StorageTek

모듈식 라이브러리 SNMP 참조 설명서

E50686-02

2015년 6월

StorageTek 모듈식 라이브러리 SNMP 참조 설명서

E50686-02

저작권 © 2012, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

본 소프트웨어와 관련 문서는 사용 제한 및 기밀 유지 규정을 포함하는 라이센스 합의서에 의거해 제공되며, 지적 재산법에 의해 보호됩니다. 라이센스 합의서 상에 명시적으로 허용되어 있는 경우나 법규에 의해 허용된 경우를 제외하고, 어떠한 부분도 복사, 재생, 번역, 방송, 수정, 라이센스, 전송, 배포, 진열, 실행, 발행, 또는 전시될 수 없습니다. 본 소프트웨어를 리버스 엔지니어링, 디스어셈블리 또는 디컴파일하는 것은 상호 운용에 대한 법규에 의해 명시된 경우를 제외하고는 금지되어 있습니다.

이 안의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며 오류가 존재하지 않음을 보증하지 않습니다. 만일 오류를 발견하면 서면으로 통지해 주기 바랍니다.

만일 본 소프트웨어나 관련 문서를 미국 정부나 또는 미국 정부를 대신하여 라이센스한 개인이나 법인에게 배송하는 경우, 다음 공지 사항이 적용됩니다.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 다양한 정보 관리 애플리케이션의 일반적인 사용을 목적으로 개발되었습니다. 본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 개인적인 상해를 초래할 수 있는 애플리케이션을 포함한 본질적으로 위험한 애플리케이션에서 사용할 목적으로 개발되거나 그 용도로 사용될 수 없습니다. 만일 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서 사용할 경우, 라이센스 사용자는 해당 애플리케이션의 안전한 사용을 위해 모든 적절한 비상-안전, 백업, 대비 및 기타 조치를 반드시 취해야 합니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

Oracle과 Java는 Oracle Corporation 및/또는 그 자회사의 등록 상표입니다. 기타의 명칭들은 각 해당 명칭을 소유한 회사의 상표일 수 있습니다.

Intel 및 Intel Xeon은 Intel Corporation의 상표 내지는 등록 상표입니다. SPARC 상표 일체는 라이센스에 의거하여 사용되며 SPARC International, Inc.의 상표 내지는 등록 상표입니다. AMD, Opteron, AMD 로고, 및 AMD Opteron 로고는 Advanced Micro Devices의 상표 내지는 등록 상표입니다. UNIX는 The Open Group의 등록상표입니다.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어와 관련문서(설명서)는 제3자로부터 제공되는 컨텐츠, 제품 및 서비스에 접속할 수 있거나 정보를 제공합니다. 사용자와 오라클 간의 합의서에 별도로 규정되어 있지 않는 한 Oracle Corporation과 그 자회사는 제3자의 컨텐츠, 제품 및 서비스와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으며 명시적으로 모든 보증에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 제3자의 컨텐츠, 제품 및 서비스에 접속하거나 사용으로 인해 초래되는 어떠한 손실, 비용 또는 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 단, 사용자와 오라클 간의 합의서에 규정되어 있는 경우는 예외입니다.

목차

제목 및 저작권 정보

머리말

- 설명서 접근성

1 SNMP 개요 및 요구 사항

- 지원되는 SNMP 버전

- SNMP 포트

- SNMP 구성 요구 사항

- SNMP 구성 방법

2 MIB 객체

- MIB 위치 및 객체 이름

- SLC를 사용하여 MIB 다운로드

- 유형 정의

- 객체 정의

- CAP(카트리지 액세스 포트) 객체

- 셀 객체

- 컨트롤러 객체

- 드라이브 객체

- 엘리베이터 객체

- 내장된 에이전트 데이터 객체

- 팬 객체

- 호스트 인터페이스 객체

- 라이브러리 - 구성 객체

- 라이브러리 - 청소 객체

- 라이브러리 - 날짜 객체

- 라이브러리 - 전역 요소 객체

- 라이브러리 - 식별 객체

- 라이브러리 - 위치 객체

- 라이브러리 - 매체 이벤트 객체

- 라이브러리 - 네트워크 객체

- 라이브러리 - 상태 객체

- 라이브러리 - 통계 객체

- 라이브러리 - 버전 객체

- 매체 검증 객체

- PTP(전달 포트) 객체

- 전원 공급 장치 객체

- 중복 전자 부품 객체

- 로봇 객체

- 안전 도어 객체

- 테이프 카트리지 객체

- 온도 센서 객체

- 테스트 트랩 생성 객체

- 트랩 - ASR(자동 서비스 요청) 객체

- 트랩 - 구성 객체

- 트랩 - 장치 객체

- 트랩 - 서비스 이벤트 객체

- 트랩 - 테스트 및 하트비트 객체

- 턴테이블 객체

3 SNMP 트랩

- 로그 항목에서 생성된 일반 트랩(1-10)

- slTrapError (1)

- slTrapWarning (2)

- slTrapInformation (3)

- slTrapConfiguration (4)

- 이벤트 기반 트랩(11-102)

- slTrapAgentStart (11)

- slTrapAgentTest (13)

- slTrapAgentHeartbeatA (14)

- slTrapAgentHeartbeatB (15)

- slTrapLibStatusGood (21)

- slTrapLibStatusCheck (25)

- slTrapEnvHdwCheck (27)

- slTrapDrvStatusGood (41)

- slTrapDrvStatusCheck (45)

- slTrapCapStatusGood (61)

- slTrapCapStatusOpen (63)

- slTrapCapStatusCheck (65)

- slTrapPtpStatusGood (81)

- slTrapPtpStatusCheck (85)

4 CLI를 사용하여 SNMP 구성

- 구성 프로세스

- 변수 정의

- 포트 관리

- SNMP 사용자 관리

- 트랩 수신자 관리

- 서비스 정보 구성

머리말

이 문서에는 Oracle StorageTek SL150, SL3000 및 SL8500 라이브러리에 대한 SNMP(Simple Network Management Protocol) 참조 정보가 포함되어 있습니다.

나열된 MIB 객체는 MIB 버전 2.18에 해당합니다.

설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs를 방문하십시오.

1 SNMP 개요 및 요구 사항

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 UDP/IP(사용자 데이터그램 프로토콜/인터넷 프로토콜)를 사용하여 이더넷을 통해 네트워크 관리 작업을 수행하는 응용 프로그램 계층 프로토콜입니다. 관리자는 SNMP를 통해 라이브러리에서 정보(구성, 작동, 통계)를 질의할 수 있습니다. 그러면 라이브러리에서 관리자에게 잠재적 문제를 알릴 수 있습니다. 라이브러리에서 STA(StorageTek Tape Analytics) 서버로 정보를 보낼 수도 있습니다(자세한 내용은 OTN에서 STA 설명서 참조).

- 지원되는 SNMP 버전

- SNMP 포트

- SNMP 구성 요구 사항

- SNMP 구성 방법

지원되는 SNMP 버전

- SNMP v3 - 읽기 및 쓰기 모두 지원. 전송된 정보의 보안이 유지됩니다.

- SNMP v2c - 주로 시스템 상태 질의를 위한 읽기 전용 지원. 전송된 정보의 보안이 유지되지 않습니다.

SNMP v2c 또는 SNMP v3에서 MIB 파일의 객체 ID를 검색하고 트랩 수신자 목록으로 트랩을 보낼 수 있습니다. 그러나 SNMP v3에서 암호화 기능과 더 강력한 사용자 식별 기능을 제공하기 때문에 SNMP v3으로만 라이브러리 등록 정보를 변경할 수 있습니다.

SNMP 포트

다음 포트를 통한 통신을 허용하려면 방화벽을 구성해야 합니다.

- 161 - MIB를 읽기 위한 SNMP 요청 전송용입니다.

- 162 - SNMP 트랩(장치 문제, 오류 또는 중요한 이벤트 알림) 수신용입니다.

SNMP 구성 요구 사항

- 라이브러리 펌웨어:

- SL8500 버전 FRS_3.12 이상

- SL3000 버전 FRS_1.7 이상

- SL150 버전 1.0 이상

주:
STA에는 별도의 펌웨어 요구 사항이 있습니다. 자세한 내용은 STA 설명서를 참조하십시오.

- SLC 버전 FRS_4.0 이상

- SNMP가 라이브러리에서 사용으로 설정되어야 함

SNMP 구성 방법

다음 방법을 통해 SNMP를 구성할 수 있습니다.

- SL3000 및 SL8500 - CLI(CLI를 사용하여 SNMP 구성 참조)

- SL150 - 브라우저 기반 사용자 인터페이스, 관리자 또는 서비스 사용자 역할 사용(SL150 사용 설명서 참조)

2 MIB 객체

MIB(Management Information Base)는 Oracle StorageTek 테이프 라이브러리와 같은 관리되는 장치의 특성을 정의하는 OID(객체 식별자)를 포함하는 ASCII 텍스트 파일입니다. 이러한 특성은 해당 장치의 기능 요소로, SNMP 소프트웨어를 사용하여 모니터할 수 있습니다. 매니저가 정보를 요청하거나 관리되는 장치가 트랩을 생성하면 MIB는 숫자 문자열을 읽을 수 있는 텍스트로 변환하여 메시지 안의 각 데이터 객체를 식별합니다.

- MIB 위치 및 객체 이름

- SLC를 사용하여 MIB 다운로드

- 유형 정의

- 객체 정의

MIB 위치 및 객체 이름

MIB는 라이브러리 펌웨어와 함께 포함되어 라이브러리 프로세서 카드에 저장됩니다. 객체 이름은 다음과 같습니다.

STREAMLINE–TAPE–LIBRARY–MIB:streamlineTapeLibrary ==
1.3.6.1.4.1.1211.1.15

설명:

- 1 = iso

- 3 = identified-organization

- 6 = dod

- 1 = internet

- 4 = private

- 1 = enterprise

- 1211 = storagetek

- 1 = products

- 15 = slseriesTapeLibrary

SLC를 사용하여 MIB 다운로드

1. 라이브러리에 로그인합니다.

2. Tools > Diagnostics를 선택합니다.

3. 장치 트리에서 Library를 선택합니다.

4. TransferFile 탭을 누릅니다.

5. SNMP MIB를 선택한 다음 Transfer File을 누릅니다.

6. .txt 접미사로 파일을 저장합니다.

유형 정의

유형 정의

설명

SlLibraryId

컴플렉스 내의 라이브러리 식별자(최대 n)

SlLibraryIdMax

컴플렉스 내의 최대 라이브러리 식별자

SlComplexId

라이브러리 컴플렉스 식별자

SlSnmpPort

허용된 SNMP 포트

SlSnmpTrapPort

허용된 SNMP 트랩 포트

SlCmdClear

허용된 SNMP 트랩 포트(1=동작 없음, 2=해결)

SlDeviceStatus

장치 상태(정상=0, 오류=1, 경고=2, 정보=3, 추적=4)

SlLibraryCondition

라이브러리의 조건(정상=0, 성능 저하=1, 비작동=2)

SlMediaEventType

매체 오류의 유형(로드=1, 언로드=2, 오류=3, 로드 재시도=4, 드라이브 오류=5, 매체 수명 끝=6, 드라이브 수명 끝=7, 암호 해독 오류=8, 알 수 없음=9)

SlHaState

RE 컨트롤러의 상태(단일=0, 이중=1, nonRE=2)

SlHaId

RE 컨트롤러의 식별자(활성=0, 대기=1, nonRE=2)

SlHaSlot

RE 컨트롤러의 슬롯(A면=0, B면=1, nonRE=3)

SlDriveFibreLoopId

드라이브의 광 섬유 루프 ID

SlDriveFibreSpeed

드라이브의 광 섬유 속도(알 수 없음=1, 1Gbit=2, 2Gbit=3, 4Gbit=4)

SlDriveFibreAddressing

드라이브 광 섬유 주소 지정(하드=1, 소프트=2)

SlDriveStatus

드라이브의 상태(알 수 없음=0, 초기화 중=1, 비어 있음=2, 카트리지 있음=3, 로드 중=4, 로드됨=5, 청소 중=6, 되감기 중=7, 언로드 중=8, 비작동=9, 로드할 수 없음=10, 언로드할 수 없음=11)

SlPartitionType

분할 영역의 유형(hli=1, scsi=2, 기타=3)

SlCellHostTypeTC

셀 호스트 유형(잘못된/알 수 없는 셀=0, 스토리지 슬롯=1, 테이프 드라이브=2, CAP 또는 메일슬롯=3, 플레이그라운드/시스템 셀=4, 운송 중/예약 셀=5, PTP=6, 로봇손/로봇 셀=7)

SlSeverityTC

트랩이 가질 수 있는 심각도 레벨(정상=0, 하트비트/확인=1, 원격 측정/메트릭=2, 구성=3, 추적/디버깅=4, 정보/명목상 동작=5, 경고/성능 저하 동작=6, 오류/비작동=7, 위기/시스템 결함=8, 치명적/시스템 사용 불가=9, 기타=10)

SlDiagEntityTC

결함을 진단한 엔티티(결함 관리자/전용 온보드 결함 감지 소프트웨어=1, 결함 관리자 이외의 라이브러리 응용 프로그램=2, 운영체제=3, 프리미티브/드라이버나 다른 하급 펌웨어=4, 기타=5)

SlFaultTypeTC

서비스 중요도에 기반한 결함 유형(하트비트/작동 또는 테스트 이벤트=0, 자동으로 복구됨=1, 의심스러운/일시적 또는 기여 인자=2, 루틴/잘 알려짐=3, 에스컬레이트됨/정밀 조사 필요=4, 위기/전체 시스템 동작에 영향을 미침=5, 경보/고객 영향 임박함=6, 심각/고객에 영향을 미침=7, 긴급/즉시 서비스 필요=8)

SlCountTC

계수된 항목 수

SlFruStatusTC

FRU의 상태(기타=1, 의심스러움=2, 결함 있음=3, 수리됨=4, 교체됨=5, 무혐의=6)

객체 정의

주:
나열된 MIB 객체 중 일부는 발행 시점에 구현되지 않을 수 있습니다.

MIB 범주

사용되는 객체 접두어

CAP(카트리지 액세스 포트) 객체

slCap

셀 객체

slCell

컨트롤러 객체

slController

드라이브 객체

slDrive

엘리베이터 객체

slElevator

내장된 에이전트 데이터 객체

slAgent

팬 객체

slFan

호스트 인터페이스 객체

slHostInterface

라이브러리 - 구성 객체

slLibLSMConfig

라이브러리 - 청소 객체

slLibClean

라이브러리 - 날짜 객체

slLibDate

라이브러리 - 전역 요소 객체

slLib
slLibrary

라이브러리 - 식별 객체

slLib
slLibLibrary

라이브러리 - 위치 객체

slLibLocat

라이브러리 - 매체 이벤트 객체

slLibMediaEvent

라이브러리 - 네트워크 객체

slLibNetwork

라이브러리 - 상태 객체

slLibLSM
slLibLSMState
slLibLSMStatus

라이브러리 - 통계 객체

slLibStats

라이브러리 - 버전 객체

slLibVersion

매체 검증 객체

slMV

PTP(전달 포트) 객체

slPtp

전원 공급 장치 객체

slPowerSupply

중복 전자 부품 객체

slAgentHA
slAgentHa

로봇 객체

slRobot

안전 도어 객체

slSafetyDoor

테이프 카트리지 객체

slTape

온도 센서 객체

slTempSensor

테스트 트랩 생성 객체

slAgentTrapTest

트랩 - ASR(자동 서비스 요청) 객체

slTrapAsrSuspect

트랩 - 구성 객체

slTrapConfig

트랩 - 장치 객체

slTrap
slTrapDevice

트랩 - 서비스 이벤트 객체

slTrapSvc

트랩 - 테스트 및 하트비트 객체

slTrap
slTrapLib
slTrapHa

턴테이블 객체

slTurntable
slTurntables

CAP(카트리지 액세스 포트) 객체

CAP OID

설명

slCapCount

CAP 테이블의 CAP 수

slCapTable

CAP(카트리지 액세스 포트) 테이블

slCapEntry

CAP(카트리지 액세스 포트)

slCapIndex

CAP 테이블의 정수 인덱스

slCapPhysicalAddressStr

CAP의 물리적 주소 문자열

slCapAccessibility

CAP의 접근성(예: 열기 허용/금지)

slCapAccessStateEnum

열거로 표현된 CAP의 액세스 상태

slCapState

CAP의 물리적 상태

slCapStatusEnum

열거로 표현된 CAP의 작동 상태

slCapName

CAP의 이름

slCapRotations

CAP의 회전 수

slCapRotationRetries

CAP로 수행된 회전 재시도 횟수

slCapRotationFails

CAP로 수행된 회전 실패 횟수

slCapIPLs

CAP로 수행된 IPL 수

slCapSerialNumber

CAP의 일련 번호

slCapCodeVer

CAP의 코드 버전

slCapVersion

CAP의 버전

slCapFirmwareVer

CAP의 펌웨어 버전

slCapReserved

CAP의 예약된 상태

slCapSize

CAP의 크기

slCapAddressRange

CAP 주소 범위(SL150 라이브러리에는 해당되지 않음)

slCapUsageStr

CAP 사용 문자열(SL150 라이브러리에는 해당되지 않음)

slCapModeStr

CAP 모드 문자열(SL150 라이브러리에는 해당되지 않음)

slCapMagazineBits

매거진 수(SL150 라이브러리에는 해당되지 않음)

slCapEnabled

CAP의 사용 상태(SL150 라이브러리에는 해당되지 않음)

셀 객체

셀 OID

설명

slCellCount

셀 테이블의 스토리지 요소 수

slCellStorageFreeCells

라이브러리에서 사용 가능한 (비어 있는) 스토리지 셀 수

slCellStorageRestrictedFreeCells

라이브러리에서 사용 가능한 제한된 (비어 있는) 스토리지 셀 수

slCellTable

라이브러리의 스토리지 요소 테이블

slCellEntry

스토리지 요소

slCellIndex

스토리지 셀 테이블의 정수 인덱스

slCellElementID

스토리지 셀의 요소 ID 또는 변환된 논리적 HLI 주소

slCellHostAccessible

호스트 액세스 가능 상태의 표식

slCellContentStatus

셀의 상태(알 수 없음, 비어 있음, 읽기 가능, not_readable, cap_magazine_not_present, drive_not_present, drive_not_available)

slCellContentLabel

셀에서 카트리지의 레이블(비어 있으면 0 길이 문자열, 읽을 수 없으면 '??????')

slCellContentType

셀에서 카트리지의 유형(비어 있으면 0 길이 문자열). VOLSER 레이블에서 파생된 열거형 도메인 및 유형 값에 기반한 텍스트 문자열

slCellGetRetryCount

이 셀에서 수행된 get 재시도 횟수

slCellPutRetryCount

이 셀에 수행된 put 재시도 횟수

slCellHostType

셀의 유형(0=잘못된/알 수 없는 셀, 1=스토리지 슬롯, 2=테이프 드라이브, 3=고객 액세스 포트 또는 메일슬롯, 4=플레이그라운드/시스템 셀, 5=운송 중/예약된 또는 복구 셀, 6=전달 포트, 7=로봇 셀)

slCellPhysicalAddressStr

스토리지 셀의 물리적 주소 문자열

slCellLogicalAddressStr

스토리지 셀의 논리적 주소 문자열

slCellPartition

스토리지 셀의 분할 영역 ID

slCellPartitionType

스토리지 셀의 분할 영역 유형

slCellCapacityEnabled

스토리지 셀의 사용(1) 또는 사용 안함(0) 설정 여부

slCellCapacityAllowed

사용이 허가된 셀 수

slCellCapacityUsed

사용 중인 셀 수

컨트롤러 객체

컨트롤러 OID

설명

slControllerCount

컨트롤러 테이블의 컨트롤러 수

slControllerTable

컨트롤러 테이블

slControllerEntry

컨트롤러 항목(HBC, RLC, HBT 등)

slControllerIndex

컨트롤러 카드의 인덱스

slControllerPhysicalAddressStr

컨트롤러의 물리적 주소 문자열

slControllerSerialNum

컨트롤러 카드의 일련 번호

slControllerTopLevelCondition

컨트롤러의 최상위 조건(정상, 성능 저하, 비작동)

slControllerFaultLED

컨트롤러의 결함 LED 상태

slControllerSafetoRemoveLED

컨트롤러의 LED 상태를 제거해도 안전함

slControllerStatusEnum

열거형으로 표현된 컨트롤러의 작동 상태

slControllerCodeVer

컨트롤러의 코드 버전

slControllerVersion

컨트롤러의 버전

slControllerFirmwareVer

컨트롤러의 펌웨어 버전

slControllerHAState

컨트롤러의 고가용성 상태(활성=0, 대기=1)

slControllerHaId

RE 컨트롤러 식별자(활성=0, 대기=1)

slControllerHaSlot

RE 컨트롤러 슬롯(A면=0, B면=1)

slControllerHaAlternateIp

대체 RE 컨트롤러의 IP 주소

slControllerFru

컨트롤러의 FRU(현장 대체 가능 장치) 기반 일련 번호

드라이브 객체

드라이브 OID

설명

slDriveCount

드라이브 테이블의 드라이브 수

slDriveTable

드라이브 테이블

slDriveEntry

테이프 드라이브

slDriveIndex

드라이브 테이블의 정수 인덱스

slDriveHashedPhysAddr

드라이브의 물리적 주소

slDriveType

드라이브의 제조업체 및 상표에서 파생된 드라이브의 유형(예: STK10000)

slDriveVendor

드라이브의 공급업체(예: STK, HP, IBM)

slDriveSerialNum

드라이브의 전자 일련 번호

slDriveInterfaceType

드라이브의 물리적 데이터 전송 유형

slDriveID

드라이브의 SCSI ID 또는 광 섬유 포트 지정

slDriveState

드라이브의 상태(예: 비어 있음, 로드됨, 청소 필요)

slDriveLED

드라이브 트레이의 LED 상태(0=꺼짐, 1=켜짐)

slDriveStatusEnum

열거형으로 표현된 드라이브의 작동 상태

slDriveCodeVer

드라이브의 코드 버전(소프트웨어 또는 펌웨어)

slDriveVersion

드라이브의 하드웨어 버전

slDriveGetRetries

드라이브에 수행된 마운트 재시도 횟수

slDrivePutRetries

드라이브에 수행된 마운트 해제 재시도 횟수

slDriveCommandClean

드라이브의 청소 시작/취소 신호

slDriveCellStatusEnum

열거로 표현된 드라이브 셀의 상태

slDriveCellStatusText

드라이브 셀의 상태

slDriveCellContentLabel

드라이브에서 카트리지의 레이블(0 길이 문자열=비어 있음, ??????=읽을 수 없음)

slDriveCellContentType

드라이브에서 카트리지의 유형(0 길이 문자열=비어 있음)

slDriveIdleSeconds

드라이브가 유휴 상태인(마운트 해제됨) 초 수

slDriveNumMounts

드라이브에 마운트 횟수

slDriveFibreNodeName

드라이브의 광 섬유 노드 이름(노드 WWN)

slDriveFibrePortCount

드라이브의 활성 포트 수

slDriveFibrePortAWWN

포트 A의 WWN(World Wide Name)

slDriveFibrePortAAdressingMode

포트 A의 주소 지정 모드

slDriveFibrePortAPortEnabled

포트 A 사용(2) 또는 사용 안함(1)

slDriveFibrePortALoopId

포트 A의 루프 ID

slDriveFibrePortAPortSpeed

포트 A의 포트 속도

slDriveFibrePortBWWN

포트 B의 WWN(World Wide Name)

slDriveFibrePortBAdressingMode

포트 B의 주소 지정 모드

slDriveFibrePortBPortEnabled

포트 B 사용(2) 또는 사용 안함(1)

slDriveFibrePortBLoopId

포트 B의 루프 ID

slDriveFibrePortBPortSpeed

포트 B의 포트 속도

slDriveWWNEnabled

드라이브의 WWN(World Wide Name) 옵션이 사용으로 설정됨(명령줄 인터페이스로만 설정 가능)

slDrivePhysicalAddressStr

드라이브의 물리적 주소 문자열

slDriveTraySerialNumber

드라이브 트레이의 일련 번호

엘리베이터 객체

엘리베이터 OID

설명

slElevatorCount

엘리베이터 테이블의 엘리베이터 수

slElevatorTable

엘리베이터 테이블

slElevatorEntry

엘리베이터

slElevatorIndex

엘리베이터 인덱스

slElevatorPhysicalAddressStr

엘리베이터의 물리적 주소 문자열

slElevatorPositionOn

엘리베이터의 물리적 위치(구현되지 않지만, 비SL 라이브러리와 역호환성을 위해 정의됨)

slElevatorHandCartStatus

엘리베이터 로봇손 상태(카트리지=1, 카트리지 없음=0)

slElevatorSerialNum

엘리베이터의 일련 번호

slElevatorState

엘리베이터의 상태(예: 유휴, 이동 중, 비작동)

slElevatorFaultLED

엘리베이터의 결함 LED 상태

slElevatorStatusEnum

열거형으로 표현된 엘리베이터의 작동 상태

slElevatorCodeVer

엘리베이터의 코드 버전

slElevatorVersion

엘리베이터의 버전

slElevatorFirmwareVer

엘리베이터의 펌웨어 버전

slElevatorGetRetries

엘리베이터에 수행된 마운트 재시도 횟수

slElevatorPutRetries

엘리베이터에 수행된 마운트 해제 재시도 횟수

slElevatorGetFails

엘리베이터의 마운트 실패 횟수

slElevatorPutFails

엘리베이터의 마운트 해제 실패 횟수

slElevatorGetTotals

엘리베이터의 모든 마운트 작업 합계

slElevatorPutTotals

엘리베이터의 모든 마운트 해제 작업 합계

내장된 에이전트 데이터 객체

내장된 에이전트 데이터 OID

설명

slAgentRevision

내장된 에이전트의 펌웨어 버전

slAgentLibStatusAtStartup

에이전트 시작 시 라이브러리의 조건(정상, 성능 저하, 비작동)

slAgentBootDate

에이전트가 초기화된 날짜 및 시간

slAgentURL

웹 기반 관리용 URL

slAgentTrapPort

에이전트가 트랩을 보내는 UDP 포트 번호

slAgentPort

에이전트가 수신하는 UDP 포트 번호

slAgentCommunity

에이전트 기본 커뮤니티

팬 객체

팬 OID

설명

slFanCount

라이브러리에서 모니터되는 팬 수

slFanTable

라이브러리의 팬 테이블

slFanEntry

팬

slFanIndex

팬 테이블의 정수 인덱스

slFanName

팬의 이름

slFanOperational

팬의 작동 상태

호스트 인터페이스 객체

호스트 인터페이스 OID

설명

slHostInterfaceCount

인터페이스 카드 수

slHostInterfaceTable

호스트 인터페이스 테이블

slHostInterfaceEntry

호스트 인터페이스 항목(예: 광 섬유 또는 SCSI)

slHostInterfaceIndex

호스트 인터페이스 카드 테이블의 정수 인덱스

slHostInterfaceFibreCount

이 호스트 인터페이스 카드에서 활성 광 섬유 수

slHostInterfaceAWWN

광 섬유 A WWN(World Wide Name)

slHostInterfaceA1AddressingMode

포트 A1의 주소 지정 모드

slHostInterfaceA1PortEnabled

포트 A1에 사용으로 설정된 포트

slHostInterfaceA1LoopId

포트 A1의 루프 ID

slHostInterfaceA1PortSpeed

포트 A1의 포트 속도

slHostInterfaceA2AddressingMode

포트 A2의 주소 지정 모드

slHostInterfaceA2PortEnabled

포트 A2에 사용으로 설정된 포트

slHostInterfaceA2LoopId

포트 A2의 루프 ID

slHostInterfaceA2PortSpeed

포트 A2의 포트 속도

slHostInterfaceBWWN

광 섬유 B World Wide Name

slHostInterfaceB1AddressingMode

포트 B1의 주소 지정 모드

slHostInterfaceB1PortEnabled

포트 B1에 사용으로 설정된 포트

slHostInterfaceB1LoopId

포트 B1의 루프 ID

slHostInterfaceB1PortSpeed

포트 B1의 포트 속도

slHostInterfaceB2AddressingMode

포트 B2의 주소 지정 모드

slHostInterfaceB2PortEnabled

포트 B2에 사용으로 설정된 포트

slHostInterfaceB2LoopId

포트 B2의 루프 ID

slHostInterfaceB2PortSpeed

포트 B2의 포트 속도

slHostInterfaceElementID

컨트롤러의 요소 ID/주소

slHostInterfaceSerialNum

컨트롤러 카드의 일련 번호

slHostInterfaceStatus

컨트롤러의 상태(정상, 오류, 경고)

slHostInterfaceFaultLED

컨트롤러의 결함 LED 상태

slHostInterfaceSafeToRemoveLED

컨트롤러의 LED 상태를 제거해도 안전함

slHostInterfaceStatusEnum

열거형으로 표현된 컨트롤러의 작동 상태

slHostInterfaceCodeVer

컨트롤러의 코드 버전

slHostInterfaceVersion

컨트롤러의 하드웨어 버전

slHostInterfaceFirmwareVer

컨트롤러의 펌웨어 버전

라이브러리 - 구성 객체

라이브러리 - 구성 OID

설명

slLibLSMConfigCount

설치된 LSM 수

slLibLSMConfigTable

LSM 구성 테이블

slLibLSMConfigEntry

LSM 구성 항목

slLibLSMConfigIndex

LSM 구성 인덱스

slLibLSMConfigNumPanels

물리적 패널 수

slLibLSMConfigNumHandCells

물리적 로봇손 수

slLibLSMConfigMinHandAddr

물리적 로봇손의 최소 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigMaxHandAddr

물리적 로봇손의 최대 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigNumSystemCells

시스템 셀과 예약 셀 수

slLibLSMConfigNumRestrictedCells

고객 제한 셀 수

slLibLSMConfigMinSystemAddr

시스템 셀의 최소 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigMaxSystemAddr

시스템 셀의 최대 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigNumCaps

CAP(카트리지 액세스 포트) 수

slLibLSMConfigNumCapColumns

CAP 내의 열 수

slLibLSMConfigNumCapCells

CAP 셀 수

slLibLSMConfigMinCapAddr

CAP 셀의 최소 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigMaxCapAddr

CAP 셀의 최대 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigNumDriveColumns

드라이브 열 수

slLibLSMConfigNumDrives

테이프 드라이브 수

slLibLSMConfigMinDriveAddr

테이프 드라이브의 최소 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigMaxDriveAddr

테이프 드라이브의 최대 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigNumStorageCells

스토리지 셀 수

slLibLSMConfigMinStorageAddr

스토리지 셀의 최소 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigMaxStorageAddr

스토리지 셀의 최대 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigNumPtps

PTP(전달 포트) 수

slLibLSMConfigNumPtpColumns

PTP 내의 열 수

slLibLSMConfigNumPtpCells

PTP 셀 수

slLibLSMConfigMinPtpAddr

PTP 셀의 최소 요소 ID 또는 주소

slLibLSMConfigMaxPtpAddr

PTP 셀의 최대 요소 ID 또는 주소

라이브러리 - 청소 객체

라이브러리 - 청소 OID

설명

slLibCleanEnabled

자동 청소 기능 구성(일부 라이브러리에서 지원되지 않음)

slLibCleanNumCartTypes

지원되는 고유한 카트리지 유형 수

slLibCleanWarnTable

청소 횟수 경고 임계값 테이블

slLibCleanWarnEntry

청소 횟수 경고 임계값의 테이블 항목

slLibCleanWarnIndex

청소 경고 임계값 테이블의 인덱스

slLibCleanWarnCartType

청소 카트리지 유형(예: SDLT, 9840, LTO, T10000)

slLibCleanWarnCount

구성된 경고 개수 임계값

slLibCleanNumCarts

라이브러리의 청소 카트리지 수

slLibCleanCartTable

라이브러리의 청소 카트리지 테이블

slLibCleanCartEntry

청소 카트리지

slLibCleanCartIndex

청소 카트리지 테이블의 정수 인덱스

slLibCleanCartLabel

청소 카트리지 레이블

slLibCleanCartType

청소 카트리지 유형

slLibCleanCartLocationElementID

청소 카트리지 위치: SCSI 요소 ID 또는 변환된 HLI 주소

slLibCleanCartHostAccessible

호스트 액세스 가능 상태의 표식

slLibCleanCartUsageCount

테이프 드라이브 청소를 위해 카트리지가 사용된 횟수

라이브러리 - 날짜 객체

라이브러리 - 날짜 OID

설명

slLibDateString

YYYY:MM:DD HH:MM:SS 형식의 라이브러리 날짜 및 시간

라이브러리 - 전역 요소 객체

라이브러리 - 전역 요소 OID

설명

slLibStkBaseModel

StorageTek 라이브러리 모델 이름(공급업체별 모델 데이터 참조)

slLibSerialNumber

라이브러리 프레임의 일련 번호

slLibWWNNumber

라이브러리 WWN(World Wide Number)(64자리 16진수)

slLibraryTopLevelCondition

라이브러리 전체 조건(정상, 성능 저하, 비작동)

slLibraryState

라이브러리의 상태(온라인, 오프라인)

라이브러리 - 식별 객체

라이브러리 - 식별 OID

설명

slLibLibraryId

라이브러리 컴플렉스 내의 라이브러리 식별자(최대 n)

slLibLibraryIdMax

라이브러리 컴플렉스 내의 최대 라이브러리 식별자

slLibComplexId

라이브러리 컴플렉스의 식별자

slLibMibVer

라이브러리에서 지원되는 MIB의 버전

라이브러리 - 위치 객체

라이브러리 - 위치 OID

설명

slLibLocatContact

라이브러리 관리용 주 연락처

slLibLocatStreet

위치 현장의 도로 주소

slLibLocatState

위치 현장의 시/도

slLibLocatZip

위치 현장의 우편 번호 또는 기타 데이터

slLibLocatCountry

위치 현장의 국가

slLibLocatDescr

위치 현장의 설명 또는 기타 데이터

slLibLocatCity

위치 현장의 구/군

라이브러리 - 매체 이벤트 객체

라이브러리 - 매체 이벤트 OID

설명

slLibMediaEventCount

테이블의 매체 통계 수

slLibMediaEventTable

매체 통계 테이블

slLibMediaEventEntry

매체 오류에 대한 통계

slLibMediaEventIndex

매체 오류 통계 테이블의 인덱스

slLibMediaEventVolid

광학 바코드의 볼륨 ID

slLibMediaEventMediaDomain

VOLSER 레이블에서 감지된 광학 바코드의 도메인 필드

slLibMediaEventMediaType

VOLSER 레이블에서 감지된 광학 바코드의 유형(1=로드, 2=언로드, 3=오류, 4=loadRetry, 5=driveError, 6=mediaEndOfLife, 7=driveEndOfLife, 8=암호 해독 오류, 9=알 수 없음)

slLibMediaEventDriveSerialNum

드라이브의 전자 일련 번호

slLibMediaEventDriveType

테이프 드라이브의 유형

slLibMediaEventDateTime

다음 형식의 로그 항목 날짜 및 시간:
MM:DD:YYYY HH:MM:SS

slLibMediaEventEnum

열거로 보고된 매체 오류의 유형

slLibMediaEventOccurrenceCount

매체 통계의 발생 횟수

라이브러리 - 네트워크 객체

라이브러리 - 네트워크 OID

설명

slLibNetworkCount

모든 이더넷 포트 수

slLibNetworkTable

네트워크 인터페이스 테이블

slLibNetworkEntry

네트워크 인터페이스 항목

slLibNetworkIndex

테이블의 인덱스

slLibNetworkInterfaceName

라이브러리 소프트웨어에서 사용된 인터페이스 이름

slLibNetworkIpAddr

라이브러리의 IP 주소

slLibNetworkGateway

라이브러리 네트워크의 인터넷 게이트웨이

slLibNetworkEthAddr

라이브러리의 물리적 48비트 이더넷 주소

slLibNetworkName

라이브러리 네트워크의 호스트 이름

slLibNetworkNetmask

라이브러리 네트워크의 인터넷 주소 넷마스크

slLibNetworkDhcpEnabled

DHCP IP 주소/이름 클라이언트 조회 서비스 상태(NA)

slLibNetworkDomainName

라이브러리 네트워크의 네트워크 도메인 이름

slLibNetworkPrimaryDNS

라이브러리 네트워크의 기본 DNS 서버

slLibNetworkSecondaryDNS

라이브러리 네트워크의 보조 DNS 서버

slLibNetworkRXPackets

수신된 패킷 수

slLibNetworkTXPackets

전송된 패킷 수

slLibNetworkErrors

이 인터페이스의 오류 수

slLibNetworkDropped

이 인터페이스의 삭제된 패킷 수

slLibNetworkOverruns

이 인터페이스의 오버런 패킷 수

slLibNetworkFrame

이 인터페이스의 프레임 패킷 수

slLibNetworkCollisions

이 인터페이스의 충돌 수

라이브러리 - 상태 객체

라이브러리 - 상태 OID

설명

slLibLSMCount

LSM 수

slLibLSMStateTable

LSM 상태의 테이블

slLibLSMStateEntry

LSM 상태의 항목

slLibLSMStateIndex

LSM 상태의 인덱스

slLibLSMStatus

문자열로 보고된 LSM 작동 상태(예: 오프라인, 온라인, 오프라인 보류 중). 하드웨어 기반의 상태이며 로봇 상태에서 파생됩니다.

slLibLSMStatusEnum

열거로 보고된 LSM 작동 상태(온라인=0, 오프라인=1, offlinePending=2)

라이브러리 - 통계 객체

라이브러리 - 통계 OID

설명

slLibStatsNumBoots

라이브러리 초기화 횟수

slLibStatsNumDoorOpens

서비스 도어가 열렸을 때 발생 횟수

slLibStatsNumGetRetries

총 get 재시도

slLibStatsNumGetFails

총 get 실패

slLibStatsNumPutRetries

총 put 재시도

slLibStatsNumPutFails

총 put 실패

slLibStatsNumLabelRetries

총 레이블 읽기 재시도

slLibStatsNumLabelFails

총 레이블 읽기 실패

slLibStatsNumTargetRetries

총 대상 읽기 재시도

slLibStatsNumTargetFails

총 대상 읽기 실패

slLibStatsNumMoves

총 카트리지 이동

slLibStatsNumMounts

총 마운트

slLibStatsNumTargetReads

총 대상 읽기

slLibStatsNumEmptyReads

총 빈 셀 읽기

slLibStatsNumLabelReads

총 레이블 읽기

slLibStatsGetTotals

개별 로봇의 모든 Get 작업 합계

slLibStatsPutTotals

개별 로봇의 모든 Put 작업 합계

slLibStatsCumMachUptime

누적 시스템 작동 시간(초)

slLibStatsUpTimeSinceLastBoot

초 단위

라이브러리 - 버전 객체

라이브러리 - 버전 OID

설명

slLibVersionFirmRev

라이브러리의 내장 펌웨어 개정, EC(엔지니어링 변경) 필드 릴리스당

slLibVersionFirmDate

라이브러리의 내장 펌웨어 빌드 날짜

slLibVersionBootRev

라이브러리의 부트 소프트웨어/OS 버전

slLibVersionHardware

라이브러리의 컨트롤러 하드웨어 버전

매체 검증 객체

매체 검증 OID

설명

slMVDriveCount

현재 매체 검증 풀에 지정된 드라이브 수

slMVDriveTable

매체 검증 드라이브 테이블

slMVDriveEntry

매체 검증 테이프 드라이브

slMVIndex

매체 검증 드라이브 테이블의 정수 인덱스

slMVDrivePhysicalAddressStr

매체 검증 풀에 지정된 드라이브의 물리적 주소

slMVDriveType

매체 검증 풀에 지정된 드라이브의 상표 및 제조업체

slMVDriveSerialNum

매체 검증 풀에 지정된 드라이브의 전자 일련 번호

slMVDriveState

매체 검증 풀에 지정된 드라이브의 상태(비어 있음, 로드됨, 청소 필요)

slMVDriveCodeVer

매체 검증 풀에 지정된 드라이브의 펌웨어 또는 소프트웨어

slMVDriveCellStatusStr

매체 검증 풀에 지정된 드라이브의 셀 상태

slMVDriveCellContentLabel

매체 검증 풀에 지정된 드라이브에서 카트리지의 레이블(비어 있으면 0, 읽을 수 없으면 ??????)

slMVReservationId

0 값은 매체 검증 풀에 지정된 드라이브를 사용할 수 있음을 나타냄

slMVTapeVolserLabelStr

매체 검증 풀에 지정된 드라이브의 물리적 주소

slMVTypeEnum

카트리지에 적용된 검증의 유형(0=검증 없음, 1=기본 확인, 2=테이프 시작부터 전체 확인, 3=전체 확인 재개, 4=전체 확인 divbot, 5=전체 확인 divresume, 6=표준 확인, 7=MIR 재구성, 8=중지)

slMVOriginatorStr

매체 검증 테스트의 개시자

slMVStatusStr

매체 검증 테스트의 상태

slMVCompletionStatusStr

매체 검증이 완료되었거나 검증이 중지된 백분율

slMVErrorCodeStr

매체 검증의 오류 코드

PTP(전달 포트) 객체

PTP OID

설명

slPtpCount

라이브러리의 전달 포트 수

slPtpTable

전달 포트 테이블

slPtpEntry

전달 포트

slPtpIndex

PTP 테이블의 정수 인덱스

slPtpPhysicalAddressStr

PTP 장치 주소

slPtpSerialNum

PTP의 일련 번호

slPtpState

PTP의 상태(온라인, 오프라인)

slPtpFaultLED

PTP의 결함 LED 상태

slPtpStatusEnum

열거로 보고된 PTP 작동 상태

slPtpCodeVer

PTP의 코드 버전

slPtpVersion

PTP의 하드웨어 버전

slPtpFirmwareVer

PTP의 펌웨어 버전

slPtpMoveRetries

PTP로 수행된 이동 재시도 횟수

slPtpMoveFails

전달 포트로 수행된 이동 실패 횟수

slPtpMoveTotals

전달 포트로 수행된 총 이동 횟수

전원 공급 장치 객체

전원 공급 장치 OID

설명

slPowerSupplyCount

라이브러리에 설치된 전원 공급 장치 수

slPowerSupplyTable

라이브러리 전원 공급 장치 테이블

slPowerSupplyEntry

전원 공급 장치

slPowerSupplyIndex

전원 공급 장치 테이블의 정수 인덱스

slPowerSupplyName

전원 공급 장치의 이름

slPowerSupplyInstalled

공급 장치가 설치됨(2) 또는 설치 안됨(1)

slPowerSupplyOperational

공급 장치의 정상(2) 여부(전원 공급 장치가 설치되지 않으면 의미 없음)

중복 전자 부품 객체

중복 전자 부품 OID

설명

slAgentHAState

RE 컨트롤러의 상태(단일=0, 이중/전환 가능=1)

slAgentHAId

RE 컨트롤러의 식별자(활성=0, 대기=1)

slAgentHaSlot

RE 컨트롤러의 슬롯(A면=0, B면=1)

slAgentHaAlternateIp

대체 RE 컨트롤러의 IP 주소

로봇 객체

로봇 OID

설명

slRobotCount

로봇 메커니즘 수

slRobotTable

로봇 테이블

slRobotEntry

로봇

slRobotIndex

로봇 인덱스

slRobotPhysicalAddressStr

로봇의 물리적 주소 문자열

slRobotPosition

로봇의 물리적 위치(로봇 테이블과 역호환성을 위해 계속 정의됨)

slRobotHandCartStatus

카트리지 관련 로봇손의 상태(카트리지=1, 카트리지 없음=0)

slRobotSerialNum

로봇의 카드 일련 번호

slRobotState

로봇의 상태(예: 비어 있음, 로드됨, 이동 중)

slRobotFaultLED

로봇의 결함 LED 상태(꺼짐=0, 켜짐=1)

slRobotStatusEnum

열거형으로 표현된 로봇의 작동 상태

slRobotCodeVer

로봇의 코드 버전

slRobotVersion

로봇의 하드웨어 버전

slRobotFirmwareVer

로봇의 펌웨어 버전

slRobotGetRetries

로봇으로 수행된 마운트 재시도 횟수

slRobotPutRetries

로봇으로 수행된 마운트 해제 재시도 횟수

slRobotGetFails

로봇의 Get 실패 횟수

slRobotPutFails

로봇의 Put 실패 횟수

slRobotGetTotals

로봇의 모든 Get 작업 합계

slRobotPutTotals

로봇의 모든 Put 작업 합계

안전 도어 객체

안전 도어 OID

설명

slSafetyDoorCenterCount

안전 도어가 중앙(홈) 위치로 돌아간 횟수

slSafetyDoorRetries

총 안전 도어 재시도 횟수

slSafetyDoorIPLs

안전 도어로 수행된 IPL 수

테이프 카트리지 객체

테이프 카트리지 OID

설명

slTapeCount

인벤토리 테이블의 카트리지 수

slTapeTable

라이브러리의 데이터 카트리지(테이프) 테이블

slTapeEntry

카트리지

slTapeIndex

인벤토리 테이블의 정수 인덱스

slTapeLabel

카트리지 레이블

slTapeType

카트리지 유형(volser 레이블에서 파생된 열거형 도메인 및 유형 값에 기반한 텍스트 문자열)

slTapeLocationElementID

테이프 카트리지의 요소 ID 또는 변환된 논리적 HLI 주소

slTapeHostAccessible

호스트 액세스 가능 상태의 표식

slTapePhysicalAddressStr

카트리지의 물리적 주소 문자열

slTapeLogicalAddressStr

카트리지의 논리적 주소

slTapePartition

카트리지의 분할 영역 ID

slTapePartitionType

카트리지의 분할 영역 유형

온도 센서 객체

온도 센서 OID

설명

slTempSensorCount

라이브러리의 온도 센서 수

slTempSensorTable

라이브러리의 온도 센서 테이블

slTempSensorEntry

온도 센서

slTempSensorIndex

온도 센서 테이블의 정수 인덱스

slTempSensorName

온도 센서의 이름

slTempSensorCurrentTemp

현재 온도 센서 읽기

slTempSensorHighTemp

마지막 시스템 부트 이후 스토리지 영역 피크 온도

slTempSensorWarnThreshold

자동 경고에 대한 온도 임계값

slTempSensorFailThreshold

자동 라이브러리 종료에 대한 온도 임계값

테스트 트랩 생성 객체

테스트 트랩 생성 OID

설명

slAgentTrapTestLevel

트랩 테스트를 생성할 트랩 레벨을 설정합니다. 이 값을 읽을 때 마지막 쓰여진 값이 반환됩니다. 트랩 레벨이 구현되지 않으면 작성 시 오류가 반환됩니다.

slAgentTrapTestCount

slAgentTrapTestLevel이 쓰여진 횟수입니다.

트랩 - ASR(자동 서비스 요청) 객체

트랩 - ASR OID

설명

slTrapAsrSuspectCount

이 트랩을 따르는 FRU 발호 수(최대 5)

slTrapAsrSuspectTable

진단된 결함 의심 테이블

slTrapAsrSuspectEntry

의심 테이블 항목

slTrapAsrSuspectIndex

의심 FRU의 시퀀스 번호

slTrapAsrSuspectFaultCertainty

구성 요소가 문제의 근원일 가능성의 백분율(시스템이 이 정보를 지원하지 않으면 객체가 0 값을 가짐)

slTrapAsrSuspectDevice Address

의심 FRU의 위치(5-튜플 또는 4-튜플 물리적 주소)

slTrapAsrSuspectFruName

의심 FRU의 이름

slTrapAsrSuspectFruChassisId

섀시의 일련 번호를 포함하는 텍스트 문자열(slTrapProductName과 결합할 때 시스템 식별이 분명함)

slTrapAsrSuspectFruManufacturer

이 FRU/CRU의 제조업체 이름

slTrapAsrSuspectFruPn

이 FRU/CRU 주문에 사용되는 교체 부품 번호

slTrapAsrSuspectFruSn

이 FRU/CRU의 일련(자격) 번호

slTrapAsrSuspectFruRevision

이 FRU/CRU의 개정 레벨

slTrapAsrSuspectFruReserved

향후 컨텐츠를 위한 위치 표시자

slTrapAsrSuspectFruStatus

FRU/CRU의 상태

트랩 - 구성 객체

트랩 - 구성 OID

설명

slTrapConfigLibrarySerialNumber

라이브러리의 프레임 일련 번호

slTrapConfigDeviceId

고가용성에 필요한 장치의 FRUI ID

slTrapConfigDeviceTime

UTC 표준 형식의 장치 날짜 및 시간

slTrapConfigDeviceAddress

로그 항목과 연관된 구성 요소의 장치 주소

slTrapConfigDeviceUserName

작동을 시작한 액세스 레벨을 식별하는 장치의 사용자 이름

slTrapConfigDeviceInterfaceName

작동 요청에 사용된 장치의 인터페이스를 나타내는 이름

slTrapConfigDeviceActivity

수행 중인 장치 작동을 나타내는 짧은 텍스트 이름

slTrapConfigDeviceRequestId

이 트랩의 작동과 연관된 장치 요청 ID

slTrapConfigDeviceSeverity

장치 로그 심각도

slTrapConfigDeviceResultCode

장치 결과 코드

slTrapConfigPropertyName

구성 중인 장치 등록 정보 이름

slTrapConfigNewPropertyValue

새 값으로 변경됨(성공만 보고됨)

slTrapConfigNewPropertyEffective

새 등록 정보 값이 유효할 때 조건

트랩 - 장치 객체

트랩 - 장치 OID

설명

slTrapLibrarySerialNumber

라이브러리의 프레임 일련 번호

slTrapDeviceId

장치의 FRU ID(일반적으로 구성 요소 모델 + 일련 번호)

slTrapDeviceTime

UTC 표준 형식의 장치 날짜 및 시간

slTrapDeviceAddress

로그 항목과 연관된 구성 요소의 장치 주소

slTrapDeviceUserName

작동을 시작한 액세스 레벨을 식별하는 장치의 사용자 이름

slTrapDeviceInterfaceName

작동 요청에 사용된 장치의 인터페이스를 나타내는 이름

slTrapDeviceActivity

수행 중인 장치 작동을 나타내는 짧은 텍스트 이름

slTrapDeviceRequestId

이 트랩의 작동과 연관된 장치 요청 ID

slTrapDeviceSeverity

장치 로그 심각도

slTrapDeviceResultCode

장치 결과 코드

slTrapDeviceFreeFormText

대개 로그 항목이 발생한 부속 시스템의 자유형 텍스트 영역

트랩 - 서비스 이벤트 객체

트랩 - 서비스 이벤트 OID

설명

slTrapSvcEventTime

서비스 이벤트가 발생한 때의 시간 기록

slTrapSvcLibProductManufacturer

라이브러리의 제품 제조업체

slTrapSvcLibProductName

라이브러리의 제품 이름

slTrapSvcLibProductSn

라이브러리의 제품 일련(자격) 번호

slTrapSvcLibStatus

이벤트 당시 전체 시스템의 조건(정상, 성능 저하, 비작동)

slTrapSvcLibEntity

이 결함 이벤트를 생성한 소프트웨어 구성 요소(진단 엔티티)

slTrapSvcEventId

이 서비스 이벤트 뒤에 촉매로 작용한 기본 로컬 라이브러리 이벤트 ID

slTrapSvcFaultEventUUID

이 결함에 지정된 범용 고유 식별자(시스템이 이 정보를 지원하지 않으면 NULL 값을 가짐)

slTrapSvcFaultEventType

서비스 중요도에 기반한 결함 이벤트 유형

slTrapSvcFaultEventCount

마지막 부트 이후 동등한 결함 이벤트 수

slTrapSvcFaultEventDescription

결함 이벤트의 텍스트 설명

slTrapSvcDeviceEventSeverity

장치나 시스템의 결함 심각도

slTrapSvcDeviceEventActivity

장치에 마지막으로 명령된 작동을 나타내는 짧은 텍스트 이름

slTrapSvcDeviceEventOpCode

FRU/CRU의 상태를 나타내는 장치 작동 코드

slTrapSvcDeviceEventResultCode

마지막 완료된 명령에 기반한 장치 결과 코드

slTrapSvcServiceData

이 특정 서비스 이벤트의 설명적 텍스트 문자열

slTrapSvcLocalization

현재 서비스 이벤트의 현지화 문자열

트랩 - 테스트 및 하트비트 객체

트랩 - 테스트 및 하트비트 OID

설명

slTrapCount

마지막 부트 이후 생성된 트랩 수

slTrapLibBootDate

에이전트가 초기화된 날짜 및 시간

slTrapLibDateString

YYYY:MM:DDTHH:MM:SS 형식의 라이브러리 날짜 및 시간

slTrapLibSerialNumber

라이브러리 프레임의 일련 번호

slTrapLibTopLevelCondition

라이브러리의 전체 조건(정상, 성능 저하, 비작동)

slTrapHaState

RE 컨트롤러의 상태(단일=0, 이중/전환 가능=1)

slTrapHaId

RE 컨트롤러의 식별자(활성=0, 대기=1)

slTrapHaSlot

RE 컨트롤러의 슬롯(A면=0, B면=1)

slTrapHaAlternateIp

대체 RE 컨트롤러의 IP 주소

턴테이블 객체

턴테이블 OID

설명

slTurntableCount

턴테이블 테이블의 턴테이블 수

slTurntableTable

턴테이블의 테이블

slTurntableEntry

턴테이블 항목

slTurntableIndex

턴테이블 인덱스

slTurntablePhysicalAddressStr

턴테이블의 물리적 주소 문자열

slTurntablePosition

턴테이블의 물리적 LSM 위치(0=왼쪽, 1=오른쪽)

slTurntableHandCartStatus

턴테이블의 로봇손 상태(카트리지=1, 카트리지 없음=0)

slTurntableSerialNum

턴테이블의 일련 번호

slTurntableState

턴테이블의 상태(유휴, 이동 중, 비작동)

slTurntableFaultLED

결함 LED 상태

slTurntableStatusEnum

열거형으로 표현된 턴테이블의 작동 상태

slTurntableCodeVer

턴테이블의 코드 버전

slTurntableVersion

턴테이블의 하드웨어 버전

slTurntableFirmwareVer

턴테이블의 펌웨어 버전

slTurntablesRotations

턴테이블의 회전 수

slTurntablesRotationRetries

턴테이블로 수행된 회전 재시도 횟수

slTurntablesRotationFails

턴테이블로 수행된 회전 실패 횟수

slTurntablesIPLs

턴테이블로 수행된 IPL 수

3 SNMP 트랩

SNMP 트랩에는 유형에 해당하는 번호가 지정됩니다. 내장된 SNMP 에이전트는 등록된 트랩 번호를 기반으로 트랩 수신자를 구별하고 필터링할 수 있습니다.

일반 트랩(1-10)은 로그 항목에서 생성되며, 이벤트 기반 트랩(11 이상)은 라이브러리 이벤트에서 생성되고 OID(객체 ID)를 포함합니다.

- 로그 항목에서 생성된 일반 트랩(1-10)

- 이벤트 기반 트랩(11-102)

로그 항목에서 생성된 일반 트랩(1-10)

일반 트랩은 다음을 포함합니다.

- 심각도 코드. 예: 오류 또는 경고와 같은 표식용

- 결과 코드. 예: 0000 =success 또는 5010 =robotic position error

- 작동 문자열. 예: HLI 이동 또는 CLI 버전 인쇄

- 설명적 텍스트 문자열

- 날짜 및 시간

- 기타 정보:

- 이벤트와 연관된 장치 주소

- 작동과 연관된 사용자 이름

- 인터페이스 특정 요청 식별자

일반 트랩

보내는 시기

SL150

SL3000

SL8500

slTrapError (1)

오류가 로그에 게시됨

x

x

x

slTrapWarning (2)

경고가 로그에 게시됨

x

x

x

slTrapInformation (3)

정보가 로그에 게시됨

x

x

x

slTrapConfiguration (4)

네트워크 IP 또는 광 섬유 모드와 같은 시스템 등록 정보가 변경됨

x

slTrapError (1)

라이브러리 작동에 치명적인 장치 조건을 보고합니다.

MIB 객체:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapWarning (2)

시스템이 성능 저하 모드로 작동하게 만드는 복구 가능한 장치 오류와 같이 주의가 필요할 수 있는 장치 조건을 보고합니다.

MIB 객체:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapInformation (3)

정상적인 작동 모니터링 정보를 보고합니다.

MIB 객체:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddres

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapConfiguration (4)

IP 주소와 같은 시스템 등록 정보나 구성 변경 사항을 보고합니다.

MIB 객체:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapConfigPropertyName

- slTrapConfigNewPropertyValue

- slTrapConfigNewPropertyEffective

이벤트 기반 트랩(11-102)

트랩 11-102에 대한 메시지에는 에이전트, 장치 또는 매체에 해당하는 정보가 포함됩니다. 반환되는 특정 데이터 객체에 대한 정보는 라이브러리의 MIB 내에서 각 트랩을 참조하십시오.

이벤트 기반 트랩은 다음 그룹으로 구분됩니다.

- 에이전트 특정: 11-20

- 장치 특정: 21-100

- 라이브러리 상태: 21-27

- 드라이브 상태: 41-45

- CAP(카트리지 액세스 포트) 상태: 61-65

- PTP(전달 포트) 상태: 81-85

- 매체 특정: 101 이상

트랩

보내는 시기

SL150

SL3000

SL8500

slTrapAgentStart (11)

SNMP 에이전트가 시작됨

x

x

x

slTrapAgentTest (13)

slAgentTrapTestLevel OID가 13으로 작성됨

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatA (14)

하트비트가 빈도 A(빠른 속도)에 있음

x

x

x

slTrapAgentHeartbeatB (15)

하트비트가 빈도 B(느린 속도)에 있음

x

x

x

slTrapLibStatusGood (21)

라이브러리가 정상 모드로 변경됨

x

x

x

slTrapLibStatusCheck (25)

라이브러리가 정상 모드에서 이탈함

x

x

x

slTrapEnvHdwCheck (27)

라이브러리의 장치에 대해 환경 검사가 수행됨

x

x

x

slTrapDrvStatusGood (41)

드라이브가 정상 모드로 변경됨

x

x

x

slTrapDrvStatusCheck (45)

드라이브가 정상 모드에서 이탈함

x

x

x

slTrapCapStatusGood (61)

CAP가 정상 모드로 변경됨

x

x

x

slTrapCapStatusOpen (63)

CAP 상태가 열림으로 변경됨

x

x

x

slTrapCapStatusCheck (65)

CAP 상태가 정상 모드에서 이탈함

x

x

x

slTrapPtpStatusGood (81)

PTP 상태가 좋음(정상 모드)으로 변경됨

x

slTrapPtpStatusCheck (85)

PTP 상태가 정상 모드에서 이탈함

x

slTrapTbiEvent (100)

독점

slTrapSvcEvent (101)

독점

slTrapAsrEvent (102)

독점

slTrapAgentStart (11)

에이전트가 시작할 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slAgentBootDate

- slAgentLibStatusAtStartup

- slAgentHaState

- slAgentHaId

- slAgentHASlot

- slAgentHaAlternateIp

- slControllerFru

- slLibSerialNumber

slTrapAgentTest (13)

slAgentTrapTestLevel OID가 13으로 작성될 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatA (14)

하트비트 빈도 A(빠른 속도)에서 보냅니다.

MIB 객체:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapAgentHeartbeatB (15)

하트비트 빈도 B(느린 속도)에서 보냅니다.

MIB 객체:

- slTrapCount

- slTrapLibBootDate

- slTrapLibDateString

- slTrapLibSerialNumber

- slTrapLibTopLevelCondition

- slTrapHaState

- slTrapHaId

- slTrapHaSlot

- slTrapHaAlternateIp

slTrapLibStatusGood (21)

라이브러리 상태가 좋음(정상 모드)으로 변경될 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapLibStatusCheck (25)

라이브러리 조건이 정상 모드에서 이탈할 때(예: 성능 저하, 비작동) 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibraryTopLevelCondition

- slLibStkBaseModel

- slLibSerialNumber

slTrapEnvHdwCheck (27)

라이브러리 환경 또는 하드웨어 조건이 변경될 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slTrapLibrarySerialNumber

- slTrapDeviceId

- slTrapDeviceTime

- slTrapDeviceAddress

- slTrapDeviceUserName

- slTrapDeviceInterfaceName

- slTrapDeviceActivity

- slTrapDeviceRequestId

- slTrapDeviceSeverity

- slTrapDeviceResultCode

- slTrapDeviceFreeFormText

slTrapDrvStatusGood (41)

드라이브 상태가 좋음(정상 모드)으로 변경될 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapDrvStatusCheck (45)

드라이브 상태가 정상 모드에서 검사 조건으로 변경될 때(예: 오류, 경고, 알 수 없음) 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibSerialNumber

- slDriveState

- slDrivePhysicalAddressStr

- slDriveType

- slDriveVendor

- slDriveSerialNum

slTrapCapStatusGood (61)

CAP 상태가 정상 모드로 변경될 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapCapStatusOpen (63)

CAP 상태가 열림으로 변경될 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapAddress

slTrapCapStatusCheck (65)

CAP 상태가 정상 모드에서 이탈할 때(예: 오류, 경고, 알 수 없음) 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibSerialNumber

- slCapState

- slCapPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusGood (81)

PTP 상태가 좋음(정상 모드)으로 변경될 때 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

slTrapPtpStatusCheck (85)

PTP 상태가 정상 모드에서 이탈할 때(예: 오류, 경고, 알 수 없음) 보냅니다.

MIB 객체:

- slLibSerialNumber

- slPtpState

- slPtpPhysicalAddressStr

4 CLI를 사용하여 SNMP 구성

SL3000 및 SL8500 라이브러리에서는 CLI를 사용하여 SNMP를 구성합니다. SL150 라이브러리에서 SNMP를 구성하려면 SL150 사용 설명서를 참조하십시오.

- 구성 프로세스

- 변수 정의

- 포트 관리

- SNMP 사용자 관리

- 트랩 수신자 관리

- 서비스 정보 구성

구성 프로세스

일반적인 라이브러리 SNMP 구성의 경우 다음 프로세스를 사용하십시오. STA에 대한 SNMP를 구성하려면 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.

1. 트랩을 수신할 호스트의 IP 주소를 가져옵니다.

2. 라이브러리 포트에 SNMP가 사용되도록 설정합니다(포트 관리 참조).

3. SNMP 사용자 이름을 가져오거나 만듭니다(SNMP 사용자 관리 참조).

4. 트랩 수신자를 구성합니다(트랩 수신자 관리 참조).

5. 서비스 정보를 구성합니다(서비스 정보 구성 참조).

변수 정의

나열된 CLI 명령에는 다음 변수가 사용됩니다. 일부 변수는 명령 구문 및 예제에 나와 있는 대로 작은 따옴표로 묶어야 합니다.

변수

정의

trapLevelString

지정된 트랩 레벨입니다. 한 자릿수 또는 콤마로 구분된 여러 자릿수일 수 있습니다.

hostAddr

호스트의 IP 주소입니다. DNS 이름일 수 없습니다.

userName
trapUserName

SNMP 사용자에게 지정된 이름입니다. 단일 서버에서 모니터되는 모든 라이브러리는 동일한 v3 사용자 이름을 가져야 합니다. 이 목적에 맞는 고유한 사용자를 새로 만드는 것이 좋습니다.

auth_protocol

MD5 또는 SHA입니다. 트랩을 수신하는 사용자 및 호스트에 대한 인증 프로토콜로, MD5(Message Digest 5) 또는 SHA(Secure Hash Algorithm)입니다.

authPassPhrase

권한 부여 암호입니다. 길이는 8자 이상이어야 하며 콤마, 세미콜론 또는 등호가 포함될 수 없습니다.

privacy_protocol

DES 또는 AES입니다. 프라이버시 프로토콜 유형으로, DES(Data Encryption Standard) 또는 AES(Advanced Encryption Standard)입니다.

privPassPhrase

암호화를 위한 개인 키인 암호화 암호입니다. 길이는 8자 이상이어야 하며 콤마, 세미콜론 또는 등호가 포함될 수 없습니다.

engineIdString

0x로 시작하는 16진수 문자열입니다(최대 31). 권한 부여 엔진 ID는 트랩을 보내는 SNMP 에이전트(예: 라이브러리)에서 가져옵니다. SNMPv3 트랩에 필수입니다.

communityString

에이전트 커뮤니티 문자열입니다. public으로 설정하면 커뮤니티 문자열에서 나오는 요청이 허용됩니다. 최대 31자의 영숫자(a-z, A-Z, 0-9)를 포함할 수 있습니다. 특수 문자는 허용되지 않습니다.

index

명령에 따라 SNMP 사용자 이름 또는 트랩 수신자의 인덱스 번호입니다.

portID

port2A 또는 port2B입니다. 이것이 공용 인터페이스 포트입니다.

contactString

서비스용 연락처 이름입니다.

streetAddrString

도로 주소입니다.

cityString

구/군/시입니다.

stateString

시/도입니다.

countryString

국가입니다.

zipString

우편번호입니다.

descriptionString

입력하려는 설명입니다.

phoneString

서비스용 전화 번호입니다.

포트 관리

기본적으로 SNMP 에이전트는 사용 안함으로 설정됩니다. 지정된 라이브러리 포트(2B=표준 공용 포트, 2A=선택적 중복 포트)에 대해 SNMP를 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

포트 관리용 CLI 명령

설명

snmp ports print

SNMP 포트 상태를 표시합니다.

snmp enable portID

포트에서 SNMP를 사용으로 설정합니다.
예: > snmp enable port2B

snmp disable portID

포트에서 SNMP를 사용 안함으로 설정합니다.
예: > snmp disable port2A

SNMP 사용자 관리

최대 20명의 SNMP 사용자를 지정할 수 있습니다.

주:
오라클 고객지원센터와 상의 없이 기존 SNMP v2c public 사용자를 제거해서는 안됩니다. 경우에 따라 SNMP v2c public 사용자는 Oracle SDP(Service Delivery Platform)에 필요합니다.

SNMP 사용자 관리용 CLI 명령

설명

snmp listUsers

SNMP 사용자를 나열합니다.

snmp addUser version v3 name ’userName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’

SNMP v3용입니다. SNMP 사용자를 추가합니다.
예: > snmp addUser version v3 name 'TESTsnmp' auth SHA authPass 'authpwd1' priv DES privPass 'privpwd1'

snmp addUser version v2c community communityString

SNMP v2c용입니다. SNMP 사용자를 추가합니다.
예: > snmp addUser version v2c community public

snmp deleteUser id index

인덱스 번호별로 사용자를 삭제합니다. snmp listUsers를 사용하여 인덱스 번호를 가져올 수 있습니다.
예: > snmp deleteUser id 4

snmp deleteUser version v3 name ’userName’

SNMP v3용입니다. 사용자 이름별로 사용자를 삭제합니다.
예: > snmp deleteUser version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteUser version v2c community communityString

SNMP v2c용입니다. 커뮤니티 이름별로 사용자를 삭제합니다.

트랩 수신자 관리

중복 항목 없이 최대 20개의 트랩 수신자를 지정할 수 있습니다. 지정된 수신자는 라이브러리로부터 트랩 알림을 수신합니다.

트랩 수신자 관리용 CLI 명령

설명

snmp engineId print

라이브러리 엔진 ID를 표시합니다.

snmp listTrapRecipients

트랩 수신자를 나열합니다.

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v3 name ’trapUserName’ auth auth_protocol authPass ’authPassPhrase’ priv privacy_protocol privPass ’privPassPhrase’ engineId engineIdString

SNMP v3용입니다. 트랩 수신자를 추가합니다.
예: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1,2,3,4,11,13,14,21,25,27,41,45,61,63,65,81,85,100 host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’ auth SHA authPass ’authpwd1’ priv DES privPass ’privpwd1’ engineId 0x80001f880430000000000000000000

snmp addTrapRecipient trapLevel trapLevelString host hostAddr version v2c community communityString

SNMP v2c용입니다. 트랩 수신자를 추가합니다.
예: > snmp addTrapRecipient trapLevel 1,2,3,4,11,13,14,21,25,27,41,45,61,63,65,81,85,100 host 192.0.2.20 version v2c community public

snmp deleteTrapRecipient id index

인덱스 번호별로 트랩 수신자를 삭제합니다. snmp listTrapRecipients를 사용하여 인덱스 번호를 가져올 수 있습니다.
예: > snmp deleteTrapRecipient id 3

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v3 name ’trapUserName’

SNMP v3용입니다. 호스트별로 트랩 수신자를 삭제합니다.
예: > snmp deleteTrapRecipient host 192.0.2.20 version v3 name ’TESTsnmp’

snmp deleteTrapRecipient host hostAddr version v2c community communityString

SNMP v2c용입니다. 호스트별로 트랩 수신자를 삭제합니다.

서비스 정보 구성

임의의 변수 또는 모든 변수에 대해 최대 80자를 입력할 수 있습니다. 모든 변수를 명령 구문 및 예제에 나와 있는 대로 작은 따옴표로 묶어야 합니다.

서비스 정보 구성용 CLI 명령

설명

config serviceInfo print

서비스 정보를 봅니다.

config serviceInfo set contact 'contactString' streetAddr 'streetAddrString' city 'cityString' state 'stateString' country 'countryString' zip 'zipString' description 'descriptionString' phone 'phoneString'

서비스 정보를 수정합니다.
예: > config serviceInfo set contact ’Justin Case’ streetAddr ’1600 Pennsylvania Ave’ city ’Washington’ state ’DC’ country ’USA’ zip ’20500’ description ’None’ phone ’(123) 456-7890’

오라클 법적 공지사항

저작권 공지

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

라이센스 제한 보증/간접 손해 책임제한

본 소프트웨어와 관련 문서는 사용 제한 및 기밀 유지 규정을 포함하는 라이센스 합의서에 의거해 제공되며, 지적 재산법에 의해 보호됩니다. 라이센스 합의서 상에 명시적으로 허용되어 있는 경우나 법규에 의해 허용된 경우를 제외하고, 어떠한 부분도 복사, 복제, 번역, 방송, 수정, 라이센스, 전송, 배포, 진열, 공연, 출판, 또는 시연될 수 없습니다. 상호 운용을 위해 법령상 요청된 경우를 제외하고, 본 소프트웨어를 역 분석, 분해 또는 역 파일링하는 것은 금지됩니다.

보증 책임제한

여기에 포함된 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며 오라클은 동 내용에 대하여 오류가 존재하지 않음을 보증하지 않습니다. 만일 오류를 발견하면 오라클에 서면으로 통지해 주시기 바랍니다.

제한적 권한 공지

만일 본 소프트웨어나 관련 문서가 미국 정부기관 혹은 미국 정부기관을 대신하여 라이센스한 개인이나 법인에게 배송되는 경우, 다음 공지사항이 적용됩니다.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

위험한 애플리케이션 공지

본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 다양한 정보 관리 애플리케이션의 일반적인 사용을 목적으로 개발되었습니다. 본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 개인적인 상해를 초래할 수 있는 애플리케이션을 포함하여 본질적으로 위험한 애플리케이션에서 사용할 목적으로 개발된 것이 아니며, 그러한 용도로 사용될 수 없습니다. 만일 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서 사용할 경우, 라이센스 사용자는 해당 애플리케이션의 안전한 사용을 위해 모든 적절한 비상-안전, 백업, 대비 및 기타 조치를 반드시 취해야 합니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서 사용함으로 인하여 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을 부담하지 아니합니다.

상표 공지

Oracle과 Java는 Oracle Corporation 및/또는 그 자회사의 등록상표입니다. 기타 명칭들은 각 소속 회사의 상표일 수 있습니다.

Intel 및 Intel Xeon은 Intel Corporation의 상표 내지 등록상표입니다. SPARC 상표 일체는 라이센스에 의거하여 사용되며 SPARC International, Inc.의 상표 내지 등록상표입니다. AMD, Opteron, AMD 로고 및 AMD Opteron 로고는 Advanced Micro Devices의 상표 내지 등록상표입니다. UNIX는 The Open Group의 등록상표입니다.

제3자 컨텐츠, 제품 및 서비스 책임제한

본 소프트웨어 혹은 하드웨어와 관련문서(설명서)는 제3자 컨텐츠, 제품 및 서비스에 대한 접속 내지 정보를 제공할 수 있습니다. 사용자와 오라클 간의 합의서에 별도로 규정되어 있지 않는 한 Oracle Corporation과 그 자회사는 제3자의 컨텐츠, 제품 및 서비스와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으며 그에 대한 일체의 보증을 명시적으로 부인합니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 제3자의 컨텐츠, 제품 및 서비스에 접속 내지 이를 사용함으로 인해 초래되는 어떠한 손실, 비용 또는 손해에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 단, 사용자와 오라클 간의 합의서에 규정되어 있는 경우는 예외입니다.

상용화 이전 초안 문서 공지

본 문서가 상용화 이전의 공개 또는 비공개 문서인 경우:

본 문서는 상용화 이전의 문서이며 시연 및 예비 용도로 작성되었습니다. 본 문서의 내용은 귀하가 소프트웨어를 사용하고 있는 하드웨어에만 국한되지 않을 수도 있습니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 본 문서와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으며 그와 관련된 모든 보증을 명시적으로 부인합니다. 또한 본 문서의 사용으로 인해 초래되는 손실, 비용 또는 손해에 대하여도 일체의 책임을 부담하지 아니합니다.

상용화 이전의 비공개 초안 문서 공지

본 문서가 상용화 이전의 비공개 문서인 경우:

본 문서의 내용은 오직 정보를 공유하기 위한 것이며 고객 자문 위원으로서 자격범위 내에서 또는 상용화 이전 체험판 합의서에 따라서만 고려됩니다. 이는 어떠한 자료, 코드 또는 기능을 제공하겠다는 약속이 아니고, 어떠한 구매에 대한 의사결정을 기초로 한 것이 아닙니다. 본 문서에 설명된 기능의 개발, 출시 및 시기에 대한 재량권은 전적으로 오라클에 있습니다.

소프트웨어 또는 인쇄 자료를 포함한 어떠한 형식으로든 본 문서는 오라클의 고유 자산인 독점적 정보를 포함하고 있습니다. 본 기밀 자료의 액세스 및 사용에는 오라클 마스터 합의서, 오라클 라이센스 및 서비스 합의서, 오라클 파트너네트워크 합의서, 오라클 배포 합의서 또는 기타 라이센스 합의서의 조항 및 조건이 적용되며, 사용자와 오라클은 이를 이행하고 준수하여야 합니다. 오라클의 사전 서면 동의 없이 본 문서와 여기에 포함된 정보를 오라클 외부의 다른 사람에게 공개, 복사, 재생산 또는 배포할 수 없습니다. 본 문서는 라이센스 합의서에 포함되지 아니하며 오라클 또는 그 자회사와의 어떠한 합의서에도 편입되지 아니합니다.

설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs를 방문하십시오.