Management Pack for Oracle® GoldenGate

Oracle GoldenGate Directorの管理

12c (12.1.2)

E52104-02(原本部品番号:E37634-02)

2014年2月

Oracle GoldenGate Directorのインストールと構成方法について説明したインストール実行者およびシステム管理者向けドキュメント

Management Pack for Oracle GoldenGate Oracle GoldenGate Directorの管理, 12c (12.1.2)

E52104-02

Copyright © 2013, 2014, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があり、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle GoldenGate Directorの概要

- アーキテクチャの概要

- Oracle GoldenGateインスタンス

- Oracle GoldenGate Director Server

- Oracle GoldenGate Directorデータベース

- GoldenGate Director Client

- GoldenGate Director Web

- GoldenGate Director Administrator

2 システム要件とインストール

- システム要件

- グローバリゼーション情報

- Oracle GoldenGate Director Serverの要件

- ハードウェア要件

- セキュリティ要件

- ソフトウェア要件

- Oracle GoldenGate Director Clientの要件

- Oracle GoldenGate Director Webの要件

- Oracle GoldenGate Director Serverのインストール

- データベース・ストレージとログイン資格証明の割当て

- MySQL

- Oracle

- SQL Server

- Oracle GoldenGate Directorソフトウェアのダウンロード

- Oracle GoldenGate Director Serverソフトウェアのインストール

- コマンドラインからのOracle GoldenGate Director Serverのインストール

- ウィザードを使用したOracle GoldenGate Director Serverのインストール

- Oracle GoldenGate Director Serverの制御

- コマンドラインからのOracle GoldenGate Director Serverの制御

- Windowsの「プログラム」メニューからのOracle GoldenGate Director Serverの制御

- Oracle GoldenGate Director Server Windowsサービスの制御

- Oracle GoldenGate Director Clientのインストール

- Oracle GoldenGate Director Clientの起動

- Oracle GoldenGate Director Webの起動

- Oracle GoldenGate Directorのアップグレードとアップデート

- バージョン2.0および11.xからのアップグレード

- バージョン1.4からのアップグレード

- Oracle GoldenGate Directorのアンインストール

- Oracle GoldenGate Director Serverのアンインストール

- Oracle GoldenGate Director ServerのUNIXシステムからのアンインストール

- Oracle GoldenGate Director ServerのWindowsシステムからのアンインストール

- Oracle GoldenGate Director Clientのアンインストール

- Oracle GoldenGate Director ClientのUNIXシステムからのアンインストール

- Oracle GoldenGate Director ClientのWindowsシステムからのアンインストール

3 Oracle GoldenGate Directorの構成

- Oracle GoldenGate Director Serverの構成

- Oracle GoldenGate Director Administratorの起動

- ユーザー・アカウントの管理

- ユーザー・アカウントの追加

- ユーザー・アカウントの変更

- ユーザー・アカウントの削除

- Oracle GoldenGateデータソースの管理

- Oracle GoldenGateデータソースの追加

- Oracle GoldenGateデータソースの変更

- Oracle GoldenGateデータソースの削除

- モニター・エージェントの構成

- Manager処理と監視状態の表示

- 監視設定の構成

- 監視スレッドの開始または停止

- デフォルトの接尾辞の設定

- ドメイン接尾辞の追加

- ドメイン接尾辞の変更

- ドメイン接尾辞の削除

- SSLの構成

- SSLキーおよび証明書の取得および保管

- Oracle WebLogic ServerドメインでのSSLの有効化

- Oracle GoldenGate Director WebからのSSL設定のテスト

- SSL用のOracle GoldenGate Director Clientの構成

- SSL接続のテスト

A Java Runtime Environment (JRE)のインストール

- Java Runtime Environmentのダウンロード

- JRE環境の確認

- UNIXでのJREの確認

- WindowsでのJREの確認

- JREバージョンの確認

- JAVA_HOMEシステム変数の設定

- JAVA_HOMEシステム・パスの設定

はじめに

このガイドには、Oracle GoldenGate Directorのインストール、構成および実行に関する情報を示します。

対象読者

このガイドは、Oracle GoldenGateをインストール、構成および実行するインストール実行者、データベース管理者およびシステム管理者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleサポート・サービスでは、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

Oracle GoldenGateの完全なドキュメント・セットには、次のコンポーネントが含まれます。

HP NonStopプラットフォーム

- Oracle GoldenGateリファレンスfor Mainframe for HP NonStop Guardian

- Oracle GoldenGateの管理for Mainframe for HP NonStop Guardian

Windows、UNIXおよびLinuxプラットフォーム

- DB2 for iのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- DB2 LUWのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- DB2 z/OSのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- SQL ServerのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- MySQLのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- Oracle DatabaseのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- Oracle TimesTenのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- PostgreSQLのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- NonStop SQL/MXのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- SybaseのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- TeradataのためのOracle GoldenGateのインストールおよび構成

- Oracle GoldenGateの管理for Windows and UNIX

- Oracle GoldenGateリファレンスfor Windows and UNIX

- Oracle GoldenGateログダンプ・リファレンス

- Oracle GoldenGateのアップグレードfor Windows and UNIX

- Oracle GoldenGateエラー・メッセージ・リファレンスfor Windows and UNIX

その他のOracle GoldenGate製品

- Oracle GoldenGate Monitorの管理

- Oracle GoldenGate Veridataの管理

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するグラフィカル・ユーザー・インタフェース要素("「ファイル」メニューから「保存」を選択します"など)を示します。太字は、本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語にも使用します。

イタリック

イタリック体

イタリックは、TABLE table_nameのようなパラメータ文など、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。イタリックは、ドキュメントのタイトルおよび強調にも使用されます。

固定幅フォント

大文字の固定幅フォント

固定幅フォントは、ユーザー・イグジットやスクリプトなどのコードのコンポーネント、ファイルおよびデータベース・オブジェクトの名前、URLのパス、および画面に表示される入出力テキストを示します。大文字の固定幅フォントは、通常、Oracle GoldenGateのパラメータ、コマンド、ユーザーが構成可能な関数の名前およびSQLコマンドとキーワードを表すために使用されます。

大文字

通常フォントの大文字は、特別な場合を除き、ユーティリティの名前を表します。

{ }

構文内の中カッコは、パイプ記号で区切ったオプションのセットを囲み、その中の1つを選択する必要があることを表します。たとえば、{option1 | option2 | option3}です。

[ ]

構文内の大カッコは、オプションの要素を示します。たとえば、CLEANUP REPLICAT group_name [, SAVE count]という構文では、SAVE句がオプションです。オプション要素内の複数の要素は、パイプ記号で区切ります(例: [option1 | option2])。

1 Oracle GoldenGate Directorの概要

この章では、Oracle GoldenGate Directorのアーキテクチャとコンポーネントの概要を説明します。

- アーキテクチャの概要

- Oracle GoldenGateインスタンス

- Oracle GoldenGate Director Server

- Oracle GoldenGate Directorデータベース

- GoldenGate Director Client

- GoldenGate Director Web

- GoldenGate Director Administrator

アーキテクチャの概要

Oracle GoldenGate Directorはリモート・クライアントからOracle GoldenGateインスタンスの構成管理を可能にする複数層クライアント/サーバー・アプリケーションです。Oracle GoldenGate Directorは図1-1に示すコンポーネントから構成されています。

図1-1 Oracle GoldenGate Directorアーキテクチャの概要

Oracle GoldenGateインスタンス

Oracle GoldenGate Mangerプロセスの各インスタンスは、ホストの完全修飾ドメイン名(またはホストのIPアドレス)、Managerがリスニングしているポートとユーザー定義データソース名によってOracle GoldenGate Director内で識別されます。Managerプロセスはデータベースと関連付けられているため、この組合せはOracle GoldenGate Director Clientアプリケーション内でデータソースとして識別されます。

Oracle GoldenGate Director Server

Oracle GoldenGate Director ServerによりOracle GoldenGateインスタンスの管理が調整されます。Oracle GoldenGate Director Serverは、Oracle WebLogic Serverドメインとしてインストールされます。

Oracle GoldenGate Director Serverには次のアプリケーションが含まれます。

- Oracle GoldenGate Director Serverアプリケーションは、セキュリティ、ホスト情報サービス、オブジェクト・モデリング、ダイアグラミング、統合されたイベント・ロギング、アラート・サービスを制御するサービスの集合です。

- モニター・エージェントは、GGSCI (GoldenGate Software Command Interface)の専用のセッションを確立するOracle GoldenGateホストへのクライアントです。接続はプロセス・ステータスとイベント情報を取得するために使用されます。Oracle GoldenGate Director Serverは、監視されている各Oracle GoldenGateインスタンスのOracle GoldenGate Managerポートを介してエージェントに接続されます。

Oracle GoldenGate Directorデータベース

Oracle GoldenGate Director Serverは、中央リポジトリとしてデータベースを使用し、ユーザーとグループ、ユーザーが作成したグラフィカル・ダイアグラム、統合されたイベントおよびその他の情報についての情報を保管します。ユーザーはシステム上のどのOracle GoldenGate Director Clientにもログインでき、ネットワークの格納されたビューを取得できます。

GoldenGate Director Client

Oracle GoldenGate Director ClientはOracle GoldenGate Director Serverのクライアント・アプリケーションで、Oracle GoldenGateインスタンスを管理するグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を提供します。クライアントはJavaをサポートするどのプラットフォーム上でも実行でき、ドラッグ・アンド・ドロップ、メニューとツールバー、デスクトップ・アプリケーションで想定されるその他の機能が実行可能です。

GoldenGate Director Web

Oracle GoldenGate Director WebはOracle GoldenGate Director Server内でホストされるWebアプリケーションです。クライアント・システムにソフトウェアをインストールする必要なしに、Oracle GoldenGateインスタンスのリモートによるブラウザベースの監視および制御が可能になります。

GoldenGate Director Administrator

Oracle GoldenGate Director AdministratorはOracle GoldenGate Director Serverのクライアントであり、Oracle GoldenGate Director Serverの構成のために使用されます。AdministratorによりOracle GoldenGateインスタンスとユーザーの追加と削除ができ、Oracle GoldenGate Directorの全体的な構成の管理が可能です。

2 システム要件とインストール

この章では、Oracle GoldenGate Directorのインストールの要件と手順について説明します。

- システム要件

- Oracle GoldenGate Director Serverのインストール

- Oracle GoldenGate Director Serverの制御

- Oracle GoldenGate Director Clientのインストール

- Oracle GoldenGate Director Clientの起動

- Oracle GoldenGate Director Webの起動

- Oracle GoldenGate Directorのアップグレードとアップデート

- Oracle GoldenGate Directorのアンインストール

システム要件

この項では、Oracle GoldenGate Directorのサポートに必要なシステム・リソースとデータベース・リソースについて概説します。

Oracle GoldenGate Directorでは、どのOracle GoldenGateソフトウェア・インストールにも接続できます。

グローバリゼーション情報

Oracle GoldenGate Directorインタフェースはローカライズされていません。すべてのメニュー、コントロールおよびその他の説明は英語で表示されます。

Oracle GoldenGate DirectorはUTF-8文字エンコーディングのみに対応しています。NonStopプラットフォームではグローバリゼーション・サポートを利用できません。

Oracle GoldenGateが稼働しているオペレーティング・システムの文字セットとOracle GoldenGate Directorで監視または制御するデータベースの文字セットを同じにする必要があります。

Oracle GoldenGate Director Serverの要件

この項では、Oracle GoldenGate Directorのサーバー・コンポーネントのサポートに必要なリソースを示します。

ハードウェア要件

- Oracle GoldenGate Director Serverの実行をサポートするプラットフォームを確認するには、http://support.oracle.comにアクセスし、「動作保証」タブをクリックします。このページには、Oracle GoldenGate Directorビルドの最新のマトリックスが掲載されています。

- Oracle GoldenGate Director Serverは、64ビット・プラットフォームでのみ稼働します。

- システムには1GBのRAMが必要です。

- システムには100MB以上の空きディスク領域が必要です。この数字は、監視対象のホスト数またはユーザー接続数にかかわらず一定です。必要なディスク容量を左右する最大の要因は、サーバー・ログの保存期間です。

- インストール・プロセス中に選択したHTTPポートは、Oracle GoldenGate Director Server専用にする必要があります。デフォルト・ポートは7001です。デフォルトのSSLポートは7002です。

- Oracle GoldenGateインスタンスをホスティングしているすべてのシステムは、Domain Name Server (DNS)に登録される必要があります。

セキュリティ要件

Oracle GoldenGate Director Serverは、それぞれのManagerポートを介してリモートのOracle GoldenGateインスタンスに接続されます。ファイアウォールがOracle GoldenGateネットワーク内に存在する場合は、次の手順を実行します。

1. 各Managerパラメータ・ファイルでDYNAMICPORTLISTパラメータを使用して、使用可能なポートのリストを指定します。

2. これらのポートとManagerポート、およびOracle GoldenGate Director ServerのHTTPポートをファイアウォール越しに開きます。

ソフトウェア要件

- Oracle WebLogic Server 11g (10.3.1、10.3.2、10.3.3、10.3.4、10.3.5)または12c (12.1.1、12.1.2)。Oracle GoldenGate Director Serverをインストールする前に、Standard Editionをインストールする必要があります。Oracle WebLogic ServerはOracleのJavaEEアプリケーション・サーバーです。このソフトウェアのインストール方法は、製品のドキュメントに記載されている指示に従ってください。このバージョンのOracle WebLogic Serverのインストールは、システム上にあるOracle Weblogic Serverの他のバージョンと競合しません。

注意:

Oracle GoldenGate Director Server用のドメインを作成する必要はありません。ドメインは、インストール・プログラムによりOracle GoldenGate Directorインストール・ディレクトリに作成されます。

- Java Runtime Environment (JRE)がOracle GoldenGate Director Serverがインストールされるシステムで使用可能で、サポートされている必要があります。JREのバージョンは、WebLogic Server 11gを使用する場合はバージョン6 (1.6.x)以上、WebLogic Server 12cを使用する場合はバージョン1.6.0_20または1.7以上である必要があります。JREは、64ビット・バージョンである必要があります。システム上にこの環境がない場合は、付録A「Java Runtime Environment (JRE)のインストール」の手順に従って、JREを入手および構成してください。

- Oracle GoldenGate Director Serverでは、ユーザー・プリファレンスやOracle GoldenGateインスタンスに関する情報など、作業中のデータが含まれる表の小さなリポジトリの保持にデータベースが使用されます。Oracle GoldenGate Director Serverインストーラを実行する前に、データベースがインストールおよび構成され、稼働している必要があります。このデータベースには、次のいずれかを使用できます。

- MySQL 5.x Enterpriseバージョン。インストーラに、このデータベースの無料トライアルへのリンクが表示されます。トライアル・データベースをインストールして起動した後、インストーラの元の場所に戻ることができます。

- SQL Server 2005および2008

- Oracle 9i以上

リポジトリを作成して移入するために、選択したデータベースへのJDBC接続がインストーラによって確立されます。これはOracle WebLogic Serverに含まれるJDBCドライバjarによって提供されます。

- UNIXまたはLinuxシステムでOracle GoldenGate Director Serverインストーラを使用するためには、X Windowのようなウィンドウ・システムを使用できる必要があります。

- Oracle GoldenGate Director Serverオブジェクトとデータ用に、データベースに200MB以上の空き領域が必要です。インストーラにより、次の表と対応する索引を作成されます。

- ACCOUNTB

- ACLB

- ACLENTRYB

- ACNTGROUPREL

- ACNTPROPB

- ACONPROCSB

- ACONWATCHB

- ALERTB

- AUTOINCB

- CONTCACHEB

- GDSCVERS

- GROUPB

- HOSTINFOB

- LOGENTRYB

- MANAGERREFB

- MONAGENTB

- NODESTATEB

- OBJECTSTATEB

- STAGEB

- STATSENTRYB

- SUFFIXB

- UISPROPB

Oracle GoldenGate Director Clientの要件

この項では、Oracle GoldenGate Directorのクライアント・コンポーネントのサポートに必要なリソースを示します。

- Oracle GoldenGate Directorの実行をサポートするプラットフォームを確認するには、http://support.oracle.comにアクセスし、「動作保証」タブをクリックします。このページには、Oracle GoldenGate Directorビルドの最新のマトリックスが掲載されています。

- Oracle GoldenGate Director Serverは、64ビット・プラットフォームでのみ稼働します。

- Oracle GoldenGate Director ClientとOracle GoldenGate Director Serverのバージョンは同じである必要があります。クライアントは、サーバー・ソフトウェアにパッケージされています。異なるバージョンのクライアントとサーバーを使用した場合、エラーが返されます。

- クライアント・ホストは、Java Runtime Environment (JRE)バージョン6 (1.6.x)またはバージョン7 (1.7)以上が含まれているWindowsまたはUNIXプラットフォームである必要があります。JREは、64ビット・バージョンである必要があります。同じコンピュータにクライアントをインストールする場合、Oracle GoldenGate Director ServerとともにインストールされたJREを使用できます。JREをダウンロードしてインストールするには、付録A「Java Runtime Environment (JRE)のインストール」を参照してください。

- クライアント・ホストは、Oracle GoldenGate Director Serverホストと同じネットワークに存在する必要があります。

- クライアント・ホストのモニターには、1024 x 768ピクセル以上の解像度(画面サイズ)が必要です。推奨される解像度は1280 x 1024以上です。

- Oracle GoldenGate Directorのユーザー・インタフェースとメッセージの表示は英語のみです。

Oracle GoldenGate Director Webの要件

Oracle GoldenGate Director Webは次のWebブラウザをサポートします。

- Microsoft Internet Explorerバージョン6.0以上

- Mozilla Firefoxバージョン2.0以上

Oracle GoldenGate Director Web用にクライアント・システムにインストールされるソフトウェアはありません。

Oracle GoldenGate Director Serverのインストール

これらの方法は新規インストールに適用されます。アップグレードについては、「Oracle GoldenGate Directorのアップグレードとアップデート」を参照してください。

Oracle GoldenGate Director Serverの新規インストールには次の手順が含まれます。

データベース・ストレージとログイン資格証明の割当て

Oracle GoldenGate Directorソフトウェアのダウンロード

Oracle GoldenGate Director Serverソフトウェアのインストール

データベース・ストレージとログイン資格証明の割当て

Oracle GoldenGate Director Serverを初めてインストールする前に、リポジトリのためのストレージ・ロケーションを割り当て、Oracle GoldenGate Directorが使用できるようデータベース・ログイン資格証明を割り当てる必要があります。既存のオブジェクトを使用するか新しいオブジェクトを作成できます。

MySQL

1. ユーザーおよび同名のデータベースを作成します。パスワードは8文字以上のアルファベットを含み、1文字以上のアルファベットと1つ以上の数字を含む必要があります。

2. ユーザーが、Oracle GoldenGate DirectorがインストールされるホストからMySQLサーバーに接続する場合、このユーザーにデータベースでのすべてのDDLとDMLの権限を付与します。

Oracle

1. ユーザー(スキーマ)とパスワードを作成します。パスワードは8文字以上のアルファベットを含み、1文字以上のアルファベットと1つ以上の数字を含む必要があります。

2. ユーザーのデフォルト表領域でQUOTA UNLIMITEDを指定します。

SQL Server

1. データベースまたはスキーマを作成し、リポジトリをインストールするデータベースのユーザーのログインを作成します。パスワードは8文字以上のアルファベットを含み、1文字以上のアルファベットと1つ以上の数字を含む必要があります。

2. 次の操作を行うため、このログインに十分な権限を付与します。

- データベースへのCONNECT

- データベースでのCREATE、ALTER、DROP TABLE

- データベースでのCREATEおよびDROP INDEX

- データベース上の表でINSERT、UPDATE、DELETE

- データベースの表でSELECT

- ログインのデフォルト・スキーマのALTER SCHEMA

Oracle GoldenGate Directorソフトウェアのダウンロード

次の手順に従って、サーバー・コンポーネント(Oracle GoldenGate Director Server)をインストールするシステムにOracle GoldenGate Directorソフトウェアをダウンロードします。

1. http://edelivery.oracle.comに移動します。
「Oracle Software Delivery Cloud」ページが表示されます。

2. 「サインイン/登録」をクリックします。

注意:

まだログインしていない場合、「シングル・サインオン」ページが表示されます。Oracle IDとパスワードを入力し、「サインイン」をクリックします。

「条項および規制」ページが表示されます。

3. Oracle Software Delivery Cloudトライアル・ライセンス契約および輸出規制を受諾し、「続行」をクリックします。
「メディア・パック検索」ページが表示されます。

4. 「メディア・パック検索」ページで次のようにします。

1. 製品パックを選択ドロップダウン・コントロールをクリックし、リストから「Oracle Fusion Middleware」を選択します。

2. 「プラットフォーム」ドロップダウン・コントロールをクリックし、リストからソフトウェアをインストールするプラットフォームを選択します。

3. 「実行」をクリックします。

「結果」リストが拡張され、検索基準を満たす使用可能なメディア・パックがすべて表示されます。

5. 「結果」リストで、ダウンロードするメディア・パックを選択して「続行」をクリックします。
メディア・パックのダウンロード・ページが開きます。このページには、メディア・パックのダウンロードに関する情報が掲載されています。この情報をよく読んで理解を深めることをお薦めします。

6. ファイルを正常にダウンロードするには、まず「README」をクリックして メディア・パックReadmeでダウンロード手順と製品情報を確認します。Readmeには、現在の構成に影響を与える新機能、新要件またはバグ修正および他の既知の問題に関するリリース・ノートが含まれています。

7. ダウンロード・プロセスを開始するには、「ダウンロード」をクリックします。
ファイルを開くためのダイアログ・ボックスが表示されます。

8. 「次で開く」または「ファイルの保存」を選択します。

処理

選択

メディア・パックをただちにインストール

「次で開く」を選択し、使用するファイル解凍ユーティリティを選択し、ファイル・システム上の指定した場所にファイルを解凍します。

ファイルを保存し、後でインストール

「ファイルの保存」を選択し、ファイル・システム上の場所を指定します。

Oracle GoldenGate Director Serverソフトウェアのインストール

次の手順に従って、サポートされているプラットフォームにOracle GoldenGate Director Serverをインストールします。UNIXでは、コマンドラインからインストールできます。

- コマンドラインからのOracle GoldenGate Director Serverのインストール

- ウィザードを使用したOracle GoldenGate Director Serverのインストール

コマンドラインからのOracle GoldenGate Director Serverのインストール

(UNIX専用)この手順では、コマンド・プロンプトを使用してソフトウェアをインストールします。

1. オペレーティング・システムのコマンドラインから次のコマンドを実行します。

./gg-director-serversetup_unix_version.sh -c

2. [Enter]を押してインストール・プロセスを続けます。

3. Choose Installation Location: Oracle GoldenGate Directorをインストールするディレクトリを指定します。

4. Select your WebLogic Install Location: WebLogic Serverがインストールされたディレクトリのすぐ上のディレクトリを指定します。デフォルトのWebLogic Serverのディレクトリ構造では、WebLogicはOracleディレクトリのMiddlewareディレクトリ下にあるwlserver_versionという名前のディレクトリにインストールされます。したがって、Middlewareディレクトリを選択します。ただし、新規の場合でも名前変更の場合でも、デフォルト・ディレクトリ構造を持たないWebLogicインストールにOracle GoldenGate Directorをインストールする場合、次のようにします。

- 正しいWebLogic Serverホーム・ディレクトリを指すように、Weblogicホーム・ディレクトリのregistry.xmlファイルを更新します。

- 正しいWebLogic Serverホーム・ディレクトリを指すように、%WLS_SERVER_HOME%/server/binおよび%WLS_SERVER%/common/binのすべてのスクリプトを更新します。

- 正しいWebLogic Serverホーム・ディレクトリを指すように、%WLS_SERVER_HOME%のproduct.propertiesファイルを更新します。

5. HTTP port: Oracle GoldenGate Director ServerがOracle GoldenGate Director Webと通信するために使用するHTTPポートを確認または変更します。ほとんどの場合、デフォルトの7001で十分です。

6. Select a Database: Oracle GoldenGate Director Serverリポジトリとして使用するデータベースのタイプを選択します。データベースまたはスキーマ(該当する場合)およびユーザー・アカウントが存在して正しく構成されており、インストールの前に実行されている必要があります。Oracle GoldenGate Directorの以前のバージョンからのリポジトリを使用して、既存のデータソース構成、ユーザー・アカウントおよび環境を保持できます。

7. Database driver configuration: Oracle GoldenGate Director Serverがリポジトリ・データベースに接続できるようにするには、次の情報を指定します。

- データベース・ホスト・サーバーの名前。

- (いずれかを選択)Oracleデータベースを使用している場合は、データベースのサービス名またはOracle SID。

- データベースのポート番号。選択されたデータベースのデフォルトのポート番号がインストーラによって表示されます。

8. Database User: データベースにログオンするために使用する既存のデータベース・ユーザーまたはアカウントの名前とパスワードを指定します。既存のOracle GoldenGate Director Serverリポジトリを使用するには、データベースまたはスキーマを所有するユーザーの資格証明を使用します。この資格証明はOracle GoldenGate Director Server内の認証を確立するために使用されます。パスワードは暗号化されて保存されます。パスワードが8文字以上のアルファベットを含み、1文字以上のアルファベットと1つ以上の数字を含んでいることを確認します。

9. インストール前のサマリーを確認し、[Enter]を押してソフトウェアのインストールを開始します。インストールが完了すると、そのように表示されます。

ウィザードを使用したOracle GoldenGate Director Serverのインストール

この手順では、グラフィカル・インタフェースを使用してOracle GoldenGate Directorをインストールします。

1. 他のアプリケーションを閉じます。

2. ggdirector-serversetupプログラムを実行します。

3. 「Welcome」画面: 最初の画面で「Next」をクリックします。

注意:

Oracle WebLogic Serverをまだインストールしていない場合は、「Cancel」をクリックしてこのインストールを終了し、「システム要件」で詳細を確認します。Oracle GoldenGate Directorは、Oracle WebLogic Serverドメインとしてインストールする必要があります。

4. Choose Installation Location: Oracle GoldenGate Directorのインストール・ディレクトリを作成する場所を入力するか参照します。画面に表示される要件に合う空きディスク領域が十分あるか確認します。

5. Select your WebLogic Install Location: WebLogic Serverがインストールされたディレクトリのすぐ上のディレクトリを選択します。デフォルトのWebLogic Serverのディレクトリ構造では、WebLogicはOracleディレクトリのMiddlewareディレクトリ下にあるwlserver_versionという名前のディレクトリにインストールされます。したがって、Middlewareディレクトリを選択します。ただし、新規の場合でも名前変更の場合でも、デフォルト・ディレクトリ構造を持たないWebLogicインストールにOracle GoldenGate Directorをインストールする場合、次のようにします。

- 正しいWebLogic Serverホーム・ディレクトリを指すように、Weblogicホーム・ディレクトリのregistry.xmlファイルを更新します。

- 正しいWebLogic Serverホーム・ディレクトリを指すように、%WLS_SERVER_HOME%/server/binおよび%WLS_SERVER%/common/binのすべてのスクリプトを更新します。

- 正しいWebLogic Serverホーム・ディレクトリを指すように、%WLS_SERVER_HOME%のproduct.propertiesファイルを更新します。

6. HTTP port: Oracle GoldenGate Director ServerがOracle GoldenGate Director Webと通信するために使用するHTTPポートを確認または変更します。ほとんどの場合、デフォルトの7001で十分です。

7. Database: Oracle GoldenGate Director Serverリポジトリとして使用するデータベースのタイプを選択します。データベースまたはスキーマ(該当する場合)およびユーザー・アカウントが存在して正しく構成されており、インストールの前に実行されている必要があります。Oracle GoldenGate Directorの以前のバージョンからのリポジトリを使用して、既存のデータソース構成、ユーザー・アカウントおよび環境を保持できます。

8. (オプション、MySQLのみ) MySQL Enterprise Editionを使用するには、リンクをクリックしてOracle GoldenGate Directorリポジトリとして使用する無償のトライアル版をダウンロードします。MySQLのインストールおよび起動中はインストーラを実行したままにし、完了したら戻ります。

9. Database driver configuration: Oracle GoldenGate Director Serverがリポジトリ・データベースに接続できるようにするには、次の情報を入力します。

- データベース・ホスト・サーバーの名前。

- データベースの名前またはOracleデータベースを使用する場合のOracle SID。

- データベースのポート番号。選択されたデータベースのデフォルトのポート番号がインストーラによって表示されます。

10. Database User: データベースにログオンするために使用する既存のデータベース・ユーザーまたはアカウントの名前とパスワードを入力します。既存のOracle GoldenGate Director Serverリポジトリを使用するには、データベースまたはスキーマを所有するユーザーの資格証明を使用します。この資格証明はOracle GoldenGate Director Server内の認証を確立するために使用されます。パスワードは暗号化されて保存されます。パスワードが8文字以上のアルファベットを含み、1文字以上のアルファベットと1つ以上の数字を含んでいることを確認します。

11. (Windows) Oracle GoldenGate Director Service: オプションで、Oracle GoldenGate Director ServerをWindowsサービスとしてインストールできます。「Install as a service」(デフォルト)を選択して、サービスの名前と説明を入力します。システム上にOracle GoldenGate Directorのインストールが複数存在する場合、各サービス名は一意にする必要があります。

注意:

インストーラによって、WebLogic Domainサービスが作成されます。WebLogicのバージョンが12cより前の場合、サービス名の前にbeasvcという接頭辞が付加されます。WebLogicのバージョンが12c以上の場合、サービス名の前にwlsvcという接頭辞が付加されます。ホスト名がサービス名の後ろに付加されます。たとえば、デフォルトのサービス名oggdirectorが使用される場合、サービス名はbeasvc oggdirector_localhostまたはwlsvc oggdirector_localhostです。

12. Pre-installation summary: インストールの入力内容を確認し、変更がある場合は「Back」を、インストールを開始する場合は「Next」をクリックします。

13. 「Finish」をクリックし、インストーラを閉じます。

Oracle GoldenGate Director Serverの制御

この項では、Oracle GoldenGate Director Serverの起動と停止を行う様々な方法を示します。

注意:

初回インストール後初めてOracle GoldenGate Director Serverを起動するとき、フリーズしたような状態になり、起動するのに時間がかかる場合があります。これは正常です。

コマンドラインからのOracle GoldenGate Director Serverの制御

次の手順では、オペレーティング・システムのコマンドラインからOracle GoldenGate Director Serverを起動します。

1. Oracle GoldenGate Director Serverインストール・ディレクトリへ移動します。

2. 次のプログラムを使用します。

表2-1 Oracle GoldenGate Director Serverの制御コマンド

アクション

Windowsコマンド

UNIXとLinuxコマンド

フォアグラウンドで起動

domain\startWebLogic.cmd脚注 1

domain/startWebLogic.sh

(または)

directorControl.sh start

バックグラウンドで起動

(使用不可)

directorControl.sh -b start

停止

domain\bin\stopWebLogic.cmd

domain/bin/stopWebLogic.sh

(または)

directorControl.sh stop

バックグラウンドで起動し、ファイルにリダイレクト

(使用不可)

directorControl.sh -b start out_file

脚注 1 startWebLogicプログラムが複数ある場合があります。必ず、domainディレクトリのものを使用してください。

コマンド・コンソールは開いたままにしておく必要があります。Oracle GoldenGate Director Serverはコマンド・コンソールが閉じると動作を停止します。

3. (オプション)自動的にOracle GoldenGate Director Serverが起動と停止するようホストを設定します。必要に応じてシステム管理者にご連絡ください。

Windowsの「プログラム」メニューからのOracle GoldenGate Director Serverの制御

Windowsの「スタート」メニューから「プログラム」、「Oracle GoldenGate Director Server」の順にポイントし、「Start Oracle GoldenGate Director」または「Stop Oracle GoldenGate Director」のどちらかを選択します。

Oracle GoldenGate Director Server Windowsサービスの制御

次の手順では、Oracle GoldenGate Director ServerがWindowsサービスとしてインストールされていることを前提とします。

1. 「コントロール パネル」の「サービス」を開きます。

2. 次の内の1つを実行します。

- サービス名を選択し、左上隅の「サービスの開始」または「サービスの停止」をクリックします。

- サービス名を右クリックし、コンテキスト・メニューから「開始」または「停止」を選択します。

Oracle GoldenGate Director Clientのインストール

これらの方法は新規インストールに適用されます。アップグレードについては、「Oracle GoldenGate Directorのアップグレードとアップデート」を参照してください。

クライアントのバージョンがサーバーのバージョンと同じであることが必要です。クライアントをインストールするには、Oracle GoldenGate Director Serverに接続するために使用されるWindows、LinuxまたはUNIXワークステーションのすべてで、これらの手順に従ってください。

1. クライアントのコンピュータにJava Runtime Environmentをインストールしていない場合、先にこの手順を行います。Oracle GoldenGate Director Serverと同じコンピュータにインストールする場合は、そのJREを使用できます。JREをダウンロードするには、付録A「Java Runtime Environment (JRE)のインストール」を参照してください。

2. Oracle GoldenGate Director Serverを起動します。

3. すべてのWindowsアプリケーションを閉じます。

4. インターネット・ブラウザを起動し、次のアドレスを入力します。

http://hostname:port/

説明: hostnameは、Oracle GoldenGate Director Serverをホストするマシンの完全修飾名またはIPアドレスで、portはOracle GoldenGate Director Serverのポート番号です(デフォルトは7001)。

注意:

ホスト名として"localhost"を使用しないでください。起動時に、正しい名前とIPアドレスがOracle WebLogic Serverコンソールに表示されます。たとえば、http://dirhost.mycompany.com:7001/aconです。

5. クライアントのプラットフォームに適切なggdirector-clientsetup_platformビルドをダウンロードし、ワークステーションに保存します。

6. ワークステーションからプログラムを実行します。インストール・ディレクトリと、クライアントを起動するWindowsのショートカットの場所(システムでWindowsが稼働している場合)を選択するオプションがインストーラにより表示されます。

Oracle GoldenGate Director Clientの起動

この項では、Oracle GoldenGate Director Clientを起動する手順を示します。

1. 次のように起動プログラムを実行します。

- UNIXでは、インストール・ディレクトリのbinサブディレクトリからrun-director.shを実行します。

- Windowsでは、インストール・ディレクトリまたはインストール時に指定したショートカットからGoldenGate-Director.exeを実行します。

2. ログイン・プロンプトで次の入力を行います。

- Oracle GoldenGate Director adminユーザーの名前とパスワード

- Oracle GoldenGate Director Serverが稼働しているサーバーの名前またはIPアドレス、続けてコロン(:)、サーバー・コンポーネントが稼働しているHTMLポート(デフォルトは7001)。たとえば、sysa:7001です。

Oracle GoldenGate Director Webの起動

この項では、Oracle GoldenGate Director Web (ブラウザ・ベースのクライアント)を起動する手順を示します。

注意:

このクライアントを使用する前に、Oracle GoldenGate Director Administratorを使用してOracle GoldenGate Director Serverにユーザー・アカウントと接続情報を追加する必要があります。詳細は、第3章「Oracle GoldenGate Directorの構成」を参照してください。

Oracle GoldenGate Director Webを起動するには、サポートされているWebブラウザを起動し、アドレス・バーに次の情報を入力します。

http://system_name:port/acon/

system_nameは、Oracle GoldenGate Director Serverがインストールされているシステムの完全修飾名またはIPアドレスです。portは、Oracle GoldenGate Director Serverポートです(デフォルトは7001)。

注意:

ホスト名として"localhost"を使用しないでください。起動時に、正しい名前とIPアドレスがOracle WebLogic Serverコンソールに表示されます(例: http://dirhost.abc.com:7001/acon)。

Oracle GoldenGate Directorのアップグレードとアップデート

次の手順は、Oracle GoldenGate Directorをアップグレードするためのものです。初めてインストールする場合、「Oracle GoldenGate Director Serverソフトウェアのインストール」の手順に従います。

アップグレードのパスは、バージョン1.4からのアップグレードか、バージョン2.0以上からのアップグレードかによって異なります。

バージョン2.0および11.xからのアップグレード

バージョン2.0または11.xからバージョン12.1.2には、シームレスにアップグレードできます。すべてのインストール・ファイルがアップグレードされ、現在のデータベース・リポジトリに保存できます。

アップグレードするには、インストーラを起動し、現在使用しているリポジトリを選択します。Oracle GoldenGate Directorによって、今回がアップグレードであることが自動的に検出されます。

警告:

Oracle GoldenGate Directorの現在のインストールに使用しているWebLogic Serverのバージョンを変更しないでください。アップグレード後に、ログイン、ユーザー・データおよびその他の基本的な情報が失われる可能性があります。

バージョン1.4からのアップグレード

Oracle GoldenGate Director Serverバージョン2.0以上はOracle WebLogic Server内にインストールされるため、古いインストール・ファイルが新しいもので更新されるという意味では、バージョン1.4からの直接のアップグレード・パスはありません。ただし、新しいインストール環境を現在のデータベース・リポジトリに指定することはできます。そのため、ユーザー・アカウント、環境、データソースが保存され、Oracle GoldenGate Director Clientには、アップグレードはシームレスに行われます。

現在のリポジトリを指定するには、2.2項 「Oracle GoldenGate Director Serverのインストール」の説明に従いますが、次の手順を実行します。

- 現在のリポジトリ・データベースの正しいデータベース・ドライバ情報を選択します。MySQLリポジトリは、MySQLのEnterprise版である必要があります。

- 現在のリポジトリ・データベースの正しいデータベース・ドライバ情報を選択します。

- データベースまたはスキーマと現在のリポジトリを所有するユーザーを選択します。

注意:

Oracle WebLogic Serverでは、パスワードに、アルファベットと数字を少なくとも1つずつ含む、8文字以上の英数字を使用する必要があります。この要求に応えるために現在のパスワードを変更する必要がある場合があります。

アップグレードのサポートが必要な場合は、http://support.oracle.comのOracleサポートのサービス・リクエストを開いてください。

Oracle GoldenGate Directorのアンインストール

この項では、Oracle GoldenGate Directorをアンインストールする手順を示します。ここでは、サーバーおよびクライアントのコンポーネントをアンインストールします。

Oracle GoldenGate Director Serverのアンインストール

次の手順は、サーバー・コンポーネントをアンインストールするためのものです。

Oracle GoldenGate Director ServerのUNIXシステムからのアンインストール

1. Oracle GoldenGate Director Serverを停止します(2.3項 「Oracle GoldenGate Director Serverの制御」を参照)。

2. Oracle GoldenGate Director Serverインストール・ディレクトリからuninstallスクリプトを実行します。このスクリプトでは、ログ・ファイル、XMLファイル、ショートカットおよびリポジトリ表以外のインストールがすべて削除されます。

Oracle GoldenGate Director ServerのWindowsシステムからのアンインストール

1. Oracle GoldenGate Director Serverを停止します(2.3項 「Oracle GoldenGate Director Serverの制御」を参照)。

2. Oracle GoldenGate Director Server Windowsサービスのみを削除してインストールをそのまま残すには、Oracle GoldenGate Director Serverインストール・ディレクトリからuninstallDirSvc.cmdプログラムを実行します。

3. Oracle GoldenGate Director Serverを完全にシステムから削除するには、「プログラム」メニューにOracle GoldenGate Director Serverのショートカットが存在する場合は、そこから「Oracle GoldenGate Director Server Uninstaller」を、存在しない場合はOracle GoldenGate Director Serverのインストール・ディレクトリからuninstall.exeを実行します。これにより、Windowsサービス(該当する場合)と、インストール後に作成されたもの以外のインストール済ファイルがすべて削除されます。

Oracle GoldenGate Director Clientのアンインストール

次の手順は、クライアント・コンポーネントをアンインストールするためのものです。

Oracle GoldenGate Director ClientのUNIXシステムからのアンインストール

1. Oracle GoldenGate Director Clientを停止します。

2. Oracle GoldenGate Director Clientインストール・ディレクトリからuninstallスクリプトを実行します。このスクリプトにより、インストール内のすべてのファイルが削除されます。ファイルが削除されない場合は、結果出力で通知されます。インストール・ディレクトリを削除します。

Oracle GoldenGate Director ClientのWindowsシステムからのアンインストール

1. Oracle GoldenGate Director ClientおよびOracle GoldenGate Director Administrator (稼働中の場合)を停止します。

2. 「プログラム」メニューにOracle GoldenGate Director Clientのショートカットが存在する場合は、このショートカットから「Oracle GoldenGate Director Client Uninstaller」を、存在しない場合はOracle GoldenGate Director Clientのインストール・ディレクトリからuninstall.exeを実行します。アンインストーラにより、すべてのファイルおよびフォルダが、インストール・ディレクトリから削除されます。

3. インストール・ディレクトリを削除します。

3 Oracle GoldenGate Directorの構成

この章では、Oracle GoldenGateインスタンスを表示するためにクライアントが安全にOracle GoldenGate Director Serverに接続できるようにOracle GoldenGate Directorを設定する方法について説明します。

Oracle GoldenGate Director Serverの構成

Oracle GoldenGate Director Serverを構成するには、Oracle GoldenGate Director Administratorプログラムを使用します。管理者のログイン資格証明の変更、ユーザー・アカウントとデータソースの管理、モニター・エージェントの構成、デフォルトのドメイン接尾辞の設定が可能です。

Oracle GoldenGate Director Administratorの起動

次の手順に従って、UNIX、LinuxおよびWindowsでOracle GoldenGate Director Administratorを起動します。

1. 次のようにプログラムを実行します。

- (UNIX/Linux)インストール・ディレクトリのbinサブディレクトリからrun-admin.shスクリプトを実行します。

- (Windows) Oracle GoldenGate Director ClientディレクトリからGDSC Admin Tool.exeを実行するか、「プログラム」ショートカットを使用します。

2. ログイン・プロンプトで次の入力を行います。

- Oracle GoldenGate Director管理者ユーザーの名前およびパスワード。初めてログインする場合は、次のデフォルトのユーザー名およびパスワードのいずれかを使用できます。

- このリリースのOracle GoldenGate DirectorをWebLogic Serverバージョン12.1.2以上とともに使用する場合は、デフォルトのユーザー名はdiradmin、パスワードはdiradminです。

- このリリースのOracle GoldenGate Directorをそれより前のバージョンのWebLogic Serverとともに使用する場合は、adminをパスワードadminで使用するか、diradminをパスワードdiradminで使用します。

セキュリティ上の理由でadminまたはdiradminパスワードを変更する必要があります。adminユーザーについての他の情報を入力また変更することも可能です。詳細は、「ユーザー・アカウントの管理」を参照してください。

- Oracle GoldenGate Director Serverが稼働しているホストの名前またはIPアドレス、続けてコロン(:)、サーバー・コンポーネントが稼働しているHTMLポート(デフォルトは7001)。たとえば、sysa:7001です。

ユーザー・アカウントの管理

Oracle GoldenGate Director Clientのすべてのユーザーは、Oracle GoldenGate Director Serverのアカウントが必要です。Oracle GoldenGate Directorユーザー・アカウントを管理するには、「Accounts」タブを使用します。

ユーザー・アカウントの追加

1. 「Accounts」タブの下部にある「New/Clear」をクリックします。

2. 「Account Info」にユーザー名を入力します。(必須)

3. 「Contact」にユーザーの電話番号と電子メール・アドレスを入力します。(オプション)

4. 「Name」にユーザー名を入力します。(オプション)

5. 「Password」にユーザーのOracle GoldenGate Directorログイン・パスワードを入力して確認します。(必須)

6. 「Save」をクリックします。「UserID」リストにユーザーが追加されます。

ユーザー・アカウントの変更

1. 「Accounts」タブの「UserID」リストで、情報を変更するユーザーを選択します。

2. 必要に応じて、「Account Info」、「Contact」、「Name」および「Password」の情報を変更します。

3. 「Save」をクリックします。

ユーザー・アカウントの削除

1. 「Accounts」タブの「UserID」のリストで、削除するユーザーを選択します。この処理を確認するよう求められます。

2. アカウントを削除するには、「Delete」をクリックします。

3. 「Save」をクリックします。

Oracle GoldenGateデータソースの管理

Oracle GoldenGate Director ClientからOracle GoldenGateインスタンスを表示するには、接続情報がOracle GoldenGate Director Serverリポジトリに保存されている必要があります。ユーザーはクライアント内のパーソナル・ビューに任意またはすべての定義済インスタンスを追加できます。Oracle GoldenGateインスタンスがデータソースとしてクライアントのダイアグラムに表示されます。

「Data Sources」タブを使用してOracle GoldenGateインスタンスに関する情報を管理します。

Oracle GoldenGateデータソースの追加

データソースとしてOracle GoldenGateインスタンスを追加することにより、Managerプロセスについての情報がOracle GoldenGate Directorデータベース・リポジトリに追加されます。

1. データソースとして追加するOracle GoldenGateインスタンスのManagerプロセスを起動します。

2. 「Data Sources」タブの下部にある「New/Clear」をクリックします。

3. 「Host Identity」で次の情報を入力します。

- Fully Qualified Domain Name: 完全修飾ドメイン名はIPアドレスまたはsys1.earth.company.comなどの完全ホスト名です。ホスト名はDomain Name Server (DNS)に登録されている必要があります。

- Manager Port: Managerが稼働しているポート。「Check Connection」をクリックして接続可能なことを確認します。

- Data Source Name: Oracle GoldenGateインスタンスの名前(GGS1など)。この名前はOracle GoldenGate Director Clientインタフェースのデータソースとして表示されます。

注意:

Oracle GoldenGateインスタンスがデータソースとして追加されると、完全修飾ドメイン名とポート番号はデータソースを削除してから再び追加しないかぎり変更できません。インスタンスがクライアントのダイアグラムにデータソースとして使用されている場合、 これらのダイアグラムは再作成される必要があり、ロギングおよびレポーティング・ストリームはリセットされます。完全修飾ドメイン名とポート番号以外の属性はユーザー・ダイアグラムに影響せずに変更できます。

4. 「GoldenGate Info」で、次の情報を入力または選択します。

- Host Operating System: ホスト・オペレーティング・システムのタイプ。Windows、UNIXおよびIBM AIXプラットフォームの場合は「WU」を選択します。NonStop Serverの場合は「NSK」を選択します。UNIX System Servicesが稼働するIBM z/OSおよびOS/390システムの場合は「IBM」を選択します。

- Database: Oracle GoldenGateインスタンスが稼働しているデータベースのタイプ。データベース・コードのリストは、表3-1を参照してください。

表3-1 Oracle GoldenGateのデータベース・コード

データベース・コード

データベース

DB2

DB2

MSSQL

Microsoft SQL Server

MySQL

MySQL

ENSCRIBE SQL/MP

EnscribeまたはNonStop SQL

ODBC

ODBCデータソース(Open Database Connectivity準拠)

ORA

Oracle

SYB

Sybase

TERA

Teradata

SQLMX

NonStop SQL/MX

VAM-Generic

Extractプロセスとの接続に使用されるベンダーアクセス・モジュールのデータベース(Teradataを除く)

- GoldenGate Version: システムにインストールするOracle GoldenGateのバージョンX.x.x.x(12.1.2.0など)。Oracle GoldenGate Director Clientパラメータ・エディタに正しいパラメータが表示されるように、正確なバージョンを指定することが重要です。

5. 「Default DB Credentials」に次の情報を入力します。

- DSN: Oracle GoldenGateがODBCを介してデータベースに接続される場合は、データベースのODBCデータソース名を入力し、その他は空白のままにします。

- Username: データベース接続のためのデフォルト・ユーザーの名前。

- Password: ユーザーのパスワード。

6. 「Access Control」で、次の情報を選択します。

- Owner: このデータソースを常時完全に制御する、「Account」タブにリストされているユーザーの1人。所有者が指定されていない場合は、すべてのユーザーがこのデータソースに関連するプロセスを表示したり、アクセスすることができます。

- Host is observable: 他のユーザーがOracle GoldenGate Directorクライアントからこのデータソースを表示するには、このオプションを選択します。ホストを表示したり、ManagerとOracle GoldenGateプロセスを監視したりパラメータを表示することができます。ステータスや設定情報を照会できますが、プロセスを制御したり構成を変更できません。

7. 「Save」をクリックします。新しい情報が「Manager Information」リストに表示されます。

Oracle GoldenGateデータソースの変更

Oracle GoldenGate Director Server上でデータソース情報を変更しても基本となるManagerプロセスにはまったく影響しません。

1. 「Data Sources」タブの「Manager Information」リストで、変更するOracle GoldenGateデータソースを選択します。

2. 「Host Identity」、「GoldenGate Info」、「Default DB Credentials」、および「Access Control」グループで、完全修飾ドメイン名またはポート番号以外を変更します。

3. 「Save」をクリックします。

Oracle GoldenGateデータソースの削除

データソースを削除するとOracle GoldenGate Director ServerからManager情報が削除されますが、Managerプロセス自身は削除されたり、影響を受けません。このデータソースを使用するクライアントのダイアグラムは利用できません。

1. 「Data Sources」タブの「Manager Information」リストで、削除するOracle GoldenGateデータソースを選択します。

2. 「Delete」をクリックします。

3. 「Yes」をクリックしてインスタンスを削除することを確認します。

4. 「Save」をクリックします。

モニター・エージェントの構成

Oracle GoldenGate Director ServerはOracle GoldenGate Director Serverに登録されているOracle GoldenGateインスタンスのManagerプロセスを監視するスレッドを作成します。各スレッドはモニターと呼ばれます。

「Monitor Agent」タブを使用して次の操作を行います。

- Manager処理と監視状態の表示

- 監視設定の構成

- 監視スレッドの開始と停止

Manager処理と監視状態の表示

Manager処理と監視状態を表示するには、次の手順を実行します。

- Oracle GoldenGateデータソースの監視状態を表示するには、「Monitor and Manager Status」リストの「Monitor Active」列を表示します。

- Managerプロセスが実行されているかどうかを確認するには、「Monitor and Manager Status」リストの「Manager is Alive」列を表示します。

- 「Monitor and Manager Status」リストをリフレッシュするには、「Refresh」をクリックします。モニター・エージェントおよび関連のマネージャ・プロセスのステータスは、「Monitor Agent」タブがアクティブになるたびにリセットされます。統計の更新には、「Host Wait Seconds」で指定した時間がかかることがあります。「Refresh」をクリックすると、その待機時間が最初から始まります。

監視設定の構成

次の手順は、Oracle GoldenGate Directorの監視機能を制御する設定を理解し、構成するのに役立ちます。

1. 「Go Back Hours」ボックスで、取得する最新のイベント履歴の時間数を入力します。イベントはクライアントのダイアグラムのOracle GoldenGate Logで表示されます。たとえば、イベントを5時間分を取得できます。現在時刻から監視を始めるには、0を入力します。

2. 「Host Wait Seconds」ボックスで、Managerがステータス・リポートを送る前にイベントを待つ時間を入力します。値が低いほど、送られるリポート量が多くなります。値が高くなるとリポートは少なくなりますが、クライアントのダイアグラムで表示されるノンイベント・アップデートに時間がかかります。Managerプロセスが有効であることを確認するため、モニター・エージェントが指定した間隔でポーリングします。オペレーティング・システムのレベルで問題が起こり、Oracle GoldenGateがイベント・ログに書き込むことができない場合、このステータスがOracle GoldenGate Director Webインタフェース内で反映されることをこのポーリングによって確認します。

注意:

Oracle GoldenGate Director Serverとホスト(Managerポーリング以外)との間に別のタイプの通信があり、そこでOracle GoldenGateプロセスへの変更の即時通信が含まれます。この通信プロセスは構成できません。

3. 「Log Purge Hours」または「Log Purge Minutes」ボックスに、Oracle GoldenGate Logで情報を保存する時間数または分数を入力します。この時間の経過後、データはパージされます。パージ機能により、ログをディスク上に適切なサイズで保持できます。

4. Oracle GoldenGate Director電子メール・アラートを使用する場合は、「Ignore Alert Events Older Than (Minutes)」を使用します。これで、Oracle GoldenGate Director Serverを停止して再起動した場合に、重複するアラートが送信されません。最も古いアラートを保存する有効期間(分)を指定します。

5. 設定した値をアクティブ化するには、「Save and Restart」をクリックします。これにより、ログ・パージ・スレッドとアクティブ監視スレッドが再起動されます。

監視スレッドの開始または停止

1つ以上のOracle GoldenGateデータソースの監視を開始または停止するには、「Monitor and Manager Status」リストでデータソースを標準の選択方法で選択し、「Start Selected Monitor」または「Stop Selected Monitor」をクリックします。そのリストですべてのデータソースの監視を開始または停止するには、「Start All」または「Stop All」をクリックします。

デフォルトの接尾辞の設定

Oracle GoldenGate Director Serverはホスト名またはIPアドレスを完全修飾ドメイン名へ解決しようと試行します。Oracle GoldenGate Director Serverが、Oracle GoldenGateパラメータ・ファイルに出現する非修飾のホスト名の修飾に使用するドメイン接尾辞の追加、変更、削除を行うには、「Default Suffix」タブを使用します。

たとえば、ドメインがanycompany.comで、ホストの完全修飾ドメイン名がsysa.anycompany.comの場合、anycompany.comを接尾辞表に入れます。さらに複雑なドメイン設定では、office.anycompany.comやoffsite.anycompany.comのようなものを使用できます。

ドメイン接尾辞の追加

1. 接尾辞リストで空白の行を表示するには、「Add」をクリックします。

2. その行に新しい接尾辞を入力します。

3. 「Save」をクリックします。

ドメイン接尾辞の変更

1. 接尾辞リストで、変更する接尾辞を選択します。

2. 必要に応じて接尾辞を変更します。

3. 「Save」をクリックします。

ドメイン接尾辞の削除

1. 接尾辞リストで、削除する行にカーソルを移動します。

2. 「Delete」をクリックします。

3. 「Yes」をクリックして、接尾辞を削除することを確定します。

4. 「Save」をクリックします。

SSLの構成

SSL (Secure Socket Layer)は、暗号化されたリンクをブラウザとOracle GoldenGate Director Server間で確立するのに使用される業界標準の方法です。SSL用にOracle GoldenGate Directorを構成する手順は、次の段階に分かれます。

SSLキーおよび証明書の取得および保管

Oracle WebLogic ServerドメインでのSSLの有効化

Oracle GoldenGate Director WebからのSSL設定のテスト

SSL用のOracle GoldenGate Director Clientの構成

SSL接続のテスト

SSLキーおよび証明書の取得および保管

秘密鍵、公開鍵が含まれているデジタル証明書、および信頼できる機関から発行された信頼性のあるCA証明書(PEM形式)を取得するには、組織のセキュリティ・チームに問い合せてください。JKS (Java KeyStore)に秘密鍵および信頼性のあるCA証明書を保管します。これらのタスクの詳細は、Oracle WebLogic Serverのセキュリティ管理を参照してください。

Oracle WebLogic ServerドメインでのSSLの有効化

次の手順に従って、Oracle GoldenGate DirectorのSSLサポートを有効化します。

1. Oracle GoldenGate Director Serverを起動し、「Start Oracle GoldenGate Director」コマンド・コンソールを表示して、次の手順に進む前に起動が完了していることを確認します。

2. Webブラウザで、次のURLにあるOracle WebLogic Serverコンソールに移動します。hostnameは、Oracle GoldenGate Director Serverをホストするサーバーの名前です。

http://hostname:7001/console

3. Oracle WebLogic Serverの資格証明を使用して、Oracle WebLogic Serverドメインのホーム・ページにログインします。

4. 「ドメイン構造」で、「ドメイン」、「環境」、「サーバー」の順に展開します。

5. 「サーバーのサマリー」の「構成」タブをアクティブにします。

6. machine_name(admin) (localhost(admin)など)をクリックします

7. 「machine_nameの設定」 の「構成」タブをアクティブにします。

8. 「SSLリスニング・ポートの有効化」にスクロールし、チェック・ボックスを選択して、SSLサポートを有効にします。

9. 「SSLリスニング・ポート」で、このドメインのSSLポート番号を指定するか、デフォルトの7002を使用します。

10. 画面の下部にある「保存」をクリックします。

11. Oracle WebLogic Serverコマンド・コンソールで、証跡エントリを表示し、指定したSSLポート上でOracle WebLogic Serverが現在リスニング中であることを確認します。

12. Oracle WebLogic Serverコンソールで、「SSL」タブをアクティブにします。

13. 「秘密鍵の別名」にスクロールし、キーストアの名前がOracle GoldenGate Directorで使用するために作成したものであることを確認します。そうでない場合は、Oracle WebLogic ServerおよびOracle GoldenGate Director Serverによりアクセス可能なディレクトリ内にキーストアが保管されていることを確認します。

Oracle GoldenGate Director WebからのSSL設定のテスト

Oracle GoldenGate Director WebにログインすることでSSL構成をテストできます。管理者としてログインできれば、SSLはWebLogic ServerでOracle GoldenGate Director用に正しく構成されています。

1. Webブラウザで次のURLにアクセスします(httpsの"s"に注意します)。hostnameはOracle GoldenGate Director Serverをホストするサーバーの名前です。

https://hostname:7002/acon

2. ブラウザより、接続が信頼できないものであることを示すセキュリティ・メッセージが返される場合は、「I Understand the Risks」をクリックし、次に進みます。

- 「Add Exception」をクリックします。

- 「Add Security Exception」ダイアログで、「Get Certificate」をクリックします。

- 「Confirm Security Exception」をクリックします。

3. Oracle GoldenGate DirectorにOracle GoldenGate Director管理者としてログインします。正常にログインできた場合は、SSLが正しく構成されています。ログインに失敗した場合、「Oracle WebLogic ServerドメインでのSSLの有効化」の手順を繰り返して有効なポート(デフォルトを推奨)を指定していることを確認し、SSLの有効化後に「Save」をクリックします。

SSL用のOracle GoldenGate Director Clientの構成

これらの手順は、クライアント・ソフトウェアでSSLを構成するもので、すべてのプラットフォームに関して同一です。この例はUNIXファイル・システムの場合です。

1. SSLキーストアをOracle GoldenGate Director Clientマシンの任意のディレクトリにコピーします。このファイルには.jksの接尾辞が付いています。

2. Oracle GoldenGate Director Clientインストール・ディレクトリにあるetc/client-properties.confファイルを開きます。

3. 次のプロパティを更新します。これはJavaプロパティ・ファイルであるため、プラットフォームがWindowsである場合でもスラッシュのみを使用します。

- キーストア・ファイルの場所を指定します。この例のディレクトリ・パスを、ご使用のキーストアへのパスと置換します。

weblogic.security.SSL.trustedCAKeyStore=C:/Oracle/Middleware1034/wlserver_10.3/server/lib/certificate

- 次のパラメータを設定して、Oracle WebLogic Serverでホスト名が確認されないように指定します。

weblogic.security.SSL.ignoreHostnameVerification=true

4. (オプション)プロパティ・ファイルで、SSLモードの使用中に必要なその他のJVMパラメータを初期化できます。

SSL接続のテスト

クライアント接続に対してSSLが機能していることを確認するには、次の手順を実行します。

1. Oracle GoldenGate Director Clientを実行します。

2. 「SSL」チェック・ボックスを選択して、localhost:7002 (SSLポートを使用)にログインします。

3. 「File」メニューから「Logout」を選択します。

4. 「File」メニューから「Login」を選択します。

5. 「SSL」チェック・ボックスを選択しないでlocalhost:7001 (この場合はデフォルトのポートを使用)にログインしても成功することを確認します。

A Java Runtime Environment (JRE)のインストール

Oracle GoldenGate Directorソフトウェアとインストーラはいずれも、Java Runtime Environment (JRE)のコンポーネントに依存しています。多くの場合、システムが構成されたり、他のプログラムがインストールされたときにインストールされるので、この環境はすでに存在しています。サーバーやクライアント・コンポーネントをインストールしているシステムにこの環境がない場合、次の手順に従ってJREをダウンロードし、Oracle GoldenGate DirectorをサポートするようにUNIXおよびWindowsのシステム上でJRE環境を確認します。

注意:

サポートされているJREバージョンは、「システム要件」を参照してください。

Java Runtime Environmentのダウンロード

JREはOracleから無料でダウンロードできます。

1. http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.htmlにアクセスしてください。

2. 「Java Platform, Standard Edition」で、最新リリースを選択するか、「Previous Releases」をクリックしてサポートされている旧バージョンをインストールします。JDKまたはJREのいずれかを使用できます。JDKにはJREが含まれています。サポートされていないバージョンまたはエディションのJava JREまたはJDKを使用しないでください。

3. ご使用のオペレーティング・システムに適当なJREまたはJDKをダウンロードするための画面上の指示に従います。

4. JREで提供されるインストールの指示に従います。

5. JRE実行可能ファイルのパスを保存してください。後で必要になります。

6. 「JRE環境の確認」の手順に進みます。

JRE環境の確認

この項では、UNIXおよびWindowsプラットフォームでJRE環境を確認する手順を示します。

UNIXでのJREの確認

JREをインストールした後、次のテストを実行し、システムにより認識されたJavaのバージョンが適当か検証します。

1. オペレーティング・システムのコマンド・シェルから次のコマンドを実行します。

java -version

2. コマンド出力にダウンロードしたバージョンが表示されていることを確認してください。

WindowsでのJREの確認

JREをインストールした後、Oracle GoldenGate Director Serverをインストールする前に、次のタスクを完了してJREのパスを確認します。

JREバージョンの確認

JAVA_HOMEシステム変数の設定

JAVA_HOMEシステム・パスの設定

JREバージョンの確認

次の手順では、サーバー・コンピュータにインストールされているJREバージョンを確認します。

1. キーボードの[Win (Windows)]キーを押しながら[R]キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ボックスを開きます。あるいは、「スタート」、「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。

2. 「ファイル名を指定して実行」ボックスにcmdと入力し、Windowsコマンド・コンソールを実行します。

3. 次のコマンドを実行します。

java -version

4. 次の内の1つを実行します。

- インストールしたJREバージョンが結果に表示されている場合は、「Oracle GoldenGate Director Serverのインストール」の手順を続行します。

- 結果がそのバージョンを示していない場合、コマンド・コンソールを閉じて、「JAVA_HOMEシステム変数の設定」の手順に進みます。

JAVA_HOMEシステム変数の設定

次の手順では、JAVA_HOMEシステム環境変数がインストールしたJREを指し示しているか確認します。この変数がない場合は変数を作成します。

1. デスクトップ(Windows 2000)または「スタート」メニュー(Windows XP)で「マイ コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックして、「環境変数」をクリックします。

3. 「システム環境変数」で、JAVA_HOMEシステム変数を探します。JAVA_HOMEパスは、JREをインストールするとき書き留めた場所を示している必要があります。

4. 次の内の1つを実行します。

- JAVA_HOMEシステム変数が正しい場所を示している場合、「環境変数」ダイアログ・ボックスを開いたまま、「JAVA_HOMEシステム・パスの設定」の説明に従います。

- JAVA_HOMEシステム変数がない場合、または間違った場所を示している場合は、次の手順に進みます。

5. 「システム環境変数」で、次の内の1つを実行します。

- 「新規」をクリックして、JAVA_HOME変数を作成します。

- 既存のJAVA_HOME変数を選択し、「編集」をクリックします。ダイアログ・ボックスが開くので、この変数を編集します。

6. 「変数名」ボックスに大文字でJAVA_HOMEと入力します。

7. 「変数値」ボックスでJREへの正しいパスを入力します。

8. 「OK」をクリックしてパスを設定し、ダイアログ・ボックスを閉じます。

9. 「環境変数」ダイアログ・ボックスを開いたまま、「JAVA_HOMEシステム・パスの設定」の説明に従います。

JAVA_HOMEシステム・パスの設定

次の手順で、JAVA_HOMEパスがPathシステム変数内の適切な場所にあることを確認します。Oracleデータベース・ソフトウェアのようなプログラムは、JREインストール・ファイルへのパスをOracle GoldenGate Director Serverが予想する場所に置きます。

1. 「環境変数」ダイアログ・ボックスで、「システム環境変数」の下にあるPath変数を探します。

2. JAVA_HOMEへのパスが、パスのリストで最初のパスとして表示されていることを確認します。

%JAVA_HOME%\bin;

3. 次の内の1つを実行します。

- このJAVA_HOMEパスが文字列の中で最初のパスである場合、「環境変数」と「システムのプロパティ」ダイアログ・ボックスを閉じ、「Oracle GoldenGate Director Serverのインストール」の説明に従います。

- このJAVA_HOMEパスが最初のパスでない場合、次の手順を続けます。

4. 「システム環境変数」でPath変数をダブルクリックし、編集用に開きます。

5. パス文字列内でJAVA_HOMEパスを確認します。存在する場合、リストの先頭にカット・アンド・ペースト(セミコロンを含める)します。そうでない場合は入力します。パスは%JAVA_HOME%\binと入力されている必要があります。

6. 「OK」をクリックして「システム変数の編集」ダイアログ・ボックスを閉じます。

7. 「環境変数」と「システムのプロパティ」ダイアログ・ボックスを閉じます。

オラクル社の法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2014, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

制限付権利

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドラフトのアルファ版およびベータ版ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。