Oracle® Enterprise Manager

Plug-in for Oracle Database Applianceユーザーズ・ガイド

リリース12.1.0.1

E64884-03(原本部品番号:E64206-01)

2015年8月

Oracle Enterprise Manager Plug-in for Oracle Database Applianceユーザーズ・ガイド、リリース12.1.0.1

E64884-03

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Database Applianceプラグインの概要

- 1.1 Oracle Database Applianceプラグインの機能

- 1.1.1 モニタリング機能

- 1.1.2 ターゲット検出機能

- 1.2 Oracle Database Applianceプラグインでサポートされているハードウェアおよびソフトウェア

2 Oracle Database Applianceプラグインのインストールおよびデプロイメント

- 2.1 Oracle Database Applianceプラグインのデプロイメント前提条件

- 2.1.1 データベース・サーバーのILOMサービス・プロセッサ・ユーザーの作成

- 2.1.2 Oracle Database ApplianceサーバーでのモニタリングOSユーザーの作成

- 2.1.3 ソフトウェア・バージョンの確認

- 2.1.4 名前解決の確認

- 2.1.5 ファイアウォールの構成の確認

- 2.2 Enterprise Managerエージェントのインストール

- 2.2.1 pushメソッドを使用したEnterprise Managerエージェントのインストール

- 2.2.1.1 サイレント・モード・オプションでのOracle Management Agentのインストール

- 2.3 Oracle Database Applianceプラグインのデプロイ

- 2.3.1 Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのローカル・インポート

- 2.3.2 Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのリモート・インポート

- 2.3.3 Enterprise Manager Cloud Control (OMSサーバー)でのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

- 2.3.4 Oracle Database Applianceの両サーバー・ノード(ホスト)での管理エージェントへのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

3 Oracle Database Applianceの検出

- 3.1 Oracle Database Applianceの検出の要件

- 3.2 Oracle Database Applianceの検出プロセス

- 3.3 仮想プラットフォームの検出

- 3.4 グリッド・インフラストラクチャおよびOracle RACの検出

- 3.4.1 グリッド・インフラストラクチャ(クラスタ)ターゲットの検出

- 3.4.2 Oracle Real Application Clustersターゲットの検出

- 3.5 Oracle Database Applianceターゲットの削除

4 検出後の構成

- 4.1 メトリックしきい値の変更

- 4.2 通知の構成

- 4.3 ブラックアウトの作成

5 Oracle Database Applianceの監視

- 5.1 すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視

- 5.1.1 Oracle Database Applianceターゲットの全部(またはグループ)で使用可能なデータ

- 5.1.1.1 Oracle Database Applianceの「可用性」タブ

- 5.1.1.2 Oracle Database Applianceの「容量」タブ

- 5.1.1.3 Oracle Database Applianceの「構成」タブ

- 5.1.1.4 Oracle Database Applianceの「インシデント」タブ

- 5.1.1.5 Oracle Database Applianceの「トポロジ」タブ

- 5.2 Oracle Database Applianceターゲットのグループの監視

- 5.2.1 Oracle Database Applianceグループの作成

- 5.2.2 Oracle Database Applianceグループの変更

- 5.2.3 Oracle Database Applianceグループの削除

- 5.3 個々のOracle Database Applianceターゲットの監視

- 5.3.1 個々のOracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ

- 5.3.1.1 Oracle Database Applianceシステムの「一般」タブ

- 5.3.1.2 Oracle Database Applianceターゲットの「仮想マシン」タブ

- 5.3.1.3 Oracle Database Applianceターゲットの「記憶域」タブ

- 5.3.1.4 Oracle Database Applianceターゲットの「バージョン」タブ

- 5.3.1.5 Oracle Database Applianceターゲットの「トポロジ」タブ

- 5.4 Oracle Database Applianceのトポロジの表示

6 Oracle Database Applianceプラグインのトラブルシューティング

- 6.1 ホストの検出のトラブルシューティング

- 6.1.1 前提条件チェックのエラー

- 6.1.2 ホストの検出をroot権限を有効にせずに実行

- 6.2 Oracle Database Applianceの検出のトラブルシューティング

- 6.2.1 検出にはrootユーザーが必要

- 6.2.2 ファイル/opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsが必須

- 6.3 検出後のメトリック収集エラー

- 6.3.1 プラグイン・バージョンが不一致

- 6.3.2 プラグイン・バージョンが2つのホスト・ノードで異なる

- 6.3.3 モニタリング資格証明を誤って設定

- 6.4 Oracle Database Appliance ECM構成データのトラブルシューティング

- 6.5 OAKベースのメトリック収集のトラブルシューティング

- 6.5.1 Oracle Database Applianceマシンの監視しているノード・エージェントの確認方法

- 6.5.2 OAKメトリックの表示

索引

はじめに

Oracle Enterprise Managerには、Oracle Database Applianceを効果的かつ効率的に管理するための各種ツールが用意されています。Oracle Database Applianceの統合ビューにより、Oracle Enterprise Managerでは、すべてのハードウェア・コンポーネントとその物理的な場所、およびステータスを示すダッシュボードが提供されます。

このドキュメントでは、Oracle Enterprise Managerを設定してOracle Database Applianceを監視および管理するためのインストール手順と管理手順について説明します。

内容は次のとおりです。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このシステム・モニタリング・インストレーション・ガイドは、Oracle Database Applianceで管理タスクおよび問題解決タスクを実行するユーザーを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

特に関連性の高いドキュメントを次に示します。

- 『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』

- 『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』

- Oracle Enterprise Manager Cloud Controlドキュメント12cリリース4

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Database Applianceプラグインの概要

Oracle Database Applianceプラグインの特徴として、モニタリング・ダッシュボードと効率化されたターゲット検出があります。プラグインでは、すべてのOracle Database Applianceハードウェア・プラットフォームとOracle Appliance Managerソフトウェア・リリース12.1.2.2.0以上がサポートされています。詳細は、次のトピックを参照してください。

- Oracle Database Applianceプラグインの機能

- Oracle Database Applianceプラグインでサポートされているハードウェアおよびソフトウェア

1.1 Oracle Database Applianceプラグインの機能

Oracle Database Applianceプラグイン・リリース12.1.0.1.0には、次の機能があります。

- モニタリング機能

- ターゲット検出機能

1.1.1 モニタリング機能

Oracle Database Applianceプラグインにより、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12cを使用してOracle Database Applianceターゲットを監視できます。このプラグインは、Oracle Database Applianceターゲットに関する情報を受信できるようにサポートされているOracle Database Applianceソフトウェアとのシームレスな統合を実現します。次の機能があります。

- Enterprise ManagerターゲットとしてのOracle Database Applianceの監視

- タグを使用したOracle Database Applianceシステムの動的グループの監視

- Oracle Database Applianceのコンポーネント(DB、ILOM、HOST、仮想マシン、ハイパーバイザ、ASMおよびOracle Appliance Manager)はグループ化され、ターゲットの下で監視できます

1.1.2 ターゲット検出機能

ターゲット検出プロセスは、Oracle Database Applianceプラグインを使用して効率化および簡略化できます。次の機能があります。

- 資格証明の収集や構成の検出および検証を行ったり、検出時にOracle Database Applianceシステムをグループ化する機能を提供するカスタム検出プロセス

- 検出の前提条件として、次の更新がチェックされます。

- 重要な構成要件のチェック

- 検出済ターゲットの再検出の防止

- 資格証明検証および名前付き資格証明のサポート

- Oracle Database Applianceターゲットにカスタム名を適用する機能

1.2 Oracle Database Applianceプラグインでサポートされているハードウェアおよびソフトウェア

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12cおよびOracle Database Applianceプラグインは、次のOracle Database Applianceの構成でサポートされています。

- バージョン1からX5-2までのすべてのOracle Database Applianceハードウェア構成

- リリース12.1.2.2.0以上のすべてのOracle Appliance Managerソフトウェア

- Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c (12.1.0.4)以上

2 Oracle Database Applianceプラグインのインストールおよびデプロイメント

この章では、Oracle Database Applianceプラグインのデプロイの手順について説明します。次の内容について説明します。

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイメント前提条件

- Enterprise Managerエージェントのインストール

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイ

2.1 Oracle Database Applianceプラグインのデプロイメント前提条件

Oracle Database Applianceプラグインをデプロイする前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

- データベース・サーバーのILOMサービス・プロセッサ・ユーザーの作成

- Oracle Database ApplianceサーバーでのモニタリングOSユーザーの作成

- ソフトウェア・バージョンの確認

- 名前解決の確認

- ファイアウォールの構成の確認

2.1.1 データベース・サーバーのILOMサービス・プロセッサ・ユーザーの作成

Enterprise ManagerエージェントがILOMサービス・プロセッサと通信するためには、ILOMサービス・プロセッサで特定のユーザーIDが設定されている必要があります。

注意:
特定のユーザーIDを追加するには、ILOMサービス・プロセッサに対する管理者レベルの権限が必要です。

特定のILOMユーザーIDを追加するには、ILOMサービス・プロセッサWebインタフェース、ILOM CLIまたはipmitoolコマンドを使用できます。この例では、ILOM CLIを使用します。

セキュリティ上の理由で、この例のILOM CLIコマンドではILOMサービス・プロセッサのルート・ユーザーIDは表示されません。

1. rootとしてサービス・プロセッサにログインします。

# ssh root@[Service Processor IP]
Password:

2. usersディレクトリに移動します。

-> cd /SP/users

3. oemuserユーザーおよびパスワードを作成します。

-> create oemuser

Creating user...
Enter new password: ********
Enter new password again: ********

Created /SP/users/oemuser

4. 新しいユーザーのディレクトリに移動し、ロールを設定します。

-> cd oemuser
/SP/users/oemuser

-> set role='cro'
-> Set 'role' to 'cro'

5. 最新のシステム・イベントを10件リストして、手順3で作成したILOMユーザーIDをテストします。

-> ipmitool -I lan -H sc-odax5-1.es.aus.osc -U oemuser -P welcome1 -L USER sel list last 10

6. Oracle Database Applianceの他のサーバー・ノードILOMサービス・プロセッサに対して、手順1から5を繰り返します。

2.1.2 Oracle Database ApplianceサーバーでのモニタリングOSユーザーの作成

rootユーザーは、Oracle Database Applianceエージェントに対してモニタリングを実行できます。しかし、セキュリティ上の理由でrootユーザーが利用できない場合、モニタリング・ユーザーとしてモニタリングOSユーザーを作成し、権限委任を適切に設定するという代替方法があります。

次の例では、Oracle Database Applianceを監視するためにoak/welcome2ユーザーを作成しています。

1. 次のコマンドを実行します

#useradd oak
#passwd oak

2. ユーザーoak用のSUDO権限を追加します。

1. visudoコマンドを使用してホストの/etc/sudoersファイルを変更します。

2. 次のコマンドを/etc/sudoersファイルに追加します。

Cmnd_Alias  PLUGIN_AGENT_SCRIPT=$PERL_HOME/bin/perl
$AGENT_HOME/plugins/$PLUGIN_OPAR_VERSION /scripts/*.pl* , \
$AGENT_HOME/sbin/nmosudo DEFAULT_PLUGIN DEFAULT_FUNCTIONALITY
DEFAULT_SUBACTION DEFAULT_ACTION perl -e exit 0
MONITOR_USER  ALL=(ALL)  PLUGIN_AGENT_SCRIPT

次の点に注意してください。

$AGENT_HOMEは、インストールされているエージェント・ホームへの絶対パスです。エージェント・ホーム・ディレクトリは、ホストへのエージェント・デプロイメント時に作成されます。たとえば、/u01/app/agent_home/などです

$PLUGIN_OPAR_VERSIONは、OMSおよびエージェントにデプロイされるOracle Database Applianceプラグインの完全なOPARファイルです。oracle.dba.odba.agent.plugin_12.1.0.1.0という形式で、12.1.0.1.0はプラグイン・バージョンですが、今後上位のバージョンになることもあります。

$PERL_HOMEは、インストールされている実行可能Perlへの絶対パスです。たとえば、/u01/app/agent_home/core/12.1.0.4.0/perl/などです

3. 権限委任をホスト・ターゲットに設定します。

1. Enterprise Managerにログインします。

2. 「設定」メニューから、「セキュリティ」、「権限委任」の順に選択します。

3. SUDOタイプを選択します。

4. /usr/bin/sudo -u %RUNAS% %COMMAND%をSudoのコマンド設定に適用します。

2.1.3 ソフトウェア・バージョンの確認

Oracle Database Applianceソフトウェア

サポートされているバージョンは、Oracle Appliance Manager 12.1.2.2.0です。Oracle Database Applianceでソフトウェア・バージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。

# oakcli show version

関連項目:
oakcli show versionコマンドの詳細は、『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』を参照してください。

グリッド・インフラストラクチャ/DBクラスタ

検出の前に、グリッド・インフラストラクチャ/DBクラスタが稼働している必要があります。プラグインのデプロイ前に、Oracle Database Applianceのデプロイメントが完了し、グリッド・インフラストラクチャ・クラスタが稼働している必要があります。

2.1.4 名前解決の確認

ILOMサーバーのホスト名を解決できることを各サーバー・ノードで確認する必要があります。これらのコンポーネントの名前がDNSに登録されていない場合、エントリは各サーバー・ノードの/etc/hostsファイルに追加できます。

2.1.5 ファイアウォールの構成の確認

ファイアウォールの構成を確認するには、次の手順を実行します。

1. pingの許可
多くのセキュア・ネットワーク環境では、通常、pingサービスを無効にします。Enterprise Managerでは、pingを使用して、Oracle Database Applianceの基本的な可用性とステータスを確立します。

- サーバー・ノードでは、pingサービスおよびポートがOMSサーバーから使用可能になっている必要があります。

- 他のすべてのOracle Database Applianceコンポーネント(ILOMサーバーなど)では、pingサービスおよびポートが(エージェントが稼働中の)サーバー・ノードから使用可能になっている必要があります。

注意:
pingトラフィックのオーバーヘッドは最小限です。エージェントは5分ごとにターゲットのpingを行います。

2. データベース・ポートのオープン
データベースのリスナー・ポートは、Enterprise ManagerのOMSサーバーに対してオープンする必要があります。Oracle Database ApplianceのデータベースはSCANリスナーを使用するため、ポートは基本のサーバー・ノード、ノードの仮想IPおよびスキャン・リスナーのアドレスに対してオープンする必要があります。

3. Enterprise Managerアップロード・ポートのオープン
Enterprise Manager Cloud Control 12cエージェントはEnterprise Managerサーバーのアップロード・サービスへのアクセス権が必要です。通常、HTTPアップロードにはポート4889、HTTPSアップロードにはポート4900で構成されています。割当て済のポートを確認するには、OMSサーバーのコマンドラインで、次のコマンドを実行します。

$ emctl status oms -details

これらのポートは各サーバー・ノードに対してオープンする必要があります。

4. エージェント・ポートのオープン
OMSサーバーは、各サーバー・ノードで、Enterprise Manager Cloud Control 12cエージェントのHTTPまたはHTTPSポートに接続できる必要があります。デフォルトのエージェント・ポートは3872です。ポート3872を使用できない場合、ポート1830から開始して、次に使用可能になるポートを使用します。

使用されているポートを識別するには、次の手順を実行します。

- サーバー・ノードのコマンドラインで、次のコマンドを実行します。

$ emctl status agent

- あるいは、次のディレクトリのemd.propertiesファイルでEMD_URLプロパティの値を確認することもできます。

<AGENT_HOME>/agent_inst/sysman/config

5. SSHポートのオープン
Enterprise Manager Cloud Control 12cエージェントには、監視するOracle Database Applianceコンポーネントへのsshアクセス権が必要です。エージェントはサーバー・ノードで稼働するため、各ILOMのsshポート22はそれぞれのサーバー・ノードに対してオープンする必要があります。

注意:
emkitではsshアクセス権が構成されていますが、最初にポートをオープンする必要があります。

6. UDPトラフィック(SNMPポート)の許可
すべてのOracle Database Applianceコンポーネントは、SNMPトラップをサーバー・ノードで稼働中のエージェントに送信できる必要があります。SNMPではUDPプロトコルが使用されるので、エージェント・ポートおよびポート162はILOMとエージェント間のUDPトラフィックに対してオープンする必要があります。

2.2 Enterprise Managerエージェントのインストール

Enterprise Managerエージェントは、Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのデプロイメントの場合はODA_BASEに、Oracle Database Applianceベアメタルのデプロイメントの場合はLinuxホストにデプロイします。

注意:
Enterprise Managerターゲット検出では、サーバー・ノードに対して管理ネットワーク・ホスト名またはクライアント・ネットワーク・ホスト名のいずれかが使用できます。サーバー・ノードにEnterprise Managerエージェントをインストールする場合は、Oracle Clusterwareで使用しているのと同じホスト名を使用する必要があります。
クラスタ内のノードのホスト名を識別するには、いずれかのサーバー・ノードでolsnodesコマンドを実行します。Enterprise Managerエージェントのホスト名を指定する際には、ドメイン名が含まれている完全修飾ホスト名を使用することをお薦めします。

注意:

- Enterprise Managerエージェントは、Oracle Database Applianceのすべてのサーバー・ノードにデプロイする必要があります。サーバー・ノードのホスト・ターゲット名は、完全修飾ホスト名(dbm1db01.mydomain.comなど)にする必要があります。

- サーバー・ノードのホスト・ターゲット名に、完全修飾ホスト名でない名前(dbm1db01など)やIPアドレスは使用しないでください。

- 同じバージョンのEnterprise Managerエージェントおよび同じバージョンのプラグインを、同じOracle Database Appliance内のすべてのサーバー・ノードにデプロイする必要があります。

関連項目:
管理エージェントのインストールの詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control基本インストレーション・ガイド』を参照してください

2.2.1 pushメソッドを使用したEnterprise Managerエージェントのインストール

pushメソッドを使用してEnterprise Managerエージェントをインストールするには、次の手順を実行します。

1. Oracle Database Applianceのサーバー・ノードをホスト・ターゲットとしてOracle Enterprise Manager Cloud Control 12cに追加します。Enterprise Managerホームページで、「設定」メニュー(右上隅)から「ターゲットの追加」→「ターゲットの手動追加」をクリックします。

2. 「ホスト・ターゲットの追加: ホストとプラットフォーム」画面で、セッション名を指定します。完全修飾ホスト名を指定し、プラットフォームを選択します。

注意:
使用しているプラットフォームでエージェント・ソフトウェアを使用できない場合、「拡張性」ページに移動して最初にダウンロードします。

3. 「次へ」をクリックして、ホストの詳細を追加します。

4. 「インストールの詳細」画面で、次の情報を入力します。

- 「インストールのベース・ディレクトリ」

- 「インスタンス・ディレクトリ」

- 「名前付き資格証明」

- 「ポート」フィールドは空白のままにしておきます。使用可能なポートは、インストール・プロセスの一部として自動的に選択されます。

5. 「次へ」をクリックして、ホストの詳細を確認します。

6. 「エージェントのデプロイ」をクリックして、エージェント・デプロイメント・プロセスを開始します。

7. デプロイメント・プロセスの進行中に、リモート前提条件チェックが自動的に行われます。問題がなければ、「エージェント・デプロイメント・サマリー」にエージェント・デプロイメントが成功したことが示されます。

重要:
デプロイメント中にroot.shが実行されなかった場合は、必ずすべてのサーバー・ノードでroot.shを実行してください。

2.2.1.1 サイレント・モード・オプションでのOracle Management Agentのインストール

ホスト・ターゲットの追加ウィザードを使用してインストールする場合の代替方法として、サイレント・モードのOracle Management Agentをインストールできます。サイレント・モードでは、インストールの詳細情報およびデプロイメント・スクリプトを提供するために、レスポンス・ファイルを使用する必要があります。このレスポンス・ファイルで提供されている情報を使用して、管理エージェントのサイレント・インストールを実行します。

詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Controlアドバンスト・インストレーションおよび構成ガイド』の「サイレント・モードでのOracle Management Agentのインストール」の章を参照してください。

http://docs.oracle.com/cd/E24628_01/install.121/e24089/install_agent_usng_rsp.htm#CEGGACJE

2.3 Oracle Database Applianceプラグインのデプロイ

Oracle Enterprise Manager Plug-in for Oracle Database Applianceは、12.1.0.VERSION.0_oracle.dba.odba_2000_0.oparというプラグイン・アーカイブ・ファイル(*.opar)として配布されます。

使用しようとしているOracle Enterprise Managerがすでにインストールされていて、Oracle Enterprise Manager Agentのインストールも終了していると仮定した場合、次のようにしてOracle Database Applianceプラグインをすぐにデプロイできます。

1. Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのローカル・インポート(手順)またはOracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのリモート・インポート(手順)

2. Enterprise Manager Cloud Control (OMSサーバー)でのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ(手順)

3. Oracle Database Applianceの両サーバー・ノード(ホスト)での管理エージェントへのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ(手順)

2.3.1 Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのローカル・インポート

Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルをローカルにインポートするには、次の手順を実行します。

1. Oracle Database ApplianceプラグインのOPARファイルをOMSホスト・システムにコピーします。

2. OMSホスト・マシンでターミナル(PuTTYなど)を開き、oracleユーザーとして接続します。

3. OPARファイルをホストにコピーします。

4. emcliを使用してOMSにログオンします。

$ /u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emcli login -username=user_name -password=password

5. emcliを使用してOPARファイルをOMSにインポートします。
インポートすると、作成してプラグインにパッケージ化したコンテンツがEnterprise Manager Cloud Controlで使用できるようになります。

$ /u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emcli import_update -file=OPAR_FILE_LOCATION -omslocal

次に例を示します。

/u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emcli import_update -file=/tmp/12.1.0.VERISON.0_oracle.dba.odba_2000_0.opar -omslocal

注意:
プラグイン・アーカイブはこのコマンドを実行しているのと同じシステム上にある(前述の手順3でコピー)ため、-omslocalフラグを追加します。システム上に存在する絶対パス名を指定します。

2.3.2 Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのリモート・インポート

プラグイン・アーカイブ(*.oparファイル)を作成したシステムとは異なるシステムでEMCLIを実行している場合は、次のコマンドを実行します。

emcli import_update
-file="path to the .opar file"
-host="host name of plug-in host"
-credential_name="credential for plug-in host"
-credential_owner="credential owner on the plug-in host"

説明:

-fileは、アーカイブを作成したシステムにある*.oparファイルへの絶対パスです。

-hostは、ファイルが使用可能なホスト・ターゲットのホスト名です。

-credential_nameは、接続先のリモート・システムにある資格証明の名前です。

-credential_ownerは、接続先のホスト・システムにある資格証明の所有者です。

次に例を示します。

emcli import_update
-file=/tmp/sample_plugin.opar
-host="host1.acme.com"
-credential_name="myOracleCred"
-credential_owner="myPassword"

2.3.3 Enterprise Manager Cloud Control (OMSサーバー)でのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

Oracle Database Applianceプラグインをデプロイするには、次の手順を実行します。

1. Webブラウザを開き、Enterprise Manager Cloud Controlにログインします。

2. 「設定」メニューを開き、「拡張性」、「プラグイン」の順に選択します。

3. 「エンジニアド・システム」でORACLE DATABASE APPLIANCEを選択します。

4. 「デプロイ先」をクリックして指示に従います。
この手順には、OMSの停止と再起動を含め、3から5分ほどの時間がかかります。デプロイメント中、/u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emctl status oms -detailsを使用してOMSステータスを確認します。

5. OMSが再稼働するまで待ちます。

2.3.4 Oracle Database Applianceの両サーバー・ノード(ホスト)での管理エージェントへのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

Oracle Database Applianceの両ノードの管理エージェントにOracle Database Applianceプラグインをデプロイするには、次の手順を実行します。

1. Webブラウザを開いて、Enterprise Manager Cloud Controlにログインします。

2. 「設定」メニューを開き、「拡張性」、「プラグイン」の順に選択します。

3. 「Engineered System」でORACLE DATABASE APPLIANCEを選択します。

4. 「デプロイ先」をクリックして「管理エージェント」を選択します。
この手順には、同時にデプロイするエージェントの数によって約2分かかります。この手順ではOMSを再起動しません。デプロイメント・プロセスが終了するまで待ちます。

3 Oracle Database Applianceの検出

この章では、Enterprise Manager Cloud Control 12cからOracle Database Applianceを検出する手順について説明します。

次の各項では、Oracle Database Applianceおよびその他のサポートされているターゲットを検出する方法について説明します。

- Oracle Database Applianceの検出の要件

- Oracle Database Applianceの検出プロセス

- 仮想プラットフォームの検出

- グリッド・インフラストラクチャおよびOracle RACの検出

- Oracle Database Applianceターゲットの削除

関連項目:
ターゲットの検出および昇格の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』を参照してください

3.1 Oracle Database Applianceの検出の要件

検出プロセスを開始する前に、円滑に検出できるように次の項目を確認してください。

- Oracle Database Applianceでのエージェントのインストール。

- ベアメタル・デプロイメントでは、エージェントを各ノードにデプロイする必要があります。

- 仮想化プラットフォーム・デプロイメントでは、エージェントをODA_BASE内の各ノードにデプロイする必要があります。

- エージェントでのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ。

- 仮想化プラットフォームを使用している場合、Oracle Virtualized Infrastructureプラグインをデプロイし、稼働している仮想マシンを監視したり、ハイパーバイザの統計を表示できます。

- 個々のOracle Database Applianceのサーバー・ノードのホスト名は企業内で一意の名前にする必要があります。

関連項目:
ハイパーバイザおよびDom0の監視の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud管理ガイド』を参照してください

3.2 Oracle Database Applianceの検出プロセス

Oracle Database Applianceターゲットを検出するには、次の手順を実行します。

1. Enterprise Managerホームページから、「設定」メニュー(右上隅)、「ターゲットの追加」、「ターゲットの手動追加」の順に選択します。

2. 「ガイド付きプロセスを使用したターゲットの追加」オプションを選択します。「ターゲット・タイプ」ドロップダウンから、「Oracle Database Appliance」を選択します。「ガイド付きプロセスを使用した追加」をクリックします。
「Oracle Database Appliance検出」ページが表示されます。

3. 「新規に検出」をクリックします。

4. 「エージェントURL」ページで次の情報を入力し、「次」をクリックします。

- エージェントURL: 「参照」アイコンをクリックして選択元となるOracle Database Applianceエージェントのリストを開きます。いずれかを選択して、「選択」をクリックします。

- 資格証明: 「新規」を選択し、Oracle Database Appliance検出用のルート資格証明を構成します。「別名保存」ボックスを選択し、今後使用するための名前をこの資格証明に指定します。

「検出されたターゲット」ページが開き、システムの詳細が表示されます

5. 「検出されたターゲット」ページで必要に応じてフィールドを編集し、「次」をクリックします。

6. 「資格証明」ページで、手順4で構成または使用した資格証明を使用します。パスワードが各ノードで異なる場合は「最初のものと同じ」チェック・ボックスの選択を解除し、「次」をクリックします。

7. 必要に応じて、Cloudのタグ付けページで、既存のタグを選択するか、新しいタグを作成して検出されたシステムに関連付けます。Oracle Database Applianceホームページでもタグを構成できます。
「タグの追加」ボタンは、ページ下部の使用可能なタグのリストの下にあります。タグの作成手順は、「Oracle Database Applianceグループの作成」を参照してください。

8. 「確認」ページで、各セクションが正しいことを確認します。前のページに戻るには、「戻る」をクリックします。

9. 「確認」ページの情報が正しい場合は、「送信」をクリックします。

10. 「ターゲット作成サマリー」ページで、「OK」をクリックします。

3.3 仮想プラットフォームの検出

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームをデプロイした場合、次の手順を実行してハイパーバイザ・サーバーおよび仮想サーバーを検出します。

1. Enterprise Managerの「設定」メニューで、「ターゲットの追加」、「ターゲットの手動追加」の順に選択します。

2. 「ターゲットの手動追加」ページで、「ガイド付きプロセスを使用したターゲットの追加」を選択して、「Oracle Virtual Platform」ターゲット・タイプを選択します。

3. 「ガイド付きプロセスを使用した追加」をクリックします。

4. 「Oracle Virtual Platformの検出」ページで、「モニタリング・エージェント」フィールドの横にある検索アイコン(虫眼鏡)をクリックします。

5. 「検索と選択: エージェント・ターゲット」ダイアログで、ノード0のODA_BASEドメインにデプロイされているエージェントを選択し、「選択」をクリックします。
フェイルオーバー・モニタリング・エージェントは、ノード1のODA_BASEエージェントとして選択できます。

6. Oracle Database ApplianceサーバーのDOM0のホスト資格証明を入力し、次に示すようにページの「ホスト名とIPアドレス」セクションで「追加」ボタンをクリックします。

7. 「仮想サーバーの検出」ダイアログでDom0ノード名を入力し、「追加」をクリックします。

8. ページの右上隅にある「送信」をクリックします。

ジョブが完了すると、Oracle Database Applianceターゲットの下にターゲットが表示されるまでに数分かかることがあります。

関連項目:
Oracle Virtual Infrastructureプラグインの詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud管理ガイド』を参照してください

3.4 グリッド・インフラストラクチャおよびOracle RACの検出

次の項では、グリッド・インフラストラクチャおよびOracle Real Application Clustersターゲットの検出の手順について説明します。

- グリッド・インフラストラクチャ(クラスタ)ターゲットの検出

- Oracle Real Application Clustersターゲットの検出

関連項目:
ターゲットの検出および昇格の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』を参照してください

3.4.1 グリッド・インフラストラクチャ(クラスタ)ターゲットの検出

グリッド・インフラストラクチャ・ターゲットを検出するには、次の手順を実行します。

1. 「設定」メニューから、「ターゲットの追加」、「ターゲットの手動追加」の順に選択します。

2. 「ターゲットの手動追加」ページで、「ガイド付きプロセスを使用したターゲットの追加」を選択して、ターゲット・タイプとして「Oracleクラスタおよび高可用性サービス」を選択します。

3. 「ガイド付きプロセスを使用した追加」をクリックし、ウィザードの指示に従います。

4. 「クラスタ・ターゲットの追加: ホストの指定」ページで、最初のデータベース・ノードを選択して「ターゲットの検出」をクリックします。

5. クラスタ・ホームの詳細が表示されます。すべてのデータベース・ノードが「クラスタ・ホストおよび高可用性サービス・ターゲット」セクションに表示されていることを確認します。

6. 「保存」をクリックします。

関連項目:
データベース・ターゲットの検出の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』を参照してください

3.4.2 Oracle Real Application Clustersターゲットの検出

Oracle RACターゲットを検出するには、次の手順を実行します。

1. 「設定」メニューから、「ターゲットの追加」、「ターゲットの手動追加」の順にクリックします。

2. 「ターゲットの手動追加」ページで、「ガイド付きプロセスを使用したターゲットの追加」を選択し、ターゲット・タイプとして「Oracleデータベース、リスナーおよび自動ストレージ管理」を選択します。

3. 「Add Using Guided Process」をクリックして、ウィザードの手順に従います。

4. ウィザードのページで、クラスタ・データベース(dbsnmpパスワードは必須)およびクラスタASM(asmsnmpパスワードは必須)を構成します。

関連項目:
ターゲットの検出および昇格の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』を参照してください

3.5 Oracle Database Applianceターゲットの削除

Oracle Database Applianceターゲットを削除する必要がある場合、Enterprise Manager Cloud Control 12c内でこのタスクを実行できます。

1. Enterprise Managerの「ターゲット」メニューを開き、「すべてのターゲット」を選択します。

2. 「すべてのターゲット」ページのナビゲーション・ツリーで、「エンジニアド・システム」カテゴリを見つけて開きます。

3. 「Oracle Database Applianceシステム」を選択します。

4. ターゲット名を右クリックしてコンテキスト・メニューを開きます。

5. 「ターゲット設定」→「ターゲットの削除」を選択します。

6. ターゲットの削除を確認する警告ページが表示されます。「はい」をクリックして続行します。

4 検出後の構成

Oracle Enterprise Manager Plug-in for Oracle Database Applianceがデプロイされ、Oracle Database Applianceターゲットが検出されると、Oracle Database Applianceシステム・ターゲットの監視および管理を開始できます。必要に応じて、アラートやインシデントの通知を設定したり、システム・メンテナンス・アクティビティの期間に対してブラックアウト期間を作成できます。

- メトリックしきい値の変更

- 通知の構成

- ブラックアウトの作成

4.1 メトリックしきい値の変更

Oracle Database Applianceシステムの様々なメトリックについて、デフォルトのしきい値はSLAを満たすように要件に基づいて変更できます。また、複数のOracle Database Applianceシステムに適用する標準のしきい値のセットを作成することもできます。さらに、本番、テスト、デプロイメントなどのシステム・タイプごとに異なるしきい値の制限を設定することもできます。

表4-1 ホストのデフォルトのしきい値

メトリック

警告のしきい値

クリティカルのしきい値

ディスク・デバイス・ビジー(%)

80

95

使用可能なファイルシステム領域(%)

20

5

CPU使用率(%)

80

95

メモリー使用率(%)

80

95

スワップ使用率(%)

80

95

しきい値を表示して変更するには、図4-1に示すように、Oracle Database Applianceホストのドロップダウン・メニューから「モニタリング」、「メトリックと収集設定」の順に選択します。

図4-1 メトリックと収集設定の表示および変更

4.2 通知の構成

他のターゲットと同様、Oracle Database Applianceでインシデントが発生した場合にOracle Enterprise Manager Cloud Controlから電子メール通知を受信するように設定できます。たとえば、Oracle Database Applianceホストで特定のイベントまたはインシデントが発生した場合に管理者の電子メールに送信されるように通知を構成できます。

通知を設定するには、図4-2に示すように、Enterprise Managerの「設定」メニューに移動して「通知」、「通知メソッド」の順に選択します。

図4-2 通知メソッドの設定

「通知メソッド」を使用すると、通知を送信する様々なメカニズムをグローバルに定義できます。これには、電子メール、SNMPトラップ、PL/SQLプロシージャ、カスタム・スクリプトの実行などがあります。定義すると、インシデント・ルールで通知メソッドが使用され、管理者にイベント、インシデントまたは問題に関する通知が送信されます。

関連項目:
通知の設定の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド 12c』を参照してください。

4.3 ブラックアウトの作成

ブラックアウトとは、メンテナンス操作を実行するために1つのターゲットまたはターゲット・グループの監視を一時停止する方法です。たとえば、Oracle Database Applianceのパッチ適用イベント中、ターゲットOracle Database Applianceシステムで監視および通知を一時停止するブラックアウトを設定することがあります。また、Oracle Database Applianceで稼働している複数のデータベースのうち1つのみをメンテナンスのために停止する場合、データベース・レベルなどのファイングレイン・レベルでブラックアウトを作成することもできます。

注意:
ターゲットをブラックアウトするには、ターゲットに対する「ブラックアウト・ターゲット」権限が必要です。

Oracle Database Applianceシステムに対してブラックアウトを作成するには、図4-3に示すように、Oracle Database Applianceシステムを選択して「Oracle Database Applianceシステム」ドロップダウン・メニューをクリックします。「制御」をクリックして「ブラックアウトの作成」を選択します。「ブラックアウトの作成」ページが表示されます。

注意:
Oracle Database Applianceターゲットが「ブラックアウト」状態の場合、そのメンバーおよびホスト・ターゲットはすべて「ブラックアウト」状態になります。

図4-3 Oracle Database Applianceのブラックアウトの作成

複数のOracle Database Applianceシステムに対してブラックアウトを1つ作成するには、Enterpriseのメニューから「モニタリング」、「ブラックアウト」の順に選択します。

関連項目:
ブラックアウトの詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド 12c』を参照してください

5 Oracle Database Applianceの監視

Oracle Enterprise Manager Database Appliance管理では、すべてのハードウェア・コンポーネントとソフトウェア・コンポーネントを1つのエンティティに統合することによって監視を簡略化しています。Oracle Database Applianceホームページから、システム内の重大な問題をすべて表示し、パフォーマンスを監視し、個々のターゲットにドリルダウンすることができます。

- すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視

- Oracle Database Applianceターゲットのグループの監視

- 個々のOracle Database Applianceターゲットの監視

- Oracle Database Applianceのトポロジの表示

5.1 すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視

デフォルトでは、Oracle Database Applianceホームページを開くと、Oracle Enterprise Managerによって管理されるすべてのOracle Database Applianceシステムから集計されたデータが表示されます。

すべてのシステムのデータを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ターゲット」メニューから、「Oracle Database Appliance」を選択します。
「Oracle Database Appliance」ページが表示され、使用可能なターゲットがすべて表示されます。

2. Oracle Database Applianceホームページの各タブを使用して集計されたトポロジを監視します。

5.1.1 Oracle Database Applianceターゲットの全部(またはグループ)で使用可能なデータ

トポロジ内のOracle Database Applianceシステムの全部を監視するにしても、サブセット(グループ)を監視するにしても、図5-1に示すように、データはOracle Database Applianceホームページの各タブにまとめられグループ化されます。

図5-1 Oracle Database Applianceホームページ

5.1.1.1 Oracle Database Applianceの「可用性」タブ

「可用性」タブには、Oracle Database Applianceの状態を示すグラフがいくつか表示されます。

システム・ステータス

「システム・ステータス」円グラフは、選択したグループのOracle Database Applianceシステムが現在オンラインであるか、オフラインであるかを示します。

円グラフの区分をクリックすると、グラフが表すシステムの可用性に関する詳細情報を表示できます。詳細はページ下部にある表に表示されます。

仮想マシンのステータス

仮想マシンのステータスのグラフは、選択したグループのすべての仮想マシンについてステータス(オンライン、オフライン、欠落)を示します。Oracle Database Appliancが仮想化プラットフォームでデプロイされていない場合、このグラフは表示されません。

グラフの要素をクリックすると、仮想マシン・コンポーネントに関する詳細なステータス情報を表示できます。詳細は、ページの下部の表に表示されます。

システム・コンポーネント

「システム・コンポーネント」グラフは、選択したグループのアプライアンス・マネージャ、Oracle ASM、Oracle Database、ホスト、ILOMなどのコンポーネントについてステータス(オンライン、オフライン、欠落)を示します。

グラフの棒をクリックすると、棒が表すコンポーネントに関する詳細情報を表示できます。詳細は、ページの下部の表に表示されます。

物理ディスク・ステータス

「物理ディスク・ステータス」グラフは、選択したグループのすべてのディスクについてステータスを示します。

円グラフの区分をクリックすると、グラフが表す物理ディスクの可用性に関する詳細情報を表示できます。詳細は、ページの下部の表に表示されます。

「可用性」表

ページ下部にあるこの表は、ページの他のセクションでクリックした要素に基づいて変化します

グループの各システムのシステム・ステータスを表示するには、「システム・ステータス」セクションの円グラフをクリックします。表に選択したグループのすべてのOracle Database Applianceシステムがステータスとともにリストされます。各Oracle Database Applianceシステムの名前がURLリンクになっており、クリックすると、選択したシステムのOracle Database Applianceシステム・ホームページが開きます。

Oracle Database Applianceシステム・ホームページには、1つのOracle Database Applianceシステムに関する詳細情報が表示されます。詳細は、「個々のOracle Database Applianceターゲットの監視」を参照してください。

5.1.1.2 Oracle Database Applianceの「容量」タブ

「容量」タブには、管理対象のOracle Database Applianceシステムによって使用されている領域、メモリーおよびCPU容量が表示されます。

ローカル・ファイルシステムの領域使用率

各Oracle Database Applianceサーバー・ノードにはローカル記憶域が600GBあります。ローカル・ファイルシステムの領域使用率のグラフは、マウント・ポイントとその領域使用率を示します。棒の上にマウスを置くと、マウント・ポイントの詳細が表示されます。グラフの棒をクリックすると、「容量」タブの下部にある表に、その使用率の範囲にあるシステムがすべてリストされます。

CPU負荷

CPU使用率の範囲にあるシステムがグループ化されます。グラフの棒をクリックすると、「容量」タブの下部にある表に、そのCPU負荷の範囲にあるシステムがすべてリストされます。

メモリー使用率

「メモリー使用率」グラフは、グループのOracle Database Applianceでのメモリー使用率を示します。棒はメモリー使用率を表します。棒の上にマウスを置くと、その使用率の範囲にある合計ノード数が表示されます。グラフの棒をクリックすると、「Capacity」タブの下部に、表内のその使用率範囲にあるすべてのシステムが表示されます。

共有ファイルシステムの領域使用率

Oracle Database Applianceでは、ACFSファイル・システムを使用してデータベース・ファイル、非データベース・ファイル、ゲストVMテンプレートおよび仮想ディスクを格納します。このグラフは、共有ファイル領域使用率グループと、その使用率グループに入るマウント・ポイントの数を示します。棒の上にマウスを置くと、使用率グループおよびマウント・ポイントの数が表示されます。グラフの棒をクリックすると、「Capacity」タブの下部に、表内のその使用率範囲にあるすべてのシステムが表示されます。

ディスク・グループの領域使用率

領域使用率の範囲にあるディスク・グループ(RECO、REDO、DATA、FLASHなど)がグループ化されます。グラフの棒をクリックすると、「Capacity」タブの下部に、表内のその使用率範囲にあるすべてのシステムが表示されます。

5.1.1.3 Oracle Database Applianceの「構成」タブ

「構成」タブには、管理対象のOracle Database Applianceシステムでのハードウェア構成とソフトウェア構成が表示されます。

構成済コア

この円グラフは、構成されたコアの数が同様のシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、タブの下部にある表に構成済コアがその数の各システムの名前が表示されます。

ハードウェア・タイプ

この円グラフは、ハードウェア・プラットフォーム(X5-2、X4-2、X3-2、V1など)が同様のシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、タブの下部にある表にそのハードウェア・プラットフォームであるシステムの名前が表示されます。

構成タイプ

この円グラフは、構成タイプ(VM-ODA_BASEなど)が同様のシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、タブの下部にある表にその構成タイプであるシステムの名前が表示されます。

バージョン

この円グラフは、ソフトウェア・バージョン(12.1.2.2.0など)が同じシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、タブの下部にある表にそのソフトウェア・バージョンであるシステムの名前が表示されます。

「容量」表

ページ下部にあるこの表は、ページの他のセクションで選択した要素に基づいて変化します。

5.1.1.4 Oracle Database Applianceの「インシデント」タブ

「インシデント」タブには、Oracle Enterprise Managerによって管理されるOracle Database Applianceシステムの全部またはサブセット(グループ)に関連するインシデントがすべて表示されます。「サマリー」リンクはクリックすることができ、ページが開いて選択したインシデントに関する詳細が表示されます。

「表示」メニューのオプションを使用して、表の列および順序を調整できます。

「カテゴリ」ドロップダウン・リストを使用してカテゴリ別にフィルタ処理できます。

5.1.1.5 Oracle Database Applianceの「トポロジ」タブ

システムの全部またはグループのトポロジを表示する場合に、Oracle Database Applianceホームページの「トポロジ」タブを使用します。詳細は、「Oracle Database Applianceのトポロジの表示」を参照してください。

5.2 Oracle Database Applianceターゲットのグループの監視

Oracle Database Applianceシステムはタグを使用してグループ化します。ターゲットのグループを監視している場合、Oracle Database Applianceホームページには、タグで定義されたターゲットのグループで使用可能なデータの総計のみが表示されます。Oracle Database Applianceターゲットは1つ以上のグループに属することができます。

Oracle Database Applianceシステムのグループを監視するには、ページの左側にあるツリーでそのタグをクリックします。

[グループのデータを示すディスプレイの図]

5.2.1 Oracle Database Applianceグループの作成

Oracle Database Applianceターゲットのグループを作成するには、タグを作成し、そのタグにターゲットを追加します。

1. 「Targets」メニューから「Oracle Database Appliance」を選択します。
「Oracle Database Appliance」ページが表示され、ナビゲーション・ツリーに使用可能なシステム・グループがすべて表示されます。

2. 次に示すように、ナビゲーション・ツリーの上にある緑のプラス記号アイコン(「タグの追加」)をクリックします。

アイコンをクリックすると、「タグの追加」ダイアログが開きます。

3. タグの表示名を入力し、必要に応じて説明を入力して「OK」をクリックします。

4. ナビゲーション・ツリーでタグを選択し、レンチ・アイコン(システムの変更)をクリックします。

ナビゲーション・ツリーでタグを選択すると、「トポロジ」タブにこの例で作成したタグの「MyTag」が表示されますが、分岐したシステムがありません。

システムの変更ダイアログが開きます。

5. システムの変更ダイアログで、グループに追加するシステムを左列から右列に移動して選択し、「OK」をクリックします。

ナビゲーション・ツリーでタグを開くと、選択したシステムがその下に表示され、トポロジ図をリフレッシュすると追加したシステムが表示されます。

5.2.2 Oracle Database Applianceグループの変更

ターゲットはいつでもグループに対して追加または削除できます。

1. 「Targets」メニューから「Oracle Database Appliance」を選択します。
Oracle Database Applianceホームページが表示され、ナビゲーション・ツリーに使用可能なシステム・グループがすべて表示されます。

2. ナビゲーション・ツリーでタグを選択し、レンチ・アイコン(システムの変更)をクリックします。

「Modify Systems」ダイアログが開きます。

3. システムの変更ダイアログで、グループに対して追加または削除するシステムを左または右に移動して選択し、「OK」をクリックします。

5.2.3 Oracle Database Applianceグループの削除

タグを削除すると、ターゲットのグループを削除できます。

1. 「Targets」メニューから「Oracle Database Appliance」を選択します。
使用可能なすべてのシステム・グループをナビゲーション・ツリーで示すOracle Database Appliancesページが表示されます。

2. 削除するグループを選択し、ナビゲーション・ツリーの上にある赤のXアイコン(「タグの削除」)をクリックします。
すべてのODAというタグは、すべての検出されたOracle Database Applianceに対するデフォルト・タグであるため、削除できません。

3. 「タグの削除」ダイアログで、削除するグループの横にあるチェック・ボックスを選択して「OK」をクリックします。

ナビゲーション・ツリーからタグを削除しても、Enterprise ManagerからOracle Database Applianceターゲットは一切削除されません。ターゲットの削除の詳細は、「Oracle Database Applianceターゲットの削除」を参照してください。

5.3 個々のOracle Database Applianceターゲットの監視

URLリンクはOracle Database Applianceシステムの名前を表示する場合に使用し、リンクをクリックすると、その個々のシステムを監視するためのページが開きます。

1. 「Targets」メニューから「Oracle Database Appliance」を選択します。
使用可能なすべてのターゲットを示すOracle Database Appliancesページが表示されます。

2. ページの左側にあるナビゲーション・ツリーで「すべてのODA」を選択します。
開いた「すべてのODA」グループの下にシステムがリストされます。

3. 監視するシステムに対応するリンクを選択します。
次に示すように、ターゲット・ページが開きます。

5.3.1 個々のOracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ

Oracle Database Applianceのコンポーネントはすべて監視できます。Oracle Database Applianceでは、ハードウェアであろうと、ソフトウェアであろうと、サブコンポーネント・ターゲットをすべて監視します。これには、ホスト、データベース、仮想化、ASMなどがあります。

個々のOracle Database Applianceの左側では、アプライアンス・マネージャ、ASM、ホスト、ハイパーバイザ、ILOM、Oracle Database、仮想化コンポーネントなどの特定のコンポーネントの詳細にナビゲートできます。

5.3.1.1 Oracle Database Applianceシステムの「一般」タブ

「一般」タブにはいくつかのセクションがあります。

可用性

「可用性」セクションには、Oracle Database Applianceのすべてのコンポーネントについて名前、タイプ、ステータスおよび過去24時間の可用性がリストされます。「名前」列のリンクにより、ページは選択したコンポーネントのホームページにリダイレクトされます。

構成

「構成」セクションには、Oracle Database Applianceの構成されているプラットフォーム、ハードウェア・タイプ、ソフトウェア・バージョンおよびタグが表示されます。

各タグはクリックすることができ、クリックするとページはOracle Database Applianceホームページにリダイレクトされ、選択したタグで構成されたシステムのグループに関連するデータが表示されます。

CPU

「CPU」グラフは、過去24時間のホストのCPU使用率を示します。

ハードウェア

「ハードウェア」表には、各oakターゲットの電源、筐体、冷却、メモリーのステータスが表示されます。ステータスには、オンライン、オフライン、保留中および不明があります。

ステータス・アイコンにマウスを移動すると、各カテゴリの詳細なステータスのポップアップを表示できます。Oak名のリンクにより、ページはOakホームページにリダイレクトされます。

システム・ステータス

「システム・ステータス」は、Oracle Database Applianceの背面パネルの図です。緑のライトはノードがオンラインであることを、赤のライトはシステムがオフラインであるか、ステータスが不明であることを示します。各ディスクの上にマウスを置くと、各ディスクのステータスを示すポップアップが表示されます。

メモリー

「メモリー」グラフは、過去24時間のホストのメモリー使用率を示します。

インシデント

「インシデント」表には、選択したOracle Database Applianceのインシデントがリストされます。「Summary」リンクをクリックして、選択したインシデントの詳細を示すページを開くことができます。

「View」メニューのオプションを使用して、列および表の順序を調整できます。

「Category」ドロップダウン・リストを使用して、カテゴリでインシデントをフィルタリングできます。

5.3.1.2 Oracle Database Applianceターゲットの「仮想マシン」タブ

「仮想マシン」タブには、仮想マシン、リポジトリ、ネットワーク、Vdisk、VMテンプレートおよびCPUプールの6つのカテゴリに情報がリストされます。このタブは、仮想化プラットフォーム環境で構成されたOracle Database Applianceターゲットにのみ表示され、ベア・メタル環境で構成されたOracle Database Applianceターゲットには表示されません。

「仮想マシン」タブには、いくつかのセクション・グループがあります。「仮想マシン」タブの左側にあるリンク・リストを使用して、各セクションを表示します。

仮想マシン

「仮想マシン」カテゴリを選択すると、タブにはサマリー、仮想マシンのリスト、仮想マシンのメトリックに関する詳細情報が表示されます。

「仮想マシン」リストには、仮想マシン名、メモリー、CPU、リポジトリ、ノード番号、状態など、Oracle Database Applianceでユーザーが作成したすべての仮想マシンに関するサマリー情報が表示されます。仮想マシン名を選択すると、右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

リポジトリ

「リポジトリ」を選択すると、タブにはサマリー、リポジトリのリスト、リポジトリのメトリックに関する詳細情報が表示されます。

「リポジトリ」リストには、リポジトリ名、空き領域、ノード番号、状態など、Oracle Database Applianceでユーザーが作成したすべてのリポジトリに関するサマリー情報が表示されます。灰色の矢印を使用してリポジトリ名を開くと、ノード番号および状態を表示できます。リポジトリ名を選択すると、右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

ネットワーク

「ネットワーク」を選択すると、タブには名前、インタフェース、ノード番号、IDなど、VLANおよび関連するサマリー情報のリストが表示されます。

VLAN名を選択すると、右側の「詳細」セクションにVLANにアタッチされた仮想マシンのリストが表示されます。

Vdisk

「Vdisk」を選択すると、タブにはリポジトリ、名前、サイズ、タイプなど、ユーザーが作成したvdiskに関するサマリー情報が表示されます。vdisk名を選択すると、右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

VMテンプレート

「VMテンプレート」を選択すると、タブにはテンプレート名、メモリー、CPU、リポジトリなど、Oracle Database Applianceでユーザーが作成したすべての仮想マシン・テンプレートに関するサマリー情報が表示されます。テンプレート名を選択すると、右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

CPUプール

「CPUプール」を選択すると、Oracle Database Applianceのノード1およびノード2に対するCPUプールがすべて表示されます。プール名をクリックすると、右側の「詳細」セクションにノード1およびノード2のCPUに関する詳細が表示されます。

5.3.1.3 Oracle Database Applianceターゲットの「記憶域」タブ

「記憶域」タブには、物理ディスクおよびASMディスクの情報がすべて表示されます。左側の円グラフおよびリストは、ディスクの数とステータスを示します。ディスク名を選択すると、右側の「詳細」セクションに個々のディスクの詳細情報が表示されます。

5.3.1.4 Oracle Database Applianceターゲットの「バージョン」タブ

「バージョン」タブには、Oracle Database Applianceターゲットのコンポーネント・バージョンのリストが表示されます。

5.3.1.5 Oracle Database Applianceターゲットの「トポロジ」タブ

「トポロジ」タブには、個々のターゲットのトポロジが表示されます。個々のターゲットは、ホスト、データベース、仮想マシンなど、複数のコンポーネントで構成される1つの物理Oracle Database Applianceを定義します。

関連項目:
Oracle Database Applianceのトポロジの表示

5.4 Oracle Database Applianceのトポロジの表示

Oracle Database Applianceプラグインにはトポロジ・ビューアが用意されており、Oracle Database Appliance内のコンポーネント間の関係を表示できます。選択詳細およびサマリー情報をズーム、パン、表示し、集計コンポーネントを評価できます。オブジェクト・タイプごとに固有のアイコンが使用され、すべてのアプリケーションに標準化されたビジュアル・インジケータが使用されます。

Oracle Database Applianceホームページまたはシステム・ページの「トポロジ」タブを選択すると、システムのトポロジがグループ別または個々のターゲット別に表示されます。グループとは、Oracle Database Applianceシステムの集合です。個々のターゲットは、ホスト、データベース、仮想マシンなど、複数のコンポーネントで構成される1つの物理Oracle Database Applianceを定義します。

既存のOracle Database Applianceターゲットのトポロジを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「Targets」メニューから「Oracle Database Appliance」を選択します。
使用可能なすべてのターゲットを示すOracle Database Appliancesページが表示されます。

2. 「Oracle Database Appliance」ページから、トポロジを表示するOracle Database Applianceターゲット(グループまたは個々のシステム)を選択します。

3. 「トポロジ」タブを選択します。
「トポロジ」の要素をクリックすると、その要素に関連付けられているデータを表示できます。

各Oracle Database Applianceシステム・ツリー・ノードには、「ホスト」、「データベース」、「仮想化」の3つの子があります。システム・ツリー・ノードをクリックすると、システム名、可用性、コンポーネントとそのステータスのリストなど、システムに関する情報が表示されるポップアップを開くことができます。

6 Oracle Database Applianceプラグインのトラブルシューティング

Oracle Database Applianceプラグインに関するトラブルシューティングのヒントおよびテクニックの内容は、次のとおりです。

- ホストの検出のトラブルシューティング

- Oracle Database Applianceの検出のトラブルシューティング

- 検出後のメトリック収集エラー

- Oracle Database Appliance ECM構成データのトラブルシューティング

- OAKベースのメトリック収集のトラブルシューティング

6.1 ホストの検出のトラブルシューティング

ホスト検出の問題の場合、次のソリューションを確認します。

- 前提条件チェックのエラー

- ホストの検出をroot権限を有効にせずに実行

6.1.1 前提条件チェックのエラー

次の図に示すように、前提条件チェックのエラーについて考えられる原因が「エージェント・デプロイメントの詳細」ページに表示されます。このページには推奨される解決策が示されます。

図6-1 エージェント・デプロイメントのエラーと解決策

図6-2 エージェント・デプロイメントのエラーと解決策

6.1.2 ホストの検出をroot権限を有効にせずに実行

root.shの手動による実行の失敗は、メトリック収集のエラーとなります。「エージェント・デプロイメントの詳細」ページに、次の情報が表示されます。

図6-3 エージェント・デプロイメントのエラーと解決策

図6-4 エージェント・デプロイメントのエラーと解決策

ホストの検出時に警告を無視した場合は、エージェント・デプロイメントの実行後にリモート・ホストに存在するroot.shスクリプトを手動で実行する必要があります。

6.2 Oracle Database Applianceの検出のトラブルシューティング

多くの場合、エラー・メッセージそのものにエラーの原因が示されています。OMSおよびエージェントのログでエラー・メッセージを探す(odadiscoveryを大/小文字区別なしで検索する)か、ガイド付き検出フロー自体でエラー・メッセージを探します。

次の解決策を確認します。

- 検出にはrootユーザーが必要

- ファイル/opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsが必須

6.2.1 検出にはrootユーザーが必要

Oracle Database Applianceの検出は、rootユーザーが実行する必要があります。検出のトラブルシューティングの一環として、考えられる原因は次のとおりです。

- 他のユーザーを指定して検出を実行している

- 誤ったrootパスワードが入力された

6.2.2 ファイル/opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsが必須

ファイル/opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsは、ガイド付き検出の前提条件として必須です。検出のトラブルシューティングの一部として、次の原因が考えられます。

- onecommand.paramsファイルがないか、アクセスできない

- onecommand.paramsファイルの一部のフィールドがない。これは、ユーザーが必要な情報すべてを手動で入力できる「検出されたターゲット」ページで修正できます。

6.3 検出後のメトリック収集エラー

検出後に見つかったメトリック収集の問題の場合、次の解決策を確認します。

- プラグイン・バージョンが不一致

- プラグイン・バージョンが2つのホスト・ノードで異なる

- モニタリング資格証明を誤って設定

6.3.1 プラグイン・バージョンが不一致

エージェント側のプラグイン・バージョンがOMS側のプラグイン・バージョンと一致していることを確認します。

6.3.2 プラグイン・バージョンが2つのホスト・ノードで異なる

プラグイン・バージョンが両方のホスト・ノードで同じであることを確認します。

OMSおよびエージェントでEnterprise Manager Oracle Database Applianceプラグイン・バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. Enterprise Managerの「設定」メニューを開き、「拡張性」、「プラグイン」の順に選択します。

2. 「プラグイン」ページで、「エンジニアド・システム」フォルダを開き、次に示すようにOracle Database Applianceの行を探します。

「最新ダウンロード」列には、Enterprise Managerリポジトリにアップロードされているバージョンが表示されます。

「管理サーバー上」列には、管理サーバーにデプロイされているプラグイン・バージョンが表示されます。

3. 「プラグイン付き管理エージェント」列の値がゼロ以外の場合は、その数をクリックします。
ページが開き、プラグインがあるエージェントがリストされ、「管理エージェントのプラグイン・バージョン」列にエージェントにデプロイされているプラグイン・バージョンが表示されます。

6.3.3 モニタリング資格証明を誤って設定

モニタリング資格証明が正しく設定されたことを確認します。

1. Enterprise Managerにログインします。

2. 「設定」、「セキュリティ」、「モニタリング資格証明」の順にクリックします。

3. 「モニタリング資格証明」ページで、Oracle Database Appliance Managerターゲット・タイプをクリックしてモニタリング資格証明を設定します。

6.4 Oracle Database Appliance ECM構成データのトラブルシューティング

デフォルトでは、このデータは24時間ごとに収集が実行されるようにスケジュールされています。データの可用性および最新の収集時間を確認するには、次の手順を実行します。

1. Enterprise Manager Cloud Controlコンソールから、次のようにします。

1. 「ターゲット」をクリックし、次に「すべてのターゲット」をクリックします。

2. リストからOracle Database Appliance Managerターゲットをクリックします。

3. 「構成」をクリックし、「最新収集」オプションを選択します。

4. 「最新の構成」ページで、「アクション」→「リフレッシュ」をクリックします。

2. コマンドラインから、次のコマンドを実行します。

# emctl control agent runCollection
# target_name:target_type <collectionName>

3. また、SQL Plusを使用してEnterprise ManagerリポジトリでECMデータが収集されて存在していることを確認することもできます。

6.5 OAKベースのメトリック収集のトラブルシューティング

Oracle Database ApplianceはOracle RACと同様、マルチエージェント・ターゲットです。任意の時点で、Oracle Database Applianceはただ1つのノードのエージェント(マスター・エージェント)によって監視されます。OMSによってどのノードのエージェントが実際のモニタリングを実行するかが決まり、これはOMS仲介ターゲットと呼ばれます。Oracle Database Applianceの「ターゲット・ナビゲーション」ページに表示されるデータは、マスター・エージェントを実行しているノードからのOAKメトリック収集に基づいています。

6.5.1 Oracle Database Applianceマシンの監視しているノード・エージェントの確認方法

どのノード・エージェントがOracle Database Applianceを監視しているかを確認するには、次に示すように、Oracle Database Applianceの「ターゲット・ナビゲーション」ページでOracle Database Applianceマシン名の横にある情報アイコンをクリックします。

このページへのアクセス方法は多数あります。この例では、Enterprise Managerの「ターゲット」メニューから開始しています。

1. Enterprise Managerの「Target」メニューを開いて「All Targets」を選択します。

2. All Targetsページのナビゲーション・ツリーで、「Engineered Systems」カテゴリを探して展開します。

3. 「Oracle Database Appliance System」を選択します。

4. ターゲット・ページでOracle Database Applianceマシン名の横にある情報アイコンをクリックすると、エージェント名が表示されます。

6.5.2 OAKメトリックの表示

OAKメトリックを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「アプライアンス・マネージャ」の下のOAKターゲットを右クリックし、「モニタリング」、「すべてのメトリック」の順に選択します。

2. 詳細を表示するメトリックを選択します。

索引
A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  V

A

エージェントのインストール, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1

エージェント, マスター, 6.5.1

すべてのODA, 5.1

アーカイブ, プラグイン, 2.3.1

可用性, 5.1.1.1

可用性のモニタリング, 5.3.1.1

B

ブラックアウト, 4.3

C

容量, モニタリング, 5.1.1.2

クラスタの検出, 3.4.1

クラスタの前提条件, 2.1.3

構成, 5.1.1.3, 5.3.1.1

構成タイプのグラフ, 5.1.1.3

構成済コアのグラフ, 5.1.1.3

CPUのグラフ

ターゲット, 5.3.1.1

CPU負荷のグラフ, 5.1.1.2 CPUプール, 5.3.1.2 作成, グループ, 5.2.1 作成, タグ, 5.2.1 作成

ILOMサービス・プロセッサ・ユーザー, 2.1.1

モニタリング・ユーザー, 2.1.2

資格証明, 6.3.3

D

データベース・サーバーのILOMサービス・プロセッサ・ユーザー, 2.1.1

DBクラスタ, 2.1.3

削除, グループ, 5.2.3

Oracle Database Applianceターゲットの削除, ターゲットの削除, 3.5

削除, タグ, 5.2.3

プラグインのデプロイ, 2.3

プラグインのデプロイ, Enterprise Manager, 2.3.3

プラグインのデプロイ, 管理エージェント, 2.3.4

デプロイメントの前提条件, 2.1

検出

グリッド・インフラストラクチャ, 3.4

Oracle Database Appliance, 3.1, 3.2

Oracle RAC, 3.4

仮想化プラットフォーム, 3.3

検出のトラブルシューティング, 6.2.1 検出

グリッド・インフラストラクチャ, 3.4.1

Oracle RAC, 3.4.2

検出後の構成および確認, 4

「確認」ページ, 3.2

ディスク・グループの領域使用率のグラフ, 5.1.1.2 ディスク・ステータスのグラフ, 5.1.1.1 DNS, 2.1.4 ドリルダウン, 5.3

E

EMCLI, 2.3.2

Enterprise Managerエージェントのインストール, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1

Enterprise Managerのサポート, 1.2

Enterprise Manager, プラグインのデプロイ, 2.3.3

F

機能, 1.1

モニタリング, 1.1.1

ターゲット検出, 1.1.2

ファイアウォール構成, 2.1.5

G

グリッド・インフラストラクチャ, 2.1.3

検出, 3.4, 3.4.1

グループの削除, 5.2.3 グループの変更, 5.2.2 ターゲットのグループ化, 5.2.1 ガイド付き検出, 3.1

H

ハードウェアのモニタリング, 5.3.1.1

サポートされているハードウェア, 1.2

ハードウェア・タイプのグラフ, 5.1.1.3

ホストの検出, 6.1

I

ILOM作成, 2.1.1

ILOMサーバー, 2.1.4

インポート, プラグイン・アーカイブ, 2.3.1

インポート, プラグイン・アーカイブをリモートに, 2.3.2

インシデントのモニタリング, 5.3.1.1

インシデント, モニタリング, 5.1.1.4

インストール

Enterprise Managerエージェント, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1

L

ローカル・ファイルシステムの使用率, 5.1.1.2

ローカル・ファイルシステムの使用率のグラフ, 5.1.1.2

M

管理エージェント

プラグインのデプロイ, 2.3.4

プラグインの手動によるデプロイ, 2.3 マスター・エージェント, 6.5.1 メモリーのモニタリング, 5.3.1.1 メモリー使用率のグラフ, 5.1.1.2 メトリック収集エラー, 6.3 メトリックしきい値の変更, 4.1 変更, グループ, 5.2.2 変更, タグ, 5.2.2 監視, 5.1.1.2

ALL ODA, 5.1

可用性, 5.1.1.1, 5.3.1.1

容量, 5.1.1.2

構成タイプ, 5.1.1.3

構成, 5.1.1.3

構成済コア, 5.1.1.3

CPU, 5.3.1.1

CPU負荷, 5.1.1.2

CPUプール, ターゲット, 5.3.1.2

ディスク・グループの領域使用率, 5.1.1.2

一般システム情報, 5.3.1.1

ターゲットのグループ, 5.2

ハードウェア・タイプ, 5.1.1.3

インシデント, 5.1.1.4

インシデント, ターゲット, 5.3.1.1

マシン, 5.3

メモリー使用率, 5.1.1.2

メモリー, ターゲット, 5.3.1.1

ネットワーク, ターゲット, 5.3.1.2

物理ディスク・ステータス, 5.1.1.1

共有ファイルシステムの使用率, 5.1.1.2

記憶域, ターゲット, 5.3.1.3

システム・コンポーネント, 5.1.1.1

システム構成, 5.3.1.1

システム・ステータス, 5.1.1.1

システム・ステータス, ターゲット, 5.3.1.1

タグ, 5.2

ターゲット, 5.3

ターゲットのハードウェア, 5.3.1.1

トポロジ, 5.1.1.5

トポロジ, ターゲット, 5.3.1.5

vdisk, ターゲット, 5.3.1.2

バージョン, ターゲット, 5.3.1.4

仮想マシン・リポジトリ, ターゲット, 5.3.1.2

仮想マシンのステータス, 5.1.1.1

仮想マシン, ターゲット, 5.3.1.2, 5.3.1.2

VMテンプレート, ターゲット, 5.3.1.2

バージョンの監視, 5.1.1.3 モニタリング

ユーザーの作成, 2.1.2

モニタリング機能, 1.1.1

N

名前解決, 2.1.4

ネットワークのモニタリング, 5.3.1.2

通知, 4.2

O

oakメトリック, 表示, 6.5.2

oakユーザー, 2.1.2

oakベースのメトリック収集, 6.5

OPARファイル, 2.3.1, 2.3.2

Oracle Database Appliance

トポロジの表示, 5.1.1.5, 5.3.1.5, 5.4

Oracle RACの検出, 3.4, 3.4.2 Oracle Virtual Platformの検出, 3.3

P

物理ディスク・ステータスのグラフ, 5.1.1.1

プラグイン

Enterprise Managerでのデプロイ, 2.3.3

管理エージェントへのデプロイ, 2.3.4

プラグイン・アーカイブのインポート, 2.3.1 プラグイン・アーカイブ, リモートにインポート, 2.3.2 プラグインのデプロイメント, 2.3 プラグイン・バージョン, 6.3.1, 6.3.2 前提条件

確認, ソフトウェア・バージョン, 2.1.3

前提条件チェックのエラー, 6.1.1 前提条件

データベース・サーバーのILOMサービス・プロセッサ・ユーザー, 2.1.1

ファイアウォール構成, 2.1.5

グリッド・インフラストラクチャ, 2.1.3

ガイドされた検出, 3.1

モニタリング・ユーザーの作成, 2.1.2

名前解決, 2.1.4

プラグインのデプロイメント, 2.1

pushメソッド, 2.2.1

R

リモートにインポート, プラグイン・アーカイブ, 2.3.2

root権限, 6.1.2

rootユーザー, 2.1.2, 6.2.1

S

共有ファイルシステムの領域使用率のグラフ, 5.1.1.2

サイレント・モード, 2.2.1.1

サポートされているソフトウェア, 1.2

ソフトウェア・バージョンの確認, 2.1.3

記憶域のモニタリング, 5.3.1.3

sudoユーザー構成, 2.1.2

サポートされているハードウェアおよびソフトウェア, 1.2

システム・コンポーネントのグラフ, モニタリング, 5.1.1.1

システム構成, 5.3.1.1

システムのモニタリング, 5.3.1.1

システム・ステータスのグラフ, 5.1.1.1

システム・ステータスのモニタリング, 5.3.1.1

T

タグの削除, 5.2.3

タグの変更, 5.2.2

ターゲット

可用性, 5.3.1.1

構成, 5.3.1.1

CPUのグラフ, 5.3.1.1

CPUプール, 5.3.1.2

ハードウェア, 5.3.1.1

インシデント, 5.3.1.1

メモリー, 5.3.1.1

ネットワーク, 5.3.1.2

記憶域, 5.3.1.3

システム・ステータス, 5.3.1.1

トポロジ, 5.3.1.5

vdisk, 5.3.1.2

バージョン, 5.3.1.4

仮想マシン, 5.3.1.2, 5.3.1.2

仮想マシン・リポジトリ, 5.3.1.2

VMテンプレート, 5.3.1.2

ターゲットの検出, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2 ターゲット検出機能, 1.1.2 ターゲット・グループ

変更, 5.2.2

ターゲット・グループの作成, 5.2.1 ターゲット・グループの削除, 5.2.3 ターゲットの削除, 3.5 ターゲット

ドリルダウン, 5.3

しきい値の変更, メトリック, 4.1 トポロジ, 5.4 トポロジ・ビュー, 5.1.1.5 トポロジ, ターゲット, 5.3.1.5 トラブルシューティング, 6

検出, 6.1, 6.2.2

ECM構成, 6.4

ホストの検出, 6.1

誤ったユーザー, 6.2.1

メトリック収集, 6.1.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3

oakベースのメトリック収集, 6.5

Oracle Database Applianceの検出, 6.2

前提条件チェック, 6.1.1

V

vdisk, 5.3.1.2

確認

ファイアウォール構成, 2.1.5

名前解決, 2.1.4

ソフトウェア・バージョン, 2.1.3

バージョン, 5.3.1.4 バージョンのグラフ, 5.1.1.3 バージョンの一致, 6.3.1 サポートされているバージョン, 1.2 トポロジの表示, 5.1.1.5, 5.3.1.5, 5.4 仮想マシンのモニタリング, 5.3.1.2, 5.3.1.2 仮想マシン・リポジトリのモニタリング, 5.3.1.2 仮想マシンのステータスのグラフ, 5.1.1.1 仮想化プラットフォームの検出, 3.3 VLAN, 5.3.1.2 VMテンプレート, 5.3.1.2

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。