StorageTek Automated Cartridge System Library Software

クイックリファレンス

リリース 8.4

E68237-01

2015 年 9 月

StorageTek Automated Cartridge System Library Software クイックリファレンス、リリース 8.4

E68237-01

著作権 © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション (人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む) への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporation およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracle および Java はオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC の商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴ、AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- ドキュメントのアクセシビリティについて

1 クイックリファレンス

- 開始および停止のコマンド

- コマンド識別子

- ライブラリの監査

- 構成

- 構成 - 動的

- ステータスの表示

- データベースの保守

- CAP の管理

- 冗長電子デバイスの管理

- ロックの管理

- 論理ライブラリの管理

- プールの管理

- ボリュームの管理

- ステータスの問い合わせ

- ライブラリコンポーネントの変更

はじめに

StorageTek Automated Cartridge System Library Software (ACSLS) は、StorageTek Automated Cartridge System (ACS) を制御する Oracle の StorageTek UNIX サーバーソフトウェアです。StorageTek ACS 製品ファミリは、完全に自動化されたテープカートリッジベースのデータストレージおよび情報検索システムで構成されます。StorageTek ACSLS では、各種オペレーティングシステムで動作するワークステーションからメインフレーム、スーパーコンピュータまでの範囲に及ぶさまざまなクライアントシステムへのネットワークアクセスがサポートされています

このガイドは、StorageTek ACSLS の管理を担当する個人向けです。次のことに関して実用的な知識をすでに持っていることが前提となっています。

- UNIX ファイルおよびディレクトリの構造

- 使用しているプラットフォームに対応した UNIX コマンドおよびユーティリティーを使用する方法

- UNIX システムファイル

- 一般的な UNIX システム管理者タスク (root としてのログオン、UNIX アプリケーションへのユーザーアクセスの設定など) を実行する方法

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) を参照してください。

Oracle Support へのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) を参照してください。

1 クイックリファレンス

このクイックリファレンスでは、有効なコマンドとキーワードの省略名を下線で示しています。たとえば、aud は audit コマンドの省略名です。大カッコ [] で囲まれているのはオプションのパラメータです。垂直バー ( | ) はパラメータの選択肢を区切る文字です。

開始および停止のコマンド

acsss コマンドは、ACSLS に関連するさまざまなサービスの開始と停止、およびステータスのモニターに使用されます。

- acsss enable
これは ACSLS を起動するデフォルトのメソッドです。依存関係を確認し、5 つの ACSLS サービスと ACSLS GUI を適切な順序でアクティブ化します。このメソッドを使用すると、システムのリブート後に自動的に再起動する設定でサービスが構成されます。

- acsss temp-enable
acsss enable と同じですが、システムのリブート後にサービスは再起動しません。

- acsss maint-enable
ACSLS データベースが関係しない一般的な保守作業での使用を目的としています。このオプションを使用すると、ACSLS が無効になっていても、GUI ユーザーは GUI インフラストラクチャーでログイン状態を維持できます。このメソッドは、マイナーなソフトウェアパッチのインストールを行う場合に使用されます。acsls および smce サービスのいずれも有効になりません。

- acsss disable
ACSLS 処理の停止に使用するデフォルトメソッドです。これは完全な停止ではなく、acsls および smce サービスが無効化されたあとでも、データベースと GUI ログインセッションのアクティブの状態が維持されるため保守作業を実行できます。結果の状態は、acsss maint-enable と同じです。ACSLS とライブラリをアイドル状態にしてからサービスを無効化するため、サーバーを停止するのにもっとも安全なメソッドです。

- acsss force-disable
acsss disable と同じですが、この操作では、アイドル状態になるのを待たずに acsls と smce を無効化します。

- acsss shutdown
これは、すべての ACSLS サービスを完全にシャットダウンします。ソフトウェアのインストールやアンインストールのほか、データベース (acsdb) または GUI インフラストラクチャー (rmi-registry および surrogate) のシャットダウンが必要になるその他の保守作業での使用を目的としています。

- acsss db
これは、db_export、db_import、およびacsss_config を含むデータベース保守作業での使用が推奨されている制御モードです。ACSLS データベースエンジンを有効化し、ACSLS GUI を含むその他すべての ACSLS サービスを無効化します。

- acsss status
さまざまな ACSLS サービスの簡易的なステータスレポートを提供します。

- acsss a-status
acsdb サービスの動作ステータスを返します。

- acsss d-status
acsls サービスの動作ステータスを返します。

- acsss g-status
このオプションは ACSLS GUI のステータスを表示します。

- acsss l-status
さまざまな ACSLS サービスの冗長ステータスサマリーを表示するほか、トラブルシューティング時の詳細分析に役立つログデータへのポインタも表示します。参照先のログはサービスの開始や停止に失敗したときに役立ちます。

- acsss p-status
acsss status と同様で、各サービス契約によってモニターされているさまざまなプロセス ID のリストが表示されます。

- acsss w-status
Weblogic サービスのステータスを表示します。

- acsss timeout
acsls に対する SMF スタートアップのタイムアウトを更新します。

- acsss legal
このオプションは ACSLS の法律上の注意点を英語またはフランス語で表示します。

コマンド識別子

cmd_proc が付いた各識別子引数はタイプに対応し、コンマで区切られた 1 つ以上のコンポーネントで構成されます。

- acs_id
acs(0-31)

- cap_id
acs(0-31),lsm(0-99),cap(0-11)

cap_id 内のアスタリスク (*) は次を行います。

- acs,lsm,* — ACSLS は LSM 内で使用可能な CAP のうち、もっとも優先順位の高いものを選択します。

- acs,* — ACSLS は ACS 内で使用可能な CAP のうち、もっとも優先順位の高いものを選択します

- * — 挿入リクエストの場合、ACSLS は ACS 内で空きセルのもっとも多い CAP を選択します。

- * — 取り出しリクエストの場合、ACSLS は取り出し用として指定されたボリュームを持つ各 ACS 内の CAP のうち、もっとも優先順位の高いものを選択します。

- cell_id
acs(0-31),lsm(0-99),panel(0-50),row(0-41),column(0-23)

- drive_id
acs(0-31),lsm(0-99),panel(0-50),drive(0-31)

- drive_type
10 文字までのドライブタイプ識別子。数字 (0-9) または文字 (A-Z) の任意の組み合わせにすることができます。

- lock_id
10 進数 (0-32767)

- lsm_id
acs(0-31),lsm(0-99)

- media_type
10 文字までのメディアタイプ識別子。数字 (0-9) または文字 (A-Z) の任意の組み合わせにすることができます。空白は使用できません。一般的なメディアタイプは STK1R です。

- owner_id
ボリュームの所有者

- panel_id
acs(0-31),lsm(0-99),panel(0-50)

- pool_id
10 進数 (0-65535)。pool_id にアスタリスク (*) を指定すると、ボリュームは現在の pool_id に再割り当てされます

- port_id
acs(0-31),port(0-15)

- request_id
ACSLS によって割り当てられた一意の 10 進数 (0-65535)。

- subpanel_id
acs(0-31),lsm(0-99),panel(0-50),startrow(0-41),startcolumn(0-23),endrow(0-41),endcolumn(0-23)

- vol_id
6 文字の識別子。数字 (0-9)、文字 (A-Z、a-z、または大文字小文字の混在 (volrpt での使用時を除く))、ドル記号 ($)、シャープ記号 (#)、および先頭または末尾のスペース ( ) で構成されます。先頭または末尾にスペースを使用する場合は単一引用符または二重引用符で vol_ids を囲みます。スペースを埋め込んだ vol_ids は指定しないでください。

- volrange
ボリュームの昇順の範囲をダッシュで区切って指定します。

問い合わせ、挿入、および取り出しコマンド内の volrange:

数値の範囲の場合は、vol_ids のいちばん右側の数値部分のみを範囲として指定します。先行する文字はすべて同じである必要があります。表示コマンドではすべて英数字の volrange がサポートされ、ワイルドカード '*' および '_' も使用できます。

ライブラリの監査

役立つ cmd_proc 操作:

- audit cap_id server
ライブラリ全体を監査し、ライブラリ構成を更新します。

- audit cap_id acs acs_id
ACS を監査します。

- audit cap_id lsm lsm_id
LSM を監査します。

- audit cap_id panel panel_id
LSM パネルを監査します。

- audit cap_id subpanel subpanel_id
LSM サブパネルを監査します。

構成

役立つ Unix 操作には次が含まれます。

- acsss_config
構成スクリプトを実行します。

- dv_print
動的オプションの値を表示します。

- dv_config -p <variable_namme> -u
1 つの変数のプロンプトを表示して、更新します。

- dv_config -d
動的および静的オプションの値を表示します。

構成 - 動的

役立つ Unix 操作には次が含まれます。

ACS

- config acs new
新しい ACS を追加します。

- config acs acs_id
既存の ACS を再構成します。

ドライブ

- config drive(s) panel_id
既存のドライブパネル上のすべてのドライブを再構成します。これには、ドライブの追加、既存ドライブのドライブタイプおよびシリアル番号の更新、データベースから削除されたドライブの削除が含まれます。

LSM

- config lsm lsm_id
LSM とそのすべてのコンポーネント (CAP およびパネルを含む) を再構成します。

注:
ACS 内での LSM の追加または削除には config acs を使用します

ポート

- config port(s) acs_id
ACS へのポート接続を再構成します。

ステータスの表示

- CAP 情報を表示します

display cap cap_id ...
[ -availability cap_availability ...]
[ -status cap_status ... ]
[-priority cap_priority ... ]
[ -state cap_state ... ]
[ -manual | -automatic ]
[ -condition cap_condition ... ]
[ [ -c ] | [ -f field ... ] [ -s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- セル情報を表示します

display cell cell_loc ...
[ -status cell_status ... ]
[ [ -c ] | [ -f field ... ] [ -s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- ドライブ情報を表示します

display drive drive_id ...
[ -status drive_status ... ]
[-state drive_state ... ]
[ -type drive_type ... ]
[ -volume vol_id ... ]
[ -lock lock_id... ]
[ -serial drive_serial_num ... ]
[ -condition drive_condition ...]
[ [ -c ] | [ -f field ... ] [ -s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- ロック情報を表示します

display lock lock_id ...
[ -user user_id ... ]
[ [ -c ] | [ -f field ... ] [ -s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- LSM 情報を表示します

display lsm lsm_id ...
[ -status lsm_status ...  ]
[-state lsm_state ... ]
[ -free_cells cell_count ... ]
[ -type lsm_type ... ]
[ -serial lsm_serial_num ... ]
[ -condition lsm_condition ]
[ -door_open | -door_closed ]
[ [ -c ] | [ -f field ... ] [ -s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- パネル情報を表示します

display panel panel_id ...
[ -type panel_type ... ]
[ [ -c ] |[ -f field ... ] [ -s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- プール情報を表示します

display pool pool_id ...
[ -low_water low_water_mark ... | -high_water high_water_mark... ]
[-overflow | -no_overflow ]
[ [ -c ] | [ -f field ... ][ -s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- ポート情報を表示します

display port port_id ...
[ -online | -offline ]
[ -name port_name ... ]
[ [ -c ] | [ -f field ... ] [-s sort_field ... ] [ -n n ] ]

- ボリューム情報を表示します

display volume vol_id ...
[ -home acs,lsm,panel,row,column...]
[ -drive drive_loc ... ]
[-data | -scratch | -clean ]
[ -media media_type ... ]
[ -pool pool_id... ]
[ -standard | -virtual ]
[ -status vol_status ... ]
[ -entry entry_date ... ]
[ -access  access_date ... ]
[ -lock lock_id ... ]
[ [ -c ] |[ -f field ... ] [ -s sort_field ... ]  [ -n n ] ]
[ -max_use max_use]
[ -lock_time lock_time]

データベースの保守

- db_export.sh -f [ db_file | tape_device ]
データベーステーブルのデータと ACSLS 制御データベースのファイルをテープまたはファイルにエクスポートします。ACSLS を再インストールするとき、または同じデータベースを使用して新しい ACSLS のバージョンにアップグレードするときに使用します。

- db_import.sh -f [ db_file | tape_device ]
データベーステーブルのデータと ACSLS 制御データベースのファイルをエクスポートテープまたはファイルからインポートします。ACSLS を再インストールするとき、または同じデータベースを使用して新しい ACSLS のバージョンにアップグレードするときに使用します。

- bdb.acsss -f [ backup_file | tape_device ]
データベースをバックアップします。引数なしのコマンド bdb.acsss は、バックアップファイルをデフォルトのバックアップの場所 (通常は /export/backup/) 内に入れます。

- acsss db
データベースを起動します

- rdb.acsss
データベース障害の発生後にデータベースを回復します

CAP の管理

役立つ cmd_proc 操作。

- query cap cap_id ... | all または display cap cap_id ...|*
CAP ステータスを表示します

- set cap mode manual | automatic cap_id
CAP の挿入モードを設定します (手動または自動)

- set cap priority cap_priority cap_id
CAP の自動選択の優先順位を設定します

- enter cap_id
ラベル付きのカートリッジを挿入できるように手動モードの CAP の準備をします

- enter lsm_id
LSM 内の複数の CAP の準備をします

冗長電子デバイスの管理

- query lmu acs_id ... | all
単一の ACS または ACSLS サーバーに関して、ライブラリへのすべての接続を表示します。

- switch lmu acs_id
ACS 管理を SL8500 のアクティブ HBCR カードからスタンバイ HBCR カードに手動で切り替えます。

ロックの管理

役立つ cmd_proc 操作:

- set lock lock_id
ロック ID を設定します。

- show lock | user
現在のロック ID またはユーザー ID を表示します。

- lock drive | volume identifier
ボリュームまたはドライブをロックします (現在のロック ID に)。

- unlock drive | volume identifier ... | all
指定したドライブまたはボリュームのアクティブのロック (現在のロック ID への) またはすべてのアクティブのロックを解除します。

- clear lock drive | volume identifier
指定したドライブまたはボリュームのすべてのアクティブのロックおよび保留中のロックを解除します。

論理ライブラリの管理

lib_cmd コマンド行ユーティリティーは ACSLS GUI の代替機能であり、ACSLS 論理ライブラリのリソースを管理およびモニターできます。

- lib_cmd assign drive drive_id lib_id
指定したドライブを論理ドライブに追加します。

- lib_cmd unassign drive lib_id logical_drive_id
指定した論理ドライブを論理ライブラリ構成から削除します。

- lib_cmd assign volume [ vol_id | vol-range ] lib_id
論理ライブラリ内での排他的な使用としてボリュームを割り当てます。

- lib_cmd assign volume [ vol_id | vol-range ] lib_id
論理ライブラリインベントリからボリュームを削除します。

- lib_cmd create library lib_name backing_acs cell_capacity drive_capacity
新しい論理ライブラリを作成します。

- lib_cmd create mapping initiator_id target_id library_id
指定したライブラリにイニシエーターとターゲット (クライアント - サーバー) の関係を構築します。

- lib_cmd edit library lib_id [-n name ][-c capacity ][-d drive_slots ][-f volume_label_format [6|8p|8s|all][-x imp/exp_cell_count ]
既存の論理ライブラリの構成を変更します。オプションは次のとおりです。

- -n ライブラリの別名

- -c 論理ストレージセルの容量

- -d 論理ドライブスロットの数

- -f ボリュームラベル形式

- -x 論理インポート / エクスポート (CAP) セルの数

ボリュームラベル形式は次のいずれかで表現できます。

- 6 - 6 文字のレガシーボリュームラベル

- 8p - メディアタイプコードの接頭辞を付加した 8 文字

- 8s - メディアタイプコードの接尾辞を付加した 8 文字

- all - すべてのラベル形式を受け入れます

- lib_cmd refresh initiator
現在 ACSLS が認識しているすべてのイニシエーターを取得します。

- lib_cmd refresh target
現在 ACSLS が認識しているすべてのターゲットを取得します。

- lib_cmd delete initiator initiator_id (y/n)
指定したイニシエーターを構成から削除します。指定した削除を確定するには確認 (y) が必要です。

- lib_cmd delete library lib_id (y/n)
指定した論理ライブラリを ACSLS 構成から削除します。これによりカスケード式の削除が作成され、割り当てられていたボリュームとドライブの、ライブラリとの関連付けが解除されます。

- lib_cmd delete mapping lib_id (y/n)
指定した論理ライブラリからイニシエーターとターゲットのすべてのマッピングを削除します。この操作は、現在のクライアント接続をすべて無効化します。

- lib_cmd delete target target_id (y/n)
指定したターゲットを構成から削除します。指定した削除を確定するには確認 (y) が必要です。

- lib_cmd display drive [drive_id ][-p acs_id | all ][-l lib_id | all ][-t drive_type ][-u acs_id ]
指定したドライブまたは指定したライブラリ内のすべてのドライブのサマリーを生成します。

- オプションを指定せずに 'display drive all' を発行すると、各物理 ACS に含まれているすべてのボリュームのリストが生成されます。

- '-t' オプションを指定した場合、指定したドライブタイプのドライブのみが表示されます。

- '-p' オプションを指定すると、指定した物理 ACS 内のドライブのみが表示されます。

- '-l' オプションを含めると、指定した論理ライブラリに割り当てられているドライブのみが表示されます。'-l' オプションのあとに "all" を指定すると、構成されている論理ライブラリのそれぞれに関連付けられているすべてのドライブが表示に含められます。

- '-u' オプションは、関連する ACS に含まれている未割り当てのドライブのみを表示します。このオプションのあとには、目的の ACS を指定する引数が続いている必要があります

- lib_cmd display initiator
ACSLS が識別できるすべてのイニシエーターのリストを生成します。各イニシエーターは、World Wide 名と別名で一覧表示されます。

- lib_cmd display library [ -p acs_id | all ] [ -l lib_id | all ]
リクエストされたライブラリ ID の属性を表示します。

- l - 論理ライブラリ

- p - 物理ライブラリ

- lib_cmd display mapping [ lib_id | all ]
各ライブラリ ID (または、すべてのライブラリ) のイニシエーターとターゲットのマッピングのリストを生成します。

- lib_cmd display target
ACSLS が識別できるすべてのターゲットのリストを生成します。

- lib_cmd display volume [ vol_id | vol-range] [ -p acs_id | all ][ -l lib_id | all ][ -u acs_id ]
指定したボリュームまたはボリュームセットのサマリー情報を生成します。

- lib_cmd vary library lib_id [online|offline|diagnostic]
論理ドライブの目的の状態を、指定した (オンライン、オフライン、診断) 状態に変更します。

- lib_cmd vary library lib_id drive_id [online|offline|diagnostic]
論理ライブラリの目的の状態を、指定した (オンライン、オフライン、診断) 状態に変更します。

- lib_cmd [ exit | quit | log ]

プールの管理

役立つ cmd_proc 操作:

- define pool low_water_mark high_water_mark pool_id ...[overflow]
スクラッチプールを作成または変更します

- query pool pool_id ... | all
スクラッチプールの属性を表示します

- query scratch pool_id ... | all
プール内のスクラッチボリュームのステータスを表示します

- set scratch pool_id vol_id | volrange
ボリュームのスクラッチ属性を設定し、ボリュームをスクラッチプールに割り当てます

- set scratch off pool_id vol_id | volrange
ボリュームをスクラッチからデータに変更します

- delete pool pool_id ... | all
空のスクラッチプールを削除します

- mount * drive_id pool_id
指定したプールからスクラッチボリュームをマウントします (単一メディアライブラリ)

- mount * drive_id
共通プールからスクラッチボリュームをマウントします (単一メディアライブラリ)

- mount * drive_id pool_id media media_type
指定したプールから特定のメディアタイプのスクラッチボリュームをマウントします

- mount * drive_id pool_id media *
特定のプールから、スクラッチのプリファレンス定義に基づくメディアタイプのスクラッチボリュームをマウントします

- mount * drive_id media *
共通プールから、スクラッチのプリファレンス定義に基づくメディアタイプのスクラッチボリュームをマウントします

- mount * drive_id media media_type
共通プールから指定したメディアタイプのスクラッチボリュームをマウントします

- display pool pool_id ...| *
特定のプールまたはすべてのプールのスクラッチプール情報を表示します

- query mount * pool_id ... [media media_type | media *]
指定したスクラッチプール (またはプール内のボリュームメディアタイプ) のメディア互換ドライブのステータスを表示します

役立つ Unix 操作には次が含まれます。

- watch_vols [start|stop]
新しく挿入されたボリューム、監査またはカートリッジ回復によって発見されたボリューム、監査やカートリッジの回復/挿入によってふたたびアクティブ化されたボリュームについて、事前定義のポリシーを確認します。

ボリュームの管理

役立つ cmd_proc 操作には次が含まれます。

- mount vol_id drive_id [bypass] [readonly]
データボリュームまたはクリーニングカートリッジをマウントします。

- dismount vol_id drive_id [force]
データボリュームまたはクリーニングカートリッジをマウント解除します。

- display volume vol_id | vol_range | *-clean
クリーニングカートリッジのボリューム情報を表示します。

- display volume * [-media media type] -f media end_of_life warranty_life -s end_of_life
ボリュームの保証期限と残期間のパーセンテージを、期限でソートして表示します。

- eject cap_id vol_id | volrange ...
ライブラリからボリュームを取り出します。

- move vol_id lsm_id
指定した LSM にボリュームを移動します。

- set clean max_usage | vol_id | volrange
クリーニングカートリッジの属性を設定します。

- set clean off vol_id | volrange
クリーニング属性をデータカートリッジに戻します。

- volrpt [-s vol | loc | use] [-d] [-f filename][-z] [-a | -l | -v identifier_list]
ボリュームレポートを作成します。

役立つ Unix 操作には次が含まれます。

- del_vol [-n] [-d] [-f] [-q] vol_id
オフライン LSM 内のボリュームを削除します。

- ejecting.sh [-dmox] -c <CAPlist> -v <volumelistfile>
一括取り出しボールティング操作を容易にします。

- lib_cmd eject cap <cap_id> [-verbose] volume <vol_id...vol_id> | file <path_to_volume_list>
(42 を超える) 長いボリュームリストを指定する機能を含め、取り出し操作をサポートします。

- moving.sh -f vol_list_file -t lsm_id...
複数のカートリッジを 1 つ以上の LSM に移動します。

ステータスの問い合わせ

- query server
ACSLS およびライブラリのステータスを問い合わせます。

- query acs acs_id ... | all
ACS のステータスを問い合わせます。

- query lsm lsm_id ... | all
LSM のステータスを問い合わせます。

- query cap cap_id ... | all
CAP のステータスを問い合わせます。

- query drive drive_id ... | all
ドライブのステータスを問い合わせます。

- query lmu acs_id ... | all
シングル LMU およびデュアル LMU の両 ACS 構成について、LMU およびポートのステータスを問い合わせます。

- query mount vol_id
指定したデータボリュームのメディア互換ドライブを問い合わせます。

- query mount * pool_id ... [ media media_type | media *]
指定したスクラッチプール (またはプール内のボリュームメディアタイプ) のメディア互換ドライブを問い合わせます。

- query port port_id .... | all
ポートのステータスを問い合わせます。

- query volume vol_id ... | all
ボリュームの場所を問い合わせます。

- query clean vol_id ... | all
クリーニングカートリッジのステータスを問い合わせます。

- query scratch pool_id ... | all
プール内のスクラッチボリュームを問い合わせます。

- query pool pool_id ... | all
スクラッチプールの属性を問い合わせます。

- query request request_id ... | all
リクエストのステータスを問い合わせます。

- query lock drive | volume identifier ... | all
ドライブまたはボリュームのロックステータスを問い合わせます。

- query clean vol_id... | all
クリーニングカートリッジの属性を問い合わせます。

ライブラリコンポーネントの変更

- vary acs acs_id ... online | offline | diagnostic [force]
目的の状態および ACS の状態を変更します。

- vary lsm lsm_id ... online | offline | diagnostic [force]
LSM の状態を変更します。

- vary cap cap_id ... online | offline | diagnostic [force]
CAP の状態を変更します。

- vary drive drive_id ... online | offline | diagnostic [force]
ドライブの状態を変更します。

- vary port _port_id ... online | offline
目的の状態およびポートの状態を変更します。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。