Oracle® DIVAdirector

ユーザーガイド

Release 5.3

E71125-01

2015 年 10 月

Oracle DIVAdirector ユーザーガイド, Release 5.3

E71125-01

著作権 © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

著者:  Lou Bonaventura

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション (人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む) への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporation およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracle および Java はオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC の商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴ、AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 概要

- システムの概要

- ユーザーインタフェースについて

- DIVAdirector Web インタフェースへの接続

2 オブジェクト指向の機能

- クエリー

- 「Queries」ナビゲーションツリー

- クエリーのタイプ

- 基本検索

- 基本検索でのブール型のサポート

- 拡張検索

- 構成可能な検索結果

- クエリーフォルダの新規作成

- クエリーフォルダの削除

- クエリーの新規作成

- クエリーのアクティブ化

- クエリーのプライベート化

- クエリーのパブリック化

- クエリーの実行

- クエリーおよびクエリーフォルダの名前変更

- 保存済みクエリーの削除

- クエリー結果の表示

- クエリーの内容の表示

- ビデオクリップのプロキシの再生

- プロキシプレーヤーのコントロール表示

- オブジェクトのメタデータの編集

- ドロップフォルダ

- ドロップフォルダのナビゲーション

- ドロップフォルダエクスプローラ

- ドロップフォルダの構成

- メタデータドロップフォルダの構成

- 作業ビン

- 既存の作業ビンの表示

- 作業ビンフォルダの新規作成

- 作業ビンフォルダの削除

- 作業ビンの新規作成

- 作業ビンのパブリック化

- 作業ビンの削除

- 作業ビン内のビデオクリップの操作

- ショットリスト

- 「Shot List」ナビゲーションツリー

- ショットリストエディタ

- ショットリストの作成

- 既存のショットリストの削除

- ショットリストへのビデオクリップセグメントの追加

- ショットリストのセグメントの削除

- ショットリストエントリの順序の変更

- ショットリストの再生

- ショットリストのパブリック化

- ショットリストのエクスポート

- メタデータの操作

- メタデータについて

- システムメタデータフィールドについて

- メタデータのデータ型

- メタデータタイプのプレゼンテーションコントロール

- メタデータの編集

- キーフレームメタデータ

- イメージメタデータ

- 品質管理 (QC) レポート

- 注釈

- 注釈の表示

- プレーヤー画面

- クエリー

- 注釈の管理

- 注釈の追加

- プレーヤー画面

- 「View/Edit Metadata」画面

- 注釈の編集または削除

- 仮想オブジェクト

- 仮想オブジェクトの作成

- 仮想オブジェクトの操作

- プロキシのダウンロード

3 Oracle DIVArchive 操作

- DIVArchive 操作設定の定義

- アーカイブ操作

- ローカルアーカイブ

- ソースからのアーカイブ

- トランスコード操作

- 復元操作

- ファイル復元操作

- Oracle 部分ファイル復元操作

- 削除操作

- ローカルプロキシ

- 要求操作ステータス

4 よくある質問

用語集

はじめに

このドキュメントでは、Oracle DIVAdirector Release 5.3 を正しく操作するための詳しい手順を示し、システム機能の基本を理解できるようにします。

対象読者

このドキュメントでは、Oracle DIVAdirector システムの日常的な操作手順について説明します。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) を参照してください。

Oracle Support へのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、『Oracle DIVAdirector リリースノート』および『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

表記規則

このドキュメントでは、次のテキスト表記規則を使用しています。

表記規則

意味

太字

太字は、アクションに関連付けられたグラフィカルユーザーインタフェースの要素、またはテキストや用語集で定義される用語を示します。

斜体

斜体は、マニュアルタイトル、強調、または特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

モノスペース

モノスペースは、段落内のコマンド、URL、例のコード、画面に表示されるテキスト、またはユーザーが入力するテキストを示します。

1 概要

Oracle DIVAdirector は、既存の Oracle DIVArchive システムを操作するためのツールです。ユーザーインタフェース (UI) は、Web ブラウザを介して GUI として提供されます。

システムの概要

DIVAdirector は、DIVArchive ユーザーにマルチ組織、マルチグループ、マルチユーザー、およびマルチタスク対応の環境を提供します。使用可能なあらゆるメタデータフィールドを検索してコンテンツを特定できる強力なツールを備えています。ユーザーは、組み込みのメディアプレーヤーを使用してコンテンツを表示し、プレーヤーのコントロールを使用して検索するフレームを正確に見つけることができます。コンテンツが見つかったら、復元するフル解像度のビデオをスケジュールしたり、ショットリストを作成したり、コンテンツを編集アプリケーションや DIVArchive の定義されたソースまたは宛先に送信したりできます。

ユーザーインタフェースについて

DIVAdirector の UI 画面は、次の要素で構成されます。

バナー

画面の上部にロゴ、基本検索ボックス、およびログイン情報が表示されます。

ナビゲーションメニュー

次の項目を含む画面左側のパネルバーで構成されます。

Queries

クエリーを作成、実行、表示、および保存できます。クエリーには、基本クエリー (単一キーワード検索) と拡張クエリー (単一キーワード検索に加えて最大 5 個のフィールドに検索条件を指定可能) があります。

Work Bins

作業ビンを使用して、多くのビデオクリップを 1 か所にまとめます。

Shot Lists

ショットリストで、ビデオクリップのリストを作成、表示、編集します。

Assets

DIVArchive 操作に関係するオプションのリストが表示されます。

Admin

(軽微な) 管理タスクを実行できます。

メインコンテンツ領域
メインコンテンツ領域は、画面の大部分を占めています。画面左側のナビゲーションツリーで選択した項目に基づいて情報が表示されます。

DIVAdirector Web インタフェースへの接続

DIVAdirector に接続するには、次の手順に従います。

1. Web ブラウザを開きます。

2. ブラウザ上部のアドレスフィールドに、インストールされた DIVAdirector の Web アドレスを入力します。

注記:
通常、DIVAdirector の Web アドレスはサーバーの IP アドレス (http://192.168.15.10 など) ですが、システムの構成方法によってはポート番号を含める必要がある場合もあります (http://192.168.15.10:8080 など)。接続に使用する正しい IP アドレスとポート番号 (必要な場合) については、システム管理者に確認してください。

3. Enter キーを押して DIVAdirector Web インタフェースに接続します。

4. 割り当てられているユーザー名とパスワードを使用して DIVAdirector にログインします。

5. これで、GUI を介して DIVAdirector を使用し始めることができます。

2 オブジェクト指向の機能

以降のセクションでは、DIVAdirector Release 5.3 で使用可能な機能について詳しく説明します。

クエリー

クエリーは、DIVArchive 内の特定のオブジェクト (ビデオクリップなど) を検索するために使用する事前定義された検索条件のコレクションです。クエリーはクエリーの列と演算子をオブジェクトの属性と比較する一連の条件に基づいており、検索条件を満たすオブジェクトのみが表示されます。検索結果を表示するときは、オブジェクト名でソートされます (デフォルト)。デフォルトのソート順序は、(システム管理者が) ナビゲーションメニューの「Admin」画面の「System/Defaults」ナビゲーションツリーノードで変更できます。

「Queries」ナビゲーションツリー

クエリーは、ナビゲーションツリーの「Queries」セクションに表示されます。「Queries」ナビゲーションツリーは、次のような階層構造になっています。

- 組織

- 組織単位のパブリッククエリー

- グループ

- グループ単位のパブリッククエリー

- ユーザー

- プライベートクエリー

- 直近のクエリー

クエリーには次の 3 つのアクセスレベルがあります。

プライベート

自分だけが表示および操作できるプライベートクエリーを作成します。これらは、関連する可視性アクセス権に応じてほかのユーザーにも表示されます。システム管理者は、「Admin」、「Groups」画面の「Visibility」タブで可視性を制御します。

パブリック

クエリーをパブリックにするには、プライベートクエリーを「Public Queries」フォルダにドラッグします。パブリッククエリーは、パブリックフォルダにアクセスできるすべてのユーザーが表示および使用できます。パブリックフォルダは組織単位またはグループ単位にすることができますが、これらのフォルダへのアクセスは可視性権限によって制御されます。

直近

これらのクエリーは直近で使用されたものであり、過去 10 日間のみが表示されます。

「Private Queries」フォルダ内のクエリーは、独自のクエリーフォルダにグループ化でき、クエリー自体と同じレベルで「Private Queries」に表示されます。ほかのクエリーフォルダ内で入れ子にすることもできます。組織とグループに対しては、関連する可視性権限がその組織に指定されている場合にのみ、クエリー結果が表示されます。ログインしたユーザーがほかのユーザーを表示できるかどうかを決定する可視性権限は、ほかのユーザーのクエリーを表示できることとは異なります。

「Queries」ナビゲーションツリー内の項目には、子ノードの数を示す括弧付きの数値が接尾辞として付くことがあります。たとえば、(4) という接尾辞が付いたプライベートノードは、子ノードの合計数が 4 であることを示しています。子ノードの数には、クエリーとクエリーフォルダの両方が含まれています。

クエリーのタイプ

DIVAdirector では、2 種類のクエリーを実行できます。

アドホック

アドホッククエリーは 1 回だけ実行され、「Search」フィールドに検索条件を入力して「Search」をクリックするとただちに実行されます。実行された各クエリーは、画面左側の「Queries」ナビゲーションツリーに表示される直近のクエリーのリストに追加されます。

保存済み

これらは、システムに保存されている事前定義のクエリーです。これにより、ユーザーは以前の結果に簡単にアクセスしたり、検索条件を再入力せずにクエリーを再実行したりできます。パブリック、プライベート、直近のどのクエリーも保存できます。

基本検索

基本検索では、Postgres の全文検索エンジンを利用します。全文検索は、文字列照合によるテキスト検索と比べて基本的な機能に違いがあります。クエリー文字列の語句が語彙素に変換され、事前にフォーマットされたインデックス付きテーブルで検索されます。

語彙素は、ある言語の意味のある言語単位として定義されます。1 つまたは複数の単語で構成され、形態または意味によって関連付けられた単語群に適用されます。

語彙素は言語ごとに異なります。検索の計算時に使用する言語は、「Admin」、「System」、「Defaults」ページで変更できます。メタデータ内の言語の再計算は網羅性の高いデータベース操作であり、完了までに (平均で) 8 時間以上かかる可能性があります。

検索を実行すると、語彙素の語幹が一連の類似の語彙素として抽出され、通常のテキスト照合がシミュレートされます。また、接続詞、代名詞、および効果要素 (「ストップワード」とみなされるもの) は語彙素に変換されず、検索機能では無視されます。特定のフレーズを検索する必要がある場合は、Contains 節を含む拡張検索クエリーを使用することをお勧めします。たとえば、正規化された語彙素では、「an elephant's swimming trunks」というフレーズは「eleph」、「swim」、および「trunk」の 3 つの語彙素として解釈されます。検索パラメータとテキスト形式のすべてのメタデータの両方が正規化されるため、類似する条件と一致する可能性が大きくなります。たとえば、populous と populated は同じ語彙素に変換されるため、この 2 つはどちらの語句にも一致します。大規模なデータセットでは、全文検索の方が文字列照合より大幅に高速であり、その結果、より高速で柔軟な検索エンジンです。メタデータに対する拡張検索クエリーでは、リテラルの照合が簡単にできます。

基本クエリーを作成するには、次の手順に従います。

1. 画面右上の「Search」フィールドに、検索するテキストを入力します (64 文字の制限があります)。

2. 検索アイコン (「Search」フィールドの右側にある虫めがね) をクリックするか Enter キーを押して、検索を開始します。

3. メタデータのテキストフィールドに入力した検索テキスト (または入力した検索テキストの語彙素) が含まれているオブジェクトについて検索が実行されます。

基本検索に基づくクエリーは、「Recent Queries」リストに追加され、「Queries」ナビゲーションツリー内のクエリー名の横に表示される検索アイコンで示されます。

基本検索でのブール型のサポート

基本検索では、語句間の節を示す AND、OR、および NOT ブール型演算子の使用がサポートされます。空白は、デフォルトの AND 演算子を表します。

AND 演算子は、一致するにはオブジェクトにすべての語句が存在する必要があることを指定します。これがデフォルトの動作であるため、AND の使用はオプションです。

例:

- 検索フレーズ「virtual camera」は、「virtual AND camera」と同じです。

- 検索フレーズ「virtual NOT camera」は、「virtual AND NOT camera」と同じです。

OR 演算子は、一致するにはオブジェクトにいずれかの語句が存在する必要があることを指定します。たとえば、検索フレーズ「virtual OR camera」は、単語「virtual」または単語「camera」、あるいはその両方の単語が含まれるメタデータを検索します。

引用符を使用して複数の節をまとめることができます。たとえば、検索フレーズ「"Space the final frontier" OR "Star Trek"」は、いずれかの語句の集まりと一致しますが、語彙素を共有しません。

NOT 演算子は、NOT に続く語句がファイルのメタデータに存在しないことを指定します。たとえば、検索フレーズ「NOT virtual」は、「virtual」という単語が含まれていないメタデータを検索します。

1 つの検索フレーズ内で複数のブール型検索語句を使用できます。

拡張検索

外部メタデータとバイナリ添付データを除く特定のメタデータフィールドを検索できます。各フィールドに対して AND または OR 論理演算子を使用することで、(すべてのメタデータフィールドに対する検索条件に加えて) 最大 5 個のメタデータフィールドを検索できます。

拡張クエリーを作成するには、次の手順に従います。

1. 画面右上の「Advanced」をクリックします。選択できる拡張条件が表示されます。
「Advanced」画面の上部には、基本検索を実行するための検索語句を入力するフィールドを含む領域があります。画面の残りの部分は、拡張検索で使用されます。

2. すべてのメタデータフィールドを対象とするテキスト検索を指定するには、「Search」フィールドに目的の検索テキストを入力します。
これが指定した唯一の条件である場合は、基本検索を実行するのと同じことになります。

3. 検索アイコンをクリックするか Enter キーを押して、クエリーを実行します。

特定のメタデータフィールドを対象とする拡張検索条件を定義するには、次の手順に従います。

1. 「Search」ラベルのすぐ下に、クエリーで照合する語句を指定する「Match」ドロップダウンリストがあります。個々の条件と一致させるには (論理 AND)、「ALL」を選択します。いずれか 1 つの条件と一致させるには (論理 OR)、「ANY」を選択します。

2. 「Match」ドロップダウンリストの右側に、複数の「Metadata Field」ドロップダウンリストがあります。グループまたは組織で使用可能な任意のメタデータフィールドから選択できます。比較するメタデータフィールドの値 (最大 64 文字) を入力します。

3. 画面の中央に「Not」チェックボックスがあります。各クエリーリストの横にある「Not」チェックボックスにチェックマークを付けると、クエリーが逆になり、指定した条件を満たしていないオブジェクトのみが表示されます。

4. 「Not」チェックボックスの右側に、「Operator」ドロップダウンリストがあります。「Operator」ドロップダウンリストからブール演算子を選択します。
オプションには、「Less Than」、「Equals」、「Greater Than」などの項目が含まれます。列で使用できる演算子は、選択したメタデータフィールドによって異なります。

5. 「Operator」リストの横に、「Search Criteria」領域があります。検索する語句をフィールドに入力します。

6. 「Search Criteria」領域のすぐ下に、「QC Status」ドロップダウンリストがあります。検索の QC レポートステータスを選択します。

7. 検索アイコンをクリックするか Enter キーを押して、クエリーを実行します。

拡張検索に基づくクエリーは、「Recent Queries」リストに追加され、「Queries」ナビゲーションツリー内のクエリー名の横に表示される検索アイコンで示されます。メインコンテンツ画面の右上に、後ろに感嘆符が付いた「Advanced」リンクが表示されます。

構成可能な検索結果

検索結果の各ページに表示されるプロキシの数は構成可能であり、ほとんどの検索結果は (ページ当たりの値に応じて) 複数のページではなく 1 つのページに表示できます。

デフォルト値は 0 (画面に合わせて結果を表示する)、指定できる最大値は 1,000 です。1,000 より大きい値を入力した場合は、値が自動的に 1,000 に戻ります。システム管理者が、「Admin」、「System」、「Defaults」画面で検索結果の制限値を構成します。ページ当たりの結果の数が少なすぎる場合や多すぎる場合は、管理者と相談して、結果の表示数を増減してください。

クエリーフォルダの新規作成

保存したクエリーを整理するのに役立つクエリーフォルダを作成できます。新しいクエリーフォルダを作成するには、次の手順に従います。

1. 「Queries」ナビゲーションツリーで、新しいフォルダを作成する「Private」ノードを右クリックします。

2. 表示されたコンテキストメニューから「New Folder」メニュー項目を選択します。

3. 新しいフォルダの名前を入力します。ユーザーがフォルダー名からクエリーの目的を簡単に識別できるように、わかりやすい名前を入力してください。

4. 完了すると、新しいクエリーフォルダが表示されます。

クエリーフォルダの削除

クエリーフォルダを削除するには、次の手順に従います。

1. ナビゲーションツリーリストで、削除するフォルダを右クリックします。

2. 表示されたコンテキストメニューの「Delete」をクリックします。

3. 確認のダイアログボックスで、「OK」をクリックして削除を続行します。操作を取り消してフォルダを保持するには、「Cancel」をクリックします。

注記:
プライベートフォルダを削除すると、そのパブリックコピーも削除されます。

クエリーの新規作成

新しいクエリーを作成するには、次の手順に従います。

1. 「Queries」ナビゲーションツリーの「Private」ノードを右クリックします。

2. 表示されたコンテキストメニューの「New Query」をクリックします。

3. 新しいクエリーの名前を入力し、Enter キーを押します。

クエリーのアクティブ化

いつでも簡単にアクセスできるように、アクティブなクエリーを特別に割り当てます。クエリーをアクティブにするには、次の手順に従います。

1. 「Queries」ナビゲーションツリーの上部 (「Queries」タイトルバーの右側) にある「Active」ボタンをクリックします。

2. 目的のクエリーを右クリックし、表示されたコンテキストメニューから「Set Active」をクリックします。

クエリーのプライベート化

直近のクエリーをプライベートにすることができます。「Recent Queries」フォルダにはクエリーが直近の 10 個しか保持されないため、次の手順に従って、保持するクエリーを「Private」フォルダに移動するようにしてください。

1. 画面左側のナビゲーションツリーの「Queries」セクションを開きます。

2. プラス記号をクリックして、「Admin」ナビゲーションツリーを展開します。

3. プラス記号をクリックして、「Recent Queries」ナビゲーションツリーを展開します。

4. 目的のクエリーを見つけて選択し、それを「Private」フォルダにドラッグ&ドロップします。

クエリーのパブリック化

パブリッククエリーを使用すると、システム内のほかのユーザーがクエリーを表示および実行できます。パブリッククエリーには 2 つのタイプがあります。

- 組織単位

- グループ単位

クエリーグループ全体をパブリックにすることはできません。パブリックにすることができるのは個々のクエリーだけです。

注記:
パブリックにすることができるのはプライベートクエリーだけです。

次の手順によって、「Queries」領域の「Public」フォルダ内にクエリーへのリンクが作成されます。この結果、選択したクエリーがグループでパブリックになります。

1. 画面左側のナビゲーションツリーの「Queries」セクションを開きます。

2. プラス記号をクリックして、「Admin」ナビゲーションツリーを展開します。

3. プラス記号をクリックして、「Private」フォルダのナビゲーションツリーを展開します。

4. 目的のクエリーを「Private」フォルダから「Group」の下にある「Public」フォルダにドラッグ&ドロップします。

5. 「Public」フォルダにドロップすると、「Public」リストに新しいクエリーが表示されます。

6. (グループだけでなく) 組織内でクエリーをパブリックにするには、上記の手順に従いますが、「Group」の下にある「Public」フォルダにクエリーをドラッグ&ドロップする代わりに、「Organization」の下にある「Public」フォルダにクエリーをドロップします。

注記:
パブリッククエリーを再度プライベートにすることができるのは、管理者権限を持つユーザーだけです。これは、「Admin」、「Public Resources」画面を使用して行います。

クエリーの実行

「Queries」ナビゲーションツリーでクエリーをクリックすることにより、保存されたクエリーをいつでも実行できます。

作成して保存したクエリーに含まれるメタデータフィールドがあとで管理者によって非表示にされた場合は、次回クエリーが実行されたときに、メインコンテンツウィンドウの「Advanced」リンク (画面右上) の横に感嘆符が表示されます。感嘆符の上にマウスポインタを置くと、非表示のフィールドが検索で使用されていることを示すツールチップの警告が表示されます。

注記:
非表示のメタデータフィールドは検索の実行時に除外されます。

クエリーおよびクエリーフォルダの名前変更

クエリーまたはクエリーフォルダの名前を変更するには、次の手順に従います。

1. 画面左側のナビゲーションツリーの「Queries」セクションを開きます。

2. 名前を変更するクエリーまたはクエリーフォルダを右クリックします。

3. 表示されたコンテキストメニューから「Rename」を選択します。

4. 新しい名前を入力します。

5. Enter キーを押してプロセスを完了します。

保存済みクエリーの削除

保存されたプライベートクエリーを永続的に削除できます。クエリーをパブリックにすると、プライベートフォルダ構造内のクエリーに類似するコピーが「Public」ナビゲーションツリーフォルダの下に追加されます。パブリッククエリーをパブリックフォルダから直接削除することはできませんが、パブリックフォルダ内にコピーが存在するクエリーをプライベートツリー構造から削除すると、パブリックフォルダ内のそのクエリーのコピーも削除されます。

保存されたクエリーを削除するには、次の手順に従います。

1. 「Queries」ナビゲーションツリーリストから、削除するプライベートクエリーを選択します。

2. クエリーを右クリックし、表示されたコンテキストメニューから「Delete」を選択します。

3. 確認のダイアログボックスで、「OK」をクリックして削除を続行します。操作を取り消してクエリーを保持するには、「Cancel」をクリックします。

注記:
クエリーを削除しても、その構成要素だったオブジェクトは DIVAdirector から削除されません。

クエリー結果の表示

クエリー結果は、DIVAdirector のメインコンテンツ領域のリストビューまたはグリッドビューのいずれかに表示されます。目的の表示を選択するには、画面右下の「List/Grid」をクリックしてビューを切り替えます。

グリッドビューには、検索結果がサムネイルのグリッドの形式で表示されます。リストビューには、検索結果がリストの形式で表示されます。どちらの場合も、検索結果で許可されている列のみが表示されます。

グリッドビューとリストビューのどちらでも、サムネイルの上にマウスポインタを置くと、ボタンとして機能する一連の標準的なメディアプレーヤースタイルのミニアイコンが表示されます。これらのボタンは次のように機能します。

Play the Proxy for this Asset

このアイコンは、メディアプレーヤーに表示される標準の再生アイコンです。ボタンをクリックすると、選択したクリップがプレーヤーで再生されます。このオプションが使用可能になり、再生できるクリップは、プロキシを持つクリップだけです。プロキシが関連付けられていないクリップについては、このボタンがグレー表示されます。

Edit Metadata

このアイコンは、右上隅が折り畳まれたドキュメントの形をしており、「Asset Metadata」領域にメタデータを表示します。

Add this Asset to the Recent Work Bins

このアイコンは、プラス記号の形をしており、選択されたクリップを管理者の「Recent Work Bins」フォルダ内の作業ビンに追加します。

Create a Shot List for this Asset

このアイコンは、互いを指す 2 つの矢印の形をしており、「Recent Shot Lists」フォルダ内のショットリストに選択されたクリップを追加することによって、クリップのショットリストを作成します。

DIVArchive Restore

このアイコンはカーブした矢印 (リフレッシュアイコンと同様) の形をしており、これを使用して DIVArchive システムからビデオクリップの高解像度バージョンを復元できます。仮想オブジェクトについては、このアイコンはアクセス不可 (グレー表示) になります。

DIVArchive Delete

このアイコンは、標準的な X (削除機能を表す) の形をしており、DIVArchive からファイルを削除します。クリップのプロキシとメタデータは DIVAdirector からすぐには削除されず、DIVAdirector と DIVArchive 間の次の同期サイクルで削除されます。仮想アセットを削除すると、システムからプロキシが削除されます。

ツールチップ

クリップの上にマウスポインタを置くと、このダイアログボックスが開き、ツールチップが表示されます。ツールチップの情報は、システム管理者が「Admin/Metadata」画面で構成できます。

複数のクリップを選択すると、前述のアクションを複数のクリップに対して一度に実行できます。個々のクリップを現在の選択に追加するには、Ctrl キーを押しながら、追加する各クリップ上でマウスの左ボタンをクリックします。クリップのグループを選択するには、Shift キーを押しながら、グループの最初のクリップをクリックし、グループの最後のクリップをクリックします。最初に選択したクリップと最後に選択したクリップの間にあるすべてのクリップが選択されます。

1 つのサムネイルまたは選択した複数のサムネイルを右クリックすると、ミニアイコン (前述) のすべての機能を提供するコンテキストメニューが表示されます。

Play in New Window

選択されたプロキシを新しいウィンドウで再生します。

警告:

このオプションは、特に多数のプロキシが個別のウィンドウで同時に再生されたときに、クライアントマシンのメモリーとパフォーマンスに重大な影響を与える可能性があります。

Add to Work Bin

選択されたクリップを新しい作業ビンまたはアクティブな作業ビンに追加します。

Add to Shot List

選択されたクリップを新しいショットリストまたはアクティブなショットリストに追加します。

Export Metadata

メタデータを CSV または XML 形式のファイルとしてエクスポートできます。

クエリーの内容の表示

クエリーの内容を表示するには、画面左側の「Queries」ナビゲーションツリーでクエリーの上にマウスポインタを置き、ツールチップを表示します。または、クエリー自体をクリックして、クエリーを実行するために使用された個々の条件を表示することもできます。

- 虫めがねアイコンは、クエリーが基本クエリーであることを示します。

- 文字 A が付いた虫めがねアイコンは、クエリーが拡張クエリーであることを示します。

ビデオクリップのプロキシの再生

ビデオの再生は、DIVAdirector にプロキシが登録されている場合にのみ可能です。プレーヤー領域に表示されるクリップは、DIVArchive にアーカイブされているクリップの低解像度バージョンです。表示されるクリップには DIVArchive 内のオブジェクトと同じコンテンツ、フレーム速度、継続時間、およびタイムコードが含まれており、解像度のみが異なります。

再生が機能するには、クライアント PC に次がインストールされている必要があります。

- Windows Media ファイルおよび MP4 ファイルの再生に対応する Microsoft Silverlight 5。

- QuickTime MOV ファイルに対応する Apple QuickTime Player。

注記:
Google Chrome では、NPAPI のサポートが終了したため、WMV および MOV クリップの再生はサポートされなくなりました。

プレーヤー領域の下部に次のコントロールが配置されています。

ミュート

ミュートボタンはプレーヤーの右下にあり、スピーカーのような形をしています。クリックすると音声がミュートされます。

ボリュームコントロール

ボリュームコントロールはプレーヤーの右下にあり、これを使用して再生中のプロキシのボリュームを調整できます。

巻き戻し

巻き戻しボタンは、プレーヤーの左下にある左向きの二重矢印です。クリックすると、クリップが逆方向に 4 倍速で再生されます。もう一度巻き戻しを押すと、再生速度が 8 倍速に変更されます。

前のフレーム

前のフレームボタンは、プレーヤーの左下にある、右側に縦棒が付いた左向き矢印です。このボタンをクリックすると、プロキシの直前のフレームにスキップします。これにより、プロキシをフレーム単位で表示できます。

停止

停止ボタンは、プレーヤーの左下にある四角形で、プロキシの再生を停止します。

一時停止

一時停止ボタンは、プレーヤーの左下にある二重の縦線で、現在の再生操作を一時停止します。これは、再生と一時停止を切り替えるトグルボタンです。クリップが一時停止すると、このボタンに再生アイコンが表示されます。

再生

再生ボタンは、プレーヤーの左下にある右向きの一重矢印です。クリックすると、プロキシが再生されます。これは、再生と一時停止を切り替えるトグルボタンです。クリップの再生中は、このボタンに一時停止アイコンが表示されます。

次のフレーム

次のフレームボタンは、プレーヤーの左下にある、左側に縦棒が付いた右向き矢印です。このボタンをクリックすると、プロキシの次のフレームにスキップします。これにより、プロキシをフレーム単位で表示できます。

早送り

早送りボタンは、プレーヤーの左下にある右向きの二重矢印で、プロキシを早送りします。クリップが 4 倍速で再生され、もう一度早送りを押すと、再生速度が 8 倍速に変更されます。

「ループなし」再生モード

「ループなし」再生モードボタンは、右向き矢印が付いた縦線で、クリップをループせずに最初から最後まで再生します。これは、「ループなし」、「マーカー間でループ」、および「すべてのセグメントでループ」の間で切り替える 3 段トグルボタンです。

「マーカー間でループ」再生モード

「マーカー間でループ」再生モードボタンは、2 つの縦線の間に循環する矢印があり、指定したマーカー間のクリップを再生して連続的にループします。

「すべてのセグメントでループ」再生モード

「すべてのセグメントでループ」再生モードボタンは、循環する矢印が上部の 2 つの縦線 (セグメントを表す) を貫通しており、選択した各セグメントがセグメントリストに表示される順番で連続的に再生されます。このボタンは、ショットリストエディタでのみ使用できます。

プロキシプレーヤーのコントロール表示

DIVAdirector に格納されているすべてのプロキシは、DIVAdirector Web サーバーによって制御され、Windows Media (WMV)、Apple QuickTime (MOV)、または Generic H.264 (MP4) ファイルを使用できます。

オブジェクトのメタデータの編集

システム管理者がこの機能へのアクセスを許可した場合は、クリップのメタデータとキーフレームのサムネイルを編集できます。各フィールドの型は、システム管理者が「Admin」、「Metadata」画面で割り当てます。各グループのロールは、「Admin」、「Groups」画面の「Permissions (Metadata)」タブで設定します。

ドロップフォルダ

ドロップフォルダは、それ以外の方法では現実的に手動で実行できない大量のデータインポートやトランザクションを管理するために使用されます。初期の DIVAdirector Release 5.3 では、メタデータドロップフォルダのみがユーザーインタフェースを介して使用できます。ほかのドロップフォルダでは、以前のソフトウェアリリースの使い勝手と構成が維持されます。ドロップフォルダは、グループ単位で共有され、グループに構成されている権限に基づいてメタデータまたはタスクを変更して実行する場合にのみ使用可能です。

注記:
プロキシドロップフォルダは DIVAdirector のこのリリースでも引き続き動作します。プロキシドロップフォルダではなく、プロキシ生成用の新しいトランスコードサービスを使用することをお勧めします。

ドロップフォルダには、フォルダモニターとユーザーインタフェース (UI) の 2 つの主要コンポーネントがあります。フォルダモニターは、DIVAdirector Server に構成されたディレクトリを監視し、指定された拡張機能を使用してファイルを自動的に処理します。ユーザーインタフェースは、処理対象の 1 つまたは複数のファイルをローカルシステムからサーバーのドロップフォルダにアップロードする手段を提供します。

注記:
新規作成されたドロップフォルダは、グループの各メンバーのユーザーインタフェースを介してすぐに使用できますが、管理者はフォルダモニターが新しいフォルダのモニタリングをアクティブに開始する前に、DIVAdirector のドロップフォルダと注釈サービスを再起動する必要があります。

ドロップフォルダのナビゲーション

「Dropfolders」ナビゲーションツリーには 2 つのノードが含まれています。1 つは構成用のノードであり、もう 1 つは使用可能な各ドロップフォルダが一覧表示されるノードです。ツリー内の各ドロップフォルダは、それぞれのドロップフォルダのアップロードページにリンクしています。

ドロップフォルダエクスプローラ

「Dropfolders」ナビゲーションツリーで目的のドロップフォルダをクリックすると、ドロップフォルダエクスプローラが開きます。ドロップフォルダエクスプローラは、特定のドロップフォルダをアップロードし、その処理をモニタリングするための手段を提供します。処理された各ファイルから、インポートの全体的なステータスを反映したログエントリが生成され、人間が読める形式のダウンロード可能なログファイルが提供されます。このエクスプローラは、ドラッグ&ドロップ機能と、ファイルセレクタ (画面左側の中央寄りにある「Add Files」ボタンでアクセス) を備えています。すべてのファイルを選択して、「Start Upload」(「Add Files」ボタンの横) をクリックすると、各ファイルの処理が開始されます。

ドロップフォルダの構成

グループのユーザーはだれでも、「Drop Folder Configuration」画面でドロップフォルダをただちに作成したり、以前の構成をインポートしたり、既存の構成をエクスポートしたりできます。各ドロップフォルダでは特定のアクションが実行されますが、そのためには、そのアクションタイプに合わせた設定が必要になります。メタデータタイプ以外のすべてのドロップフォルダタイプの詳細な構成情報については、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

メタデータドロップフォルダの構成

このセクションでは、メタデータドロップフォルダの構成について説明します。「Dropfolders」ナビゲーションツリーで「Configuration」ノードをクリックすると、「Dropfolders Configuration」画面が開きます。

「Dropfolders Configuration」画面では、メタデータドロップフォルダの次のオプションが構成されます。

- メニューオプション (画面右上)

Save

このメニュー項目をクリックすると、現在選択されている構成が保存されます。

Import

ファイルセレクタのプロンプトが表示され、ドロップフォルダ構成のインポートプロセスが開始されます。従来の XML 形式によるドロップフォルダ構成と新しい構成の両方がサポートされています。構成をインポートしたあとは、保存する前に「Watch Path」オプションやその他の必要な構成値を指定する必要があります。現在のグループがアクセスできないオプションはインポートされません。たとえば、自分のグループに編集権限がないメタデータフィールドをインポートすることはできません。

Delete

このメニュー項目をクリックすると、現在選択されている構成が削除されます。システム管理者は、アクティブな構成を削除したあとで、DIVAdirector のドロップフォルダと注釈サービスを再起動する必要があります。

Export

このメニュー項目をクリックすると、現在のドロップフォルダ構成が XML 形式でエクスポートおよびダウンロードされます。

- メタデータドロップフォルダの構成オプション

- Folder Settings (これらのオプションはすべて必須です。)

Drop Folder Type

どの構成オプションが使用可能になるかは、ドロップフォルダのタイプによって決まります。現在は、「METADATA」タイプのみが使用可能です。

Description

これは、ナビゲータに反映されるタイトルであり、ドロップフォルダがエクスポートされるときのエクスポートファイルの名前です。

Watch Path

これは、ドロップフォルダモニターが処理対象の新しいファイルを探すときに使用するフルパスです。ドロップフォルダを構成して保存したあとは、監視パスを変更できません。

Log File Path

これは、各ファイル処理の試行に関する個別のログファイルがある DIVAdirector Server 上の場所のフルパスです。

Enabled

このチェックボックスにチェックマークを付けると、構成されたドロップフォルダが有効になります。チェックボックスのチェックマークを外すと、構成が無効になります。

- File Process Settings

File Format Type

このフィールドの値は、ドロップフォルダで期待されるファイル形式を定義します。メタデータドロップフォルダでは、次の値が有効です。

CSV: この値を選択すると、スキーマの定義 (下記を参照) に必要な構成オプションが表示されます。

XML: XML 形式のガイドライン (下記を参照) に準拠していれば、XML 形式のメタデータを取り込むことができます。

JSON: この形式は、現在実装されていません。

Save Backup File

このオプションのチェックボックスにチェックマークを付けると、処理中にエラーが検出された場合に、取り込んだファイルのコピーが保存されます。バックアップファイルが保存されるのは、ドロップフォルダモニターによって処理されるときだけです。ドロップフォルダエクスプローラのページからのアップロードは、サーバー上にバックアップされません。

Backup Path

これは、処理中にエラーが発生した場合にバックアップコピーが作成されるサーバー上の場所のフルパスです。「Save Backup File」チェックボックスにチェックマークが付いている (このオプションが有効である) 場合、このフィールドは必須です。

- Action Settings

Overwrite Old Data

このオプションは、指定されたフィールドのメタデータがオブジェクトにすでに定義されている場合に、既存のメタデータを上書きします。

Delete On Null

このオプションは、処理されたファイルから空の値が解析された場合に、指定されたメタデータをオブジェクトから削除します。

Virtualize

このオプションは、現在アーカイブ内に存在しないオブジェクトにメタデータが追加された場合に、仮想オブジェクトを作成します。

- CSV File Format Settings

Delimiter

CSV ファイルのインポートでは、コンマ、セミコロン、タブの 3 つのいずれかを区切り文字として使用できます。

Encapsulation

カプセル化文字を使用すると、メタデータ値の内部で区切り文字を使用できるようになります。現在サポートされているカプセル化文字は引用符だけです。インポートされたメタデータの内部にカプセル化文字が存在する場合は、それをバックスラッシュでエスケープする必要があります。

Has Header Row

このチェックボックスにチェックマークが付いている場合は、CSV ファイルの先頭にパーサーで無視する必要がある 1 行分のヘッダーがあることを示します。

- Field Mapping (CSV 専用)
フィールドマッピングは、CSV ファイルで定義された列の順序を特定します。定義されたマッピングは、フィールドを目的の位置にドラッグして並べ替えることができます。「Name」および「Category」フィールドは、すべての CSV インポートで必要になるため、事前定義されています。新しいフィールドを追加するには、「+ Add new record」ボタンをクリックします。これにより、「Field Mappings」ダイアログボックスが表示されます。

「Metadata Type」リストには、ドロップフォルダにまだ追加されていないフィールドと、グループがアクセスできるメタデータタイプのみが含まれています。日付または時間のメタデータには「DateTime Mask」フィールドを定義できますが、マスクが指定されていない場合は一般的な形式が使用されます。フィールドは、いつでも鉛筆アイコンを使用して編集したり、X アイコンを使用して削除したりできます。

次の例は、必要な XML 形式を示しています。

<XML Import><Category object_category="some category"><Object object_name="some object name1"><metadata1>data<\metadata1><metadata2 dt_mask="some date time mask">date<\metadata2><\Object><Object object_name="some object name2"><metadata1>data<\metadata1><metadata2 dt_mask="some date time mask">date<\metadata2><\Object><\Category>(More Categories Can Be Defined Here)<\XML Import>

作業ビン

作業ビンは、ユーザーがオブジェクトを 1 か所にまとめるために使用する作業領域です。画面左側の「Work Bins」ナビゲーションツリーは、「Queries」ナビゲーションツリーと同様に構成されています。このドキュメントの「Queries」ナビゲーションツリーセクションで説明されているすべての内容は、作業ビンにも適用されます。

既存の作業ビンの表示

「Public」や「Recent Work Bins」領域などの特定の作業ビンで使用可能なクリップを表示するには、次の手順に従います。

1. 「Work Bins」ナビゲーションツリーで、目的の作業ビン名をクリックして、そこに含まれているクリップを表示します。

2. メインウィンドウがリフレッシュされ、選択した作業ビンに属するクリップが表示されます。

作業ビンフォルダの新規作成

複数の作業ビンをグループ化することで、作業領域を整理できます。フォルダをほかのフォルダ内にネストして、階層構造を作成できます。新しい作業ビンフォルダを作成するには、次の手順に従います。

1. 「Work Bins」ナビゲーションツリーの既存のフォルダ (新しいフォルダを作成する場所) を右クリックし、表示されたコンテキストメニューから「New Folder」を選択します。

注記:
「Work Bin」階層の「Public」フォルダ内にグループを作成することはできません。

2. 新しいフォルダの名前を入力し、Enter キーを押します。

3. 選択した元のフォルダの下に、新しい作業ビンフォルダが表示されます。

作業ビンフォルダの削除

作業ビンフォルダを削除するには、次の手順に従います。

1. 「Work Bins」ナビゲーションツリーリストで削除するフォルダを右クリックし、表示されたコンテキストメニューから「Delete」を選択します。

2. 確認のダイアログボックスで、「OK」をクリックして削除を続行します。このアクションを取り消してフォルダを保持するには、「Cancel」をクリックします。

注記:
プライベートフォルダを削除すると、そのパブリックコピーも削除されます。

作業ビンの新規作成

新しい作業ビンを作成すると、より効率的にオブジェクトを整理および操作できます。新しい作業ビンを作成するには、次の手順に従います。

1. 「Work Bins」ナビゲーションツリーリストの目的のフォルダ (新しい作業ビンを作成する場所) を右クリックし、表示されたコンテキストメニューから「New Work Bin」を選択します。

2. 新しい作業ビンの名前を入力し、Enter キーを押します。

3. 新しい作業ビンが、「Work Bins」画面の選択した (作業ビンが作成された) グループの下に表示されます。

作業ビンのパブリック化

作業ビンをパブリックにすると、ほかのユーザーがそれらを表示できるようになります。パブリック作業ビンには 2 つの種類があります。

- 組織単位

- グループ単位

パブリックにすることができるのは、作業ビングループ全体ではなく、個々の作業ビンだけです。

注記:
パブリックにすることができるのはプライベート作業ビンだけです。

この操作によって、「Work Bins」画面の「Public Group」の下に作業ビンへのリンクが作成されます。プライベート作業ビンをパブリックにするには、次の手順に従います。

1. 作業ビンを「Private」ナビゲーションツリーリストから該当するグループの下にある「Public」フォルダにドラッグ&ドロップします。

2. 「Public」フォルダにドロップすると、「Public」リストに新しい作業ビンが表示されます。

3. 作業ビンを組織内でパブリックにするには、上記の手順に従います。異なるのは、作業ビンを「Group」の下ではなく「Organization」の下にある「Public」フォルダにドラッグ&ドロップする点です。

注記:
パブリック作業ビンを再度プライベートにすることができるのは、システム管理者だけです。これは、「Admin」、「Public Resources」画面を使用して行います。

作業ビンの削除

作業ビンを永続的に削除できます。直接削除できるのはプライベート作業ビンだけです。作業ビンをパブリックにすると、プライベートフォルダ構造内の作業ビンに類似するコピーが「Public」ナビゲーションツリーフォルダの下に追加されます。パブリック作業ビンをパブリックフォルダから直接削除することはできませんが、パブリックフォルダ内にコピーが存在する作業ビンを「Private」ナビゲーションツリー構造から削除すると、パブリックフォルダ内のその作業ビンのコピーも削除されます。作業ビンを永続的に削除するには、次の手順に従います。

1. 「Work Bin」ナビゲーションツリーリストから削除するプライベート作業ビンを選択します。

2. 作業ビンを右クリックし、表示されたコンテキストメニューから「Delete」を選択します。

3. 確認のダイアログボックスで、「OK」をクリックして削除を続行します。操作を取り消して作業ビンを保持するには、「Cancel」をクリックします。

注記:
作業ビンを削除しても、その構成要素だったクリップは DIVAdirector から削除されません。

作業ビン内のビデオクリップの操作

作業ビンの内容は、リストビューまたはグリッドビューのいずれかで表示できます。目的のビュー表示を選択するには、画面右下の「List/Grid」を使用してビューを切り替えます。リストビューでは、メインコンテンツ領域内に表示されるメタデータ列は常にクエリー結果と同じになり、「Admin」、「Groups」画面でグループごとに構成されます。

グリッドビューには、検索結果がサムネイルのグリッドの形式で表示されます。リストビューには、検索結果がリストの形式で表示されます。どちらの場合も、検索結果で許可されている列のみが表示されます。

グリッドビューとリストビューのどちらでも、サムネイルの上にマウスポインタを置くと、ボタンとして機能する一連のミニアイコンが表示されます。これらのボタンは次のように機能します。

Play the Proxy for this Asset

このアイコンは、標準的な再生ボタンアイコン (右向き矢印) で、選択されたオブジェクトをプレーヤー画面で再生します。このオプションが使用可能になり、再生できるクリップは、プロキシを持つクリップだけです。プロキシが関連付けられていないクリップについては、このアイコンはグレー表示になります。

Edit Metadata

このアイコンは、右上隅が折り畳まれたドキュメントの形をしており、オブジェクトのメタデータ領域にクリップのメタデータを表示します。このメタデータを編集できます。

Remove from Work Bin

このアイコンは、長方形の横棒の形をしており、選択されたクリップを現在の作業ビンから削除します。この操作では、作業ビンからクリップが削除されるだけであり、クリップ自体は削除されません。

Create a Shot List for this Asset

このアイコンは、互いを指す 2 つの矢印の形をしており、「Recent Shot Lists」フォルダ内のショットリストに選択されたクリップを追加することによって、クリップのショットリストを作成します。

DIVArchive Restore

このアイコンはカーブした矢印 (リフレッシュアイコンと同様) の形をしており、ユーザーはこれを使用して DIVArchive システムからクリップの高解像度バージョンを復元できます。仮想アセットについては、このアイコンはアクセス不可 (グレー表示) になります。

DIVArchive Delete

このアイコンは、標準的な X (削除機能を表す) の形をしており、DIVArchive からクリップを削除します。クリップのプロキシとメタデータは DIVAdirector からすぐには削除されず、DIVAdirector と DIVArchive 間の次の同期サイクルで削除されます。仮想オブジェクトの場合は、DIVAdirector システムからプロキシが削除されます。

ツールチップ

ビデオクリップの上にマウスポインタを置くと、ツールチップが表示されます。ツールチップの情報は、システム管理者が「Admin」、「Metadata」画面で構成できます。

複数のクリップを選択すると、前述のアクションを複数のクリップに対して一度に実行できます。個々のクリップを現在の選択に追加するには、Ctrl キーを押しながら、追加する各クリップ上でマウスの左ボタンをクリックします。クリップのグループを選択するには、Shift キーを押しながら、グループの最初のクリップをクリックし、グループの最後のクリップをクリックします。最初に選択したクリップと最後に選択したクリップの間にあるすべてのクリップが選択されます。

1 つのサムネイルまたは選択した複数のサムネイルを右クリックすると、ミニアイコン (前述) のすべての機能を提供するコンテキストメニューが表示されます。

Play in New Window

選択したプロキシを新しいウィンドウで再生できます。

警告:

これは、特に多数のプロキシが個別のウィンドウで同時に再生されたときに、クライアントマシンのメモリーとパフォーマンスに重大な影響を与える可能性があります。

Add to Work Bin

選択したクリップを新しい作業ビンまたはアクティブな作業ビンに追加できます。

Add to Shot List

選択したクリップを新しいショットリストまたはアクティブなショットリストに追加できます。

Export Metadata

メタデータを CSV または XML 形式のファイルとしてエクスポートできます。

ショットリスト

ショットリストは、DIVArchive でビデオクリップを部分的に復元できるように、ビデオクリップのセグメントを管理および操作するために使用します。また、Avid や Apple Final Cut Pro で使用可能なエクスポートされた EDL ファイルも提供します。

「Shot List」ナビゲーションツリー

ショットリストは、「Shot Lists」ナビゲーションツリーに表示されます。「Shot Lists」ナビゲーションツリーは、次の階層構造で構成されています。

- 組織

- 組織単位のパブリックショットリスト

- グループ

- グループ単位のパブリックショットリスト

- ユーザー

- プライベートショットリスト

- プロキシとセグメント

- 直近のショットリスト

- プロキシとセグメント

ショットリストエディタ

ショットリストエディタのレイアウトは、一般的なプロキシプレーヤーとほぼ同じです。表示領域が画面の中央にあり、タイムコードのマークインとマークアウトを行うためのコントロールが (プレーヤー画面とは別に) 追加されています。画面の右側には、編集中のクリップ用のセグメントリストコントロールとメタデータエディタの両方が組み込まれています。

ショットリストの作成

ショットリストを作成するには、「Add to Shot List」リンクまたはコンテキストメニュー (クリップを右クリックした場合) のどちらかを使用して「Queries Results」または「Work Bin Results」画面からクリップのコレクションを追加します。新しく作成されたショットリストを「Recent」リストから「Private」リストにドラッグできます。ショットリストを手動で作成するには、次の手順に従います。

1. 「Shot List」ナビゲーションツリーで該当するフォルダを右クリックし、表示されるコンテキストメニューから「New Shot List」をクリックします。

2. ショットリストの名前を入力し、Enter キーを押します。

3. 目的のビデオクリップを「Queries Results」または「Work Bin Results」のいずれかからショットリストにドラッグ&ドロップします (複数のクリップをドラッグ&ドロップできます)。

既存のショットリストの削除

既存のショットリストを削除するには、次の手順に従います。

1. 「Shot List」ナビゲーションツリーで、削除するショットリストを選択します。

2. ショットリストを右クリックし、表示されたコンテキストメニューから「Delete」をクリックします。

ショットリストへのビデオクリップセグメントの追加

ビデオクリップセグメントを作成し、それらをショットリストに追加できます。ショットリスト内の各セグメントは、セグメントの最初と最後のフレームのサムネイルによって表されます。

ビデオセグメントを作成するには、ショットリスト内のクリップの再生中に開始フレームと終了フレームをマークし、それをセグメントリストに追加します。

セグメント化コントロールは、画面左下のプレーヤーボタンのすぐ下にあります。

ビデオクリップセグメントを作成するには、次の手順に従います。

1. セグメント化コントロールの左側にあるマークインアイコンをクリックして、セグメントの最初のフレームをマークします。

2. マークインのタイムコードを手動で入力するか、ショット表示のすぐ下にあるタイムライン上で左側のオレンジ色のマーカーを目的のセグメント開始時間までドラッグします。

3. セグメント化コントロールの右側にあるマークアウトアイコンをクリックして、セグメントの最後のフレームをマークします。

4. マークアウトのタイムコードを手動で入力するか、ショット表示のすぐ下にあるタイムライン上で右側の薄青色のマーカーを目的のセグメント終了時間までドラッグします。

5. 「Description」フィールドにセグメントの説明を入力してプラスアイコンをクリックし (または説明を追加したあとで Enter キーを押して)、指定したセグメントをセグメントリストに追加します。

ショットリストのセグメントの削除

選択したショットリストからビデオクリップセグメントを削除するには、次の手順に従います。

1. 1 つのセグメントを削除するには、「Shot List」画面のショットリストコントロール領域内の目的のセグメントの横にあるマイナスアイコンをクリックします。

2. 複数のセグメントを削除するには、画面左上の「Select All Segments」チェックボックスを使用してすべてのセグメントを選択するか、リスト内の個々のチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. 画面右側のテーブルのすぐ上にある「Delete」をクリックします。選択したクリップセグメントがセグメントリストから削除されます。

ショットリストエントリの順序の変更

ショットリスト内に表示されるセグメントの順序によって、目視確認するセグメントの再生順序が決まります。セグメントの順序を変更するには、セグメントを目的の位置にドラッグ&ドロップします。ドラッグ中は、リストコントロール内での現在の位置が白色の点線で表示されます。

ショットリストの再生

ショットリストに現在追加されているビデオセグメントを再生するには、次の手順に従います。

1. 「Shot List」画面で、画面左上の「Select All Segments」チェックボックスにチェックマークを付けるか、個々のチェックボックスにチェックマークを付けます。

2. 「Play」をクリックします。すべてのセグメントがショットリストの表示順に再生されます。

3. または、特定のセグメントのみを再生するには、そのセグメント行の 再生アイコン (サムネイルの左側) をクリックします。

セグメントの再生中にループバックアイコン (プレーヤーコントロール内) をクリックすると、セグメントの再生がループします。ビデオクリッププロキシの再生の詳細は、ビデオクリップのプロキシの再生を参照してください。

ショットリストのパブリック化

ショットリストをパブリックにすると、システム内のほかのユーザーがそれらを表示できるようになります。パブリックショットリストには 2 種類あります。

- 組織単位

- グループ単位

注記:
パブリックにすることができるのはプライベートショットリストだけです。

ショットリストをパブリックにすると、「Shot List」画面の「Public Group」の下にそのショットリストのリンクが作成されます。ショットリストをパブリックにするには、次の手順に従います。

1. 目的のショットリストを「Private」フォルダから該当するグループの下にある「Public」フォルダにドラッグ&ドロップします。

2. 「Public」フォルダにドロップすると、「Public」リストに新しいショットリストが表示されます。

3. ショットリストを組織内でパブリックにするには、上記の手順に従います。異なるのは、ショットリストを「Group」の下ではなく「Organization」の下にある「Public」フォルダにドラッグする点です。

注記:
パブリックショットリストを再度プライベートにすることができるのは、システム管理者だけです。これは、「Admin」、「Public Resources」画面で行います。

ショットリストのエクスポート

現在のショットリストをエクスポートするには、次の手順に従います。

1. 「Shot List」画面で、エクスポートするセグメントを選択して「Export」をクリックします。

2. 画面中央の「Export Options」領域で、エクスポートに含めないセグメントを確認し、その選択を解除します。

3. 画面右側のリストから「Export Format」を選択し、「Export Format」のすぐ下にある「Filename」フィールドにファイル名を入力し、画面右上の「Export」をクリックします。ブラウザのデフォルトのファイルダウンロード手順を使用して、ブラウザのデフォルトのダウンロード場所にファイルがダウンロードされます。

2 つの形式のいずれかで現在のショットリストをエクスポートできます。

Avid ALE

Avid 編集システムにインポートできるテキストファイルの形式。これにより、ユーザーは Avid システムを使用してデジタルファイルを操作できるようになります。

Apple Final Cut Pro Interchange v4

Apple Final Cut Pro にインポートできる XML ドキュメントの形式。

警告:

XML ドキュメントを Final Cut Pro アプリケーションにインポートする場合は、特別な注意が必要です。インポートするシーケンスの速度をアプリケーションのシーケンス設定と一致させる必要があります (デフォルトのフレーム速度に関してのみ)。そうしないと、生成される FCP シーケンスのタイムライン継続時間の計算が誤って表示されます。

注記:
DIVAdirector は、インストールに Oracle DIVAdirector エクスポート形式で記述された fcp-v4.0.dtd ファイルが含まれているため、Apple Final Cut Pro アプリケーションと互換性があります。このファイルはシステム管理者から入手できます。

メタデータの操作

メタデータは、ビデオクリップの属性を取得するために使用されます。このセクションでは、メタデータの概念と DIVAdirector ユーザーが使用できるオプションについて説明します。メタデータフィールドの詳細な説明は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

メタデータについて

DIVAdirector は、2 種類のメタデータをサポートしています。

システム

システムメタデータフィールドは、ベースラインとなる事前定義されたメタデータフィールドです。DIVAdirector では読み取り専用であり、DIVAdirector ユーザーは編集できません。システムメタデータは、DIVArchive からインポートされたフィールドと、DIVAdirector Server からインポートされたフィールド (プロキシをプロキシドロップフォルダにドロップしたあとで生成されたもの) で構成されます。プロキシのメタデータは、DIVAdirector Server ではなく、トランスコードサービスから生成されます。

カスタム

カスタムメタデータフィールドは、追加のクリップ属性を記述するために使用する DIVAdirector のカスタム定義フィールドです。これにより、組織の仕様と要件に合わせてシステムをさらにカスタマイズできます。システム管理者は、システムを使用する前にこれらのフィールドをシステムに合わせて適切に構成する必要があります。

システムメタデータフィールドについて

システムメタデータフィールドを変更することはできません。これらのフィールドには、次が含まれます。

ID

DIVAdirector によって定義された、オブジェクトの一意識別子。

Name

カテゴリと組み合わせて一意識別子として使用されるシステム定義のオブジェクト名。

Category

システム定義のオブジェクトカテゴリ。これを名前と組み合わせて使用することで、オブジェクトの一意識別子になります。

Date

オブジェクトが DIVArchive にアーカイブされた日付。

Comments

オブジェクトの作成時に追加されたコメントが格納されるコメントフィールド。

Source

オブジェクトの作成元であるソースファイル。

Active

オブジェクトが存在するかどうかを判定する現在のステータス。

Virtual

オブジェクトが仮想かどうかを定義するフラグ (「YES」または「NO」)。

SOM (P)

オブジェクトのプロキシの開始タイムコード。

Duration (P)

オブジェクトのプロキシの継続時間。

EOM (P)

オブジェクトのプロキシの終了タイムコード。

メタデータのデータ型

DIVAdirector は、メタデータフィールドの定義に使用するさまざまなデータ型と、関連するプレゼンテーションコントロール (次のセクションを参照) をサポートします。

CHAR

任意の文字列。長さは 1 - 100000 文字に制限されます。CHAR データ型は、EditBox、TextBox、または SelectBox コントロールを使用して表すことができます。

INTEGER

任意の整数値。INTEGER データ型は、EditBox、SelectBox、または CheckBox コントロールを使用して表すことができます。

FLOAT

小数を含む任意の数値。FLOAT データ型は、EditBox または SelectBox コントロールを使用して表すことができます。

DATE

EditBox、SelectBox、または Calendar コントロールを使用して表すことができる DATE データ型。

TIME

EditBox または SelectBox コントロールを使用して表すことができる TIME データ型。

BINARY

FileSelect コントロールを使用して表される、任意の内部形式を持つファイルの固定された表現。

SAMMA GRAPH

Oracle SAMMAsolo から生成されるメタデータのグラフィカル表示。このグラフは、オブジェクト全体またはオブジェクトの一部分を表します。

SAMMA THUMBNAIL

SAMMA GRAPH によって表されるオブジェクトの一部分と一致するフレームのサムネイル表現。

QC REPORT

オブジェクトの品質管理 (QC) レポートデータの表現。オブジェクトの QC ステータスを変更する QC アクションボタンを提供します。

メタデータタイプのプレゼンテーションコントロール

メタデータフィールドのデータ型の中には、さまざまなデータ表示方法があるものや、前のセクションで説明されているように、使用できるコントロールが制限されているものがあります。

DIVAdirector システム内で使用可能なプレゼンテーションコントロールは次のとおりです。

EditBox

値を編集できる単一行のテキスト入力コントロール。

TextBox

一般的な複数行テキストの編集コントロール。

SelectBox

指定された一意の値のリストから値を選択できます。

CheckBox

該当するチェックボックスにチェックマークを付けることで、オプションを選択できます。

Calendar

簡単にカレンダを参照して適切な日付を選択できるカレンダコントロール。この形式を使用するのは DATE データ型だけです。

FileSelect

「Upload」ボタンと既存のバイナリファイルへのリンクで構成される特殊な複合コントロール。この形式を使用するのは BINARY データ型だけです。

SAMMA グラフ

これを使用するのは、SAMMAsolo で生成されたデータのグラフ表現を表示する SAMMA GRAPH データ型だけです。

SAMMA サムネイル

これを使用するのは、SAMMA グラフコントロールによって表されるデータの一部分と一致するフレームのサムネイル表現を提供する SAMMA THUMBNAIL データ型だけです。

QC レポート

これを使用するのは、オブジェクトの QC レポートデータを表現する QC REPORT データ型だけです。

メタデータの編集

オブジェクトのメタデータを編集するには、次の手順に従います。

1. 「Edit Metadata」アイコン (1 つの隅が折り畳まれたドキュメントの形をしたアイコン) をクリックするか、クエリー、作業ビン、またはショットリストから選択したオブジェクトのコンテキストメニューでこの項目を選択します。
複数選択により、共通のメタデータフィールドをまとめて編集できます。メタデータの編集で複数のオブジェクトを選択すると、「Save All」をクリックしたときに、選択した各オブジェクトに適用されるフィールドの内容が変更されます。プロキシプレーヤーとショットリストエディタには、同じメタデータ画面が表示されます。

注記:
アセットのイメージおよびバイナリメタデータは、複数選択を使用して更新できません。これらはアセットごとに個別に追加する必要があります。

ユーザーが編集できるすべてのメタデータフィールドが、編集可能なコントロールのいずれかを使用して表示されます。読み取り専用のフィールドは、編集不可能なコントロールで表示され、変更できません。変更された項目は、変更されたことがわかるように強調表示されます。

2. 「Save」をクリックして、メタデータの変更を保存します。

フィールドタイプの例を次に示します。

バイナリデータ

ファイルの添付データ (ファイルサイズは 2G バイトまで)。アップロード後に、ファイルのリンクをクリックすることによってファイルを取得できます。ファイルを削除することもできます。システム管理者によってファイルマスクが設定されます。

テキストフィールド

長さが制限された EditBox および TextBox コントロール。

日付フィールド

Calendar または EditBox コントロール。

リストフィールド

システム管理者によって事前に定義されたリスト選択ボックス。

時間フィールド

EditBox とシステム管理者によって設定された形式の時間選択リスト。

キーフレームメタデータ

キーフレームメタデータは、ドロップされたプロキシファイルから抽出された 1 つまたは複数のフレームのリストです。キーフレームフィールドは、「Asset Metadata」画面内に横スクロール機能を備えたフレームのリスト (リボン) として表示されます。管理者は、プロキシから等間隔で抽出されるフレームの数を構成します。各フレームには、そのタイムコードとリスト内での番号を示すツールチップが含まれています。

キーフレームフィールド内の先頭フレームがプロキシの先頭フレームであるとはかぎりません。管理者は、キーフレーム抽出の開始時にスキップする必要があるプロキシの先頭からのフレーム数を構成します。デフォルトとして選択および保存されたキーフレームは、「Query Results」および「Work Bin」画面にサムネイルとして表示されます。初期状態ではキーフレームフィールドの先頭フレームがデフォルトとして設定されますが、これは次の手順を使用して変更できます。

1. 必要なキーフレームを 1 回クリックして強調表示します。

2. 「Save」をクリックして新しい先頭フレームを保存します。

保存したあとは、クエリー結果、作業ビンの内容、またはショットリストの内容を表示するときに、新しいキーフレームがそのオブジェクトを表すサムネイルとして使用されます。

オブジェクトにプロキシが存在しない場合は、「Edit Metadata」画面内のサムネイルに会社のロゴが表示されます。同じロゴが、クエリー結果や作業ビン内のデフォルトフレームとしても表示されます。

プロキシプレーヤーまたはショットリストエディタでキーフレームフィールド内のフレームをダブルクリックすると、プレーヤーがキーフレームの位置までジャンプし、そこで一時停止します。

イメージメタデータ

イメージメタデータは、オブジェクトに関連付けることができる 1 つまたは複数の静的イメージファイルのリストです。「Upload」をクリックすると、新しいイメージがアップロードされます。指定したイメージの上にマウスポインタを置いたときに使用可能になるアクションによって、既存のイメージをダウンロードまたは削除できます。

「Query Results」および「Work Bin」画面にはデフォルトがサムネイルとして表示されるため、キーフレーム機能と同様にオブジェクトイメージを選択して保存できます。

1. 必要なキーフレームを 1 回クリックして強調表示します。

2. 「Save」をクリックして新しいイメージを保存します。

保存したあとは、クエリー結果、作業ビンの内容、またはショットリストの内容を表示するときに、新しいオブジェクトイメージがそのオブジェクトを表すサムネイルとして使用されます。

品質管理 (QC) レポート

Venera Rapid、Venera Pulsar、Tektronix Cerify、または Interra Baton のレポートデータが一般的な表示方法で表示されます。画面下部に配置されたアクションボタンを使用して、オブジェクトの QC ステータスを変更したり、管理者によって構成された対応するバッチファイルの実行をトリガーしたりします。

注釈

注釈を使用すると、オーディオまたはビデオファイルのセグメントに特定時点のメタデータを添付できます。

注釈の表示

注釈機能がインストールされている場合は、オブジェクトに関して 2 種類のメタデータを表示できます。

メイン

オブジェクトの単一レコードのメタデータ (以前の DIVAdirector リリースと整合します)。

注釈

オブジェクトのタイムコード (またはロケータ) とメタデータが含まれています。オブジェクトごとに複数の注釈レコードが存在する可能性があります。

「View/Edit Metadata」画面またはプレーヤー画面でメタデータビューが使用可能になり、2 つのメタデータタイプに対応する別個のタブが表示されます。「Annotations」タブには、ロケータベースのメタデータレコードのグリッドが表示されます。レコードのコメントのテキスト全体を表示できない場合は、行をダブルクリックして拡張できます。

個々の注釈レコードには、次のフィールドが含まれています。

In

HH:MM:SS:FF 形式のマークイン時間。

Out

HH:MM:SS:FF 形式のマークアウト時間。

Comments

特定のショットのメタデータ。これは、最大 2,000 文字のテキストフィールドです。

プレーヤー画面

プレーヤー画面でのみ使用できる 2 つのビュー機能があります。

- 注釈行をダブルクリックすると、プレーヤーはその注釈に関連付けられているビデオセグメントに移動します。

- ビデオの再生中は、注釈行のマークイン時間を経過したときにその注釈行が強調表示されます。注釈行を強調表示すると、マークアウト時間を経過したときに再生が停止します。

クエリー

DIVAdirector 内で実行されるクエリーは、注釈コメントを検索します。基本検索には、デフォルトで注釈コメントが含まれます。ロケータのコメントがクエリー文字列と一致した場合、一致したオブジェクトの「Annotations」タブに移動すると、一致した注釈レコードが強調表示されます。

注釈の管理

注釈の変更 (追加、編集、および削除) 機能は、「Group Administration」領域の「Permissions」タブで制御されます。「Modify Annotations」オプションは、オプションの最初の行の下部 (「General」列) にあります。チェックボックスにチェックマークを付けると、このオプションが有効になります。

注釈の追加

注釈は、プレーヤー画面を使用して追加します。または、注釈を変更できるように構成されたグループのユーザーは、「View/Edit Metadata」画面で注釈を追加できます。プレーヤー画面には、メタデータを追加するための機能がもっとも多く用意されています。

プレーヤー画面

プレーヤーには、ショットリストビューと同様のマークインおよびマークアウト機能があります。新しいロケータメタデータを追加するには、マークインとマークアウトを指定して、画面右下の右向き矢印をクリックします。これにより、「Annotation」タブで新しいレコードが開きます。新しいレコードを挿入するには、必要なコメントを入力して、画面左下の「Insert」をクリックします。

「View/Edit Metadata」画面

「View/Edit Metadata」画面には、「View/Edit Metadata」アイコン (1 つの隅が折り畳まれたドキュメントの形をしたアイコン) またはオブジェクトのコンテキストメニューを介してアクセスします。注釈は、「Annotations」タブで使用できます。新しい注釈を追加するには、次の手順に従います。

1. 「Add New Record」をクリックして新しいレコードを追加します。

2. マークインとマークアウトの時間を手動で入力する必要があります。

3. 「Save」をクリックして新しい注釈を保存します。

注釈の編集または削除

既存の注釈を編集するには、編集アイコン (鉛筆アイコン) をクリックします。既存の注釈を削除するには、削除アイコン (右側に赤い X が付いた鉛筆) をクリックします。

仮想オブジェクト

仮想オブジェクトは、DIVAdirector システムにのみ存在し、DIVArchive システムには物理的に存在しません。これらは、DIVArchive 内にまだ存在しないオブジェクトにメタデータと検索可能性を追加する手段を提供しますが、あとでオブジェクトが生成されたときに同期されます。したがって、仮想オブジェクトに DIVArchive 復元は適用されません。DIVAdirector では、各オブジェクトに次のような仮想フラグが設定されます。

YES

オブジェクトは仮想であり、DIVArchive 内に物理的には存在しません。

NO

オブジェクトは仮想ではなく、DIVArchive 内に物理的に存在します。

オブジェクトの仮想フラグを使用して、オブジェクトの検索を実行できます。視覚的な区別として、「Query Results」および「Work Bin」画面では仮想オブジェクトのサムネイルテキストがやや薄い色 (グレー表示) になります。仮想オブジェクトは、テキストがグレー表示である点が仮想でないオブジェクトと異なります。

仮想オブジェクトの作成

仮想オブジェクトを作成するには、DIVAdirector Server のプロキシドロップフォルダと「Assets」、「Create Virtual Asset」メニューオプションを組み合わせて使用します。表示されたページで必要となるオプションは、オブジェクト名、オブジェクトカテゴリ (事前定義リストから 1 つを選択)、およびコメントです。管理者は、「Admin」、「User」、「Groups」画面上の「Virtual Asset Settings」タブでオブジェクトカテゴリの事前定義リストを定義します。

仮想オブジェクトの操作

DIVAdirector 内の仮想オブジェクトは、DIVArchive 内の既存のオブジェクトと同様に、プロキシと追加のメタデータを持つことができ、ショットリストに追加できます。仮想オブジェクトは、物理オブジェクトと同様に DIVAdirector から削除できます。(仮想オブジェクトは DIVArchive システム内に実際には存在しないため) 仮想オブジェクトの削除要求は DIVArchive に送信されず、操作のステータスは「Status」画面に表示されません。

仮想オブジェクトに対して復元操作および Oracle 部分ファイル復元操作は実行できません。「Query Results」および「Work Bin」画面では、仮想オブジェクトに対して復元アイコン (一般的なリフレッシュアイコンに似たアイコン) を使用できません。仮想オブジェクトのみを選択した場合は、オブジェクトに対して DIVArchive 削除操作のみを実行できます。

プロキシのダウンロード

DIVAdirector では、プロキシビデオをローカルマシンにダウンロードできます。システム管理者は、「Group」画面の「Permissions」タブの設定を使用して、この機能へのアクセスを制御します。

この機能を有効にすると、「Search Results」画面および「Work Bins」画面のコンテキストメニューで「Download Clip」メニュー項目が使用可能になります。

作業ビンに含まれているクリップをダウンロードするには、個々のオブジェクトではなく、画面左側の「Work Bin」フォルダを選択する必要があります。

目的のクリップを選択し、「Download Clip」メニュー項目をクリックすると、DIVAdirector はローカルマシンへのクリップのダウンロードを開始します。表示されたダウンロードダイアログボックスで、「Save File」を選択し、「OK」をクリックします。ファイルは、ローカルマシン上のブラウザのデフォルトダウンロードフォルダに保存されます。

3 Oracle DIVArchive 操作

選択したオブジェクトに対して、さまざまな DIVArchive 操作 (システム管理者が割り当てます) を実行できます。これらの操作は、コンテキストメニュー、表示されているオブジェクト上のミニアイコン、または画面左側のナビゲーションツリーにある「Assets」メニューを使用して実行できます。いくつかの DIVArchive 操作は、DIVAdirector Server のドロップフォルダを介して実行することもできます (ドロップフォルダの操作については、この章の後半で説明します)。どの方法で DIVArchive 操作を開始しても、操作の結果は同じです。すべての DIVArchive 操作コマンドは、DIVAdirector Server によって発行され、DIVArchive システムに送信されます。DIVAdirector の「Admin」、「Operation Status」画面には DIVArchive 操作のステータスが反映されます。2 つの操作開始方法には、次のように異なるユーザーロールが必要です。

- DIVAdirector UI から DIVArchive 操作を開始するには、必要なアクセス権を持つユーザーグループに所属している必要があります。

- ドロップフォルダを介して DIVArchive 操作を開始するには、そのフォルダへのアクセスが許可されている必要があります。この権限は、DIVAdirector 内では設定されず、指定されたフォルダ (ローカルまたは共有) に適用される Windows システムアカウントの権限に基づいています。

DIVArchive 操作設定の定義

システム管理者は、管理機能を使用して DIVArchive 操作の設定を構成します。詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

アーカイブ操作

DIVArchive アーカイブ操作は、指定した宛先のテープグループまたはディスクアレイにコンテンツをアーカイブするために使用します。DIVArchive アーカイブ操作のデフォルトパラメータは、システム管理者によって構成されます。詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

ローカルアーカイブ

ローカルアーカイブ機能により、オブジェクトを共有のストレージロケーションから DIVAdirector Server 上の指定した場所 (仮想フォルダ) に転送できます。DIVArchive はその場所をアーカイブソースとして識別します。通常のアーカイブ要求では、アーカイブソースにアップロードされたファイルがアーカイブされます。ローカルアーカイブを実行するには、次の手順に従います。

1. 画面左側のメニューツリーの「Assets」セクションに移動して、「Local Archive」をクリックします。

2. 画面の中央に表示されているリンクを使用して、転送アプリケーションをダウンロードします (すでにインストールされている場合は、アプリケーションを開きます)。

3. インストール後、転送アプリケーションを起動します。

4. DIVAdirector ユーザー名とパスワードを要求されたら入力し、「Login」をクリックして続行します。

5. 「File Selection」ダイアログボックスが表示されるので、転送するファイルを選択して Enter を押します。

6. ファイルのアップロードが完了すると、その通知が表示され、DIVAdirector の「Local Archive」画面の右下にある「Uploaded Files」セクションにファイルが表示されます。

7. オブジェクト名をフィールドに入力します。

8. リストからオブジェクトカテゴリを選択します。

9. 「Comments」フィールドにコメントを入力します。

10. 必要に応じて「Media」、「Storage Plan」、「Quality of Service」、および「Priority Level」を選択します。

注記:
これらの設定は、使用できない場合があります。システム管理者が「Use Defaults」に設定した場合は、デフォルトの設定が使用されます。DIVAdirector Server がバージョン 6.5.3 より前のバージョンの DIVArchive API を使用している場合、「Storage Plan」は使用されません。

11. 「Execute」ボタンをクリックしてアーカイブ処理を実行します。

ローカルアーカイブ設定の構成の詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

ソースからのアーカイブ

DIVArchive ソースにあるオブジェクトは、DIVArchive Control GUI を使用するのと同様のプロセスを使用してアーカイブされます。DIVArchive によって認識されるソースをそのソース内のオブジェクトとともに選択して、アーカイブを実行できます。

ソースからオブジェクトをアーカイブするには、次の手順に従います。

1. 「Object Name」フィールドにオブジェクト名を入力します。

2. リストからオブジェクトカテゴリを選択します。

注記:
使用可能なカテゴリは、システム管理者によって指定されます。

3. 「Comments」フィールドにコメントを入力します。

4. 「File Path Root」を選択します。これは、アーカイブされたファイルが存在する (ソース上の) フォルダ名を識別するために使用されます。

5. 「Archive Source」を選択します (すべてのソースが表示されるとはかぎりません)。使用可能なソースは、システム管理者が割り当てたグループ権限によって異なります。

6. 「Media」、「Storage Plan」、「Quality of Service」、および「Priority Level」を選択します。

注記:
これらの設定は、使用できない場合があります。「DIVArchive Settings」タブでデフォルト設定が「Use Defaults」に設定されている場合は、デフォルト設定が使用されます。
DIVAdirector Server がバージョン 6.5.3 より前のバージョンの DIVArchive API を使用している場合、「Storage Plan」は使用されません。

7. 必要な DIVArchive オプションを「Options」フィールドに追加します。これは、DIVArchive Control GUI の「Options Parameter」と同じです。

8. アーカイブするファイル名のリストを「File List」に入力します。

9. 画面右上の「Execute」をクリックして、アーカイブ操作を開始します。

トランスコード操作

DIVAdirector Release 5.3 は、システムに新しいトランスコードサービスを導入します。このサービスには、2 つの主要コンポーネントが含まれています。1 つ目のコンポーネントは、要求の送信と表示、および現在構成されているトランスコーダ情報 (名前、バージョンなど) の表示を行う RESTful API です。2 つ目のコンポーネントは、すべてのアクティブなトランスコード要求の進行状況と状態を更新するために定期的に実行される時間ベースのバックグラウンドプロセスです。

トランスコーダサービスを使用するには、要求を送信するときにソースまたは宛先として transcodeSvc を選択します。このサービスの詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

復元操作

DIVArchive 復元操作は、コンテンツを再生放送サーバーまたは編集プラットフォームに復元するために使用されます。DIVArchive 復元操作のデフォルトパラメータは、システム管理者によって構成されます。詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。この操作に不可欠な設定は、「Destination」と「File Path Root」です。「Destination」は、DIVArchive の設定で指定されます。「File Path Root」はオプションであり、ファイルが復元される (宛先内の) 特定のフォルダ名を指定することを目的としています。この設定は、「Restore」画面で指定します。

注記:
この DIVAdirector リリースでは、復元ドロップフォルダの部分ファイル復元操作は現在サポートされていません。

一般的な DIVArchive 復元操作を実行するには、次の手順に従います。

1. コンテキストメニューから「DIVArchive Restore」メニュー項目を選択するか、表示されたオブジェクトの復元アイコン (リフレッシュアイコンに似たアイコン) をクリックします。各サムネイルの横にあるチェックボックスを使用して複数を選択できます。

2. 画面の右側に「DIVArchive Restore」ダイアログボックスが表示されます。

3. 復元する各オブジェクトのチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. 「Destination」を選択します (すべての宛先が表示されるとはかぎりません)。使用可能な宛先は、システム管理者が割り当てたグループ権限によって異なります。

5. 必要な追加の復元アクション (「Publish」または「Publish Metadata Only」) を選択します。

6. 「Quality of Service」および「Priority Level」を指定します。これらのオプションが使用できるのは、グループに対して有効になっている場合だけです。これらのオプションを使用できない場合は、デフォルト設定が使用されます。

7. 画面右上の「Execute」をクリックして操作を開始します。

注記:
ローカル復元の場合は、「Restore」領域ではなく画面右側の「Local Restore」領域を使用して設定します。

要求が DIVAdirector Server に送信され、DIVArchive システム内の選択したオブジェクトのステータスがチェックされます。そしてオブジェクトがオンラインであるか、それとも外部化 (データテープがデータテープロボットライブラリからイジェクト) されたかが示されます。DIVArchive システムによって一部のオブジェクトが外部化されたことが示された場合は、外部化されたオブジェクトのリストが表示されます。「Execute」をクリックすると、選択したオブジェクトのうち外部化されてないものが復元され、外部化されたオブジェクトについては必要なテープバーコードのリストが表示されます。「Restore」画面には、Oracle DIVApublish に公開する機能や、ローカル復元を実行する機能も用意されています。公開するオプションを使用するには、復元されたオブジェクトとそれらのメタデータを受け取る DIVApublish の場所を指す宛先を DIVArchive で構成する必要があります。構成したら、「Metadata Publish Settings」タブ内でこの宛先を公開する場所として選択する必要があります。「Publish Metadata Only」チェックボックスにチェックマークが付いている場合は、オブジェクトが DIVApublish の場所に復元されず、メタデータのみが宛先に送信されます。「Local Restore」オプションを使用すると、DIVAdirector Server マシン上に存在する宛先に対して DIVArchive 復元操作を実行できます。DIVAdirector をホストしているサーバー上の DIVAdirector Local Restore Destination という名前の IIS 仮想ディレクトリを指すように DIVArchive システムを構成する必要があります。「Publish」および「Local Restore」設定の構成については、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

ファイル復元操作

DIVAdirector のファイル復元機能を使用すると、DIVArchive にアーカイブされている複雑なマルチファイルオブジェクトの内部から個々のファイルを復元できます。

注記:
DIVAdirector では、現在、複雑なオブジェクトのすべてのコンポーネントファイルを表示することはできません。また、DIVArchive API Release 6.5.3 を使用しているときに、複雑なオブジェクトの個々のコンポーネントファイルを復元すること (部分ファイル復元) もできません。

DIVArchive ファイル復元操作を実行するには、次の手順に従います。

1. 「Edit Metadata」画面で、「Files」タブを選択します。

2. ファイルのナビゲーションツリーを使用して、復元する目的のファイルを特定して選択します。

3. 「Destination」を選択します (すべての宛先が表示されるとはかぎりません)。使用可能な宛先は、システム管理者が割り当てたグループ権限によって異なります。

4. 「Quality of Service」および「Priority Level」を指定します。これらのオプションが使用できるのは、グループに対して有効になっている場合だけです。これらのオプションを使用できない場合は、デフォルト設定が使用されます。

5. 画面右上の「File Restore」をクリックして操作を開始します。

「Partial Restore」画面には、ローカル部分復元を実行する機能も用意されています。「Local Partial Restore」オプションを使用すると、DIVAdirector Server マシン上に存在する宛先に対して DIVArchive 部分復元を実行できます。DIVAdirector をホストしているサーバー上の DIVAdirector Local Restore Destination という名前の IIS 仮想ディレクトリを指すように DIVArchive システムを構成する必要があります。ローカル部分ファイル復元設定の構成の詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

Oracle 部分ファイル復元操作

DIVAdirector の部分ファイル復元機能は、DIVArchive のタイムコードベースの部分ファイル復元機能を利用しています。高解像度のメディアファイルが「DIVArchive Operations」ダイアログボックスで指定された DIVArchive の宛先に部分的に復元されます (指定した「Shot List Timecode Range」エントリによってパラメータ化されます)。この操作は、オブジェクトに含まれているすべてのファイルに対して実行されます。作成されるファイル名の構文は、システム管理者が構成した「PFR Name Format」の設定によって制御されます。

注記:
DIVAdirector のこのリリースでは、復元ドロップフォルダの部分ファイル復元操作は現在サポートされていません。

DIVArchive 部分ファイル復元操作を実行するには、次の手順に従います。

1. ショットリストエディタで、セグメントのアイコンを選択するか、または複数のセグメントのチェックボックスにチェックマークを付け、「List」コントロールの上にある「Partial Restore」をクリックします。

2. 画面の右側に「DIVArchive Partial File Restore」ダイアログボックスが表示されます。

3. 部分的に復元する各オブジェクトの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. 宛先を選択します (すべての宛先が表示されるとはかぎりません)。使用可能な宛先は、システム管理者が割り当てたグループ権限によって異なります。

5. 「Quality of Service」および「Priority Level」を指定します。これらのオプションが使用できるのは、グループに対して有効になっている場合だけです。これらのオプションを使用できない場合は、デフォルト設定が使用されます。

6. 「Execute」をクリックして操作を開始します。

要求が DIVAdirector Server に送信され、DIVArchive システム内の選択したオブジェクトのステータスがチェックされます。そしてオブジェクトがオンラインであるか、それとも外部化 (データテープがデータテープロボットライブラリからイジェクト) されたかが示されます。DIVArchive システムによって一部のオブジェクトが外部化されたことが示された場合は、外部化されたオブジェクトのリストが表示されます。「Execute」をクリックすると、選択したオブジェクトのうち外部化されてないものが復元され、外部化されたオブジェクトについては必要なテープバーコードのリストが表示されます。「Partial File Restore」画面には、ローカル部分ファイル復元を実行する機能も用意されています。「Local Partial Restore」オプションを使用すると、DIVAdirector Server マシン上に存在する宛先に対して DIVArchive 部分ファイル復元を実行できます。DIVAdirector Server マシン上の仮想フォルダを指すように DIVArchive システムを構成する必要があります。ローカル部分ファイル復元設定の構成の詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

削除操作

DIVArchive 削除操作により、DIVArchive からオブジェクトが削除されます。DIVAdirector と DIVArchive システムの間で同期が実行されると、DIVAdirector からもオブジェクトが削除されます。仮想オブジェクトを削除すると、DIVArchive ではなく DIVAdirector からプロキシが削除されます。

警告:

DIVArchive には、異なるテープ上に格納されている可能性があるインスタンスが含まれています。この操作では、オブジェクトのすべてのインスタンスが削除されます。特定のオブジェクトインスタンスを削除するには、オブジェクトをまとめて削除するのではなく、パージドロップフォルダアクションを使用する必要があります。パージドロップフォルダの使用方法や場所がわからない場合は、システム管理者に確認してください。

オブジェクトに対して DIVArchive 削除操作を実行するには、次の手順に従います。

1. コンテキストメニューから「DIVArchive Delete」を選択するか、表示されたオブジェクトのサムネイルの削除アイコンをクリックします。削除するオブジェクトを選択するときは、各サムネイルの横にあるチェックボックスを使用して複数を選択できます。

2. 画面の右側に「DIVArchive Delete」ダイアログボックスが表示されたら、「Priority」フィールドに数値を入力するか、または上下の矢印を使用して、削除プロセスの「Priority Level」を選択します。

3. 画面右上の「Execute」をクリックして、選択したオブジェクトを削除します。

ローカルプロキシ

「Local Proxies」画面を使用すると、クライアントマシン上のプロキシの処理でトランスコードサービスのソース/宛先を使用できるようになります。ローカルアーカイブ と同様に、ファイルを送信して処理する前に、DIVAdirector Server にファイルをアップロードする必要があります。

注記:
プロキシドロップフォルダではなく、プロキシ生成用の新しいトランスコードサービスを使用することをお勧めします。

ファイルをアップロードするには、次の手順に従います。

1. 画面右上の「Browse」をクリックして、ファイルエクスプローラダイアログボックスを開きます。

2. ファイルエクスプローラを使用して、アップロードするファイルを選択します。

3. 「Upload」をクリックして、DIVAdirector Server マシン上の一時的なストレージロケーションへのアップロードを開始します。アップロードプロセス中は、「Uploaded Files」領域にアップロードされたファイルのリストが表示されます。

4. 「Execute」をクリックして、アップロードされたファイルを処理します。

要求操作ステータス

DIVAdirector システム内の各オブジェクトの現在の要求操作ステータスは、「DIVAdirector Operation Status」画面を使用して表示できます。処理されている各要求のレコードが新しい行に表示され、要求の現在の状態が「State」列に一覧表示されます。次のリストは、処理中の要求が取り得る状態を示しています。

Pending

要求は保留中です。

Wait

要求は処理を待機しています。

Completed

要求の処理が完了しました。

Aborted

DIVArchive のエラーのため、要求は異常終了しました。

Cancelled by User Action

要求はユーザーによって手動で取り消されました。

完了したローカル復元操作およびローカル部分ファイル復元操作に対しては、「Download」オプションを使用できます。「Download」リンクを使用すると、ローカルで復元されたファイルおよびローカルで部分的に復元されたファイルをダウンロードできます。このリンクは一定の期間だけ使用可能になります。使用可能になる期間は、「Admin」、「System」、「Defaults」画面の設定によって決まります。

メインコンテンツ領域の右側にあるさまざまなフィルタオプションを使用して、操作ステータスの結果をフィルタ処理できます。フィルタを適用するには、画面の右側で必要な条件を選択し、「Apply Filter」または「Refresh」をクリックします。また、表示は 30 秒ごとに自動的にリフレッシュされます。リフレッシュのたびに、選択したフィルタ条件が考慮されます。

「Operation Status」画面の詳細は、『Oracle DIVAdirector 管理者ガイド』を参照してください。

4 よくある質問

この章にはよくある質問が記載されています。

プロキシドロップフォルダは存在し、引き続き使用可能ですか。

はい、このリリースでも引き続き存在し、使用できます。ただし、プロキシドロップフォルダではなく、新しいトランスコードサービスを使用することをお勧めします。

元のプロキシワークフローは今も存在し、引き続き使用可能ですか。

はい、元のプロキシワークフローは今も存在し、このリリースで使用できます。

DIVAdirector 5.3 は、DIVArchive 6.5 および 7.1 (およびそれ以降) の API と引き続きリンクされますか。

DIVAdirector 5.3 は、API リリース 6.5.3 または 7.1 以降のいずれかにリンクできます。ただし、現在は API リリース 6.5.3 のみが使用されます。

DIVAdirector 5.3 では、DIVArchive 複合オブジェクトのすべてのコンポーネントファイルを一覧表示できますか。

現在 DIVAdirector では、すべての複合オブジェクトコンポーネントファイルは一覧表示できません。

DIVAdirector 5.3 では、DIVArchive 複合オブジェクトのコンポーネントファイルを復元できますか。

現在このリリースでは、複合オブジェクトのサポートは実装されていません。

新しいトランスコードサービスの外部でプロキシを作成した場合でも、ローカルプロキシは同じように動作しますか。

DIVarchive および DIVAdirector 以外で作成されたプロキシは使用しないことを強くお勧めします。ただし、ローカルプロキシ機能はこのリリースでも引き続き使用可能です。

ドロップフォルダで部分ファイル復元はサポートされますか。

現在、DIVArchive の操作ドロップフォルダでは部分ファイル復元操作はサポートされていません。

ProxyFileExtensions パラメータを参照したときは、どのファイルからプロキシが生成されますか。

トランスコーダは、DIVAdirector からトランスコーダのソース/宛先に対して要求が行われたときに、有効なファイル拡張子を持つファイルからプロキシを生成します。その場合はユーザーが該当するファイルを選択するため、自動プロキシ生成は現在のところ変更されていません。

新しいトランスコードサービスでは、正確にはどのトランスコーダがサポートされますか。

現在サポートされているのは、Vantage トランスコーダのみです。

用語集

ブール型

エンティティー間の論理演算子 AND、OR、および NOT によって示される記号の関係を表す論理的な組み合わせ体系。この方法は、検索や情報取得に使用できます。

子ノード

クエリーフォルダ内に含まれているサブフォルダ。

コンテキストメニュー

ある項目を右クリックしたときに表示されるメニュー。

EDL ファイル

EDL ファイルは、フィルム編集やビデオ編集のポストプロダクションプロセスで使用されます。このファイルには、各ビデオクリップの取得先を表すリールおよびタイムコードデータの順序付きリストが最終編集版と一致するように格納されます。

語彙素

ある言語の意味のある言語単位。1 つまたは複数の単語で構成され、抽象的な単位とみなされ、形態または意味によって関連付けられた単語群に適用されます。

Postgres

拡張性と標準への準拠に重点が置かれたオブジェクトリレーショナルデータベース管理システム (ORDBMS)。データベースサーバーとしての主な機能は、データのセキュアな格納、ベストプラクティスのサポート、およびほかのソフトウェアアプリケーションの要求による取得の許可です。小規模な単一マシンアプリケーションでも、多数の同時ユーザーに対応する大規模なインターネット接続アプリケーションでも作業負荷を処理できます。

プロキシ

プロキシビデオは、メタデータの一形式です。元の高解像度のマスターデジタル記録を正確に反映した、高度に圧縮された超低解像度の (サウンド付き) ビデオで構成されます。プロキシの AV データは、元のデータとタイムコードが同期しており、サイズが大幅に縮小され、TCP/IP ネットワークでリアルタイムよりも高速に送信できるため、表示、スクリプティング、および編集ですぐに使用できます。

クエリーフォルダ

クエリー結果を含むナビゲーションツリーのフォルダ。

ショットリスト

完全または部分的に復元できるクリップセグメントのリスト。

ソース/宛先

DIVArchive では、メディアの場所をソース、宛先、またはその両方として使用できます。場所をどのように識別して使用するかは、実行する操作によって決まります。たとえば、オブジェクト 1 をメディア A にアーカイブする場合は、メディア A が宛先として識別されます。オブジェクト 1 をメディア A から別の場所に復元する場合は、同じメディアがソースとして識別されます。

ツールチップ

ある項目の上にマウスポインタを数秒間置いたときに、その項目に関する情報を表示するポップアップダイアログボックス。

仮想アセット

仮想アセットは、DIVAdirector システムにのみ存在し、DIVArchive システムには物理的に存在しないオブジェクトです。

作業ビン

作業ビンは、複数のオブジェクトを 1 か所にまとめて簡単に操作できるようにするための領域です。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。