Oracle® GoldenGate

Oracle GoldenGate Monitor 12.2.1へのアップグレード

12c (12.2.1)

E70093-01(原本部品番号:E60963-01)

2015年10月

このドキュメントでは、Oracle GoldenGate Monitor 11gおよび12c (12.1.3.0)をOracle GoldenGate Monitorサーバー12c (12.2.1).にアップグレードする手順について説明します。

Oracle GoldenGate Oracle GoldenGate Monitor 12.2.1 12c (12.2.1)へのアップグレード

E70093-01

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle GoldenGate Monitorサーバーへのアップグレードの準備

- 1.1 概要

- 1.2 アップグレードのロードマップ

- 1.3 アップグレードの前提条件

- 1.4 アップグレード・ツール

2 Oracle Database用のアップグレード

- 2.1 11gアップグレードのRCUを使用した必要な12.2.1スキーマの作成

- 2.2 アップグレード準備状況チェック

- 2.2.1 11g準備状況チェックの実行

- 2.2.2 12.1.3スキーマ準備状況チェックの実行

- 2.2.3 12.1.3ドメイン準備状況チェックの実行

- 2.3 スキーマのアップグレード手順

- 2.3.1 UAを実行したサーバーおよびスキーマのアップグレード

- 2.3.1.1 11gスキーマのアップグレード

- 2.3.1.2 12.1.3のアップグレード

- 2.4 次の手順: アップグレード後のタスクの実行

3 SQL Server用のアップグレード

- 3.1 アップグレード準備状況チェック

- 3.1.1 11g準備状況チェックの実行

- 3.1.2 12.1.3ドメイン準備状況チェックの実行

- 3.2 SQL Serverデータベース・ユーザーのスキーマのアップグレード手順

- 3.2.1 RCUを実行したSQL Serverデータベースの更新

- 3.2.2 UAを実行したデータベースのアップグレード

- 3.3 WebLogicドメインのアップグレード

- 3.4 Oracle GoldenGate Monitorサーバー構成のアップグレード

- 3.5 次の手順: アップグレード後のタスクの実行

4 アップグレード後のタスクの実行

- 4.1 MonitorサーバーのWebLogicドメインの作成

- 4.2 Oracle GoldenGate Monitorエージェント12c (12.2.1)のインスタンスの作成

- 4.3 Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動

はじめに

このドキュメントでは、Oracle GoldenGate Monitorサーバー12c (12.1.3)リリースを12c (12.2.1)リリースにアップグレードする方法について説明します。この情報には、アップグレード・プロセス、このプロセスに含まれるコンポーネントに関する詳細、アップグレードの前提条件、およびアップグレード後の手順が含まれます。

対象読者

このドキュメントは、Oracle Fusion Middlewareのインストール、アップグレードおよび管理タスクに精通している管理者を対象にしています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートを購入したOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle GoldenGate Monitorドキュメント・セットの次のドキュメントを参照してください。

- Oracle GoldenGate Monitorの管理

- Oracle GoldenGate Monitorコンソール・オンライン・ヘルプ

- Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成

- Oracle GoldenGate Monitor Agentのインストールおよび構成

- Oracle GoldenGate Monitorリリース・ノート

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

monospace

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle GoldenGate Monitorサーバーへのアップグレードの準備

この章では、Oracle GoldenGate Monitorサーバーを12c (12.1.3)リリースから12c (12.2.1)リリースにアップグレードする前に理解すべき要点について説明します。

この章には次のトピックが含まれます:

- 1.1項「概要」

- 1.2項「アップグレードのロードマップ」

- 1.3項「アップグレードの前提条件」

- 1.4項「アップグレード・ツール」

1.1 概要

このドキュメントで説明するアップグレード・プロセスは、Oracle GoldenGate Monitorリリース11g (11.x)または12c (12.1.3)からOracle GoldenGate Monitorサーバー・リリース12.2.1へのアップグレードのみに適用されます。

1.2 アップグレードのロードマップ

Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1)スキーマをアップグレードするには、次の手順が必要です。

注意:
このロードマップでは、11g (11.x)または12c (12.1.3) Oracle GoldenGate Monitorサーバーを停止し、データベースとORACLE_HOMEディレクトリをバックアップしていることを前提とします。

1. アップグレード準備状況チェックを実行します。

2. それぞれのデータベースの手順に従い、Oracle GoldenGate Monitorスキーマを12.2.1にアップグレードします。

- Oracleの場合は、第2章「Oracle Database用のアップグレード」を参照してください。

- SQL Serverの場合は、第2章「Oracle Database用のアップグレード」を参照してください。

3. Oracle GoldenGate MonitorサーバーのWebLogicドメインを作成します。詳細は、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のOracleデータベース用のOracle GoldenGate Monitorサーバーの構成に関する項を参照してください。

4. アップグレード後の構成スクリプトを実行します。手順は、第4章「アップグレード後のタスクの実行」を参照してください。

5. Oracle GoldenGate Monitorエージェント12.2.1のインスタンスを作成します。手順は、『Oracle GoldenGate Monitor Agentのインストールおよび構成』のOracle GoldenGate Monitorエージェントのインスタンスの作成および構成に関する項を参照してください。

6. Oracle GoldenGate Monitorサーバー12.2.1を起動します。詳細は、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のOracle GoldenGate Monitorサーバーの起動に関する項を参照してください。

1.3 アップグレードの前提条件

既存の12.1.3 Oracle GoldenGate Monitor実装をOracle GoldenGate Monitorサーバー12.2.1にアップグレードする前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。

- ターゲット・マシンにJDK 1.8がインストールされていること。

- ターゲット・マシンで、Oracle GoldenGate Monitorのインストール先と同じディレクトリにWebLogic ServerとJRFがインストールされていること。これにより、Oracleミドルウェア・ホーム(ORACLE_HOME)が作成されます。ORACLE_HOMEというインジケータは、このマニュアルを通して使用します。

- Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1)がインストールされている。インストール手順は、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成を参照してください。

- Oracle GoldenGate Monitor 12.1.3サーバーが停止しており、サポートされているデータベースがインストールされていること。Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1)の現在のプラットフォームのサポート情報については、Oracle Supportにログインし、「Certifications」タブをクリックします。手順の詳細は、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のプラットフォームのサポートに関する項を参照してください。

- Oracle GoldenGate MonitorマネージャおよびJAgentが停止している。

1.4 アップグレード・ツール

Oracle GoldenGate Monitorサーバーをアップグレードするには、次のツールを使用します。

- リポジトリ作成ユーティリティ(RCU): Oracle GoldenGate Monitorのその他の関連スキーマを作成するには、このツールを使用します。
RCUを使用したリポジトリの作成の詳細は、Oracle Fusion Middlewareリポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成を参照してください。

- アップグレード・アシスタント(UA): Oracle GoldenGate Monitorサーバーのスキーマ/リポジトリを12.2.1にアップグレードするには、このツールを使用します。
UAの使用の詳細は、アップグレード・アシスタントを使用したアップグレードを参照してください。

- 再構成ウィザード: 既存のOracle GoldenGate Monitorサーバー12.1.3のドメインをOracle WebLogic Server 12.2.1のドメインにアップグレードするには、このツールを使用します。

2 Oracle Database用のアップグレード

この章では、Oracle Databaseを使用するOracle GoldenGate Monitorのアップグレードで実行するタスクについて説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- 2.1項「11gアップグレードのRCUを使用した必要な12.2.1スキーマの作成」

- 2.2項「アップグレード準備状況チェック」

- 2.3項「スキーマのアップグレード手順」

- 2.4項「次の手順: アップグレード後のタスクの実行」

注意:
このアップグレードでは、最新バージョンのOracle 11g R3およびOracle 12c R1データベース・ソフトウェア・リリースのみをサポートしています。Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1)の現在のデータベースのサポート情報は、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のプラットフォームのサポートに関する項を参照してください。

2.1 11gアップグレードのRCUを使用した必要な12.2.1スキーマの作成

この項は、11gアップグレードにのみ適用されます。必要なスキーマがすでにあるため、12cアップグレードには適用されません。

重要:
Oracle 12cデータベースのRCUを実行する前に、次を確認します。

- 文字セットがAL32UTF8である。これは、デフォルトの文字セットはRCUでサポートされていないため、実行する必要があります。

- プラガブル・データベースを使用している。デフォルトでは、Oracle12cでコンテナ・データベースが有効になるため、RCUは、コンテナ・データベースではなく、プラガブル・データベースのみをサポートします。

12.2.1のデータベース・スキーマを作成するには、製品のインストールに含まれるリポジトリ作成ユーティリティを実行します。RCUを起動するには、ORACLE_HOME/oracle_common/binに移動して、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./rcu

Windowsの場合:

C:\ rcu.bat

RCUが開き、「Welcome」画面が表示されます。

次の表の説明に従いRCU画面を操作し、データベースを更新します。

注意:
この手順で選択するように指示されているRCU項目の一部は、デフォルトですでに選択されている場合があります。画面の項目がすでに選択されており、選択するように指示されている場合は、選択解除しないように注意してください。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

Create Repository

1. 「System Load and Product Load」を選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Database Connection Details

1. Oracle GoldenGate Monitorデータベースの詳細を入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Select Components

1. 「AS Common Services」ノードで、次のスキーマを選択します。

- Audit Services

- Audit Services Append

- Audit Services Viewer

- Oracle Platform Security Services

注意: この手順では、Monitorサーバー・スキーマを選択しないでください。

2. 「Next」をクリックします。
進捗ウィンドウが表示され、各スキーマの前提条件が満たされるように選択解除します。

3. 「OK」をクリックします。

Schema Passwords

1. 必要なパスワードを入力し(まだ入力していない場合)、確認します。

2. 「Next」をクリックします。

Map Tablespaces

「Next」をクリックします。
選択したサービスのスキーマの作成が開始されます。

Summary

スキーマ情報を確認し、「Create」をクリックします。

Creation Summary

「Close」をクリックします。

2.2 アップグレード準備状況チェック

アップグレードを開始する前に、UAを使用してアップグレード準備状況チェックを実行する必要があります。UAは、様々なデータベース・コンテンツ(スキーマ・バージョン、必須表、列など)に対して読取り専用のチェックを実行します。スキーマ・バージョンがすでにOracle GoldenGate Monitorのアップグレード版または最新版になっているか、予期しないまたは欠落した表や列が見つかった場合、準備状況テストは失敗します。失敗すると、UAログにテストの詳細および例外が記録され、ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/logs/postreadiness.txtファイルに準備状況テスト結果が表示されます。RCUと同様、UAは製品のインストールに含まれています。

次のいずれかの項を参照し、準備状況チェックを実行します。

- 2.2.1項「11g準備状況チェックの実行」

- 2.2.3項「12.1.3ドメイン準備状況チェックの実行」

2.2.1 11g準備状況チェックの実行

既存の11g Oracle GoldenGate Monitorサーバー上で、ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua -readiness

Windowsの場合:

C:\ ua.bat -readiness

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

スキーマが選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Available Components

1. Oracle GoldenGate Monitorを選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. Oracle GoldenGate Monitorのスキーマ名とパスワードを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Readiness Summary

「Next」をクリックします。

Readiness Check

「Continue」をクリックします。「View Readiness Report」ボタンを使用して結果を表示できます。

Readiness Success

「Close」をクリックします。

2.2.2 12.1.3スキーマ準備状況チェックの実行

既存のOracle GoldenGate Monitorサーバー上で、ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua -readiness

Windowsの場合:

C:\ ua.bat -readiness

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

WebLogic Components

「WebLogic Component Configurations - offline checks only」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Component List

「Next」をクリックします。

Readiness Summary

「Next」をクリックします。

Readiness Check

「Continue」をクリックします。「View Readiness Report」ボタンを使用して結果を表示できます。

Readiness Success

「Close」をクリックします。

2.2.3 12.1.3ドメイン準備状況チェックの実行

既存のOracle GoldenGate Monitorサーバー上で、WEBLOGIC_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

注意:
Oracleホーム・ディレクトリではなく、必ずOracle WebLogicホーム・ディレクトリに移動してください。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua -readiness

Windowsの場合:

C:\ ua.bat -readiness

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

WebLogic Components

「WebLogic Component Configurations - offline checks only」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Component List

「Next」をクリックします。

Readiness Summary

「Next」をクリックします。

Readiness Check

「Continue」をクリックします。「View Readiness Report」ボタンを使用して結果を表示できます。

Readiness Success

「Close」をクリックします。

2.3 スキーマのアップグレード手順

OracleデータベースのOracle GoldenGate Monitorサーバーのアップグレードは、次の2段階のプロセスです。

1. 11gアップグレードのRCUを使用した必要な12.2.1スキーマの作成

2. UAを実行したサーバーおよびスキーマのアップグレード

注意:
次の手順に進む前に、既存のMonitorサーバーが停止していることを確認します。

2.3.1 UAを実行したサーバーおよびスキーマのアップグレード

警告:
この手順を開始する前に、アップグレードするスキーマを指定している既存のOracle GoldenGate Monitorサーバー11gが停止していることを確認します。

リポジトリを作成したら、次にUAを実行して、データベースをバージョン12c (12.2.1)にアップグレードします。ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua

Windowsの場合:

C:\ ua.bat

UAの「Welcome」画面が表示されます。

次のいずれかの項を参照し、スキーマのアップグレードを実行します。

- 2.3.1.1項「11gスキーマのアップグレード」

- 2.3.1.2項「12.1.3のアップグレード」

2.3.1.1 11gスキーマのアップグレード

サーバーのアップグレード

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

「Schemas」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Available Components

1. Oracle GoldenGate Monitorを選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Prerequisites

1. 3つの前提条件をすべて選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. Oracle GoldenGate Monitorのスキーマ名とパスワードを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema Prefix

1. RCUでSTBスキーマを作成した際に使用したのと同じスキーマを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Examine

「Next」をクリックします。

Upgrade Summary

「Upgrade」をクリックします。

Upgrade Progress

「Next」をクリックします。

Upgrade Success

「Close」をクリックします。

/ua_timestamp.log,ua_timestamp.outファイルが、12g ORACLE_HOMEの$oracle_common/upgrade/logsに生成されます。

Oracle GoldenGate Monitorサーバー構成のアップグレード

UAでは、既存の設定プロパティの値を保持して、Monitorサーバーの構成ファイルを最新の12.2.1構成に更新します。Monitorサーバーとエージェント間のJMX通信で使用される暗号化パスワード付きのoggmon.propertiesファイルがdomain_name/config/monitorserver/cfg/ディレクトリに作成されます。

ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua

Windowsの場合:

C:\ ua.bat

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

UAの「Welcome」画面が表示されます。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

「Schemas」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

WebLogic Components

1. 「WebLogic Component Configurations」を選択し、アップグレード対象のドメイン・ディレクトリを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Component List

「Next」をクリックします。

Prerequisites

1. 3つの前提条件をすべて選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. OGGMONスキーマの接続文字列、DBA名、スキーマ・ユーザー名およびパスワードを入力または選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGG Monitor Installed Version

1. 「OGG Monitor 11g」を選択します。

2. 11gの構成ファイルが格納されているディレクトリを入力します。

3. 「Next」をクリックします。

Examine

「Next」をクリックします。

Upgrade Summary

「Upgrade」をクリックします。

Upgrade Progress

「Next」をクリックします。

Upgrade Success

「Close」をクリックします。

これで、OracleデータベースのOracle GoldenGate Monitorサーバーのアップグレード・プロセスが完了します。

2.3.1.2 12.1.3のアップグレード

この項は、12.1.3スキーマ、WebLogicドメインおよびOracle GoldenGate Monitorサーバーをアップグレードする場合に使用します。

サーバーのアップグレード

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

「Schemas」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Available Components

1. 「Oracle GoldenGate Monitor」および「Oracle Platform Security Services」を選択します。「Oracle Audit Services」は自動的に選択されています。

2. 「Next」をクリックします。

Domain Directory

アップグレードするドメインのディレクトリを入力するか参照し、「Next」をクリックします。

Prerequisites

1. 3つの前提条件をすべて選択します。

2. 「Next」をクリックします。

IAU Schema

1. IAUスキーマの接続文字列、DBA名、スキーマ・ユーザー名およびパスワードを入力または選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OPSS Schema

1. OPSSスキーマの接続文字列、DBA名、スキーマ・ユーザー名およびパスワードを入力または選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. OGGMONスキーマの接続文字列、DBA名、スキーマ・ユーザー名およびパスワードを入力または選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Examine

「Next」をクリックします。

Upgrade Summary

「Upgrade」をクリックします。

Upgrade Progress

「Next」をクリックします。

Upgrade Success

「Close」をクリックします。

/ua_timestamp.log,ua_timestamp.outファイルが、12g ORACLE_HOMEの$oracle_common/upgrade/logsに生成されます。

WebLogicドメインのアップグレード

次に、既存の12.1.3 WebLogicドメイン構成を12.2.1ドメインに更新する必要があります。ORACLE_HOME/wlserver/common/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./reconfig.sh

Windowsの場合:

C:\ reconfig.bat

Fusion Middleware Reconfigurationウィザードが開き、「Select Domain」画面が表示されます。

次の表の説明に従いウィザード画面を操作し、ドメインをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Select Domain

アップグレードするドメインのディレクトリを入力するか参照し、「Next」をクリックします。

Setup Progress

「Next」をクリックします。

ドメイン・モードとJDK

JDKディレクトリを入力するか参照し、「Next」をクリックします。

Database Configuration Type

1. 「Get RCU Configuration」をクリックしてデータベース構成を取得し、正常に接続していることを確認します。

2. 「Next」をクリックします。

Component Datasources

「Next」をクリックします。

JDBC Test

1. すべての接続を選択します。

2. 「Test Selected Connections」をクリックします。

3. 「Next」をクリックします。

Advanced Configuration

何も選択しないでください。
「Next」をクリックします。

Configuration Summary

「Reconfig」をクリックします。

Reconfiguration Progress

「Next」をクリックします。

Reconfiguration Success

「Finish」をクリックします。

Oracle GoldenGate Monitorサーバー構成のアップグレード

UAでは、既存の設定プロパティの値を保持して、Monitorサーバーの構成ファイルを最新の12.2.1構成に更新します。Monitorサーバーとエージェント間のJMX通信で使用される暗号化パスワード付きのoggmon.propertiesファイルがdomain_name/config/monitorserver/cfg/ディレクトリに作成されます。

ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua

Windowsの場合:

C:\ ua.bat

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

UAの「Welcome」画面が表示されます。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

「Schemas」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

WebLogic Components

1. 「WebLogic Component Configurations」を選択し、アップグレード対象のドメイン・ディレクトリを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Component List

「Next」をクリックします。

Prerequisites

1. 3つの前提条件をすべて選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGG Monitor Installed Version

1. 「OGG Monitor 12.1.3」を選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. OGGMONスキーマの接続文字列、DBA名、スキーマ・ユーザー名およびパスワードを入力または選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Examine

「Next」をクリックします。

Upgrade Summary

「Upgrade」をクリックします。

Upgrade Progress

「Next」をクリックします。

Upgrade Success

「Close」をクリックします。

これで、OracleデータベースおよびドメインのOracle GoldenGate Monitorサーバーのアップグレード・プロセスが完了します。

2.4 次の手順: アップグレード後のタスクの実行

データベース・タイプのアップグレード・プロセスが完了したら、次に、第4章「アップグレード後のタスクの実行の説明に従い、アップグレード後のタスクを実行する必要があります。

3 SQL Server用のアップグレード

この章では、SQL Serverデータベースを使用するOracle GoldenGate Monitorのアップグレードで実行するタスクについて説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- 3.1項「アップグレード準備状況チェック」

- 3.2項「SQL Serverデータベース・ユーザーのスキーマのアップグレード手順」

- 3.3項「WebLogicドメインのアップグレード」

- 3.4項「Oracle GoldenGate Monitorサーバー構成のアップグレード」

- 3.5項「次の手順: アップグレード後のタスクの実行」

3.1 アップグレード準備状況チェック

アップグレードを開始する前に、UAを使用してアップグレード準備状況チェックを実行する必要があります。UAは、様々なデータベース・コンテンツ(スキーマ・バージョン、必須表、列など)に対して読取り専用のチェックを実行します。スキーマ・バージョンがすでにOracle GoldenGate Monitorのアップグレード版または最新版になっているか、予期しないまたは欠落した表や列が見つかった場合、準備状況テストは失敗します。失敗すると、UAログにテストの詳細および例外が記録され、ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/logs/postreadiness.txtファイルに準備状況テスト結果が表示されます。RCUと同様、UAは製品のインストールに含まれています。

次のいずれかの項を参照し、準備状況チェックを実行します。

- 3.1.1項「11g準備状況チェックの実行」

- 3.1.2項「12.1.3ドメイン準備状況チェックの実行」

3.1.1 11g準備状況チェックの実行

既存の11g Oracle GoldenGate Monitorサーバー上で次を実行し、dboと同じデフォルト・スキーマを持つデータベース・ユーザーをデータベースに作成します。

use <monitor_11g_database_name>
CREATE LOGIN dbo WITH PASSWORD = <password_of_your_choice>';
create USER <username_of_your_choice> FOR LOGIN dbo  WITH DEFAULT_
SCHEMA = dbo;
grant select to <username_of_your_choice>

このユーザーが使用されるのは準備状況チェック・ウィザードのみで、スキーマのアップグレード・ウィザードでは使用されません。Monitor 11gのスキーマのアップグレード・ウィザードでは、DBAユーザーのみを使用します。

ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua -readiness

Windowsの場合:

C:\ ua.bat -readiness

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

「Schemas」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Available Components

1. Oracle GoldenGate Monitorを選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. Oracle GoldenGate Monitorのスキーマ名とパスワードを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Readiness Summary

「Next」をクリックします。

Readiness Check

「Continue」をクリックします。「View Readiness Report」ボタンを使用して結果を表示できます。

Readiness Success

「Close」をクリックします。

3.1.2 12.1.3ドメイン準備状況チェックの実行

既存のOracle GoldenGate Monitorサーバー上で、ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua -readiness

Windowsの場合:

C:\ ua.bat -readiness

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

「Schemas」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Available Components

1. Oracle GoldenGate Monitorを選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema (SQLSERVER)

1. Oracle GoldenGate Monitorのスキーマ名とパスワードを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema Prefix

1. 「SQLSERVER」と入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Readiness Summary

「Next」をクリックします。

Readiness Check

「Continue」をクリックします。「View Readiness Report」ボタンを使用して結果を表示できます。

Readiness Success

「Close」をクリックします。

3.2 SQL Serverデータベース・ユーザーのスキーマのアップグレード手順

SQL ServerデータベースのOracle GoldenGate Monitorサーバーのアップグレードは、次の2段階のプロセスです。

1. RCUを実行したSQL Serverデータベースの更新

2. UAを実行したデータベースのアップグレード

Oracle GoldenGate Monitorサーバー12c (12.2.1)は、SQL Serverバージョン2008および2012をサポートしています。Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のデータベース・ソフトウェアのインストールに関する項を参照してください。

3.2.1 RCUを実行したSQL Serverデータベースの更新

Oracle GoldenGate Monitorサーバーは、JRFが付属するWeblogic Server 12c (12.2.1)とともにリリースされているため、Fusion Middlewareの規格と要件に準拠するには、STBスキーマをSQL Serverデータベースに追加して、既存のOracle GoldenGate Monitorをアップグレードする必要があります。

開始する前に、次を実行します。

- 次のように設定します。

ISOLATION LEVEL,ALTER DATABASE $(DATABASE_NAME) SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON

- データベースで大/小文字が区別されることの確認:

DECLARE @collate sysname
select @collate = convert(sysname, serverproperty('Collation'))
IF ( charindex(N'_CI', @collate) > 0 )
BEGIN
select @collate = replace(@collate, N'_CI', N'_CS')
exec ('ALTER database $(DATABASE_NAME) COLLATE ' + @collate)
END

これらの依存スキーマを追加するには、製品のインストールに含まれるRCUを使用します。RCUを起動するには、ORACLE_HOME/oracle_common/binに移動して、次のように入力します。

$ ./rcu

RCUが開き、「Welcome」画面が表示されます。

次の表の説明に従いRCU画面を操作し、データベースを更新します。画面の詳細が必要な場合、左側の列でその名前をクリックします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

Create Repository

1. 「System Load and Product Load」を選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Database Connection Details

1. Oracle GoldenGate Monitorデータベースの詳細を入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Select Components

1. 「AS Common Services」ノードで、次のスキーマを選択します。

- Audit Services

- Audit Services Append

- Audit Services Viewer

- Oracle Platform Security Services

注意: この手順では、Monitorサーバー・スキーマを選択しないでください。

2. 「Next」をクリックします。
進捗ウィンドウが表示され、各スキーマの前提条件が満たされるように選択解除します。

3. 「OK」をクリックします。

Schema Passwords

1. 必要なパスワードを入力し(まだ入力していない場合)、確認します。

2. 「Next」をクリックします。

Summary

スキーマ情報を確認し、「Create」をクリックします。

Creation Summary

「Close」をクリックします。

3.2.2 UAを実行したデータベースのアップグレード

リポジトリを作成したら、次にアップグレード・アシスタントを実行して、データベースをバージョン12.2.1にアップグレードします。ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua

Windowsの場合:

C:\ ua.bat

UAの「Welcome」画面が表示されます。

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。画面の詳細が必要な場合、左側の列でその名前をクリックします。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

スキーマが選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

Available Components

1. Oracle GoldenGate Monitorを選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Prerequisites

1. 3つの前提条件をすべて選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. 適切な情報が指定されていることを確認します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema Prefix

1. RCUでSTBスキーマを作成した際に使用したのと同じスキーマを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Examine

「Next」をクリックします。

Upgrade Summary

「Upgrade」をクリックします。

Upgrade Progress

「Next」をクリックします。

Upgrade Success

「Close」をクリックします。

これで、SQL ServerデータベースのOracle GoldenGate Monitorサーバーのアップグレード・プロセスが完了します。

3.3 WebLogicドメインのアップグレード

次に、11gのアップグレードでは新しいドメインを作成し、12cのアップグレードでは既存の12.1.3 WebLogicドメイン構成を12.2.1ドメインに更新する必要があります。ORACLE_HOME/wlserver/common/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./config.sh

Windowsの場合:

C:\ config.bat

構成ウィザードが起動し、「Configuration Type」画面が表示されます。

ドメインを作成するには、次の表に説明されている必要な情報を指定し、以前のドメイン(11gの場合はTomcat、12cの場合はWebLogicドメイン)の詳細情報を指定して、構成ウィザードの画面を進みます。

画面

構成アクション

Create Domain

「Create a new domain」が選択されていることを確認し、次のようにします。

- 「Domain location」に、次のようなORACLE_HOME外の絶対パスを入力します。

/scratch/my_user/oggmon1221_domain

- 「Next」をクリックします。

Templates

1. 「Oracle GoldenGate Monitor Server Domain-12.2.1 (oggmon)」を選択します。その他のパッケージは自動的に選択されます。

2. 「Next」をクリックします。

Administrative Account

1. 名前とパスワードを入力します(パスワードを確認します)。これは、WebLogic Serverコンソールのログイン資格証明です。

2. 「Next」をクリックします。

ドメイン・モードとJDK

1. 「Domain Mode」で「Production」を選択します。

2. 「JDK」で、優先JDKを選択します。次に例を示します。

Oracle HotSpot 1.8.0_40-ea /usr/java/jdk1.8.0_40

3. 「Next」をクリックします。

Database Configuration Type

1. 「RCU Data」ラジオ・ボタンが選択されていることを確認します。

2. データベース接続情報を入力します。

3. になる、スキーマの所有者(リポジトリの作成時に指定し、_STBが付加された接頭辞(例: DEV_STB))を入力します。

4. パスワードを入力します。

5. 「Get RCU Configuration」をクリックします。

6. 「Next」をクリックします。

JDBC Component Schema

スキーマ情報を確認し、「Next」をクリックします。

JDBC Component Schema Test

スキーマ情報を確認し、「Next」をクリックします。

Credentials

1. キー名ごとにユーザー名およびパスワードを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Advanced Configuration

1. 「Administrative Server」および 「Managed Servers, Clusters and Coherence」を選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Administration Server

デフォルトでは、サーバー名はAdminServer、ポート番号は7001ですが、いつでもデフォルト値を変更できます。たとえば、サーバー名をAdminServerからOGGMONAdminServerに変更できます。
ポート7001がすでに使用されている場合、使用されていないポート番号に置き換えます。必要に応じた選択をし、「Next」をクリックします。

Managed Servers

管理対象サーバー名にはすでにデフォルトのMONITORSERVER_server1が移入され、ポート番号には7003が移入されています。必要に応じて、これらの値を変更できます。また、ポート7003がすでに使用されている場合、使用されていないポート番号に置き換えます。
デフォルトを受け入れるか、データを更新し、「Next」をクリックします。

Clusters

「Next」をクリックします。

Coherence Cluster

「Next」をクリックします。

Machines

「Next」をクリックします。

Configuration Summary

構成の詳細を確認し、「Create」をクリックします。

Configuration Progress

構成の作成が完了したら、 「Next」をクリックします。

Configuration Success

1. MonitorServer管理の管理サーバーURLを書き留めます。

2. 「Finish」をクリックします。

3.4 Oracle GoldenGate Monitorサーバー構成のアップグレード

UAでは、既存の設定プロパティの値を保持して、Monitorサーバーの構成ファイルを最新の12.2.1構成に更新します。Monitorサーバーとエージェント間のJMX通信で使用される暗号化パスワード付きのoggmon.propertiesファイルがdomain_name/config/monitorserver/cfg/ディレクトリに作成されます。

ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/binに移動し、次のように入力します。

LinuxまたはUNIXの場合:

$ ./ua

Windowsの場合:

C:\ ua.bat

次の表の説明に従いUA画面を操作し、サーバーをアップグレードします。

UAの「Welcome」画面が表示されます。

画面

アップグレード・アクション

Welcome

「Next」をクリックします。

スキーマ

「Schemas」が選択されていることを確認し、「Next」をクリックします。

WebLogic Components

1. 「WebLogic Component Configurations」を選択し、アップグレード対象のドメイン・ディレクトリを入力します。

2. 「Next」をクリックします。

Component List

「Next」をクリックします。

Prerequisites

1. 3つの前提条件をすべて選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGG Monitor Installed Version

1. 「OGG Monitor 11g」または「OGG Monitor 12.1.3」を選択します。

2. 「Next」をクリックします。

OGGMON Schema

1. OGGMONスキーマの接続文字列、DBA名、スキーマ・ユーザー名およびパスワードを入力または選択します。

2. 「Next」をクリックします。

Examine

「Next」をクリックします。

Upgrade Summary

「Upgrade」をクリックします。

Upgrade Progress

「Next」をクリックします。

Upgrade Success

「Close」をクリックします。

これで、OracleデータベースおよびドメインのOracle GoldenGate Monitorサーバーのアップグレード・プロセスが完了します。

3.5 次の手順: アップグレード後のタスクの実行

データベース・タイプのアップグレード・プロセスが完了したら、次に、第4章「アップグレード後のタスクの実行の説明に従い、アップグレード後のタスクを実行する必要があります。

4 アップグレード後のタスクの実行

この章では、Oracle GoldenGate Monitorを12c (12.2.1)リリースに更新した後に必要なタスクについて説明します。

この章は次の項で構成されています:

- 4.1項「MonitorサーバーのWebLogicドメインの作成」

- 4.2項「Oracle GoldenGate Monitorエージェント12c (12.2.1)のインスタンスの作成」

- 4.3項「Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動」

注意:
Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1)にアップグレードしても、Oracle GoldenGate Monitor 11gユーザーはすぐにログインすることはできません。Oracle WebLogic管理コンソールを使用してユーザーを作成し、権限を割り当てる必要があります。詳細は、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のWebLogic管理コンソールからのユーザーの管理に関する項を参照してください。

4.1 MonitorサーバーのWebLogicドメインの作成

既存のOracle GoldenGate Monitorサーバー・データベースを11g (11.x)から12c (12.2.1)に正常にアップグレードしたら、アップグレードしたスキーマで実行するサーバー実装の拡張WebLogicドメインを作成する必要があります。このプロセス中に、アップグレードしたMonitorスキーマを使用する必要があります。Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成に説明されている、WebLogic Serverドメインの作成に関する手順に従います。

4.2 Oracle GoldenGate Monitorエージェント12c (12.2.1)のインスタンスの作成

前の章で説明したアップグレード構成スクリプトを実行した後、次の手順を使用してOracle GoldenGate Monitorエージェントのインスタンスを作成します。

1. Oracle GoldenGate Monitor 11gまたは12c (12.1.3)サーバーを指定しているOracle GoldenGate Monitorエージェントのインスタンスを停止します。

2. Oracle GoldenGate Monitorエージェントのインストールおよび構成に記載されたインスタンスの設定手順に従って、Oracle GoldenGate Monitorエージェント12c (12.2.1)の新規インスタンスを作成します。

注意:
11gからアップグレードする場合は、12c (12.2.1) MonitorエージェントとMonitorエージェントのインスタンスを両方作成する必要があります。12cからアップグレードする場合はエージェントがすでに存在するため、作成する必要があるのは12c (12.2.1) Monitorエージェントのインスタンスのみです。

3. oggmon.propertiesファイルをMONITOR_SERVER_DOMAIN/config/monitorserver/cfgディレクトリからMONITOR_AGENT_PRODUCT_HOME/cfg_templatesディレクトリに手動でコピーします。

4. MONITOR_AGENT_PRODUCT_HOMEディレクトリに移動してupgradeToMonitorAgent1221ユーティリティを実行します。
Linuxの場合:

$ ./upgradeToMonitorAgent1221.sh

Windowsの場合:

$ upgradeToMonitorAgent1221.bat

システムは次のように応答します。

Oracle GoldenGateホーム・ディレクトリの絶対パスを入力してください:

5. Oracle GoldenGateホーム・ディレクトリの絶対パスを入力します。
システムは次のように応答します。

Monitorエージェント12.1.3のインスタンスの絶対パスを入力してください:

6. Monitorエージェント12.1.3のインスタンスの絶対パスを入力します。

注意:
Monitorエージェント12.1.3のインスタンスのディレクトリは、Monitorエージェント12.1.3のインスタンスのインストール先のディレクトリ・パスにする必要があります。

システムは次のように応答します。

startMonitorAgentスクリプトのタイムスタンプを置換する一意の名前を入力してください:

7. デフォルトでstartMonitorAgentスクリプトの接尾辞はタイムスタンプです。一意の名前を入力してタイムスタンプ接尾辞を上書きするか、[Enter]を押して続行します。
スクリプトによってアップグレードが最後まで続行されます。

8. 次を実行して、Oracle GoldenGateソフトウェアにバンドルされている既存のOracle GoldenGate JAgent (JAGENT)ソフトウェアを削除します。

1. OGG_HOME/cfgフォルダを削除します。

2. OGG_HOME/dirjarフォルダを削除します。

3. OGG_HOME/pw_agent_util.*ファイルを削除します。

4. OGG_HOME/jagent.*ファイルを削除します。

9. Oracle GoldenGate Core GGSCIコンソールからstart jagentと入力して、Oracle GoldenGate Monitorエージェントを起動します。

4.3 Oracle GoldenGate Monitorサーバーの起動

最後に、Oracle GoldenGate Monitorサーバーを起動します。

拡張ドメインは、Oracleデータベースに使用されます。このタイプのデータベースで実行しているOracle GoldenGate Monitorサーバーを起動するには、次を実行します。

1. MONITORSERVER_GOLDENGATE_DOMAINに移動し、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のWebLogic管理サーバーの起動に関する項の説明に従い、次のスクリプトを実行して、Weblogic管理サーバーを起動します。

2. MONITORSERVER_GOLDENGATE_DOMAIN/binに移動し、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のWebLogic管理対象サーバーの起動に関する項の説明に従い、Weblogic 12c (12.2.1)管理対象サーバーを起動します。

3. 次のように引数を指定し、このスクリプトを実行します。

$ ./startManagedWebLogic.sh MONITOR_server1 http://<hostname>:7001

4. WebLogic管理コンソールを開き、Oracle GoldenGate Monitorサーバーのインストールおよび構成のWebLogic管理コンソールからのMonitorサーバー・ユーザーの管理に関する項の手順に従い、Oracle GoldenGate Monitorユーザーを作成します。

5. 前述の手順を完了したら、Weblogic Serverで作成したユーザー名とパスワードでOracle GoldenGate Monitorにログインし、システム機能を確認します。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。