Oracle® GoldenGate

Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成

12c (12.2.1)

E70094-01(原本部品番号:E60964-01)

2015年10月

このドキュメントでは、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成の方法について説明します。

Oracle GoldenGate Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成, 12c (12.2.1)

E70094-01

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliatesAll rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 概要

- 1.1 Oracle GoldenGate Monitorについて

- 1.2 Oracle GoldenGate Monitorのアーキテクチャ

- 1.2.1 Oracle GoldenGate

- 1.2.2 Oracle GoldenGateエージェント

- 1.2.3 Oracle GoldenGate Monitorサーバー

- 1.2.4 Oracle GoldenGate Monitorリポジトリ

- 1.3 インストールおよび構成のロードマップ

2 インストールの準備

- 2.1 動作保証要件とシステム要件の確認

- 2.1.1 前提条件

- 2.2 ターゲット・マシンでのJDK のインストール

- 2.3 Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)のインストール

- 2.4 データベース・ソフトウェアのインストール

- 2.4.1 データベースでのnls_length_semanticsパラメータの設定

- 2.5 次の手順: Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成

3 Oracle GoldenGate Monitorのインストール

- 3.1 Oracle GoldenGate Monitorのインストール

- 3.1.1 GoldenGate Monitor製品のダウンロード

- 3.1.2 インストール・プログラムの起動

- 3.1.3 製品のインストール

- 3.2 リポジトリの作成

- 3.2.1 始める前に

- 3.2.2 リポジトリの作成

- 3.3 次の手順: ドメインの構成

4 Monitorサーバーの構成および起動

- 4.1 Oracleデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成

- 4.1.1 Oracleデータベース・リポジトリの作成

- 4.2 SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成

- 4.2.1 始める前に

- 4.2.2 SQL Serverリポジトリの作成

- 4.3 Oracle WebLogic Serverドメインの作成

- 4.4 Monitorサーバーの構成の完了

- 4.5 Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動

- 4.5.1 Oracle WebLogic管理サーバーの起動

- 4.5.2 Oracle GoldenGate Monitorサーバーの資格証明の更新(オプション)

- 4.5.3 WebLogic管理対象サーバーの起動

5 WebLogic管理コンソールからのユーザーの管理

- 5.1 Oracle WebLogic Server管理コンソールへのログイン

- 5.2 ユーザーの作成

- 5.3 グループへのユーザーの追加

- 5.4 Oracle GoldenGate Monitorコンソールの起動

6 Monitorサーバーのアンインストール

- 6.1 サーバーの停止

- 6.2 リポジトリの削除

- 6.3 WebLogicドメインの削除

- 6.4 Oracle GoldenGate Monitorサーバーのアンインストール

7 テスト環境から本番環境への移動

- 7.1 前提条件

- 7.2 テスト環境の準備

- 7.3 本番環境の準備

- 7.3.1 始める前に

- 7.3.2 環境の準備

- 7.4 移動の確認

- 7.5 追加情報

A インストールおよび構成の画面

- A.1 Oracle GoldenGate Monitorのインストール画面

- A.1.1 Welcome

- A.1.2 Auto Updates

- A.1.3 Installation Location

- A.1.4 Installation Type

- A.1.5 Prerequisite Checks

- A.1.6 Installation Summary

- A.1.7 Installation Progress

- A.1.8 Installation Complete

- A.2 Oracle GoldenGate Monitor用のリポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の画面

- A.2.1 Welcome

- A.2.2 Create Repository

- A.2.3 Database Connection Details

- A.2.4 Select Component

- A.2.5 Schema Passwords

- A.2.6 Map Tablespaces

- A.2.7 Summary

- A.2.8 Completion Summary

- A.3 Oracle GoldenGate Monitor用の構成ウィザードの画面

- A.3.1 Configuration Type

- A.3.2 Templates

- A.3.3 Administrative Account

- A.3.4 Domain Mode and JDK

- A.3.5 Database Configuration Type

- A.3.6 JDBC Component Schema

- A.3.7 JDBC Component Schema Test

- A.3.8 Credentials

- A.3.9 Advanced Configuration

- A.3.10 Administration Server

- A.3.11 Managed Servers

- A.3.12 Clusters

- A.3.13 Coherence Clusters

- A.3.14 Machines

- A.3.15 Configuration Summary

- A.3.16 Configuration Progress

- A.3.17 Configuration Success

はじめに

このドキュメントでは、Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成の方法について説明します。

対象読者

このドキュメントは、Oracle GoldenGate Monitorサーバーをインストールおよび構成するシステム管理者またはアプリケーション開発者を対象としています。Oracle WebLogic Server、選択した動作保証済データベースおよびJava Development Platform (JDK)のインストールおよび構成に関する実際的な知識を有する読者を想定しています。また、読者にはWindowsまたはUNIXプラットフォームに関する全般的な理解が必要です。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートを購入したOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle GoldenGate Monitorドキュメント・セットの次のドキュメントを参照してください。

- Oracle GoldenGate Monitorの管理

- Oracle GoldenGate Monitorコンソール・オンライン・ヘルプ

- Oracle GoldenGate Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成

- Oracle GoldenGate Monitor 12.2.1へのアップグレード

- Oracle GoldenGate Monitorリリース・ノート

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 概要

この章では、Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成の手順の概要を示します。次の項で構成されます。

- 1.1項「Oracle GoldenGate Monitorについて」

- 1.2項「Oracle GoldenGate Monitorのアーキテクチャ」

- 1.3項「インストールおよび構成のロードマップ」

1.1 Oracle GoldenGate Monitorについて

Oracle GoldenGate Monitorは、Oracle GoldenGateレプリケーション・ソリューションのWebベースのリアルタイム・モニタリング・コンソールです。Oracle GoldenGate Monitorは、エンタープライズ内のすべてのOracle GoldenGateインスタンスとこれに関連付けられているデータベースが一目でわかるグラフィカルなビューを提供します。統計、ターゲットを設定したビューおよびアラートを即座に表示でき、Oracle GoldenGate構成のすべてのオブジェクトのパフォーマンスをモニターしたり、ラグや異常終了したプロセスなどの問題が発生した際にただちに検出できます。Oracle GoldenGate Monitorは、コンソール・ワークスペースおよび電子メール、SNMPおよびCLIクライアントにアラート・メッセージを送信できます。

1.2 Oracle GoldenGate Monitorのアーキテクチャ

Oracle GoldenGate Monitorでは、ブラウザベースのグラフィカル・ユーザー・インタフェースを使用してOracle GoldenGateインスタンスをリモートでモニターします。ダイアグラムに示したコンポーネントが含まれます。

1.2.1 Oracle GoldenGate

Oracle GoldenGate Monitorサーバーは、Java Management Extensions (JMX)を使用して1つ以上のOracle GoldenGateインスタンスと通信します。各Oracle GoldenGateインスタンスのManagerプロセスは、インスタンスに関する情報をOracle GoldenGate Monitorサーバーに提供するOracle GoldenGateエージェントと関連付けられています。

1.2.2 Oracle GoldenGateエージェント

Oracle GoldenGateエージェントは、各Oracle GoldenGateインスタンスとともにインストールされます。インスタンスに関する情報を収集し、Oracle GoldenGate Monitorサーバーに送信します。Oracle GoldenGate Monitorエージェントは、Oracle GoldenGate Monitorとは別にインストールされます。2つのモード(Oracle GoldenGate Monitor ServerまたはOracle GoldenGate Enterprise Management Plug-In)のいずれかで動作します。インストールと構成の手順については、『Oracle GoldenGate Oracle GoldenGate Monitor Agentのインストールおよび構成』を参照してください。

1.2.3 Oracle GoldenGate Monitorサーバー

Oracle GoldenGate Monitorサーバーは、複数のOracle GoldenGateインスタンスのモニタリングを調整します。Oracle GoldenGate Monitorサーバーは、次のようなJavaアプリケーションです。

- Oracle GoldenGateエージェントからの情報を処理してWebブラウザに送る

- ユーザー、履歴、情報の表示およびイベントによってトリガーされる通知を管理する

1.2.4 Oracle GoldenGate Monitorリポジトリ

Oracle GoldenGate Monitorサーバーは、中央リポジトリとしてデータベースを使用し、ユーザーおよびグループに関する情報、プロセス・ステータス・イベントおよびその他の情報を格納します。

1.3 インストールおよび構成のロードマップ

Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成は、次の手順で構成されます。

1. 第2章「インストールの準備」に記載された前提条件を満たします。

2. Oracle Universal Installer (OUI)を実行してOracle GoldenGate Monitorサーバーをインストールします。手順については、3.1項「Oracle GoldenGate Monitorのインストール」を参照してください。

3. リポジトリ構成ユーティリティ(RCU)を実行してOracle GoldenGate Monitor専用のリポジトリを作成します。手順については、3.2項「リポジトリの作成」を参照してください。

4. 構成ウィザードを実行してOracleデータベースに対するOracle WebLogic Serverドメインを作成します。手順については、4.1項「Oracleデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」を参照してください。
サポートされているOracle以外のデータベースを使用する場合、4.2項「SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」の追加手順に従います。

5. 手動構成手順を実行してドメインの作成を完了させます。手順については、4.4項「Monitorサーバーの構成の完了」を参照してください。

6. Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動手順については、4.5項「Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動」を参照してください。

7. 第5章「WebLogic管理コンソールからのユーザーの管理」で説明されているように、Oracle WebLogic Server管理コンソールからユーザーを追加/更新します。

2 インストールの準備

この章では、Oracle GoldenGate Monitorを正常にインストールおよび構成する前に満たす必要のある前提条件について説明します。次の項で構成されます。:

- 2.1項「動作保証要件とシステム要件の確認」

- 2.2項「ターゲット・マシンでのJDK のインストール」

- 2.3項「Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)のインストール」

- 2.4項「データベース・ソフトウェアのインストール」

- 2.5項「次の手順: Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成」

注意:
この章で指定されている基準をマシン構成がすでに満たしている場合、第3章「Oracle GoldenGate Monitorのインストール」に進みます。

2.1 動作保証要件とシステム要件の確認

動作保証マトリックスとシステム要件に関するドキュメントを併用して、現在の環境が必要なインストール要件を満たしていることを確認する必要があります。

手順1   現在の環境が動作保証要件を満たしていることを確認する

サポートされているハードウェアまたはソフトウェア構成で製品をインストールしていることを確認します。詳細は、「Oracle Fusion Middleware Supported System Configurations」ページのリリースの動作保証に関するドキュメントを参照してください。

Oracleでは、動作保証済のすべてのシステムおよび環境で製品のパフォーマンスをテストおよび検証しており、新しい動作保証情報が発表された場合は、適切な動作保証ドキュメントにすぐに追加されます。新しい動作保証情報は常に発生する可能性があるため、動作保証ドキュメントはドキュメント・ライブラリの外部に保持され、Oracle Technology Networkで利用できます。

手順2   システム要件ドキュメントを使用して動作保証を確認する

Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様に関するドキュメントを使用して、動作保証要件を満たしていることを確認してください。たとえば、ご使用の製品が64ビットのOracle Linux 5で動作保証されていることが動作保証ドキュメントに記載されている場合、そのOracle Linux 5システムが、ディスク領域、使用可能なメモリー、特定のプラットフォーム・パッケージとパッチおよびその他のオペレーティング・システム固有の項目などの最小要件を満たしていることをこのドキュメントで確認する必要があります。システム要件は随時更新されるため、システム要件ドキュメントは、ドキュメント・ライブラリとは別に作成され、Oracle Technology Networkで利用できます。

2.1.1 前提条件

Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1)では、次のインストールが必要です。

- Java SE、JDK 8u40以上

- WebLogic Server 12c (12.2.1)とJRF

- 次のいずれかのサポート対象データベース:

- Oracle 11gR2、12c

- Microsoft SQL Server 2008、2012

2.2 ターゲット・マシンでのJDK のインストール

ターゲット・マシンは、Oracle GoldenGate Monitorインスタンスを実行するコンピュータです。次の手順を使用して、ターゲット・マシンにJava SE、JDK 8u40以上をダウンロードしてインストールします。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html">>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

インストールが完了したら、JDK binディレクトリのエントリ(例: jdk1.8.0_40/bin)をJAVA_HOMEおよびPATHの各環境変数に追加します。

2.3 Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)のインストール

Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)とJRFまたはOracle WebLogic Server 12c (12.2.1)とJRFおよびJDBCをインストールします。Oracle GoldenGate MonitorはOracle WebLogic Serverのプラグインとして実行され、これらのOracle WebLogic Server製品のいずれかがインストールされている必要があります。

Oracle GoldenGate Monitorのインストール先のディレクトリにOracle WebLogic Serverをインストールします。これらのOracle WebLogic Server製品のいずれかをインストールすると、Oracleミドルウェア・ホーム(ORACLE_HOME)が作成されます。Oracle GoldenGate Monitorのインストールには、(ORACLE_HOME)が必要です。

インストールの手順とダウンロードの詳細は、次のOracle WebLogic Server Webサイトを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/index.html

2.4 データベース・ソフトウェアのインストール

Oracle GoldenGate Monitorでは、次のデータベースがサポートされます。

データベース

バージョン

ドキュメント

Oracle

11gR2、12c

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html#database

SQL Server

2008, 2012

2008: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30437
2012: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281837%28v=sql.110%29.aspx

SQL Serverデータベースでは、Oracle Platform Security Service (OPSS)がサポートされないため、その構成にはOracleデータベースの場合とは異なる手順が必要です。Oracle以外のこれらのデータベースのいずれかをインストールしている場合は、これらの追加の手順を理解する必要があります(4.2項「SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」を参照)。

2.4.1 データベースでのnls_length_semanticsパラメータの設定

Oracle Fusion Middlewareでは、バイト・モード・データベースのスキーマのみをサポートします。スキーマが存在するデータベース上のnls_length_semantics初期化パラメータは、BYTEに設定する必要があり、このパラメータをCHARに設定することはサポートされていません。

SQL*Plusを使用してこのパラメータの値を確認するには、showパラメータ・コマンドを使用できます。

prompt> sqlplus "sys/password as sysdba"SQL> show parameters nls_length_semantics

パスワードをSYSユーザーの実際のパスワードで置き換えます。

または、V$PARAMETERビューを問い合せて値を確認できます。

prompt> sqlplus "sys/password as sysdba"SQL> select name,value from v$parameter;

2.5 次の手順: Oracle GoldenGate Monitorのインストールおよび構成

前提条件を満たしたら、Oracle GoldenGate Monitorをインストールします。手順については、3項「Oracle GoldenGate Monitorのインストール」を参照してください。

3 Oracle GoldenGate Monitorのインストール

この章には、ご使用のコンピュータでのOracle GoldenGate Monitorのインストールに必要な手順が含まれています。リポジトリ構成ユーティリティ(RCU)を使用したOracle GoldenGate Monitor実装用リポジトリの作成の詳細も含まれています。この章は、次の項で構成されます。

- 3.1項「Oracle GoldenGate Monitorのインストール」

- 3.2項「リポジトリの作成」

- 3.3項「次の手順: ドメインの構成」

3.1 Oracle GoldenGate Monitorのインストール

Oracle GoldenGate MonitorはOracle Universal Installer (OUI)を使用してインストールします。OUIは、この製品および他のOracle製品のインストールに使用される7ステップの画面主導のツールです。この項では、OUIの取得、起動およびナビゲート方法について説明します。Oracle GoldenGate Monitorをインストールするには、次の作業が必要です。

1. GoldenGate Monitor製品のダウンロード

2. インストール・プログラムの起動

3. 製品のインストール

注意:
OUIの詳細は、Oracle Universal Installerを使用したインストールを参照してください。

3.1.1 GoldenGate Monitor製品のダウンロード

Oracle GoldenGate MonitorのディストリビューションはOracle Technology Networkで入手できます。

Oracle GoldenGate Monitorを入手するには、Oracle Technology Networkに移動して、次のようにします。

1. 使用中のデータベースとオペレーティング・システムに適したZIPファイルを探し、そのファイルを現在のシステムにダウンロードします。

2. このZIPファイルの内容を現在のシステムに抽出します。抽出されたファイルの1つにogg_generic.jarがあり、このファイルを使用して製品インストーラを実行し、ソフトウェアを現在のシステムにインストールします。

ディストリビューションの入手の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品の配布の入手に関する項を参照してください。

3.1.2 インストール・プログラムの起動

インストール・プログラムを起動するには、次の手順を実行します。

1. ターゲット・システムに管理者権限でログインします。

2. インストール・プログラムをダウンロードしたディレクトリに移動します。

3. 次の表に示すように、システムのJDKディレクトリからjava -jarを起動し、インストール・プログラムを起動します。

O/S

使用するコマンド

UNIX

$ java -jar -Xmx1024m /path/to/jar/file/ogg_generic.jar

Windows

C:\ java -jar -Xmx1024m  ogg_generic.jar

インストール・プログラムが表示されたら、インストールを開始できます。各インストール・プログラムの画面の詳細は、3.1.3項「製品のインストール」を参照してください。

3.1.3 製品のインストール

製品をインストールするには、次の表に説明されている必要な情報を指定して、インストーラ画面を進みます。この表には、表示される順に画面をリストし、必要なフィールドを完成させるための手順を示します。画面の詳細が必要な場合、左側の列でその名前をクリックします。

画面

説明

Welcome

この画面は、製品インストーラの概要を示します。
「Next」をクリックします。

Auto Updates

この画面を使用してパッチ更新を検索して適用するか、更新をスキップします。
「Next」をクリックします。

Installation Location

この画面を使用して、Oracleホーム・ディレクトリの場所を指定します。

1. Oracleホームの場所(WebLogic ServerとJRFおよびCoherenceをインストールしたパス)を入力するか、参照して選択します。

2. 「View」をクリックして、選択したOracleホームにインストールされている製品を表示します。

3. 「Next」をクリックします。

Installation Type

この画面を使用して、インストール・タイプを選択します。

1. 「Oracle Golden Gate Monitor Server」を選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Prerequisite Checks

この画面では、システムが最小必要要件を満たしていることを確認します。
警告またはエラー・メッセージが表示された場合は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の動作保証、システム要件および相互運用性の確認に関する項の参照ドキュメントのいずれかを参照できます。

「Next」をクリックします。

Installation Summary

この画面を使用して、選択したインストール・オプションを確認します。
注意: 個々のコンポーネントのおおよそのインストール・サイズを表示するには、その名前をクリックします。

「Install」をクリックします。

Installation Progress

この画面には、インストールの進行状況が表示されます。進行状況バーが100%に達したら、インストールは完了です。一部のシステムでは、ライブラリの生成プロセスが全インストール時間の70%を占める場合があることに注意してください。
インストールの進行状況が100%になったら、「Next」をクリックします。

Installation Complete

この画面は、インストールの最後に表示され、インストールされた製品および機能のサマリーが表示されます。
「Finish」をクリックします。

3.2 リポジトリの作成

注意:
この手順では、Oracleデータベース用のリポジトリの作成方法についてのみ説明します。Oracle以外のデータベース(SQL Server)に対するリポジトリを作成する場合、4.2項「SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」を参照してください

次に、リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を使用してOracle GoldenGate Monitor専用のリポジトリを作成します。

注意:
RCUを使用したリポジトリの作成の詳細は、Oracle Fusion Middlewareリポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成を参照してください。

3.2.1 始める前に

Oracleデータベース用のリポジトリを作成する前に、次の点に注意してください。

- デフォルトの文字セットはRCUでサポートされていないため、文字セットはAL32UTF8である必要があります。

- RCUでは、プラガブル・データベースのみサポートされます。コンテナ・データベースはサポートされません。これは、デフォルトではコンテナ・データベースはOracle 12c (12.2.1)で有効になるためです。

3.2.2 リポジトリの作成

リポジトリを作成するには、次の手順を使用します。

1. 次のようにしてRCUを起動します。

1. ディレクトリをORACLE_HOME/oracle_common/bin/ (WindowsではORACLE_HOME\oracle_common\bin\)に変更します。
ORACLE_HOMEの詳細は、2.3項「Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)のインストール」を参照してください。

2. 次のように入力してRCUを起動します。
Linuxの場合:

$ ./rcu

Windowsの場合:

rcu.bat

RCUの「Welcome」画面が表示されます。

2. 次の表に説明されている必要な情報を指定して、RCUの画面を進みます。各画面に関する追加の一般的な情報が必要な場合、「画面」列の画面名をクリックします。

画面

リポジトリ作成アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

Create Repository

1. 「Create Repository」および「System Load and Product Load」が選択されていることを確認します。

2. 「Next」をクリックします。

Database Connection Details

1. 「Database Connection Details」に適切な情報を入力します。

2. 「Next」をクリックします。
確認ウィンドウが開いたら、グローバルな前提条件が実装されていることを確認します。

注意: データベースのキャラクタ・セットがAL32UTF8でない場合に警告が表示される可能性があり、それは無視して続行してください。

3. 「OK」をクリックします。

Select Components

1. まだ選択されていない場合、「Create new prefix」を選択し、スキーマがOracle GoldenGate Monitorサーバーに対して作成されたことを識別するための接頭辞(DEV1など)を編集ボックスに入力します。このスキーマの接頭辞には、Oracle WebLogic Serverドメインの構成時に使用する_STBが自動的に付加されます。

2. 次のコンポーネントを選択します。

- AS Common Schemas

- Metadata Services

- Audit Services

- Audit Services Append

- Audit Services Viewer

- Oracle Platform Security Services

- User Messaging Services

- WebLogic Services

- Call Control

- Oracle GoldenGate

- Monitor Server

注意: 前述のコンポーネント・リストは、Oracleデータベース用です。Oracle以外のデータベースに対して選択されるコンポーネントは異なります。詳細は、4.2項「SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」を参照してください

3. 「Next」をクリックします。
確認ウィンドウが開いたら、前提条件が実装されていることを確認します。

4. 「OK」をクリックします。

Schema Passwords

1. 「Use same password for all schemas」が選択されていることを確認します。

2. 新規パスワードを入力および確認します。

3. 「Next」をクリックします。

Map Tablespaces

1. 「Next」をクリックします。
確認ウィンドウが開き、まだ存在しない表領域が作成されることが示されます。

2. 「OK」をクリックして新規表領域を作成するか、「Cancel」をクリックしてウィザードに戻ります(この手順では「OK」をクリックしたものとします)。
確認ウィンドウが開き、表領域の作成の進行状況が追跡されます。

3. 「OK」をクリックします。

Summary

リポジトリ作成のサマリーを確認し、「Create」をクリックします。

Completion Summary

「Close」をクリックします。これで、リポジトリの作成プロセスは終了です。

3.3 次の手順: ドメインの構成

Oracle GoldenGate Monitorサーバーをインストールし、リポジトリを作成したら、使用するデータベース・タイプに対するドメインを作成する必要があります。手順については、第4章「Monitorサーバーの構成および起動」を参照してください。

4 Monitorサーバーの構成および起動

この章では、構成ウィザードを使用して、OracleデータベースおよびOracle以外のデータベース(このバージョンでは、Oracle以外のデータベースとはSQL Serverのこと)に対するWebLogicドメインを作成する手順について説明します。これらのドメインの作成後にサーバーを起動するための手順も含まれています。

この章は次の項で構成されます。

- 「Oracleデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」

- 「SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」

- 「Oracle WebLogic Serverドメインの作成」

- 「Monitorサーバーの構成の完了」

- 「Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動」

4.1 Oracleデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成

この項では、Oracleデータベースを使用する場合のWebLogicドメインの設定に必要な手順を示します。SQL Serverデータベースを実行する場合、4.2項「SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」を参照してください。

4.1.1 Oracleデータベース・リポジトリの作成

Oracleデータベース・リポジトリを作成するには、次の手順を使用します。

1. 3.2項「リポジトリの作成」の手順に従い、リポジトリを作成します。ただし、SQL Serverの場合、次の例外に注意してください。

1. 「Database Connection Details」画面まで進んだら、「Database Type」を「Oracle Database」に設定し、適切な接続情報を設定します。「Next」をクリックします。
「Select Components」画面が表示されます。

2. 「Select Components」画面で、「Monitor Server」および「Service Tables」(デフォルトではこれはすでに選択されている)を選択します。

2. 残りのリポジトリ作成プロセスに従います。次のスキーマが生成されている必要があります。

- OGGMON (製品固有のスキーマ)

- STB

- OPSS

- IAU

- IAU_APPEND

- IAU_VIEWER

4.2 SQL Serverデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成

Oracle GoldenGate Monitorでは、Oracleデータベースに加えてSQL Serverデータベースもサポートされます。4.1項「Oracleデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」で説明されている構成手順は、そのデータベース・プロバイダにのみ適用されます。SQL Serverデータベースの場合、同じツールを使用しますが、若干異なる手順に従う必要があります。この手順については、この項で説明します。

4.2.1 始める前に

開始する前に、次を実行します。

- 設定:

ISOLATION LEVEL,ALTER DATABASE $(DATABASE_NAME) SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON

- データベースで大/小文字が区別されることの確認:

DECLARE @collate sysname
select @collate = convert(sysname, serverproperty('Collation'))
IF ( charindex(N'_CI', @collate) > 0 )
BEGIN
select @collate = replace(@collate, N'_CI', N'_CS')
exec ('ALTER database $(DATABASE_NAME) COLLATE ' + @collate)

4.2.2 SQL Serverリポジトリの作成

SQL Serverリポジトリを作成するには、次の手順を使用します。

1. 3.2項「リポジトリの作成」の手順に従い、リポジトリを作成します。ただし、SQL Serverの場合、次の例外に注意してください。

1. 「Database Connection Details」画面まで進んだら、「Database Type」を「SQL Server database」に設定し、適切な接続情報を設定します。「Next」をクリックします。
「Select Components」画面が表示されます。

2. 「Select Components」画面で、「Monitor Server」および「Service Tables」(デフォルトではこれはすでに選択されている)を選択します。

2. 残りのリポジトリ作成プロセスに従います。次のスキーマが生成されている必要があります。

- OGGMON(製品固有のスキーマ)

- STB

- OPSS

- IAU

- IAU_APPEND

- IAU_VIEWER

4.3 Oracle WebLogic Serverドメインの作成

Oracle WebLogic Server構成ウィザードを使用して、すべてのサポート対象データベースに対してドメインを作成します。このツールでは、ドメインに含める製品コンポーネントを選択するか、テンプレートJARファイルを選択してWebLogicドメインを作成するプロセスがガイドされます。必要に応じて、管理対象サーバー、クラスタおよびマシン定義を追加および構成したり、事前定義のJDBCデータ・ソースおよびJMSファイル・ストア・ディレクトリをカスタマイズすることで、ドメインを環境に合せてカスタマイズすることもできます。この章の手順では、最も単純な構成のシナリオについてガイドします。構成ウィザードの他の機能の詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成を参照してください。

Oracle WebLogic Serverが適切にインストールされている(2.3項「Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)のインストール」を参照)ものとすると、次のようにして構成ウィザードを起動します。

Linuxの場合:

$ ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin/config.sh

Windowsの場合:

C:\ORACLE_HOME\oracle_common\common\bin\config.cmd

ORACLE_HOMEの詳細は、2.3項「Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)のインストール」を参照してください。

構成ウィザードが起動し、「Configuration Type」画面が表示されます。

ドメインを作成するには、次の表に説明されている必要な情報を指定して、構成ウィザードの画面を進みます。各画面に関する追加の一般的な情報が必要な場合、「画面」列の画面名をクリックします。

画面

構成アクション

Configuration Type

「Create a new domain」が選択されていることを確認し、次のようにします。

- 「Domain location」に、次のようなORACLE_HOME外の絶対パスを入力します。

/scratch/my_user/oggmon1221_domain

- 「Next」をクリックします。

Templates

1. 「Oracle GoldenGate Monitor Server Domain-12.2.1 (oggmon)」を選択します。その他のパッケージは自動的に選択されます。

2. 「Next」をクリックします。

Administrative Account

1. 名前とパスワードを入力します(パスワードを確認します)。これは、WebLogic Serverコンソールのログイン資格証明です。

2. 「Next」をクリックします。

ドメイン・モードとJDK

1. 「Domain Mode」で「Production」を選択します。

2. 「JDK」で、優先JDKを選択します。次に例を示します。

Oracle HotSpot 1.8.0_40-ea /usr/java/jdk1.8.0_40

3. 「Next」をクリックします。

Database Configuration Type

1. 「RCU Data」ラジオ・ボタンが選択されていることを確認します。

2. データベース接続情報を入力します。

3. になる、スキーマの所有者(リポジトリの作成時に指定し、_STBが付加された接頭辞(例: DEV_STB))を入力します。

4. パスワードを入力します。

5. 「Get RCU Configuration」をクリックします。

6. 「Next」をクリックします。

JDBC Component Schema

スキーマ情報を確認し、「Next」をクリックします。

JDBC Component Schema Test

スキーマ情報を確認し、「Next」をクリックします。

Credentials

1. キー名ごとにユーザー名およびパスワードを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Advanced Configuration

1. 「Administrative Server」および 「Managed Servers, Clusters and Coherence」を選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Administration Server

デフォルトでは、サーバー名はAdminServer、ポート番号は7001ですが、いつでもデフォルト値を変更できます。たとえば、サーバー名をAdminServerからOGGMONAdminServerに変更できます。
ポート7001がすでに使用されている場合、使用されていないポート番号に置き換えます。必要に応じた選択をし、「Next」をクリックします。

Managed Servers

管理対象サーバー名にはすでにデフォルトのMONITORSERVER_server1が移入され、ポート番号には7003が移入されています。必要に応じて、これらの値を変更できます。また、ポート7003がすでに使用されている場合、使用されていないポート番号に置き換えます。
デフォルトを受け入れるか、データを更新し、「Next」をクリックします。

Clusters

「Next」をクリックします。

Coherence Clusters

「Next」をクリックします。

Machines

「Next」をクリックします。

Configuration Summary

構成の詳細を確認し、「Create」をクリックします。

Configuration Progress

構成の作成が完了したら、 「Next」をクリックします。

Configuration Success

1. MonitorServer管理の管理サーバーURLを書き留めます。

2. 「Finish」をクリックします。

これで、Oracleデータベースを使用するMonitor製品に対してWebLogic Serverドメインが構成されました。

4.4 Monitorサーバーの構成の完了

Oracle GoldenGate Monitorサーバーの構成の最終手順では、この項の定義に従って各種プロパティを設定します。

JMXサーバー・プロパティの構成

1. サーバー・プロンプトで、次のように構成ユーティリティを実行します。
Linuxの場合:

$ ./updateOGGMonitorConfig.sh

Windowsの場合:

C:\updateOGGMonitorConfig.bat

この構成ユーティリティを使用して、Oracle GoldenGate Monitorサーバーの構成情報を更新します。すべて必須フィールドです。[Ctrl]+[C]を使用して終了できます。

2. Oracle GoldenGate Monitorサーバー(oggmon)ドメインの絶対パスを次のように入力します。

/scratch/prod/OGGMON_INSTALLS/oggmon_stage9_domain

システムは次のように応答します。

You have entered the domain path as : /scratch/prod/OGGMON_INSTALLS/oggmon_stage9_domain

3. JMXホスト名またはIPアドレスを入力します。例: server1.us.domain.com。

4. JMXサーバー・ポートを入力します。例: 6502。

5. JMXサーバーのユーザー名を入力します。例: jmxuser。

6. Oracle GoldenGate Monitorサーバーのデータベース・タイプを入力します(Oracleデータベースの場合は1、SQL Serverの場合は2を使用)。
ユーティリティが完了します。このスクリプトが正常に実行されると、セキュア・キー・プロパティ・ファイル(oggmon.properties)がエンコード形式で作成され、指定したばかりの構成情報がすべてそのファイルに格納されます。このセキュア・キーは、Oracle GoldenGate MonitorサーバーのOracleウォレットに追加されます。

7. oggmon.propertiesファイルをOracle GoldenGate Monitorエージェント・インスタンスのcfgディレクトリにコピーします。Oracle GoldenGate MonitorサーバーのディレクトリはMonitorServer_WLS_Domain/config/monitorserver/cfg、MonitorエージェントのディレクトリはMonitorAgent_Instance_Home/cfgです。

4.5 Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動

Oracle GoldenGate Monitorサーバーが正常であることを確認するには、サーバーを起動します。これは、次の処理で構成される2ステップまたは3ステップのプロセスです。

- 「Oracle WebLogic管理サーバーの起動」

- Oracle GoldenGate Monitorサーバーの資格証明の更新(オプション)

- WebLogic管理対象サーバーの起動

4.5.1 Oracle WebLogic管理サーバーの起動

管理サーバーを起動するには、次のようにします。

1. MONITOR_DOMAINディレクトリ(たとえば、/apps/oggmon_domain、Windowsの場合はapps\oggmon_domain)に移動し、サーバーを起動します。
Linuxの場合:

$./startWebLogic.sh

Windowsの場合:

C:/path/to/MONITOR_DOMAIN>startWebLogic.cmd

サーバーが起動し、起動情報が画面に表示されます。

注意:
サーバーの起動には数分かかる場合があります。

2. Oracle WebLogic Serverの管理者のユーザー名とパスワードを求められたら、「Administrative Account」画面で作成した資格証明を入力します。
起動が続けられます。サーバーが正常に起動したら、サーバーの状態はRUNNINGになります。

4.5.2 Oracle GoldenGate Monitorサーバーの資格証明の更新(オプション)

注意:
この項はオプションです。Oracle GoldenGate Monitorサーバーの資格証明を更新する必要がある場合にのみ行います。これを行う必要がない場合、「WebLogic管理対象サーバーの起動」に進みます)。

WLSTを使用して、ウォレットのOracle GoldenGate Monitorサーバーの資格証明を作成または更新します。

1. $ORACLE_HOME/wlserver/common/bin (WindowsではORACLE_HOME\wlserver\common\bin)からWLSTを実行します。
Linuxの場合:

$ORACLE_HOME/wlserver/common/bin>./wlst.sh

Windowsの場合:

C:\path\to\bin>wlst.cmd

2. その後、次のいずれかを実行します。

目的

使用するWLST関数

新しい資格証明の作成

createCred()。次に例を示します。

wls:/test_domain/serverConfig>createCred(map="OGGMONITOR",key="WEB.JMX.PASSWORD",user="jmxuser",password="jmxuser1",desc="JMX Password")
wls:/test_domain/serverConfig>createCred(map="OGGMONITOR",key="MONITOR.KEYSTORE.PASSWORD",user="ksuser",password="ksuser1",desc="Keystore Password")
wls:/test_domain/serverConfig>createCred(map="OGGMONITOR",key="MONITOR.TRUSTSTORE.PASSWORD",user="tsuser",password="tsuser1",desc="Truststore Password")
wls:/test_domain/serverConfig>createCred(map="OGGMONITOR",key="WEB.SMTP.EMAIL.PASSWORD",user="smtpuser",password="smtpuser1",desc="SMTP Password")

既存のキーの更新

updateCred()。次に例を示します。

wls:/test_domain/serverConfig>updateCred(map="OGGMONITOR",key="MONITOR.TRUSTSTORE.PASSWORD",user="tsuser",password="tsuser1",desc="Truststore Password")

既存のキーの削除

deleteCred()。次に例を示します。

wls:/test_domain/serverConfig>deleteCred(map="OGGMONITOR", key="MONITOR.TRUSTSTORE.PASSWORD")

注意:
WLSTの詳細は、WebLogic Scripting Toolの理解を参照してください。

4.5.3 WebLogic管理対象サーバーの起動

最後に、WebLogic管理対象サーバーを起動します。

1. MONITOR_SERVER_DOMAIN\bin (WindowsではMONITOR_SERVER_DOMAIN\bin)に移動し、次のように入力します。
Linuxの場合:

$./startManagedWebLogic.sh MONITORSERVER_server1 http://hostname:7001

Windowsの場合:

C:path\to\bin>startManagedWebLogic.cmd MONITORSERVER_server1 http://hostname:7001

説明:

- MONITORSERVER_server1は、そのサーバーの構成時に構成ウィザードで入力された管理対象サーバーの名前です。

- hostname:7001は、特定のホスト名とリスニング・ポートです。

2. 入力を求められたら、Oracle WebLogic Server管理者のユーザー名とパスワードを入力します。

Oracle GoldenGate Monitorサーバーが正常にデプロイされている場合、管理対象サーバーの状態はRUNNINGと表示されます。

5 WebLogic管理コンソールからのユーザーの管理

Oracle GoldenGate Monitorサーバーをインストールして構成したら、WebLogic Server管理コンソールを使用してユーザーを管理できます。その後、Oracle GoldenGate Monitorコンソールを起動してモニタリングを開始できます。この手順については、次の項で説明します。

- 5.1項「Oracle WebLogic Server管理コンソールへのログイン」

- 5.2項「ユーザーの作成」

- 5.3項「グループへのユーザーの追加」

- 5.4項「Oracle GoldenGate Monitorコンソールの起動」

注意:
この章のタスクを実行する前に、WebLogic管理サーバーも稼働していることを確認します。サーバーの起動手順については、4.5.1項「Oracle WebLogic管理サーバーの起動」で説明されています。

5.1 Oracle WebLogic Server管理コンソールへのログイン

Oracle WebLogic Server管理コンソールにログインするには、次を実行します。

1. サポートされているWebブラウザを開いて、次に移動します。

http://hostname:port/console

hostnameは管理サーバーのDNS名またはIPアドレスで、portは管理サーバーがリクエストをリスニングしているリスニング・ポートです(デフォルトはポート7001)。ドメイン全体の管理ポートを構成済の場合は、そのポート番号を使用します。Secure Socket Layer (SSL)を使用するように管理サーバーを構成した場合は、次のようにhttpの後にsを追加する必要があります。

https://hostname:port/console

コンソールの「Welcome」ページにログイン・フォームが表示されます。

2. ユーザー名とパスワードを入力して「Login」をクリックします。
メイン・パネルにホーム・ページが表示されたOracle WebLogic Server管理コンソールが表示されます。メイン・パネルの左には、コンソールを移動するためのリンクがあります。Oracle WebLogic Server管理コンソールの詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理のOracle WebLogic Server管理コンソールの使用の開始に関する項を参照してください。

5.2 ユーザーの作成

ユーザーの作成は、Oracle WebLogic Server管理コンソールのホーム・ページから開始します。次の手順を使用します。

1. メイン・パネルの左側で、ドメインの「Domain Structure」パネルを探します。

2. 「Domain Structure」ツリーで「Security Realms」.を選択します。
「Summary of Security Realms」ページがメイン・パネルに表示されます。

3. 「Realms」表で「myrealms」を選択します。
「Settings for myrealm」ページがメイン・パネルに表示されます。

4. 「Users and Groups」をクリックします。
「Users」タブが開きます。

5. 「New」をクリックします。
「Create a New User」ページが表示されます。

6. 新規ユーザーの詳細を追加します。

- ユーザー名。この名前は、Oracle GoldenGate Monitorコンソールへのログインに使用されます。

- ユーザーの自由形式の短い説明。

- ユーザー・プロバイダ。ドロップダウン・リストから選択します。

- ユーザーのパスワード(および確認の入力)。このパスワードは、Oracle GoldenGate Monitorコンソールへのログインにユーザー名とともに使用されます。8文字以上である必要があります。

- 「OK」をクリックします。
新規ユーザーが追加された「User」タブが再度表示されます。

5.3 グループへのユーザーの追加

次に、5.2項「ユーザーの作成」で作成したユーザーをグループに追加する必要があります。これを行うには、次の手順を使用します。

1. 「Settings for myrealms」の「User」タブで、直前に追加したユーザーの名前をクリックします。
「Settings for username」ページが表示されます。

2. 「Groups」をクリックします。
「Groups」タブが開き、ユーザーが所属可能な親グループのリストが表示されます。

3. ユーザーを所属させる親グループを選択し、右矢印()をクリックします。
選択されたグループが「Chosen」リストに移動します。

ユーザーをすべてのグループのメンバーにする場合、各グループを選択するのではなく、単に二重右矢印()をクリックします。すべてのグループが「Chosen」リストに移動します。間違ってグループを追加した場合、そのグループを選択し、左矢印をクリックします。すべてのグループを「Chosen」リストから削除するには、二重左矢印をクリックします。

4. 「Save」をクリックします。

5.4 Oracle GoldenGate Monitorコンソールの起動

Oracle GoldenGate Monitorサーバー・コンソールを起動する準備ができました。これを行うには、次の手順を使用します。

1. Webブラウザのナビゲーション・バーに、Oracle GoldenGate MonitorサーバーのURLを次の形式で入力します。

http://hostname:portNumber/monitor/faces/loginPage.jspx

ここで、hostnameはWebLogic Serverがインストールされているシステムで、portnumberは管理対象サーバーのポート番号である7003です(アプリケーションが管理対象サーバーMONITOR_server1にデプロイされているため)。次に例を示します。

http://slc03abc:7003/monitor/faces/loginPage.jspx

Oracle GoldenGate Monitorサーバーのログイン画面が表示されます。

2. 5.2項「ユーザーの作成」の手順6でユーザーに対して入力したログイン資格証明を入力し、「Submit」をクリックします。
Oracle GoldenGate Monitorサーバーコンソールが開きます。これで、Oracle GoldenGate Monitorの管理を開始できます。

6 Monitorサーバーのアンインストール

この章では、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのアンインストール方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- 6.1項「サーバーの停止」

- 6.2項「リポジトリの削除」

- 6.3項「WebLogicドメインの削除」

- 6.4項「Oracle GoldenGate Monitorサーバーのアンインストール」

6.1 サーバーの停止

まず、稼働しているOracle GoldenGate Monitor管理対象サーバーおよびOracle WebLogic管理サーバー(必要に応じて)を停止します。

管理対象サーバーを停止する手順:

管理対象サーバーを停止するには、サーバーにログインし、OGGMON_DOMAIN/binまたはOGGMON_DOMAIN\bin (Windowsの場合)に移動し、次のコマンドを入力します。

Linuxの場合:

$ ./stopManagedWebLogic.sh MONITORSERVER_server1

Windowsの場合:

C:\path\to\bin> stopManagedWebLogic.cmd

注意:
管理サーバーの停止後に管理対象サーバーを停止する場合、次のように(Linuxの場合)停止スクリプトで管理対象サーバーのURLを指定する必要があります。

$ ./stopManagedWebLogic.sh MONITORSERVER_server1 t3://hostname:ManagedServerPort"

管理サーバーを停止する手順:

ドメインにOracle GoldenGate Monitorアプリケーションのみが含まれ、ドメインを削除する場合のみ、Oracle WebLogic管理サーバーを停止する必要があります。

管理サーバーを停止するには、サーバーにログインし、DOMAIN_HOME/binまたはDOMAIN_HOME\bin (Windowsの場合)に移動し、次を入力します。

Linuxの場合:

$ ./stopWebLogic.sh username password admin_url

Windowsの場合

C:\path\to\bin>stopWebLogic.cmd username password admin_url

admin_urlはOracle WebLogic管理サーバー・コンソールへのURLです。

6.2 リポジトリの削除

次に、リポジトリ作成ユニット(RCU)を実行し、3.2項「リポジトリの作成」で説明されているリポジトリの作成段階で作成したリポジトリを削除します。

リポジトリを削除する手順:

1. ORACLE_HOME/oracle_common/bin/ (WindowsではORACLE_HOME\oracle_common\bin\)に移動し、次のように入力します。
Linuxの場合:

$ ./rcu.sh

Windowsの場合:

C:\path\to\bin> rcu.cmd

RCUの「Welcome」画面が表示されます。

2. 「Next」をクリックします。
「Create Repository」画面が表示されます。

3. 「Drop Repository」を選択し、「Next」をクリックします。
「Database Connection Details」が表示されます。

4. 削除するデータベースの接続の詳細を入力し、「Next」をクリックします。
確認ウィンドウが開いたら、グローバルな前提条件が実装されていることを確認します。

5. 「OK」をクリックします。
「Select Components」画面が表示されます。

6. 「Next」をクリックし、3.2項「リポジトリの作成」で説明されているように、RCUプロセスを続けます。
「Completion Summary」画面で「Close」をクリックすると、リポジトリが削除されます。

6.3 WebLogicドメインの削除

次に、4.1項「Oracleデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成」で作成したWebLogicドメインを削除する必要があります。これを行うには、単にファイル・システムからドメイン・ディレクトリを削除します。

6.4 Oracle GoldenGate Monitorサーバーのアンインストール

最後に、アンインストール・プロセスを完了するには、Oracle GoldenGate Monitorサーバーをアンインストールする必要があります。

Oracle GoldenGate Monitorサーバーをアンインストールする手順:

1. ORACLE_HOME/oui/bin (WindowsではORACLE_HOME\oui\bin)に移動し、次のように入力します。
Linuxの場合:

$./deinstall.sh

Windowsの場合:

C:\path\to\bin>deinstall.cmd

アンインストール・プログラムが起動され、「Welcome」画面が表示されます。

2. 次の表に説明されているように、アンインストールの画面を進みます。アンインストール画面に関する追加情報が必要な場合、画面名をクリックします。

画面

説明/アクション

Welcome

この画面は、製品のアンインストーラの概要を示します。

Deinstallation Summary

この画面には、アンインストールされるOracleホーム・ディレクトリとその内容が表示されます。これが正しいディレクトリであることを確認します。
「Deinstall」をクリックしてソフトウェアの削除を開始します。

Deinstallation Progress

この画面には、アンインストールの進行状況が表示されます。

Deinstallation Complete

この画面は、アンインストールが完了すると表示されます。この画面の情報を確認し、「Finish」をクリックしてアンインストーラを閉じます。

Oracle GoldenGate Monitorサーバーがシステムから正常に削除されました。

7 テスト環境から本番環境への移動

この章では、Oracle GoldenGate Monitorサーバーをテスト環境から本番環境に("T2P")移動する手順について説明します。内容は次のとおりです。

- 7.1項「前提条件」

- 7.2項「テスト環境の準備」

- 7.3項「本番環境の準備」

- 7.4項「移動の確認」

- 7.5項「追加情報」

7.1 前提条件

Oracle GoldenGate Monitorサーバーをテスト環境から本番環境に移動する前に、Oracle GoldenGate Monitorエージェントを使用したOracle GoldenGateモニタリングを有効にするためにソースとターゲットの両環境でOracle GoldenGateがインストールされ、構成されていることを確認します。

7.2 テスト環境の準備

テスト環境を準備するには、Oracle WebLogic Serverインフラストラクチャをインストールし、次のようにします。

1. リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を使用してデータベース・インスタンスを作成します。手順については、3.2項「リポジトリの作成」を参照してください。

2. 次の順序でOracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1)をインストールし、構成します。

1. Oracle GoldenGate Monitorサーバー

2. Oracle GoldenGate Monitorエージェント

7.3 本番環境の準備

この項には、本番(ターゲット)環境の準備方法に関する情報が含まれています。

7.3.1 始める前に

ターゲット環境は次の前提条件を満たす必要があります。

- コピーするORACLE_HOMEおよびコンポーネントのバージョンと互換性のあるcloningclient.jarファイルおよびpasteBinaryスクリプト・ファイルを使用する必要があります。この章の手順では、現在のバージョンのcloningclient.jarファイルおよび移動スクリプトを使用するものとします。

- ターゲット環境は、ソース環境と同じオペレーティング・システム上にある必要があります。また、オペレーティング・システムのアーキテクチャは両環境で同じである必要があります。たとえば、両環境とも32ビット・オペレーティング・システムまたは64ビット・オペレーティング・システムである必要があります。

- ホストにはJDK 8u40以上がインストールされている必要があります。また、PATH、CLASSPATHおよびJAVA_HOME環境変数がJDKを指していることを確認します。スクリプトを実行する際、適合するJavaホームを指定する必要があります。つまり、Oracleホームが64ビットの場合、64ビットJavaホームを指定する必要があります。Oracleホームが32ビットの場合、32ビットJavaホームを指定する必要があります。

- ターゲット環境に、ソース環境のユーザーと同じスーパーユーザーまたは管理ユーザーが必要です。インストールの移動の完了後、ターゲット環境のユーザーを変更できます。

7.3.2 環境の準備

Oracle Databaseの本番環境を準備するには、次のようにします。

1. 3.2項「リポジトリの作成」で説明されているように、RCUを使用して新規データベース・インスタンスを作成します。
ターゲット環境のデータベースは、ソース環境のデータベースのタイプおよびバージョンと同じである必要があります。たとえば、ソース環境のデータベースがOracleデータベースの場合、ターゲット環境のデータベースもOracleデータベースである必要があります。

2. T2Pコピー・アンド・ペースト・スクリプトを使用して、wls_jrf.jarバイナリ・ファイルをターゲット環境にコピー・アンド・ペーストします。

注意:
次の例で使用されるスクリプト(移動スクリプトと呼ばれる)は、ORACLE_HOME/oracle_common/bin/ (WindowsではORACLE_HOME\oracle_common\bin\)にあります。移動スクリプトの詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の移動スクリプトおよび移動計画に関する項を参照してください。

コピーの手順:

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./copyBinary.sh -javaHome /usr/local/packages/jdk8
-archiveLoc /scratch/myuser/T2P/oh_copy.jar
-sourceOracleHomeLoc /scratch/myuser/WLS_12.2.1_HOME

Windowsの場合:

C:\ copyBinary.cmd -javaHome C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25
-archiveLoc userhome\T2P\oh_copy.jar
-sourceOracleHomeLoc userhome\WLS_12.2.1_HOME

貼付けの手順:

まず、pasteBinaryスクリプトおよびcloningclient.jarファイルをターゲット・システムにコピーし、実行権限があることを確認します。cloningClient.jarは、ORACLE_COMMON_HOME/jlib/cloningclient.jar (Linux)またはORACLE_COMMON_HOME\jlib\cloningclient.jar (Windows)にあります。

次に、O/Sに応じて次のいずれかを行います。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./pasteBinary.sh -javaHome /usr/local/packages/jdk8
-archiveLoc  /scratch/myuser/T2P/oh_copy.jar
-targetOracleHomeLoc /scratch/myuser/WLS_1221_COPY_HOME
-targetOracleHomeName WLS_1221_COPY_HOME_1

Windowsの場合:

C: pasteBinary.cmd -javaHome C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25
-archiveLoc  userhome\T2P\oh_copy.jar
-targetOracleHomeLoc userhome\WLS_1221_COPY_HOME
-targetOracleHomeName WLS_1221_COPY_HOME_1

3. テキスト・エディタを使用して、adminuser_password.txtという名前の新規テキスト・ファイルを作成し、そのファイルにOracle WebLogic Server管理ユーザーのパスワード(weblogicなど)を入力して保存します。このファイルは次の手順で使用します。

4. WebLogic Serverコンソールにログインします。

5. 上部にある「Logout」の横の「Preferences」を選択します。

6. 画面下部にある「Automatically Acquire Lock and Activate Changes」を選択解除して、これらの変更を保存します。

7. 左側にある「Release the Configuration Lock」をクリックします。

8. WebLogic管理サーバーを再起動します。

9. ターゲット・スキーマに対してmoveplan.xmlという名前のスキーマ・パスワード・テスト・ファイルを作成します。

10. ターゲット上でmoveplan.xmlを編集し、ターゲット・スキーマ名とターゲット・スキーマ・パスワード・ファイルを絶対パスで更新します。

11. WebLogic管理サーバーを停止します。

12. 次のようにcopyConfigスクリプトを使用して、Oracle GoldenGate Monitor Weblogicドメイン構成をターゲット環境にコピーします。

注意:
WebLogic ServerドメインでcopyConfig.shスクリプトを実行する前に、管理サーバーおよび管理対象サーバーが稼働していることを確認します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./copyConfig.sh -javaHome /usr/local/packages/jdk8
-archiveLoc /scratch/myuser/T2P/oggmon_domain.jar
-sourceDomainLoc /scratch/myuser/OGGMON_INSTALLS/oggmon_domain
-sourceOracleHomeLoc /scratch/myuser/WLS_12.2.1_HOME
-domainHostName myhost.example.com
-domainPortNum 7001
-domainAdminUserName weblogic
-domainAdminPasswordFile
/scratch/myuser/T2P/adminuser_password.txt

Windowsの場合:

C:\ copyConfig.cmd -javaHome C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25
-archiveLoc userhome\T2P/oggmon_domain.jar
-sourceDomainLoc userhome\OGGMON_INSTALLS\oggmon_domain
-sourceOracleHomeLoc userhome\WLS_12.2.1_HOME
-domainHostName myhost.example.com
-domainPortNum 7001 -domainAdminUserName weblogic
-domainAdminPasswordFile userhome\T2P\adminuser_password.txt

13. 次のようにextractMovePlanスクリプトを使用して、ドメイン構成jarファイル(oggmon_domain.jar)から移動計画を抽出し、ターゲット環境に必要な更新を行えるようにします。
LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./extractMovePlan.sh -javaHome /usr/local/packages/jdk8
-archiveLoc /scratch/myuser/T2P/oggmon_domain.jar
-planDirLoc /scratch/myuser/T2P/extract_plans

Windowsの場合:

C:\ extractMovePlan.cmd -javaHome C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25
-archiveLoc userhome\T2P\oggmon_domain.jar
-planDirLoc userhome/T2P\extract_plans

移動計画のプロパティおよび編集する必要のあるプロパティの詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の移動計画の変更に関する項を参照してください。

14. 次のようにpasteConfigスクリプトを使用して、生成された構成をターゲット環境に貼り付けます。
LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./pasteConfig.sh -javaHome /usr/local/packages/jdk8
-archiveLoc /scratch/myuser/T2P/oggmon_domain.jar
-targetDomainLoc /scratch/myuser/OGGMON_INSTALLS/
oggmon_domain_copy
-targetOracleHomeLoc /scratch/myuser/WLS_1221_COPY_HOME
-movePlanLoc /scratch/myuser/T2P/extract_plans/moveplan.xml
-domainAdminPasswordFile /scratch/myuser/T2P/
adminuser_password.txt
-logDirLoc /scratch/myuser/T2P/log

Windowsの場合:

C:\ pasteConfig.cmd -javaHome C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25
-archiveLoc userhome\T2P\oggmon_domain.jar
-targetDomainLoc userhome\OGGMON_INSTALLS\oggmon_domain_copy
-targetOracleHomeLoc userhome\WLS_1221_COPY_HOME
-movePlanLoc userhome\T2P\extract_plans\moveplan.xml
-domainAdminPasswordFile userhome\T2P\adminuser_password.txt
-logDirLoc userhome\T2P\log

15. 次のようにして、Oracle GoldenGate Monitorサーバー構成を更新します。

- Oracle GoldenGate Monitorサーバーのoggmon.properties構成ファイルを更新します。

- SSL証明書を手動でターゲット環境に移動します。Oracle GoldenGate MonitorでのSSLの使用の詳細は、Oracle GoldenGate Monitorの管理のSSL通信の使用に関する項を参照してください。

- WebLogic Scripting Tool (WLST)を使用して、ターゲット環境のOracle GoldenGate Monitorサーバー関連のパスワードを更新します。WLSTの使用の詳細は、WebLogic Scripting Toolの理解を参照してください。

16. ターゲット・マシンにOracle GoldenGate Monitorエージェント・ソフトウェアをインストールし、構成します。手順については、Oracle GoldenGate Monitor Agentのインストールおよび構成を参照してください。

注意:
T2Pスクリプトは、Oracle GoldenGate Monitorエージェントなどのスタンドアロン製品では利用できません。

7.4 移動の確認

次のようにしてT2P移動が正常に行われたことを確認します。

1. 4.5.1項「Oracle WebLogic管理サーバーの起動」で説明されているようにして管理サーバーを起動し、4.5.3項「WebLogic管理対象サーバーの起動」で説明されているようにして管理対象サーバーを起動します。

2. Oracle GoldenGateコアGGSCI端末に移動し、start jagentコマンドを実行してOracle GoldenGate Monitorエージェントを起動します。

GGSCI>start jagent

すべて正常に起動したら、T2Pプロセスは完了です。

7.5 追加情報

テスト環境から本番環境への移動の詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理の次の章を参照してください。

- 「テスト環境から本番環境への移動」

- 「移動スクリプトおよび移動計画」

A インストールおよび構成の画面

この付録には、Oracle Universal Installer (OUI)によって使用されるOracle GoldenGate固有の画面のイメージおよび説明が含まれます。この情報は、次の項に含まれています。

- A.1項「Oracle GoldenGate Monitorのインストール画面」

- A.2項「Oracle GoldenGate Monitor用のリポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の画面」

- A.3項「Oracle GoldenGate Monitor用の構成ウィザードの画面」

A.1 Oracle GoldenGate Monitorのインストール画面

この項では、Oracle GoldenGate Monitor用のOracle Universal Installerの画面の例を示します。次の画面があります。

- Welcome

- Auto Updates

- Installation Location

- Installation Typ

- Prerequisite Checks

- Installation Summary

- Installation Progress

- Installation Complete

A.1.1 Welcome

このページには、2つの重要な情報が含まれています。

- インストーラによって支援されるタスクのサマリーを示す左側のナビゲーション・ペイン。ナビゲーション・ペインの各項目は、ソフトウェアのインストールに必要な情報が要求される、インストーラの特定の画面を表します。

- インストールを続行する前に満たす必要のある前提条件に関する情報。

この画面の情報を入念に確認し、前提条件をすべて満たしていることをチェックします。

A.1.2 Auto Updates

この画面では、My Oracle Supportアカウントを使用して、重要なセキュリティ更新など、最新のソフトウェア更新をすばやく簡単に検索できます。

次の表で、この画面のフィールドについて説明します。

要素

説明

Skip Auto Updates

このオプションを選択すると、この画面はスキップされます。インストーラでは現在の製品インストールに適用可能な更新をチェックしません。

Search Local Directory for Updates

最新のソフトウェア更新をダウンロード済で、インストールしようとしている製品に適用可能な更新をインストーラがローカル・ディレクトリで検索する場合に、このオプションを選択します。
このオプションを選択すると、更新が格納されているローカル・ディレクトリを指定できる追加のフィールドと「Browse」ボタンがインストーラによって表示されます。

Search My Oracle Support for Updates

ユーザーがMy Oracle Supportアカウントを所有している場合、このオプションを選択すると、インストールしようとしているソフトウェア製品に適用されるソフトウェア更新をインストーラがMy Oracle Supportで自動的に検索します。
My Oracle Supportアカウントの名前およびパスワードを入力して、「Search for Updates」をクリックします。

インストーラがMy Oracle Supportから適用可能なソフトウェア更新を自動的にダウンロードします。

更新を検索する前に、「Test Connection」をクリックして、ログイン資格証明とMy Oracle Supportへの接続をテストできます。

A.1.3 Installation Location

1つ以上のOracle製品がすでにインストールされている既存のディレクトリがある場合、そのディレクトリがドロップダウン・リストに表示されます。「Features Sets Installed at Selected Oracle Home」の隣にある「View」をクリックすると、その特定のディレクトリにインストールされている製品を表示できます。

製品を新規ディレクトリにインストールする場合、「Oracle Home」フィールドに新規ディレクトリの完全パスを入力します。指定されたディレクトリがインストーラによって作成されます。

Oracle Fusion Middleware Infrastructureをインストールする場合、Oracle Commonホーム(oracle_common)ディレクトリが、指定されたOracleホーム・ディレクトリ内に作成されます。Oracle Commonホームには、すべてのOracle Fusion Middleware製品で共有されるサービスが含まれます。

A.1.4 Installation Type

この画面に表示されるオプションは、インストールする製品によって異なります。詳細は、3.1.3項「製品のインストール」を参照してください。

A.1.5 Prerequisite Checks

次の表で、この画面のオプションについて説明します。

ボタン

説明

Stop

すべてのコンポーネントについて前提条件チェックを停止する場合は、このボタンをクリックします。

Rerun

警告またはエラー・メッセージが表示され、これに適切に対処して前提条件チェックを再試行する場合は、このボタンをクリックします。

Skip

エラーまたは警告メッセージを無視してインストールを続行する場合は、このボタンをクリックします。

View Successful Tasks

このチェック・ボックスはデフォルトで選択され、タスクが完了すると、画面のメイン部分にタスクのリストが表示されます。
タスクのリストを表示しない場合、このチェック・ボックスを選択解除します。

View Log

前提条件チェックの詳細なログ・ファイルを含む別のウィンドウを開く場合、このボタンをクリックします。

A.1.6 Installation Summary

個々のコンポーネントをクリックすると、そのおおよそのインストール・サイズが表示されます。

「Save Response File」をクリックすると、この構成がレスポンス・ファイルに保存され、後でサイレント・インストールで使用できます。レスポンス・ファイルとサイレント・インストールの詳細は、Oracle Universal Installerを使用したインストールの第2章「サイレント・モードでのOracle Universal Installerの使用」を参照してください。

A.1.7 Installation Progress

次の表で、この画面のオプションについて説明します。

ボタン

説明

View Messages

掲示板が配置されている画面の下部にインストーラ・メッセージを表示する場合、「View Messages」をクリックします。掲示板に戻すにはボタンを再度クリックします。

View Successful Tasks

このチェック・ボックスはデフォルトで選択され、タスクが完了すると、画面のメイン部分にタスクのリストが表示されます。
タスクのリストを表示しない場合、このチェック・ボックスを選択解除します。

View Log

インストーラ・ログを表示する場合、「View Log」をクリックします。ログは別のウィンドウに表示されます。

A.1.8 Installation Complete

A.2 Oracle GoldenGate Monitor用のリポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の画面

この項では、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのデータ・リポジトリの作成に使用される画面のサンプル・イメージを示します。次の画面があります。

- Welcome

- Create Repository

- Database Connection Details

- Select Components

- Schema Passwords

- Map Tablespaces

- Summary

- Completion Summary

次の例は、Oracle GoldenGate Monitorに適用されるRCU画面の概要で構成されます。これらの画面およびリポジトリの作成全般の詳細は、リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成、特に、リポジトリ作成ユーティリティの画面の理解に関する項を参照してください。

A.2.1 Welcome

この画面は、製品インストーラの概要を示します。

A.2.2 Create Repository

この画面を使用して、実行するアクションを選択します。

A.2.3 Database Connection Details

この画面を使用して、スキーマを作成または削除するデータベースに対する接続資格証明を指定します。

A.2.4 Select Component

この画面を使用して、作成するデータベースのコンポーネントを選択します。実行するデータベースに応じてコンポーネントは異なります。

A.2.5 Schema Passwords

この画面を使用して、主要および補助スキーマ・ユーザーのパスワードを定義します。

A.2.6 Map Tablespaces

この画面には、選択されたコンポーネントの表領域がリストされます。

A.2.7 Summary

この画面では、作成するリポジトリの詳細が要約されます。

A.2.8 Completion Summary

この画面には、このRCU操作で作成されたログ・ファイルの情報が含まれます。特定のログ・ファイルの名前をクリックすると、そのファイルの内容が表示されます。

スキーマの作成中に問題が発生した場合は、ログ・ファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことが可能です。

作成操作中にエラーが発生した場合、または任意のコンポーネントで作成操作が失敗した場合、このページ上に「Cleanup for failed components」チェック・ボックスがデフォルトで選択された状態で表示されます。このチェック・ボックスを選択すると、RCUにより作成操作中に失敗したコンポーネントに対してクリーンアップ操作が実行されます。選択しない場合、後で失敗したコンポーネントに対して削除操作を実行すると、クリーンアップできます。

A.3 Oracle GoldenGate Monitor用の構成ウィザードの画面

この項では、Oracle GoldenGate Monitorサーバーに対するOracle WebLogic Serverドメインの構成に使用される画面のサンプルを示します。次の画面があります。

- Configuration Type

- Templates

- Administrative Account

- ドメイン・モードとJDK

- Database Configuration Type

- JDBC Component Schema

- JDBC Component Schema Test

- Credentials

- Advanced Configuration

- Administration Server

- Managed Servers

- Clusters

- Coherence Clusters

- Machines

- Configuration Summary

- Configuration Progress

- Configuration Success

次の例は、Oracle GoldenGate Monitorに適用される構成ウィザードの画面の概要で構成されます。これらの画面およびドメイン構成全般の詳細は、構成ウィザードを使用したWebLogicドメインの作成を参照してください。

A.3.1 Configuration Type

この画面を使用して、構成ウィザードを使用する目的(新規ドメインの作成または既存のドメインの更新)を定義します。

A.3.2 Templates

この画面を使用して、選択された製品をサポートするように自動的に構成されたドメインを作成または拡張するか、既存のドメイン・テンプレートまたはアプリケーション・テンプレートに基づいてドメインを作成または拡張するかを選択します。リストに表示された各テンプレートは、製品に必要なドメイン・リソースを構成する単一の製品テンプレート(JARファイル)に関連付けられています。選択したテンプレートに他のテンプレートへの依存情報が含まれている場合は、依存テンプレートが自動的にドメインに選択または追加されます。

A.3.3 Administrative Account

この画面では、ドメインのデフォルトのWebLogic Administratorアカウントを定義します。このアカウントは、ドメインの管理サーバーの起動および接続に使用されます。

A.3.4 Domain Mode and JDK

このセクションを使用して、本番モードまたは開発モードのどちらでOracle GoldenGate Monitorを実行するかを指定します。

A.3.5 Database Configuration Type

この画面を使用して、後続のコンポーネント・スキーマ画面でスキーマ・フィールドへの移入に使用されるスキーマ情報を取得するためにデータベースに接続するための情報を指定します。

A.3.6 JDBC Component Schema

この画面を使用して、データベース・ドライバ、スキーマの所有者、パスワードなどのJDBCコンポーネント・スキーマ設定を構成します。

A.3.7 JDBC Component Schema Test

この画面では、前の画面でデータ・ソースに指定した構成をテストします。次の点に注意してください。

- データ・ソース用のJDBCドライバJARファイルがクラスパスに含まれていない場合、そのデータ・ソースはテスト用に選択できません。

- ドメインを更新する場合、元のドメインに存在するすべてのデータ・ソースはデフォルトでは選択されません。デフォルトでは、新しいデータ・ソースのみが選択されてテストされます。

A.3.8 Credentials

この画面を使用して、ドメイン内の各キーの資格証明を指定します。

A.3.9 Advanced Configuration

この画面を使用して、詳細な構成を実行するカテゴリ(存在する場合)を選択します。選択した各カテゴリの適切な構成画面が表示され、詳細な構成を実行できます。この画面で項目を選択しない場合は、「Configuration Summary」画面が次に表示されます。

注意:
この画面に表示されるカテゴリは、ドメインで選択したテンプレートに定義されているリソースによって異なります。

A.3.10 Administration Server

この画面では、管理サーバーの次の設定を構成または変更します。

- Server

- Listen address

- Listen port

- Enable SSL

- SSL listen port

- Server Groups

A.3.11 Managed Servers

この画面を使用して、管理対象サーバーを追加または削除したり、そのクローンを作成したり、ユーザーが展開可能なサーバー・グループ(使用可能な場合)を管理対象サーバーに割り当てることができます。既存の管理対象サーバーの設定を変更することもできます。

A.3.12 Clusters

この画面では、クラスタを追加または削除します。既存のクラスタの「Cluster Name」および「Cluster Address」設定を変更することもできます。

A.3.13 Coherence Clusters

この画面は、WebLogic ServerインストールでCoherenceを含めた場合のみ表示されます。

A.3.14 Machines

この画面では、マシンの追加と削除、および既存マシンの設定の変更を行います。

A.3.15 Configuration Summary

この画面を使用して、続行する前にドメイン構成の設定の詳細を確認します。

A.3.16 Configuration Progress

この画面では、進行状況バーおよびメッセージ・パネルを使用して、ドメイン構成プロセスの進行状況が示されます。

A.3.17 Configuration Success

この画面は、ドメインの作成が正常に完了すると表示されます。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。