé à l'entrée du journal

slTrapDeviceUserName

Nom d'utilisateur sur le périphérique qui identifie le niveau d'accès qui a été à l'origine de l'activité

slTrapDeviceInterfaceName

Nom représentant l'interface sur le périphérique utilisé pour demander l'activité

slTrapDeviceActivity

Nom de texte court représentant l'activité du périphérique en cours de réalisation

slTrapDeviceRequestId

ID de demande de périphérique associé à l'activité de ce déroutement

slTrapDeviceSeverity

Gravité du journal de périphérique

slTrapDeviceResultCode

Code de résultat du périphérique

slTrapDeviceFreeFormText

Zone de texte à forme libre, généralement issue de sous-systèmes qui ont conduit à l'entrée de journal

Déroutement — Objets d'événement de service

Déroutement — OID d'événement de service

Description

slTrapSvcEventTime

Horodatage du moment où l'événement de service s'est produit

slTrapSvcLibProductManufacturer

Fabricant du produit de la bibliothèque

slTrapSvcLibProductName

Nom de produit de la bibliothèque

slTrapSvcLibProductSn

Numéro (droit) de série du produit de la bibliothèque

slTrapSvcLibStatus

Etat du système global lors de l'événement (normal, dégradé, non fonctionnel)

slTrapSvcLibEntity

Composant logiciel (entité de diagnostic) qui a généré cet événement de panne

slTrapSvcEventId

ID d'événement sous-jacent de bibliothèque locale qui a été le catalyseur derrière cet événement de service

slTrapSvcFaultEventUUID

Identifiant universel unique affecté à cette panne. Sa valeur sera NULL si le système ne prend pas en charge cette information.

slTrapSvcFaultEventType

Type d'événement de panne basé sur l'importance de la maintenance

slTrapSvcFaultEventCount

Nombre d'événements de panne équivalents depuis la dernière initialisation

slTrapSvcFaultEventDescription

Description textuelle de l'événement de panne

slTrapSvcDeviceEventSeverity

Gravité de la panne du périphérique ou du système

slTrapSvcDeviceEventActivity

Nom de texte court représentant la dernière activité dont l'exécution a été demandée au périphérique

slTrapSvcDeviceEventOpCode

Code de fonctionnement du périphérique, indiquant l'état de la FRU/CRU

slTrapSvcDeviceEventResultCode

Code de résultat du périphérique basé sur la dernière commande exécutée

slTrapSvcServiceData

Chaîne de texte descriptive de cet événement de service spécifique

slTrapSvcLocalization

Chaîne de localisation de l'événement de service actuel

Déroutement — Objets de test et de signal d'activité

Déroutement— OID de test et de signal d'activité

Description

slTrapCount

Nombre de déroutements générés depuis la dernière initialisation

slTrapLibBootDate

Date et heure de l'initialisation de l'agent

slTrapLibDateString

Date et heure de la bibliothèque au format : AAAA:MM:JJTHH:MM:SS

slTrapLibSerialNumber

Numéro de série du cadre de la bibliothèque

slTrapLibTopLevelCondition

Etat global de la bibliothèque (normal, dégradé, non fonctionnel)

slTrapHaState

Etat du contrôleur RE (unidirectionnel=0, duplex/commutable=1)

slTrapHaId

Identificateur du contrôleur RE (actif=0, en veille=1)

slTrapHaSlot

Emplacement du contrôleur RE (côté A =0, côté B =1)

slTrapHaAlternateIp

Adresse IP de l'autre contrôleur RE

Objets de plaque tournante

OID de plaque tournante

Description

slTurntableCount

Nombre de plaques tournantes dans le tableau des plaques tournantes

slTurntableTable

Tableau des plaques tournantes

slTurntableEntry

Entrée de plaque tournante

slTurntableIndex

Index de plaque tournante

slTurntablePhysicalAddressStr

Chaîne d'adresse physique d'une plaque tournante

slTurntablePosition

Position du module LSM de la plaque tournante (0=gauche, 1=droite)

slTurntableHandCartStatus

Etat de la main de la plaque tournante (cartouche=1, pas de cartouche=0)

slTurntableSerialNum

Numéro de série de la plaque tournante

slTurntableState

Etat de la plaque tournante (inactive, en déplacement, en fonctionnement, etc.)

slTurntableFaultLED

Etat de la DEL de panne

slTurntableStatusEnum

Etat de fonctionnement de la plaque tournante sous forme d'énumération

slTurntableCodeVer

Version du code de la plaque tournante

slTurntableVersion

Version matérielle de la plaque tournante

slTurntableFirmwareVer

Version de microprogramme de la plaque tournante

slTurntablesRotation

Nombre de rotations de la plaque tournante

slTurntablesRotationRetries

Nombre de relances de rotation effectuées par la plaque tournante

slTurntablesRotationFails

Nombre d'échecs de rotation effectués par la plaque tournante

slTurntablesIPLs

Nombre d'IPL effectués par la plaque tournante

3 Déroutements SNMP

Un numéro est affecté à un déroutement SNMP, qui correspond au type de ce déroutement. Un agent SNMP intégré peut distinguer et filtrer les destinataires des déroutements à partir des numéros pour lesquels ils sont enregistrés.

Les déroutements génériques (1 à 10) sont générés à partir d'entrées de journal. Les déroutements basés sur des événements (11 et supérieurs) sont générés à partir d'événements de bibliothèque et contiennent des ID d'objet (OID).

- Déroutements génériques à partir d'entrées de journal (1 à 10)

- Déroutements basés sur des événements (11 à 102)

Déroutements génériques à partir d'entrées de journal (1 à 10)

Les déroutements génériques contiennent :

- Des codes de gravité, pour les indications telles que les erreurs et les avertissements

- Des codes de résultat, tels que 0000 =réussite ou 5010 =erreur de position robotique

- Une chaîne d'activité, telle qu'un déplacement HLI ou une impression de version de la CLI

- Une chaîne de texte descriptive

- La date et l'heure

- D'autres informations, telles que :

- L'adresse du périphérique associé à l'événement

- Le nom de l'utilisateur associé à l'activité

- L'identificateur de demande spécifique à l'interface

Déroutement générique

Envoyé lorsque

SL150

SL3000

SL8500

slTrapError (1)

Des erreurs sont postées dans le journal

x

x

x

slTrapWarning (2)

Des avertissements sont postés dans le journal

x

x

x

slTrapInformation (3)

Des informations sont postées dans le journal

x

x

x

slTrapConfiguration (4)

Des modifications sont apportées dans une propriété système, telles qu'un IP réseau ou le mode Fibre

x

slTrapError (1)

Signale une condition de périphérique essentielle au fonctionnement de la bibliothèque.

Objets MIB :

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapWarning (2)

Signale une condition de périphérique qui peut nécessiter votre attention, telle qu'une panne de périphérique récupérable qui place le système en mode dégradé.

Objets MIB :

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapInformation (3)

Signale des informations pour la surveillance de l'activité normale.

Objets MIB :

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddres

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapConfiguration (4)

Signale les modifications apportées à une propriété ou configuration système, telle qu'une adresse IP.

Objets MIB :

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapConfigPropertyName,

- slTrapConfigNewPropertyValue

- slTrapConfigNewPropertyEffective

Déroutements basés sur des événements (11 à 102)

Les messages pour les déroutements 11 à 102 contiennent des informations spécifiques à l'agent, au périphérique, ou au média. Consultez chaque déroutement dans la MIB de la bibliothèque pour connaître les objets de données spécifiques renvoyés.

Les déroutements basés sur des événements sont regroupés comme suit :

- Spécifiques à l'agent : 11 à 20

- Spécifiques au périphérique : 21 à 100

- Etat de la bibliothèque : 21 à 27

- Etat du lecteur : 41 à 45

- Etat du CAP (Cartridge Access Port, port d'accès aux cartouches) : 61 à 65

- Etat du PTP (Pass-Thru Port) : 81 à 85

- Spécifiques aux médias : à partir de 101

Déroutement

Envoyé lorsque

SL150

SL3000

SL8500

slTrapAgentStart (11)

Un agent SNMP a démarré.

x

x

x

slTrapAgentTest (13)

L'OID slAgentTrapTestLevel est écrit avec 13.

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatA (14)

La pulsation est à une fréquence A (vitesse rapide).

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatB (15)

La pulsation est à une fréquence B (vitesse lente).

x

x

x

slTrapLibStatusGood (21)

La bibliothèque est passée en mode normal.

x

x

x

slTrapLibStatusCheck (25)

La bibliothèque a quitté le mode normal.

x

x

x

slTrapEnvHdwCheck (27)

Un périphérique de la bibliothèque a été soumis à une vérification environnementale.

x

x

x

slTrapDrvStatusGood (41)

Le lecteur est passé à un mode normal.

x

x

x

slTrapDrvStatusCheck (45)

Le lecteur a quitté le mode normal.

x

x

x

slTrapCapStatusGood (61)

Le CAP est passé à un mode normal.

x

x

x

slTrapCapStatusOpen (63)

L'état du CAP est passé sur ouvert.

x

x

x

slTrapCapStatusCheck (65)

L'état du CAP a quitté le mode normal.

x

x

x

slTrapPtpStatusGood (81)

L'état du PTP est passé sur bon (mode normal).

x

slTrapPtpStatusCheck (85)

L'état du PTP a quitté un mode normal.

x

slTrapTbiEvent (100)

Propriétaire

slTrapSvcEvent (101)

Propriétaire

slTrapAsrEvent (102)

Propriétaire

slTrapAgentStart (11)

Envoyé lorsque l'agent démarre.

Objets MIB :

- slAgentBootDate

- slAgentLibStatusAtStartup

- slAgentHaState

- slAgentHaId

- slAgentHASlot

- slAgentHaAlternateIp

- slControllerFru

- slLibSerialNumber

slTrapAgentTest (13)

Envoyé lorsque l'OID slAgentTrapTestLevel est écrit avec 13.

Objets MIB :

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatA (14)

Envoyé à une fréquence de pulsation A (vitesse rapide).

Objets MIB :

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatB (15)

Envoyé à une fréquence de pulsation B (vitesse lente).

Objets MIB :

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapLibStatusGood (21)

Envoyé lorsque l'état de la bibliothèque passe sur bon (mode normal).

Objets MIB :

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapLibStatusCheck (25)

Envoyé lorsque l'état de la bibliothèque quitte le mode normal pour passer par exemple sur dégradé ou non fonctionnel.

Objets MIB :

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapEnvHdwCheck (27)

Envoyé lorsque l'environnement de la bibliothèque ou la condition matérielle change.

Objets MIB :

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapDrvStatusGood (41)

Envoyé lorsque l'état d'un lecteur passe sur bon (mode normal).

Objets MIB :

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapDrvStatusCheck (45)

Envoyé lorsque l'état d'un lecteur passe d'un mode normal à une condition de vérification, telle que erreur , avertissement ou inconnu .

Objets MIB :

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapCapStatusGood (61)

Envoyé lorsque l'état d'un CAP passe à un mode normal.

Objets MIB :

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapCapStatusOpen (63)

Envoyé lorsque l'état d'un CAP passe à Ouvert.

Objets MIB :

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapAddress

slTrapCapStatusCheck (65)

Envoyé lorsque l'état d'un CAP quitte un mode normal, pour passer par exemple sur erreur, avertissement ou inconnu.

Objets MIB :

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusGood (81)

Envoyé lorsque l'état d'un PTP passe sur bon (mode normal).

Objets MIB :

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusCheck (85)

Envoyé lorsque l'état d'un PTP quitte un mode normal, pour passer par exemple sur erreur, avertissement ou inconnu.

Objets MIB :

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

4 Configuration de SNMP avec la CLI

Vous pouvez utiliser la CLI pour configurer SNMP sur des bibliothèques SL3000 et SL8500. Pour configurer SNMP sur la bibliothèque SL150, reportez-vous au Guide de l'utilisateur SL150.

- Processus de configuration

- Définitions de variable

- Gestion des ports

- Gestion des utilisateurs SNMP

- Gestion des destinataires de déroutement

- Configuration des informations de service

Processus de configuration

Utilisez le processus suivant pour la configuration générale SNMP d'une bibliothèque. Pour la configuration SNMP pour STA, consultez le Guide d'installation et de configuration de STA.

1. Procurez-vous l'adresse IP de l'hôte qui recevra les déroutements.

2. Activez les ports de bibliothèque pour l'utilisation de SNMP (voir la section Gestion des ports).

3. Obtenez ou créez un nom d'utilisateur SNMP (voir la section Gestion des utilisateurs SNMP).

4. Configurez les destinataires de déroutement (voir la section Gestion des destinataires de déroutement).

5. Configurez les informations de service (voir la section Configuration des informations de service).

Définitions de variable

Les commandes CLI répertoriées utilisent les variables suivantes. Insérez certaines variables entre apostrophes, comme indiqué dans la syntaxe de la commande et les exemples.

Variable

Définition

trapLevelString

Niveaux de déroutement indiqués. Il peut s'agir d'un seul chiffre ou de plusieurs chiffres séparés par des virgules.

hostAddr

Adresse IP de l'hôte. Il ne peut pas s'agir du nom DNS.

userName
trapUserName

Nom affecté à l'utilisateur SNMP. Toutes les bibliothèques contrôlées par un seul serveur doivent avoir le même nom d'utilisateur v3. Oracle vous recommande de créer un nouvel utilisateur unique dans ce but.

auth_protocol

MD5 ou SHA. Protocole d'authentification pour les utilisateurs et les hôtes recevant des déroutements, Message Digest 5 (MD5) ou Secure Hash Algorithm (SHA).

authPassPhrase

Mot de passe d'autorisation. Il doit contenir au moins huit caractères ; les virgules, points-virgules ou signes "égal" ne sont pas autorisés.

privacy_protocol

DES ou AES. Type de protocole de confidentialité, Data Encryption Standard (DES) ou Advanced Encryption Standard (AES).

privPassPhrase

Mot de passe de chiffrement qui représente la clé privée du chiffrement. Il doit contenir au moins huit caractères ; les virgules, points-virgules ou signes "égal" ne sont pas autorisés.

engineIdString

Chaîne de caractères hexadécimaux (31 au maximum), précédée de 0x. L'ID moteur de référence est issu de l'agent SNMP qui envoie les déroutements (comme la bibliothèque). Requis sur les déroutements SNMPv3.

communityString

Chaîne de communauté de l'agent. Si elle sont définies sur public, les demandes provenant d'une chaîne de communauté seront acceptées. Elle peut contenir 31 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9) au maximum. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.

index

Numéro d'index du nom d'utilisateur SNMP ou du destinataire de déroutement, en fonction de la commande.

portID

port2A ou port2B. Il s'agit des ports d'interface publique.

contactString

Nom du contact pour le service

streetAddrString

Adresse

cityString

Ville

stateString

Département

countryString

Pays

zipString

Code postal

descriptionString

Toute description que vous souhaitez saisir

phoneString

Numéro de téléphone pour le service

Gestion des ports

Par défaut, l'agent SNMP est désactivé. Vous pouvez activer ou désactiver SNMP pour un port de bibliothèque spécifique (2B = standard, port public. 2A = facultatif, port redondant).

Commandes CLI de gestion des ports

Description

snmp ports print

Affiche l'état du port SNMP.

snmp enable portID

Active SNMP sur un port.
Exemple : > snmp enable port2B

snmp disable portID

Désactive SNMP sur un port.
Exemple : > snmp disable port2A

Gestion des utilisateurs SNMP

Vous pouvez spécifier 20 utilisateurs SNMP au maximum.

Remarque :
Vous ne devez pas supprimer un utilisateur SNMP v2c public existant sans consulter le support technique Oracle. Dans certains cas, un utilisateur SNMP v2c public est nécessaire pour la Service Delivery Platform (SDP) d'Oracle.

Commandes CLI de gestion des utilisateurs SNMP

Description

snmp listUsers

Répertorie les utilisateurs SNMP.

snmp addUser version v3 name ’userName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’

Pour SNMP v3. Ajoute un utilisateur SNMP.
Exemple : > snmp addUser version v3 name 'TESTsnmp' auth SHA authPass 'authpwd1' priv DES privPass 'privpwd1'

snmp addUser version v2c community communityString

Pour SNMP v2c. Ajoute un utilisateur SNMP.
Exemple : > snmp addUser version v2c community public

snmp deleteUser id index

Supprime un utilisateur par numéro d'index. Utilisez snmp listUsers pour obtenir le numéro d'index.
Exemple : > snmp deleteUser id 4

snmp deleteUser version v3 name ’userName’

Pour SNMP v3. Supprime un utilisateur par nom d'utilisateur.
Exemple : > snmp deleteUser version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteUser version v2c community communityString

Pour SNMP v2c. Supprime un utilisateur par nom de communauté.

Gestion des destinataires de déroutement

Vous pouvez spécifier jusqu'à 20 destinataires de déroutement sans entrée dupliquée. Les utilisateurs spécifiés recevront des notifications de déroutement envoyées par la bibliothèque.

Commandes CLI de gestion des destinataires de déroutement

Description

snmp engineId print

Affiche l'ID du moteur de bibliothèque.

snmp listTrapRecipients

Répertorie les destinataires de déroutement.

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v3 name ’trapUserName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’ engineId engineIdString

Pour SNMP v3. Ajoute un destinataire de déroutement.
Exemple : > snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’ auth SHA authPass ’authpwd1’ priv DES privPass ’privpwd1’ engineId 0x80001f880430000000000000000000

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v2c community communityString

Pour SNMP v2c. Ajoute un destinataire de déroutement.
Exemple : > snmp addTrapRecipient trapLevel 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 21, 25, 27, 41, 45, 61, 63, 65, 81, 85, 100 host 192.0.2.20 version v2c community public

snmp deleteTrapRecipient id index

Supprime un destinataire de déroutement par numéro d'index. Utilisez snmp listTrapRecipients pour obtenir le numéro d'index.
Exemple : > snmp deleteTrapRecipient id 3

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v3 name ’trapUserName’

Pour SNMP v3. Supprime un destinataire de déroutement par hôte.
Exemple : > snmp deleteTrapRecipient host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v2c community communityString

Pour SNMP v2c. Supprime un destinataire de déroutement par hôte.

Configuration des informations de service

Entrez jusqu'à 80 caractères pour une ou l'ensemble des variables. Insérez toutes les variables entre apostrophes, comme indiqué dans la syntaxe de la commande et les exemples.

Commandes CLI de configuration des informations de service

Description

config serviceInfo print

Affiche les informations de service.

config serviceInfo set contact 'contactString' streetAddr 'streetAddrString' city 'cityString' state 'stateString' country 'countryString' zip 'zipString' description 'descriptionString' phone 'phoneString'

Modifie les informations de service.
Exemple : > config serviceInfo set contact ’Justin Case’ streetAddr ’1600 Pennsylvania Ave’ city ’Washington’ state ’DC’ country ’USA’ zip ’20500’ description ’None’ phone ’(123) 456-7890’

Mentions légales d'Oracle

Copyright

Copyright © 1994-2017, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Restrictions de licence/Avis d'exclusion de responsabilité en cas de dommage indirect et/ou consécutif

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Exonération de garantie

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Avis sur la limitation des droits

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Avis sur les applications dangereuses

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou ce matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Marques

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Avis d'exclusion de responsabilité concernant les services, produits et contenu tiers

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Avis sur la version préliminaire de Disponibilité Générale ("Pre-GA") de la documentation

Si ce document est fourni dans la Version préliminaire de Disponibilité Générale ("Pre-GA") à caractère public ou privé :

Cette documentation est fournie dans la Version préliminaire de Disponibilité Générale ("Pre-GA") et uniquement à des fins de démonstration et d'usage à titre préliminaire de la version finale. Celle-ci n'est pas toujours spécifique du matériel informatique sur lequel vous utilisez ce logiciel. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent expressément toute responsabilité ou garantie expresse quant au contenu de cette documentation. Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsable des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'utilisation de cette documentation.

Avis sur la version préliminaire de Disponibilité Générale ("Pre-GA") de la documentation à caractère privé

Si ce document est fourni dans la Version préliminaire de Disponibilité Générale ("Pre-GA") à caractère privé :

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre informatif uniquement et doivent être prises en compte en votre qualité de membre du customer advisory board ou conformément à votre contrat d'essai de Version préliminaire de Disponibilité Générale ("Pre-GA") uniquement. Ce document ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des composants, du code ou des fonctionnalités et ne doit pas être retenu comme base d'une quelconque décision d'achat. Le développement, la commercialisation et la mise à disposition des fonctions ou fonctionnalités décrites restent à la seule discrétion d'Oracle.

Ce document contient des informations qui sont la propriété exclusive d'Oracle, qu'il s'agisse de la version électronique ou imprimée. Votre accès à ce contenu confidentiel et son utilisation sont soumis aux termes de vos contrats, Contrat-Cadre Oracle (OMA), Contrat de Licence et de Services Oracle (OLSA), Contrat Réseau Partenaires Oracle (OPN), contrat de distribution Oracle ou de tout autre contrat de licence en vigueur que vous avez signé et que vous vous engagez à respecter. Ce document et son contenu ne peuvent en aucun cas être communiqués, copiés, reproduits ou distribués à une personne extérieure à Oracle sans le consentement écrit d'Oracle. Ce document ne fait pas partie de votre contrat de licence. Par ailleurs, il ne peut être intégré à aucun accord contractuel avec Oracle ou ses filiales ou affiliés.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité de la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse : http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.