Oracle® Enterprise Manager Cloud Control

Oracle Database Appliance Plug-inユーザーズ・ガイド

リリース13.1c (13.1.1.1.0) for Linux x86-64

E72558-02(原本部品番号:E71589-02)

2017年3月

Oracle Enterprise Manager Cloud Control Oracle Database Appliance Plug-inユーザーズ・ガイド, リリース13.1c (13.1.1.1.0) for Linux x86-64

E72558-02

Copyright © 2014, 2017, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Database Applianceプラグインの概要

- Oracle Database Applianceプラグインの監視機能

- Oracle Database Applianceプラグインのターゲット検出機能

- Oracle Database Applianceプラグインでサポートされているハードウェアおよびソフトウェア

2 Oracle Database Applianceプラグインのインストールおよびデプロイメント

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイメント前提条件

- データベース・サーバーのOracle ILOMサービス・プロセッサ・ユーザーの作成

- Oracle Database ApplianceサーバーでのモニタリングOSユーザーの作成

- Oracle Database Applianceソフトウェア・バージョンの検証

- ストレージ・ケーブル接続の検証

- Oracle ILOM Serverのホスト名解決の検証

- Oracle Database Applianceのファイアウォール構成の検証

- Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントのインストール

- Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントのデプロイについて

- pushメソッドを使用したOracle Enterprise Managerエージェントのインストール

- サイレント・モードでのOracle Management Agentのインストール

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイ

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイについて

- Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのローカル・インポート

- Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのリモート・インポート

- Oracle Enterprise Manager Cloud ControlでのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

- Oracle Database Applianceの両サーバー・ノードでの管理エージェントへのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

- プラグインをデプロイして構成するタスクの概要

3 Oracle Database Applianceの検出

- Oracle Database Applianceの検出の前提条件

- Oracle Enterprise ManagerによるOracle Database Applianceの検出

- Oracle Enterprise ManagerによるOracle Database Appliance仮想化プラットフォームの検出

- Oracleグリッド・インフラストラクチャおよびOracle RACターゲットの検出

- Oracle Grid Infrastructure (クラスタ)ターゲットの検出

- Oracle Real Application Clustersターゲットの検出

- Oracle Database Applianceターゲットの削除

4 Oracle Database Applianceプラグインの検出後の構成

- Oracle Database Applianceのメトリックしきい値の変更

- Oracle Database Applianceの通知の構成

- Oracle Database Applianceのブラックアウトおよびブラウンアウトの作成

5 Oracle Database Applianceの監視

- すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視

- Oracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ

- Oracle Database Applianceの「可用性」タブ

- Oracle Database Applianceの「容量」タブ

- Oracle Database Applianceの「構成」タブ

- Oracle Database Applianceの「インシデント」タブ

- Oracle Database Applianceの「トポロジ」タブ

- Oracle Database Applianceターゲットのグループの監視

- グループの監視について

- Oracle Database Applianceグループの作成

- Oracle Database Applianceグループの変更

- Oracle Database Applianceグループの削除

- 個々のOracle Database Applianceターゲットの監視

- 個々のOracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ

- Oracle Database Applianceシステムの「一般」タブ

- Oracle Database Applianceターゲットの「仮想マシン」タブ

- Oracle Database Applianceターゲットの「記憶域」タブ

- Oracle Database Applianceターゲットの「バージョン」タブ

- Oracle Database Applianceターゲットの「トポロジ」タブ

- Oracle Database Applianceのトポロジの表示

6 Oracle Database Applianceプラグインのトラブルシューティング

- Oracle Database Applianceのホスト検出のトラブルシューティング

- 前提条件チェックのエラーの例

- ホストの検出をroot権限を有効にせずに実行

- Oracle Database Applianceの検出のトラブルシューティング

- 検出にはrootユーザーが必要

- ファイル/opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsが必須

- 検出後のメトリック収集エラー

- プラグイン・バージョンが不一致

- プラグイン・バージョンが2つのホスト・ノードで異なる

- モニタリング資格証明を誤って設定

- Oracle Database Appliance ECM構成データのトラブルシューティング

- OAKベースのメトリック収集のトラブルシューティング

- Oracle Database Applianceマシンの監視しているノード・エージェントの確認方法

- OAKメトリックの表示

索引

はじめに

Oracle Enterprise Manager Cloud Controlでは、Oracle Database Applianceを効果的かつ効率的に管理するためのツールが提供されます。Oracle Database Applianceの統合ビューにより、Oracle Enterprise Manager Cloud Controlでは、すべてのハードウェア・コンポーネントとその物理的な場所、およびステータスを示すダッシュボードが提供されます。

このドキュメントでは、Oracle Enterprise Manager Cloud Controlを設定してOracle Database Applianceを監視および管理するためのインストール手順と管理手順について説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このシステム・モニタリング・インストレーション・ガイドは、Oracle Database Applianceで管理タスクおよび問題解決タスクを実行するユーザーを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

次に示すドキュメントおよびその他のドキュメントは、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13.1オンライン・ドキュメント・ライブラリで公開されており、次のURLから入手可能です。

http://docs.oracle.com/cd/E63000_01/index.htm:

- 『Oracle Enterprise Manager Cloud Controlアドバンスト・インストレーションおよび構成ガイド』

- 『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』

Oracle Database Applianceオンライン・ドキュメント・ライブラリは、次のURLから入手できます。

http://www.oracle.com/goto/oda/docs。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Database Applianceプラグインの概要

Oracle Database Applianceプラグインを使用すると、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c (13.1.1.1.0)を使用してOracle Database Applianceターゲットを監視できます。

トピック:

- Oracle Database Applianceプラグインの監視機能
このプラグインは、Oracle Database Applianceターゲットに関する情報を受信できるようにサポートされているOracle Database Applianceソフトウェアとのシームレスな統合を実現します。

- Oracle Database Applianceプラグインのターゲット検出機能
ターゲット検出プロセスは、Oracle Database Applianceプラグインを使用して効率化および簡略化できます。

- Oracle Database Applianceプラグインでサポートされているハードウェアおよびソフトウェア
Oracle Enterprise Manager用のOracle Database ApplianceプラグインはこれらのOracle Database Appliance構成でサポートされます。

Oracle Database Applianceプラグインの監視機能

このプラグインは、Oracle Database Applianceターゲットに関する情報を受信できるようにサポートされているOracle Database Applianceソフトウェアとのシームレスな統合を実現します。

監視機能には、次が含まれます。

- Oracle Enterprise ManagerターゲットとしてのOracle Database Applianceの監視

- タグを使用したOracle Database Applianceシステムの動的グループの監視

- Oracle Database Applianceターゲット内のグループとしてのOracle Database Applianceハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネント(データベース、ILOM、HOST、仮想マシン、ハイパーバイザおよびASM)のモニタリング。

Oracle Database Applianceプラグインのターゲット検出機能

ターゲット検出プロセスは、Oracle Database Applianceプラグインを使用して効率化および簡略化できます。

次の機能があります。

- 資格証明の収集や構成の検出および検証を行ったり、検出時にOracle Database Applianceシステムをグループ化する機能を提供するカスタム検出プロセス

- 更新とクリティカルな構成要件をチェックし、検出されたターゲットの再検出を防ぐ検出プロセス

- 資格証明検証および名前付き資格証明のサポート

- Oracle Database Applianceターゲットにカスタム名を適用する機能

Oracle Database Applianceプラグインでサポートされているハードウェアおよびソフトウェア

Oracle Enterprise Manager用のOracle Database ApplianceプラグインはこれらのOracle Database Appliance構成でサポートされます。

- Oracle Database Appliance V1からX5-2までのOracle Database Applianceハードウェア構成

- リリース12.1.2.5.0以降のOracle Appliance Managerソフトウェア・バージョン

- Oracle Enterprise Manager Cloud Control。 13.1.1.1.0

注意:
Oracle Enterprise ManagerのOracle Database Applianceプラグインは、Oracle Database Appliance X6-2ハードウェア・モデル(X6-2-HA、X6-2S、X6-2MまたはX6-2L)をサポートしません。

2 Oracle Database Applianceプラグインのインストールおよびデプロイメント

Oracle Enterprise Managerエージェントをインストールしてプラグインをデプロイするには、これらのタスクを実行します。

トピック:

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイメント前提条件
Oracle Database Applianceプラグインをデプロイする前に、前提条件を満たしていることを確認します。

- Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントのインストール
2つのメソッドのいずれかを使用して、Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントをインストールします。

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイ
Oracle Enterprise ManagerのOracle Database Applianceプラグインをインポートおよびデプロイします。

- プラグインをデプロイおよび構成するタスクの概要
Oracle Database Applianceシステムの監視を開始するために実行する必要のあるタスクの概要を次に示します。

Oracle Database Applianceプラグインのデプロイメント前提条件

Oracle Database Applianceプラグインをデプロイする前に、前提条件を満たしていることを確認します。

次の前提条件を実行します。

- データベース・サーバーのOracle ILOMサービス・プロセッサ・ユーザーの作成
Oracle ILOMサービス・プロセッサ用の特別なユーザーを作成します。

- Oracle Database ApplianceサーバーでのモニタリングOSユーザーの作成
(オプション) rootユーザーを使用するかわりに、監視用の特別なユーザーを作成します。

- Oracle Database Applianceソフトウェア・バージョンの検証
Oracle Appliance Managerソフトウェアのサポートされているバージョンがインストールされていることを検証します。

- ストレージ・ケーブル接続の検証
Oracle Database Applianceをデプロイする前に、Oracle Database Applianceストレージ・トポロジおよび外部JBOD接続を検証します。配線を変更した後にも接続を検証する必要があります。

- Oracle ILOM Serverのホスト名解決の検証
各サーバー・ノードがOracle ILOM Serverのホスト名を解決できることを検証します。

- Oracle Database Applianceのファイアウォール構成の検証
Oracle Database Applianceのファイアウォール構成を検証します。

データベース・サーバーのOracle ILOMサービス・プロセッサ・ユーザーの作成

Oracle ILOMサービス・プロセッサ用の特別なユーザーを作成します。

Oracle Enterprise ManagerエージェントがOracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM)サービス・プロセッサと通信するためには、Oracle ILOMサービス・プロセッサのために特定のユーザーIDを構成する必要があります。

注意:

特定のユーザーIDを追加するには、Oracle ILOMサービス・プロセッサに対する管理者レベルの権限が必要です。

特定のOracle ILOMユーザーIDを追加するには、Oracle ILOMサービス・プロセッサWebインタフェース、Oracle ILOM CLIまたはipmitoolコマンドを使用できます。この例では、Oracle ILOM CLIを使用します。

セキュリティ上の理由で、この例のOracle ILOM CLIコマンドではOracle ILOMサービス・プロセッサのrootユーザー・パスワードは表示されません。

1. rootとしてOracle ILOMサービス・プロセッサにログインします。

# ssh root@[Service Processor IP]
Password:

2. usersディレクトリに移動します。

-> cd /SP/users

3. oemuserユーザーおよびパスワードを作成します。

-> create oemuser

Creating user...
Enter new password: ********
Enter new password again: ********

Created /SP/users/oemuser

4. 新しいユーザーのディレクトリに移動し、ロールを設定します。

-> cd oemuser
/SP/users/oemuser

-> set role='cro'
-> Set 'role' to 'cro'

5. 最新のシステム・イベントを10件リストして、手順3で作成したOracle ILOMユーザーIDをテストします。

-> ipmitool -I lanplus -H -U oemuser -P welcome1 -L USER sel list last 10

Oracle Database Applianceの他のサーバー・ノードOracle ILOMサービス・プロセッサに対して、手順1から5を繰り返します。

Oracle Database ApplianceサーバーでのモニタリングOSユーザーの作成

(オプション) rootユーザーを使用するかわりに、監視用の特別なユーザーを作成します。

rootユーザーは、Oracle Database Applianceエージェントに対してモニタリングを実行できます。しかし、セキュリティ上の理由でrootユーザーが利用できない場合、モニタリング・ユーザーとしてモニタリングOSユーザーを作成し、権限委任を適切に設定するという代替方法があります。仮想化ODAを実行する場合、ODA_BASEから次の手順を実行してください。

次の例では、Oracle Database Applianceを監視するためにoak/welcome2ユーザーを作成しています。

1. 次のコマンドを実行します。

#useradd oak
#passwd oak

2. ユーザーoak用のSUDO権限を追加します。

a. visudoコマンドを使用してホストの/etc/sudoersファイルを変更します。

b. 次のコマンドを/etc/sudoersファイルに追加します。

Cmnd_Alias  plugin_agent_script=$perl_home/bin/perl
$agent_home/plugins/$plugin_opar_version /scripts/*.pl* , \
$agent_home/sbin/nmosudo default_plugin default_functionality
default_subaction default_action perl -e exit 0
monitor_user  ALL=(ALL)  plugin_agent_script

次のことに留意してください。

$agent_homeは、インストールされているエージェント・ホームへの絶対パスです。エージェント・ホーム・ディレクトリは、ホストへのエージェント・デプロイメント時に作成されます。たとえば、/u01/app/agent_home/などです

$perl_homeは、インストールされている実行可能Perlへの絶対パスです。たとえば、/u01/app/agent_home/core/12.1.0.5.0/perl/などです

$plugin_opar_versionは、Oracle Management System (OMS)およびエージェントにデプロイされるOracle Database Applianceプラグインの完全なOPARファイルです。形式は次のとおりです。

oracle.dba.odba.agent.plugin_version

versionは、Oracle Database Applianceプラグインのバージョンです(たとえば13.1.1.1.0)。

3. 権限委任をホスト・ターゲットに設定します。

a. Oracle Enterprise Managerにログインします。

b. 「設定」メニューから、「セキュリティ」、「権限委任」の順に選択します。

c. 「編集」を選択します。

d. 「型」ボックスで「sudo」を選択します。

e. 「sudoコマンド」ボックスに/usr/bin/sudo -u %RUNAS% %COMMAND%を入力します。

f. 「保存」をクリックします。

Oracle Database Applianceソフトウェア・バージョンの検証

Oracle Appliance Managerソフトウェアのサポートされているバージョンをインストールしていることを検証します。

Oracle Database Applianceでソフトウェア・バージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。

# oakcli show version

ストレージ・ケーブル接続の検証

Oracle Database Applianceをデプロイする前に、Oracle Database Applianceストレージ・トポロジおよび外部JBOD接続を検証します。配線を変更した後にも接続を検証する必要があります。

各ノードでoakcli validateコマンドを実行して、ストレージ拡張シェルフへのケーブル接続(インストールされている場合)に加えて、システム・コントローラとストレージ・シェルフの間のケーブル接続もチェックします。ケーブル接続が誤っているか、ケーブル接続がない場合、出力にエラーが表示されます。/opt/oracle/oak/log/hostname/storagetopology/ログ・ファイルにも、ストレージ・トポロジ検証の詳細が記録されます。

1. ノード0でoakcli validateコマンドを実行します。

# oakcli validate -c storagetopology

2. 出力のエラーを確認します。ケーブル接続が適切な場合、次の例に示すように、出力は正常に構成されたことを示します。

# oakcli validate -c storagetopology

It may take a while. Please wait...
INFO : ODA Topology Verification
INFO : Running on Node0
INFO : Check hardware type
SUCCESS : Type of hardware found : X5-2
INFO : Check for Environment(Bare Metal or Virtual Machine)
SUCCESS : Type of environment found : Virtual Machine(ODA BASE)
SUCCESS : Number of External LSI SAS controller found : 2
INFO : Check for Controllers correct PCIe slot address
SUCCESS : External LSI SAS controller 0 : 00:15.0
SUCCESS : External LSI SAS controller 1 : 00:16.0
INFO : Check if  powered on
SUCCESS : 1 : Powered-on
INFO : Check for correct number of EBODS(2 or 4)
SUCCESS : EBOD found : 2
INFO : Check for External Controller 0
SUCCESS : Controller connected to correct ebod number
SUCCESS : Controller port connected to correct ebod port
SUCCESS : Overall Cable check for controller 0
INFO : Check for External Controller 1
SUCCESS : Controller connected to correct ebod number
SUCCESS : Controller port connected to correct ebod port
SUCCESS : Overall Cable check for controller 1
INFO : Check for overall status of cable validation on Node0
SUCCESS : Overall Cable Validation on Node0
INFO : Check Node Identification status
SUCCESS : Node Identification
SUCCESS : Node name based on cable configuration found : NODE0
INFO : Check  Nickname
SUCCESS :  Nickname set correctly : Oracle Database Appliance - E0
INFO : The details for Storage Topology Validation can also be found in log file=/opt/oracle/oak/log/<hostname>/storagetopology/StorageTopology-2017-01-03-08:57:31_7661_15914.log

3. ノード2でステップ1とステップ2を繰り返します。

Oracle ILOM Serverのホスト名解決の検証

各サーバー・ノードがOracle ILOM Serverのホスト名を解決できることを検証します。

これらのコンポーネントの名前がDNSに登録されていない場合、エントリは各サーバー・ノードの/etc/hostsファイルに追加できます。

Oracle Database Applianceのファイアウォール構成の検証

Oracle Database Applianceのファイアウォール構成を検証します。

ファイアウォールの構成を確認するには、次の手順を実行します。

1. pingの許可。

通常、システム管理者はセキュア・ネットワーク環境ではpingサービスを無効にしています。Oracle Enterprise Managerでは、pingを使用して、Oracle Database Applianceの基本的な可用性とステータスを確立します。

- Oracle Management System (OMS)でサーバー・ノードのpingサービスおよびポートが有効になっていることを確認します。

- 他のすべてのOracle Database Applianceコンポーネント(Oracle ILOMサーバーなど)では、エージェントが稼働中のサーバー・ノードでpingサービスおよびポートを有効にしておく必要があります。

注意:

pingトラフィックのオーバーヘッドは最小限です。エージェントは5分ごとにターゲットのpingを行います。

2. データベース・ポートのオープン。

データベースのリスナー・ポートは、Oracle Enterprise ManagerのOMSサーバーに対してオープンする必要があります。Oracle Database ApplianceのデータベースはSCANリスナーを使用するため、ポートは基本のサーバー・ノード、ノードの仮想IPおよびスキャン・リスナーのアドレスに対してオープンする必要があります。

3. Oracle Enterprise Managerアップロード・ポートのオープン。

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cエージェントには、Oracle Enterprise Managerサーバーのアップロード・サービスへのアクセス権が必要です。これは通常、HTTPアップロード用にはポート4889上、HTTPS用には4900上に構成されます。割当て済のポートを確認するには、OMSサーバーのコマンドラインで、次のコマンドを実行します。

$ emctl status oms -details

これらのポートは各サーバー・ノードに対してオープンする必要があります。

4. エージェント・ポートのオープン。

OMSサーバーは、各サーバー・ノードで、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cエージェントのHTTPまたはHTTPSポートに接続できる必要があります。デフォルトのエージェント・ポートは3872です。ポート3872を使用できない場合、ポート1830から開始して、次に使用可能になるポートを使用します。

使用されているポートを識別するには、次の手順を実行します。

- サーバー・ノードのコマンドラインで、次のコマンドを実行します。

$ emctl status agent

- あるいは、次のディレクトリのemd.propertiesファイルでEMD_URLプロパティの値を確認することもできます。

agent_home/agent_inst/sysman/config

$agent_homeは、インストールされているエージェント・ホームへの絶対パスです。エージェント・ホーム・ディレクトリは、ホストへのエージェント・デプロイメント時に作成されます。次に例を示します。

/u01/app/agent_home/

5. SSHポートのオープン。

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cエージェントには、監視するOracle Database Applianceコンポーネントへのsshアクセス権が必要です。エージェントはサーバー・ノードで稼働するため、各Oracle ILOMのssh (ポート22)はそれぞれのサーバー・ノードに対してオープンする必要があります。

注意:

emkitではsshアクセス権が構成されていますが、最初にポートをオープンする必要があります。

6. UDPトラフィック(SNMPポート)の許可。

すべてのOracle Database Applianceコンポーネントは、SNMPトラップをサーバー・ノードで稼働中のエージェントに送信できる必要があります。SNMPではUDPプロトコルが使用されるので、エージェント・ポートおよびポート162はOracle ILOMとエージェント間のUDPトラフィックに対してオープンする必要があります。

Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントのインストール

2つのメソッドのいずれかを使用して、Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントをインストールします。

トピック:

- Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントのデプロイについて
Oracle Enterprise Managerエージェントは、Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのデプロイメントの場合はODA_BASEに、Oracle Database Applianceベアメタルのデプロイメントの場合はLinuxホストにデプロイします。

- pushメソッドを使用したOracle Enterprise Managerエージェントのインストール
この手順を使用して、pushメソッドを使用してOracle Enterprise Managerエージェントをインストールします。

- サイレント・モードでのOracle Management Agentのインストール
この手順を使用して、レスポンス・ファイルを使用してOracle Enterprise Managerエージェントをインストールします。

Oracle Database Appliance用のOracle Enterprise Managerエージェントのデプロイについて

Enterprise Managerエージェントは、Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのデプロイメントの場合はODA_BASEに、Oracle Database Applianceベアメタルのデプロイメントの場合はLinuxホストにデプロイします。

Oracle Enterprise Managerターゲット検出では、サーバー・ノードで管理ネットワーク・ホスト名またはクライアント・ネットワーク・ホスト名のいずれかの使用をサポートします。サーバー・ノードにOracle Enterprise Managerエージェントをインストールする場合は、Oracle Clusterwareで使用しているのと同じホスト名を使用してください。

クラスタ内のノードのホスト名を識別するには、いずれかのサーバー・ノードでolsnodesコマンドを実行します。Oracle Enterprise Managerエージェントのホスト名を指定する際には、ドメイン名が含まれている完全修飾ホスト名を使用することをお薦めします。

注意:

エージェントをデプロイする前に、次の要件を確認します。

- Oracle Enterprise Managerエージェントは、Oracle Database Applianceのすべてのサーバー・ノードにデプロイする必要があります。サーバー・ノードのホスト・ターゲット名は、完全修飾ホスト名(dbm1db01.mydomain.comなど)にする必要があります。

- サーバー・ノードのホスト・ターゲット名に、完全修飾ホスト名でない名前(dbm1db01など)やIPアドレスは使用しないでください。

- 同じバージョンのOracle Enterprise Managerエージェントおよび同じバージョンのプラグインを、同じOracle Database Appliance内のすべてのサーバー・ノードにデプロイする必要があります。

pushメソッドを使用したOracle Enterprise Managerエージェントのインストール

この手順を使用して、pushメソッドを使用してOracle Enterprise Managerエージェントをインストールします。

pushメソッドを使用してOracle Enterprise Managerエージェントをインストールするには、Oracle Database Applianceサーバー・ノードをホスト・ターゲットとしてOracle Enterprise Manager Cloud Control 13cに追加し、エージェント・デプロイメント・プロセスを開始します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「設定」メニュー(歯車アイコン)を開き、「ターゲットの追加」→「ターゲットの手動追加」を選択します。

2. 「ホストにエージェントをインストール」をクリックします。

3. 「ホスト・ターゲットの追加: ホストとプラットフォーム」ページで、セッション名を指定します。

「追加」をクリックし、ドロップダウン・メニューから「手動」を選択します。

4. 完全修飾ホスト名を指定し、プラットフォームを選択します。「次へ」をクリックします。

注意:

使用しているプラットフォームでOracle Enterprise Managerエージェント・ソフトウェアを使用できない場合、「拡張性」ページに移動して最初にダウンロードします。

5. プラットフォームをホストごとに変えるか同一にするかを選択します。

6. 「次へ」をクリックして、ホストの詳細を追加します。

7. 「インストールの詳細」画面で、次の情報を入力します。

- インストールのベース・ディレクトリ

- インスタンス・ディレクトリ

- 名前付き資格証明

- 「ポート」フィールドは空白のままにしておきます。使用可能なポートは、インストール・プロセスの一部として自動的に選択されます。

8. 「次へ」をクリックして、ホストの詳細を確認します。

9. 「エージェントのデプロイ」をクリックして、エージェント・デプロイメント・プロセスを開始します。

10. デプロイメント・プロセスの進行中に、リモート前提条件チェックが自動的に行われます。問題がなければ、「エージェント・デプロイメント・サマリー」にエージェント・デプロイメントが成功したことが示されます。

注意:

デプロイメント中にroot.shが実行されなかった場合は、必ずすべてのサーバー・ノードでroot.shを実行してください。

サイレント・モードでのOracle Management Agentのインストール

この手順を使用して、Oracle Enterprise Managerエージェントをレスポンス・ファイルを使用してインストールします。

ホスト・ターゲットの追加ウィザードを使用してOracle Management Agentをインストールする方法のかわりに、Oracle Management Agentを非対話型(サイレント)モードでインストールできます。インストールに必要な情報を含むレスポンス・ファイルを構成してから、デプロイメント・スクリプトを実行し、レスポンス・ファイルに用意された情報を使用して管理エージェントをインストールします。

関連項目:
『Oracle Enterprise Manager Cloud Controlアドバンスト・インストレーションおよび構成ガイド』の「サイレント・モードでのOracle Management Agentのインストール」。

Oracle Database Applianceプラグインのデプロイ

Oracle Enterprise ManagerのOracle Database Applianceプラグインをインポートおよびデプロイします。

トピック:

- Oracle Database Applianceプラグインのデプロイについて
Oracle Enterprise ManagerのOracle Database Applianceプラグインは、Oracleプラグインのアーカイブ・ファイル(*.opar)として提供されます。

- ローカルでのOracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのインポート
この手順を使用して、ローカルでOracle Database Applianceプラグインのアーカイブ・ファイルをインポートします。

- リモートでのOracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのインポート
プラグインのアーカイブ(*.oparファイル)を作成したシステムとは別のシステムでEMCLIを実行している場合、この手順を使用します。

- Oracle Enterprise Manager Cloud ControlでのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ
このタスクを使用して、Oracle Database ApplianceプラグインをOracle Enterprise Manager Cloud Control (Oracle Management System Servers)にデプロイします。

- 両方のOracle Database Applianceサーバー・ノードにおけるOracle Database Applianceプラグインの管理エージェントへのデプロイ
このタスクを使用して、両方のOracle Database Applianceサーバー・ノード(ホスト)においてOracle Database Applianceプラグインを管理エージェントにデプロイします。

Oracle Database Applianceプラグインのデプロイについて

Oracle Enterprise ManagerのOracle Database Applianceプラグインは、Oracleプラグインのアーカイブ・ファイル(*.opar)として提供されます。

プラグインは、Add-onと呼ばれる、特定のOracle Enterprise Managerカテゴリに属します。Oracle Enterprise Manager 12cを使用してOracle Database Applianceを監視している場合、プラグインの最新の13c互換バージョンをダウンロードして、指示に従い、Enterprise Manager 13cアップグレード・プロセスを開始する前にGUIモードのEnterprise Manager Cloud Controlインストーラを呼び出します。

Oracle Database Appliance用のEnterprise Managerプラグインは、oda_plugin_version_number_oracle.dba.odba_2000_0.oparというプラグイン・アーカイブ・ファイル(*.opar)として配布されます。oda_plug_in_version numberは、Oracle Database Applianceプラグイン・バージョンで、プラグイン・バージョンはOracle Database Applianceのバージョンとは異なります。Enterprise Manager 13.1の最新のOracle Database Applianceプラグイン・バージョンは、13.1.1.1.0_oracle.dba.odba_2000_0.oparです。

既存のOracle Enterprise Managerインストールを使用し、Oracle Enterprise Managerエージェントがインストール済である場合は、Oracle Database Applianceプラグインをデプロイする準備が整っています。

注意:
プラグインのデプロイ前に、Oracle Database Applianceのデプロイメントが完了し、Oracle Grid Infrastructureクラスタが稼働している必要があります。

プラグインをデプロイする手順の概要を次に示します。

1. Oracle Database Appliance用のEnterprise Managerプラグイン・アーカイブ・ファイルをhttp://www.oracle.com/technetwork/oem/enterprise-manager/downloads/oem-plugins-2882950.htmlからダウンロードします。

2. Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブをローカルにインポートするか、Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルをリモートからインポートします。

3. Oracle Database ApplianceプラグインをOracle Enterprise Manager Cloud Control (Oracle Management Systemサーバー)にデプロイします。

4. Oracle Database Applianceプラグインを、Oracle Database Applianceの両方のサーバー・ノード(ホスト)で管理エージェントにデプロイします。

Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのローカル・インポート

この手順を使用して、Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルをローカルにインポートします。

1. Oracle Database Appliance用のEnterprise Managerプラグインをhttp://www.oracle.com/technetwork/oem/enterprise-manager/downloads/oem-plugins-2882950.htmlからダウンロードします。

2. Oracle Database ApplianceプラグインのOPARファイルをOracle Management System (OMS)ホスト・システムにコピーします。

3. OMSホスト・マシンでターミナル(PuTTYなど)を開き、oracleユーザーとして接続します。

4. OPARファイルをホストにコピーします。

5. emcliを使用してOracle Management System (OMS)にログオンします。

$ /u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emcli login -username=user_name -password=password

6. emcliを使用してOPARファイルをOMSにインポートします。

インポートすると、作成してプラグインにパッケージ化したコンテンツがOracle Enterprise Manager Cloud Controlで使用できるようになります。

$ /u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emcli import_update -file=OPAR_FILE_LOCATION -omslocal

次に例を示します。

/u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emcli import_update -file=/tmp/oda_plug-in_version number_oracle.dba.odba_2000_0.opar -omslocal

oda_plug-in_version numberは、Oracle Database Applianceプラグインのバージョン番号です(たとえば13.1.1.1.0)。

注意:

プラグイン・アーカイブはこのコマンドを実行しているのと同じシステム上にある(前述の手順4でコピー)ため、例に示すように-omslocalフラグを追加する必要があります。システム上に存在する絶対パス名を指定します。

Oracle Database Applianceプラグイン・アーカイブ・ファイルのリモート・インポート

プラグインのアーカイブ(*.oparファイル)を作成したシステムとは別のシステムでEMCLIを実行している場合、この手順を使用します。

プラグイン・アーカイブ・ファイル(OPAR)をリモートでインポートするには、次のコマンドを実行します。

emcli import_update
-file="path to the .opar file"
-host="host name of plug-in host"
-credential_name="credential for plug-in host"
-credential_owner="credential owner on the plug-in host"

-path to the .opar fileは、アーカイブを作成したシステムにある*.oparファイルへの絶対パスです。

-host name of plug-in hostは、ファイルが使用可能なホスト・ターゲットのホスト名です。

-credential for plug-in hostは、接続先のリモート・システムにある資格証明の名前です。

-credential owner on the plug-in hostは、接続先のホスト・システムにある資格証明の所有者です。

例2-1 OPARファイルをリモートでインポートする方法の例

emcli import_update
-file=/tmp/sample_plugin.opar
-host="host1.acme.com"
-credential_name="myOracleCred"
-credential_owner="myPassword"

Oracle Enterprise Manager Cloud ControlでのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

このタスクを使用して、Oracle Database ApplianceプラグインをOracle Enterprise Manager Cloud Control (Oracle Management System Servers)にデプロイします。

Oracle Database ApplianceプラグインをOracle Management System (OMS)サーバーにデプロイするには、次の手順を実行します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「設定」メニュー(歯車アイコン)を開き、「拡張性」→「プラグイン」を選択します。

2. 「名前」の下で「エンジニアド・システム」をクリックし、Oracle Database Applianceを選択します。

3. 「デプロイ先」をクリックし、「管理サーバー」を選択します。使用可能な管理サーバーが「管理サーバー上のプラグインのデプロイ: プラグイン」ページにリストされます。

4. 管理サーバーを選択し、「次へ」をクリックします。

5. ウィザードに従ってデプロイメントを完了します。

この手順には、OMSサーバーの停止と再起動を含め、3分から5分ほどの時間がかかります。デプロイメント中、/u01/OracleHomes/Middleware/oms/bin/emctl status oms -detailsを使用してOMSステータスを確認します。

6. OMSが再稼働するまで待ちます。

Oracle Database Applianceの両サーバー・ノードでの管理エージェントへのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ

このタスクを使用して、両方のOracle Database Applianceサーバー・ノード(ホスト)においてOracle Database Applianceプラグインを管理エージェントにデプロイします。

管理エージェントにプラグインをデプロイするには、管理サーバーにデプロイされているプラグインのみを選択する必要があります。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、 「設定」(歯車アイコン)をクリックし、 「拡張性」→「プラグイン」を選択します。

2. 「名前」の下で「エンジニアド・システム」をクリックし、Oracle Database Applianceを選択します。

3. 「デプロイ先」をクリックして、ドロップダウン・リストから「管理エージェント」を選択します。

4. 「バージョン」リストでバージョンを選択し、「続行」をクリックします。

5. 管理エージェントを選択し、「続行」をクリックします。

6. 「ステータス」列に緑色のチェック・マークがある場合は「次へ」をクリックします。それ以外の場合は、「エラー・メッセージ」列に表示されているエラーを修正します。

7. 設定を確認して、「デプロイ」をクリックします。確認ウィンドウが開き、プラグインのデプロイメントが進行中であることを示します。画面の指示に従い、デプロイメントの進捗を確認します。

同時にデプロイするエージェントの数によって変わりますが、デプロイメントには約2分かかります。デプロイメントによってOracle Management System (OMS)は再起動されません。

8. OMSが再稼働するまで待ちます。

プラグインをデプロイして構成するタスクの概要

Oracle Database Applianceシステムの監視を開始するために実行する必要のあるタスクの概要を次に示します。

1. Oracle Enterprise Managerエージェントをインストールします

2. プラグインをデプロイします

3. 監視用のターゲットを追加するためにOracle Database Applianceシステムを検出します

4. (オプション)監視メトリックおよび通知を構成します

Oracle Enterprise Manager Cloud Controlがターゲットを検出すると、ソフトウェアはサポートされているハードウェア・コンポーネントおよびソフトウェア・コンポーネントの監視を開始します。

3 Oracle Database Applianceの検出

Oracle Database Applianceおよびサポートされている他のターゲットをOracle Enterprise Manager Cloud Control 13cで検出する方法の詳細は、次のトピックを確認してください。

トピック:

- Oracle Database Applianceの検出の前提条件
検出プロセスを開始する前に、問題なく検出を行うための前提条件が満たされていることを確認します。

- Oracle Enterprise ManagerによるOracle Database Applianceの検出
この手順を使用して、Oracle Enterprise Managerの管理対象ターゲットとしてハードウェア・コンポーネントを追加します。

- Oracle Enterprise ManagerによるOracle Database Appliance仮想化プラットフォームの検出
Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームをデプロイした場合は、次の手順を実行してハイパーバイザと仮想サーバーを検出します。

- Oracleグリッド・インフラストラクチャおよびOracle RACターゲットの検出
Oracle Enterprise Managerによって監視されるターゲットを追加するには、そのようなターゲットが存在しているホストを最初に指定する必要があります。

- Oracle Database Applianceターゲットの削除
この手順を使用して、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cからOracle Database Applianceターゲットを削除します。

関連項目:

ターゲットの検出および昇格の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』を参照してください。

Oracle Database Applianceの検出の前提条件

検出プロセスを開始する前に、問題なく検出を行うための前提条件が満たされていることを確認します。

アプライアンスで次の前提条件が満たされていることを確認します。

- Oracle Database Applianceでのエージェントのインストール。

- ベアメタル・デプロイメントでは、エージェントを各ノードにデプロイする必要があります。

- 仮想化プラットフォーム・デプロイメントでは、エージェントをODA_BASE内の各ノードにデプロイする必要があります。

- エージェントでのOracle Database Applianceプラグインのデプロイ。

- Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームを使用している場合、Oracle Virtualized Infrastructureプラグインをデプロイし、稼働している仮想マシンを監視したり、ハイパーバイザの統計を表示したりできます。

- 個々のOracle Database Applianceのサーバー・ノードのホスト名は企業内で一意の名前にする必要があります。

Oracle Enterprise ManagerによるOracle Database Applianceの検出

この手順を使用して、ハードウェア・コンポーネントをOracle Enterprise Managerの管理対象ターゲットとして追加します。

Oracle Database Applianceの検出プロセスを使用して、Oracle Database Appliance内のハードウェア・コンポーネント(計算ノードILOMなど)をOracle Enterprise Managerの管理対象ターゲットとして追加できます。サーバー・ノードをホスト・ターゲットとして追加しておく必要があります。検出プロセスの後で、これらのホスト・ターゲットをOracle Database Applianceシステム・ターゲットのメンバーとして追加します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、「設定」メニュー(歯車アイコン)を開き、「ターゲットの追加」→「ターゲットの手動追加」を選択します。

2. 「ガイド付きプロセスを使用した追加」オプションを選択します。

3. 「ガイドされた検出」でOracle Database Applianceを選択し、「追加」をクリックします。

「Oracle Database Appliance検出」ページが表示されます。

4. 「新規に検出」をクリックします。

5. 「エージェントURL」ページで次の情報を入力し、「次」をクリックします。

- エージェントURL: 「参照」アイコンをクリックし、リストからOracle Database Applianceエージェントを選択します。「選択」をクリックします。

- 資格証明: 「新規」を選択し、Oracle Database Appliance検出用のルート資格証明を構成します。「別名保存」ボックスを選択し、今後使用するための名前をこの資格証明に指定します。

「検出されたターゲット」ページが開き、システムの詳細が表示されます。

6. (オプション)「検出されたターゲット」ページで、フィールドを編集することを選択できます。編集が終了したら「次へ」をクリックします。

7. 「資格証明」ページで、手順4で構成または使用した資格証明を使用します。パスワードが各ノードで異なる場合は最初のものと同じチェック・ボックスの選択を解除し、「次へ」をクリックします。

8. (オプション)「タグ・クラウド」ページで、既存のタグを選択するか、新しいタグを作成して検出されたシステムに関連付けます。Oracle Database Applianceホームページでもタグを構成できます。

「タグの追加」ボタンは、ページ下部の使用可能なタグのリストの下にあります。

9. 「確認」ページで、各セクションが正しいことを確認します。前のページに戻るには、「戻る」をクリックします。

10. 「確認」ページの情報が正しい場合は、「送信」をクリックします。

11. 「ターゲット作成サマリー」ページで、「OK」をクリックします。

関連項目:

タグの作成の詳細は、「Oracle Database Applianceグループの作成」を参照してください。

Oracle Enterprise ManagerによるOracle Database Appliance仮想化プラットフォームの検出

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームをデプロイした場合は、次の手順を実行してハイパーバイザと仮想サーバーを検出します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「設定」(歯車アイコン)をクリックし、「ターゲットの追加」→「ターゲットの手動追加」を選択します。

2. 「ターゲットの手動追加」ページで、「ガイド付きプロセスを使用した追加」を選択して、「Oracle Virtual Platform」ターゲット・タイプを選択します。

3. 「追加」をクリックします。

4. 「Oracle Virtual Platformの検出」ページで、検出しようとしているOracle Virtual Platformの「デフォルトのモニタリング・エージェントおよび資格証明」を指定します。

- 「モニタリング・エージェント」フィールドで、検索アイコン(拡大鏡)をクリックして、ターゲットを監視するためのデフォルトのモニタリング・エージェントを検索して選択します。通常、デフォルト・エージェントは、ノード0のODA_BASEドメインにデプロイされているエージェントです。「選択」をクリックします。

- (オプション)フェイルオーバー・モニタリング・エージェントを入力します。フェイルオーバー・モニタリング・エージェントは、ターゲットを監視するためのスタンバイ・モニタリング・エージェントです。通常はノード1上のODA_BASEエージェントです。

- Oracle Database Appliance DOM0サーバーのユーザー名とパスワードを入力します。

5. 検出しようとしているOracle Virtual Managerサーバーのホスト名またはIPアドレスを指定します。

- このページの「ホスト名とIPアドレス」セクションで「追加」をクリックします。

- 「仮想サーバーの検出」ダイアログにDom0ノードの名前を入力します。省略されていないホスト名(完全修飾ドメイン名すなわちFQDN)を指定するか、IPアドレスを指定します。複数のエントリを入力するには、ホスト名、IPアドレスまたはIPアドレス範囲を1行に1つずつ入力します。

- 「追加」をクリックします。

6. 「Oracle Virtual Platformの検出」ページの情報の入力が終了したら「送信」をクリックします。

ジョブが完了してから、Oracle Database Applianceターゲットの下にターゲットが表示されるまでに数分かかることがあります。

図3-1 Oracle Enterprise ManagerによるOracle Database Appliance仮想化プラットフォームの検出

Oracleグリッド・インフラストラクチャおよびOracle RACターゲットの検出

Oracle Enterprise Managerによって監視されるターゲットを追加するには、そのようなターゲットが存在しているホストを最初に指定する必要があります。

ホスト・ターゲットおよび対応するOracle High Availability Serviceターゲットは、検出プロセスでクラスタのメンバーとして追加されます。

トピック:

- Oracle Grid Infrastructure (クラスタ)ターゲットの検出
この手順を使用して、Oracle Grid Infrastructureターゲットを検出します。

- Oracle Real Application Clustersターゲットの検出
この手順を使用して、Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)データベースをターゲットとして追加します。

関連項目:

ターゲットの検出および昇格の詳細は、『Oracle Enterprise Manager Cloud Control管理者ガイド』を参照してください

Oracle Grid Infrastructure (クラスタ)ターゲットの検出

この手順を使用して、Oracle Grid Infrastructureターゲットを検出します。

Oracle ClusterwareおよびHigh Availability Servicesでは、このOracle Enterprise Manager Cloud Controlの手順を使用してターゲットを追加する必要があります。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、「設定」メニュー(歯車アイコン)を開き、「ターゲットの追加」→「ターゲットの手動追加」を選択します。

2. 「ガイド付きプロセスを使用した追加」を選択します。

3. 「Oracleクラスタおよび高可用性サービス」を「ガイドされた検出」リストから選択して「追加」をクリックします。

4. 「ホストの指定」フィールドで、検索アイコン(拡大鏡)をクリックしてホスト・ターゲットを選択します。「選択」をクリックします。選択したホストが「ホストの指定」フィールドに表示されます。

5. 「ターゲットの検出」をクリックします。「ターゲットの追加: クラスタおよびOracle高可用性サービス」ページにクラスタ・ホームの詳細が表示されます。

6. 必要であればクラスタ・ターゲットのプロパティを編集し、「更新」をクリックします。

7. すべてのデータベース・ノードが「クラスタ・ホストおよび高可用性サービス・ターゲット」セクションに表示されていることを確認します。

8. このページの右上にある「ターゲットの検出」をクリックします。

Oracle Real Application Clustersターゲットの検出

この手順を使用して、Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)データベースをターゲットとして追加します。

データベース、リスナーおよびAutomated Storage Manager (ASM)を監視ターゲットとして追加できます。監視ターゲットとは、Oracle Enterprise Managerを使用して監視および管理するエンティティです。Oracle Enterprise Managerは、指定したホストまたはクラスタ上のこれらのタイプのターゲットを検索します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、「設定」メニュー(歯車アイコン)をクリックし、「ターゲットの追加」→「ターゲットの手動追加」を選択します。

2. 「ガイド付きプロセスを使用した追加」を選択します。

3. 「Oracleデータベース、リスナーおよび自動ストレージ管理」を「ガイドされた検出」リストから選択して「追加」をクリックします。

4. ウィザードの指示に従います。

5. ウィザードのページで、クラスタ・データベース(dbsnmpパスワードは必須)およびクラスタASM(asmsnmpパスワードは必須)を構成します。

Oracle Database Applianceターゲットの削除

この手順を使用して、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cからOracle Database Applianceターゲットを削除します。

次の手順を使用して、Oracle Database Applianceターゲットを削除します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「ターゲット」(ターゲット・アイコン)をクリックし、「すべてのターゲット」を選択します。

2. 「すべてのターゲット」ページのナビゲーション・ツリーで、「エンジニアド・システム」カテゴリを見つけて開きます。

3. Oracle Database Applianceシステムをクリックします。

4. 右側のペインで、削除するターゲットの名前をクリックします。コンテキスト・メニューが開きます。

5. Oracle Database Applianceシステム・ドロップダウン・メニュー(ページの左上)で、「ターゲット設定」→「ターゲットの削除」を選択します。確認ダイアログ・ボックスが開き、ターゲットの削除を確認できます。「はい」をクリックして続行します。

図3-2 Oracle Database Applianceターゲットの削除

4 Oracle Database Applianceプラグインの検出後の構成

ターゲットの検出後、アラートやインシデントの通知を設定したり、システム・メンテナンス・アクティビティに対してブラックアウト期間を作成できます。

トピック:

- Oracle Database Applianceのメトリックしきい値の変更
要件に基づいて、Oracle Database Applianceの様々なメトリックのデフォルトのしきい値を変更できます。

- Oracle Database Applianceの通知の構成
Oracle Database Applianceシステムでインシデントが発生した場合にOracle Enterprise Managerが通知を送信するように設定できます。

- Oracle Database Applianceのブラックアウトおよびブラウンアウトの作成
メンテナンス操作の実行の監視を一時停止または抑止するには、ブラックアウトおよびブラウンアウトを使用します。

Oracle Database Applianceのメトリックしきい値の変更

要件に基づいて、Oracle Database Applianceの様々なメトリックのデフォルトのしきい値を変更できます。

サービス・レベル合意(SLA)を満たすようにメトリックを別の値に設定できます。また、複数のOracle Database Applianceシステムに適用する標準のしきい値のセットを作成することもできます。たとえば、本番、テスト、デプロイメントなどのシステム・タイプごとに異なるしきい値の制限を設定することもできます。

表4-1 ホストのデフォルトのしきい値

メトリック

警告のしきい値

クリティカルのしきい値

ディスク・デバイス・ビジー(%)

80

95

使用可能なファイルシステム領域(%)

20

5

CPU使用率(%)

80

95

メモリー使用率(%)

80

95

スワップ使用率(%)

80

95

しきい値の表示と変更は、Oracle Database Applianceホストの「メトリックと収集設定」メニューで行うことができます。

図4-1 メトリックと収集設定の表示および変更

Oracle Database Applianceの通知の構成

Oracle Database Applianceシステムでインシデントが発生した場合にOracle Enterprise Managerが通知を送信するように構成できます。

たとえば、Oracle Database Applianceホストで特定のイベントまたはインシデントが発生した場合に管理者の電子メールに送信されるように通知を構成できます。

Oracle Enterprise Managerの「設定」メニュー(歯車アイコン)に移動し、「通知」を選択して、通知を設定します。

図4-2 通知メソッドの設定

「通知」メニューのオプションを使用すると、通知を送信する様々なメカニズムをグローバルに定義できます。これらの通知には、カスタマイズした電子メール・メッセージ、スクリプトとSNMPトラップ、PL/SQLプロシージャ、および繰返しのグローバル設定が含まれます。通知を定義すると、Oracle Enterprise Managerインシデント・ルールがそれらの設定を使用して、イベント、インシデントまたは問題に関する通知を管理者に送信します。

Oracle Database Applianceのブラックアウトおよびブラウンアウトの作成

ブラックアウトとブラウンアウトを使用して、メンテナンス操作を実行するために監視を中止または抑制します。

ブラックアウトでは、メンテナンス操作を実行するために1つ以上のターゲットの監視を一時停止できます。たとえば、ターゲットOracle Database Applianceシステムのブラックアウトを設定して、Oracle Database Applianceのパッチ適用イベントの際に監視と通知を一時停止できます。また、Oracle Database Applianceで稼働している複数のデータベースのうち1つのみをメンテナンスのために停止する場合、データベース・レベルなどのファイングレイン・レベルでブラックアウトを作成することもできます。

注意:

ターゲットをブラックアウトにするには、ターゲットに対する「ブラックアウト・ターゲット」権限が少なくとも必要です。

ブラウンアウトでは、ブラウンアウト期間中にターゲットに関する通知が抑止されます。エージェントはブラウンアウトの間ターゲットをモニタリングし続けます。その間、Oracle Management System (OMS)は引き続き実際のターゲット・ステータスを表示し、ターゲットが現在ブラウンアウト中であることも示します。

注意:

Oracle Database Applianceターゲットが「ブラックアウト」または「ブラウンアウト」状態の場合、そのメンバーおよびホスト・ターゲットはすべて「ブラックアウト」または「ブラウンアウト」状態になります。

次の手順を使用して、Oracle Database Applianceの「ブラックアウトとブラウンアウト」ページにアクセスします。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「エンタープライズ」メニュー(複数の四角形)を開き、「モニタリング」を選択します。

2. 「ブラックアウトとブラウンアウト」を選択します。

図4-3 Oracle Database Applianceの「ブラックアウトとブラウンアウト」ページへのアクセス

関連項目:

Oracle Database Applianceのブラックアウトの作成方法の詳細は「ブラックアウトおよび通知ブラックアウトの使用」、ブラウンアウトの作成方法の詳細は「監視の通知」。

5 Oracle Database Applianceの監視

Oracle Database Applianceホームページから、システム内の重大な問題をすべて表示し、パフォーマンスを監視し、個々のターゲットにドリルダウンすることができます。

Oracle Enterprise Manager Database Appliance管理では、すべてのハードウェア・コンポーネントとソフトウェア・コンポーネントを1つのエンティティに統合することによって監視を簡略化しています。

トピック:

- すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視
Oracle Database Applianceホームページで、すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視情報を表示します。

- Oracle Database Applianceターゲットのグループの監視
タグを使用して、Oracle Database Applianceシステムを別々の監視グループに編成します。

- 個々のOracle Database Applianceターゲットの監視
この手順を使用して、Oracle Enterprise Manager Cloud ControlでのOracle Database Applianceの監視を設定します。

- 個々のOracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ
ホスト、データベース、仮想化、Oracle ASMなど、Oracle Database Applianceのすべてのコンポーネントを監視できます。

- Oracle Database Applianceのトポロジの表示
トポロジ・ビューアを使用してOracle Database Appliance内のコンポーネント間の関係を表示します。

すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視

Oracle Database Applianceホームページで、すべてのOracle Database Applianceターゲットの監視情報を表示します。

Oracle Database Applianceホームページを開くと、Oracle Enterprise Managerによって管理されるすべてのOracle Database Applianceシステムから集計されたデータが表示されます。

すべてのシステムのデータを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、Oracle Database Applianceを選択します。

「Oracle Database Appliance」ページが表示され、使用可能なターゲットがすべて表示されます。

2. Oracle Database Applianceホームページの各タブを使用して集計されたトポロジを監視します。

- Oracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ
すべてのOracle Database AppliancesまたはOracle Database Appliancesのグループで使用可能なデータを表示します。

- Oracle Database Applianceの「可用性」タブ
Oracle Database Applianceのステータスおよび状態を示すグラフを表示するには、「可用性」タブを使用します。

- Oracle Database Applianceの「容量」タブ
管理対象のOracle Database Applianceシステムによって使用されている領域、メモリーおよびCPU容量を表示するには、「容量」タブを使用します。

- Oracle Database Applianceの「構成」タブ
管理対象のOracle Database Applianceシステムでのハードウェア構成とソフトウェア構成を表示するには、「構成」タブを使用します。

- Oracle Database Applianceの「インシデント」タブ
Oracle Enterprise Managerによって管理されるOracle Database Applianceシステムの全部またはサブセット(グループ)に関連するすべてのインシデントを表示するには、「インシデント」タブを使用します。

- Oracle Database Applianceの「トポロジ」タブ
システムの全部またはグループのトポロジを表示する場合に、Oracle Database Applianceホームページの「トポロジ」タブを使用します。

Oracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ

すべてのOracle Database AppliancesまたはOracle Database Appliancesのグループで使用可能なデータを表示します。

トポロジでOracle Database Applianceシステムの全部またはサブセット(グループ)を監視しているかどうかにかかわらず、情報は、Oracle Database Applianceホームページにおいてタブで編成およびグループ化されます。

図5-1 Oracle Database Applianceホームページ

Oracle Database Applianceの「可用性」タブ

Oracle Database Applianceのステータスおよび状態を示すグラフを表示するには、「可用性」タブを使用します。

「システム・ステータス」グラフ

「システム・ステータス」円グラフは、選択したグループのOracle Database Applianceシステムが現在オンラインであるか、オフラインであるかを示します。

円グラフの区分をクリックすると、グラフが表すシステムの可用性に関する詳細情報を表示できます。詳細は、タブの下部の表に表示されます。

「仮想マシンのステータス」グラフ

仮想マシンのステータスのグラフは、選択したグループのすべての仮想マシンについてステータス(オンライン、オフライン、欠落)を示します。Oracle Database Appliancが仮想化プラットフォームでデプロイされていない場合、このグラフは表示されません。

グラフの要素をクリックすると、仮想マシン・コンポーネントに関する詳細なステータス情報を表示できます。詳細は、タブの下部の表に表示されます。

「システム・コンポーネント」グラフ

「システム・コンポーネント」グラフは、選択したグループのアプライアンス・マネージャ、Oracle ASM、Oracle Database、ホスト、Oracle ILOMなどのコンポーネントについてステータス(オンライン、オフライン、欠落)を示します。

グラフの棒をクリックすると、棒が表すコンポーネントに関する詳細情報を表示できます。詳細は、タブの下部の表に表示されます。

「物理ディスク・ステータス」グラフ

「物理ディスク・ステータス」グラフは、選択したグループのすべてのディスクについてステータスを示します。

円グラフの区分をクリックすると、グラフが表す物理ディスクの可用性に関する詳細情報を表示できます。詳細はページ下部にある表に表示されます。

「可用性」表

ページ下部にあるこの表は、ページの他のセクションでクリックした要素に基づいて変化します

グループの各システムのシステム・ステータスを表示するには、「システム・ステータス」セクションの円グラフをクリックします。表に選択したグループのすべてのOracle Database Applianceシステムがステータスとともにリストされます。各Oracle Database Applianceシステムの名前がURLリンクになっており、クリックすると、選択したシステムのOracle Database Applianceシステム・ホームページが開きます。

Oracle Database Applianceシステム・ホームページには、1つのOracle Database Applianceシステムに関する詳細情報が表示されます。「個々のOracle Database Applianceターゲットの監視」を参照してください。

Oracle Database Applianceの「容量」タブ

管理対象のOracle Database Applianceシステムによって使用されている領域、メモリーおよびCPU容量を表示するには、「容量」タブを使用します。

ローカル・ファイルシステムの領域使用率のグラフ

各Oracle Database Applianceサーバー・ノードにはローカル記憶域が600GBあります。ローカル・ファイルシステムの領域使用率のグラフは、マウント・ポイントとその領域使用率を示します。棒の上にマウスを置くと、マウント・ポイントの詳細が表示されます。グラフの棒をクリックすると、「容量」 タブの下部にある表に、その使用率の範囲にあるシステムがすべてリストされます。

CPU負荷のグラフ

CPU使用率の範囲にあるシステムがグループ化されます。グラフの棒をクリックすると、「容量」タブの下部にある表に、そのCPU負荷の範囲にあるシステムがすべてリストされます。

メモリー使用率のグラフ

「メモリー使用率」グラフは、グループのOracle Database Applianceでのメモリー使用率を示します。棒はメモリー使用率を表します。棒の上にマウスを置くと、その使用率の範囲にある合計ノード数が表示されます。グラフの棒をクリックすると、「容量」タブの下部にある表に、その使用率の範囲にあるシステムがすべてリストされます。

共有ファイルシステムの領域使用率のグラフ

Oracle Database Applianceでは、Oracle ACFSファイル・システムを使用してデータベース・ファイル、非データベース・ファイル、ゲストVMテンプレートおよび仮想ディスクを格納します。このグラフは、共有ファイル領域使用率グループと、その使用率グループに入るマウント・ポイントの数を示します。棒の上にマウスを置くと、使用率グループおよびマウント・ポイントの数が表示されます。グラフの棒をクリックすると、「容量」タブの下部にある表に、その使用率の範囲にあるシステムがすべてリストされます。

ディスク・グループの領域使用率のグラフ

領域使用率の範囲にあるディスク・グループ(RECO、REDO、DATA、FLASHなど)がグループ化されます。グラフの棒をクリックすると、「容量」 タブの下部にある表に、その使用率の範囲にあるシステムがすべてリストされます。

Oracle Database Applianceの「構成」タブ

管理対象のOracle Database Applianceシステムでのハードウェア構成とソフトウェア構成を表示するには、「構成」タブを使用します。

構成済コアのグラフ

構成コアの円グラフは、構成されたコアの数が同様のシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、「構成」タブの下部にある表に、その数が構成されている各システムの名前が表示されます。

ハードウェア・タイプのグラフ

ハードウェア・タイプの円グラフは、ハードウェア・プラットフォーム(X5-2、X4-2、X3-2、V1など)が同様のシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、「構成」タブの下部にある表に、そのハードウェア・プラットフォームを含むシステムの名前が表示されます。

構成タイプのグラフ

構成タイプの円グラフは、構成タイプ(VM-ODA_BASEなど)が同様のシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、「構成」タブの下部にある表に、その構成タイプを含むシステムの名前が表示されます。

バージョンのグラフ

バージョンの円グラフは、ソフトウェア・バージョン(12.1.2.5.0など)が同じシステムの数を表す区分を示します。区分をクリックすると、「構成」タブの下部にある表に、そのソフトウェア・バージョンを含むシステムの名前が表示されます。

「容量」表

ページ下部にあるこの表は、ページ内で選択した要素に基づいて変化します。

Oracle Database Applianceの「インシデント」タブ

Oracle Enterprise Managerによって管理されるOracle Database Applianceシステムの全部またはサブセット(グループ)に関連するすべてのインシデントを表示するには、「インシデント」タブを使用します。

「サマリー」リンクをクリックすると、選択したインシデントの詳細を示すページが開きます。

「表示」メニューのオプションを使用して、表の列や順序を調整できます。

「カテゴリ」ドロップダウン・リストを使用して、インシデントをカテゴリでフィルタ処理します。

Oracle Database Applianceの「トポロジ」タブ

システムの全部またはグループのトポロジを表示する場合に、Oracle Database Applianceホームページの「トポロジ」タブを使用します。

「Oracle Database Applianceのトポロジの表示」を参照してください。

Oracle Database Applianceターゲットのグループの監視

タグを使用して、Oracle Database Applianceシステムを様々な監視グループに編成します。

トピック:

- グループの監視について
指定したターゲットのグループを監視するには、タグを使用します。

- Oracle Database Applianceグループの作成
タグを作成し、そのタグにOracle Database Applianceターゲットを追加して監視のグループを作成します。

- Oracle Database Applianceグループの変更
ターゲットを随時追加または削除して、グループを変更します。

- Oracle Database Applianceグループの削除
ターゲットのグループを削除するには、タグを削除します。

グループの監視について

タグを使用して、ターゲットの指定したグループを監視します。

Oracle Database Applianceシステムはタグを使用してグループ化します。ターゲットのグループを監視している場合、Oracle Database Applianceホームページには、タグで定義されたターゲットのグループで使用可能なデータの総計のみが表示されます。Oracle Database Applianceターゲットは1つ以上のグループに属することができます。

Oracle Database Applianceシステムのグループを監視するには、ページの左側にあるツリーでそのタグをクリックします。

Oracle Database Applianceグループの作成

タグを作成し、そのタグにOracle Database Applianceターゲットを追加して監視用グループを作成します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、Oracle Database Applianceを選択します。

「Oracle Database Appliance」ページが表示され、ナビゲーション・ツリーに使用可能なシステム・グループがすべて表示されます。

2. ナビゲーション・ツリーの上にあるプラス記号アイコン(「タグの追加」)をクリックします。

図5-2 Oracle Database Applianceグループの作成

3. 「タグの追加」ダイアログ・ボックスにタグの表示名を入力します。説明を入力することもできます。「OK」をクリックします。

図5-3 「ターゲットの追加」ダイアログ・ボックス

4. ナビゲーション・ツリーでタグを選択し、レンチ・アイコン(システムの変更)をクリックします。

ナビゲーション・ツリーでタグを選択すると、「トポロジ」タブにこの例で作成したタグの「MyTag」が表示されますが、分岐したシステムがありません。

5. システムの変更ダイアログ・ボックスで、左の欄から右の欄にシステムを移動して、グループに追加するシステムを選択します。「OK」をクリックします。

図5-4 グループに追加するシステムの選択

ナビゲーション・ツリーでタグを開くと、選択したシステムがその下に表示され、トポロジ図をリフレッシュすると追加したシステムが表示されます。

Oracle Database Applianceグループの変更

ターゲットを随時追加または削除することで、ユーザーのグループを変更します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、Oracle Database Applianceを選択します。

Oracle Database Applianceホームページが表示され、ナビゲーション・ツリーに使用可能なシステム・グループがすべて表示されます。

2. ナビゲーション・ツリーでタグを選択し、レンチ・アイコン(システムの変更)をクリックします。

図5-5 Oracle Database Applianceグループの変更

3. システムの変更ダイアログ・ボックスで、左右に移動する矢印をクリックして、グループに追加するシステムまたはグループから削除するシステムを選択します。「OK」をクリックします。

図5-6 システムの変更ダイアログ・ボックス

Oracle Database Applianceグループの削除

ターゲットのグループを削除するには、タグを削除します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、Oracle Database Applianceを選択します。

「Oracle Database Appliance」ページが表示され、ナビゲーション・ツリーに使用可能なシステム・グループがすべて表示されます。

2. 削除するグループを選択し、ナビゲーション・ツリーの上にあるXアイコン(「タグの削除」)をクリックします。

すべてのODAというタグは、すべての検出されたOracle Database Applianceに対するデフォルト・タグであるため、削除できません。

図5-7 タグの削除

3. 「タグの削除」ダイアログ・ボックスで、削除するグループの横にあるチェック・ボックスを選択して「OK」をクリックします。

図5-8 「タグの削除」ダイアログ・ボックス

ナビゲーション・ツリーからタグを削除しても、Oracle Enterprise ManagerからOracle Database Applianceターゲットは一切削除されません。

関連トピック

- Oracle Database Applianceターゲットの削除

個々のOracle Database Applianceターゲットの監視

この手順を使用して、Oracle Enterprise Manager Cloud ControlでのOracle Database Applianceの監視を設定します。

Oracle Enterprise Manager Cloud ControlはURLリンクを使用して、Oracle Database Applianceシステムの名前を表示します。Oracle Database Applianceシステムのリンクをクリックすると、その1つのシステムを監視するためのページが開きます。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、Oracle Database Applianceを選択します。

「Oracle Database Appliance」ページが表示され、使用可能なターゲットがすべて表示されます。

2. ページの左側にあるナビゲーション・ツリーで「すべてのODA」を選択します。

開いた「すべてのODA」グループの下にシステムがリストされます。

3. 監視するシステムに対応するリンクを選択します。

ターゲット・ページが開きます。次に例を示します。

図5-9 個々のOracle Database Applianceターゲットの監視

個々のOracle Database Applianceターゲットで使用可能なデータ

ホスト、データベース、仮想化、Oracle ASMなど、Oracle Database Applianceのすべてのコンポーネントを監視できます。

Oracle Enterprise Managerで個々のOracle Database Applianceを選択すると、左側のペインにOracle Database Applianceコンポーネントがリスト表示されます。これらのコンポーネントは、Appliance Manager、ASM、ホスト、ハイパーバイザ、ILOM、Oracle Databaseおよび仮想化コンポーネントです。データがタブに表示されます。

トピック:

- Oracle Database Applianceシステムの「一般」タブ
一般システム情報の「一般」タブを表示します。

- Oracle Database Applianceターゲットの「仮想マシン」タブ
仮想マシンおよびリソースに関する情報を監視するには、「仮想マシン」タブを表示します。

- Oracle Database Applianceターゲットの「記憶域」タブ
物理ディスクおよびASMディスクの情報を表示するには、「記憶域」タブを表示します。

- Oracle Database Applianceターゲットの「バージョン」タブ
「バージョン」タブには、Oracle Database Applianceターゲットのコンポーネント・バージョンのリストが表示されます。

- Oracle Database Applianceターゲットの「トポロジ」タブ
個々のターゲットのトポロジを表示するには、「トポロジ」タブを表示します。

Oracle Database Applianceシステムの「一般」タブ

一般システム情報の「一般」タブを表示します。

「一般」タブには次のセクションがあります。

可用性

「可用性」セクションには、Oracle Database Applianceのすべてのコンポーネントについて名前、タイプ、ステータスおよび過去24時間の可用性がリストされます。「名前」列のリンクにより、ページは選択したコンポーネントのホームページにリダイレクトされます。

構成

「構成」セクションには、Oracle Database Applianceの構成されているプラットフォーム、ハードウェア・タイプ、ソフトウェア・バージョンおよびタグが表示されます。

タグをクリックすると、選択したタグに対応するシステムのグループに関連するデータを含むOracle Database Applianceホームページが表示されます。

CPU

「CPU」グラフは、過去24時間のホストのCPU使用率を示します。

ハードウェア

「ハードウェア」表には、各oakターゲットの電源、筐体、冷却、メモリーのステータスが表示されます。ステータスには、オンライン、オフライン、保留中および不明があります。

ステータス・アイコンにマウスを移動すると、各カテゴリの詳細なステータスのポップアップを表示できます。Oak名のリンクにより、ページはOakホームページにリダイレクトされます。

システム・ステータス

「システム・ステータス」は、Oracle Database Applianceの背面パネルの図です。緑のライトはノードがオンラインであることを、赤のライトはシステムがオフラインであるか、ステータスが不明であることを示します。各ディスクの上にマウスを置くと、各ディスクのステータスを示すポップアップが表示されます。

メモリー

「メモリー」グラフは、過去24時間のホストのメモリー使用率を示します。

インシデント

「インシデント」表には、選択したOracle Database Applianceのインシデントがリストされます。「サマリー」リンクをクリックすると、選択したインシデントの詳細を示すページが開きます。

「表示」メニューのオプションを使用して、表の列および順序を調整できます。

「カテゴリ」ドロップダウン・リストを使用して、カテゴリでインシデントをフィルタします。

Oracle Database Applianceターゲットの「仮想マシン」タブ

仮想マシンおよびリソースに関する情報を監視するには、「仮想マシン」タブを表示します。

「仮想マシン」タブには、仮想マシン、リポジトリ、ネットワーク、Vdisk、VMテンプレートおよびCPUプールの6つのカテゴリに情報がリストされます。このタブが表示されるのは、仮想化プラットフォーム環境が構成されているOracle Database Applianceターゲットのみです。ベア・メタル環境が構成されているOracle Database Applianceターゲットでは表示されません。

「仮想マシン」タブには、いくつかのセクション・グループがあります。「仮想マシン」タブの左側にあるリンク・リストを使用して、各セクションを表示します。

仮想マシン

「仮想マシン」を選択すると、タブにはサマリー、仮想マシンのリスト、仮想マシンのメトリックに関する詳細情報が表示されます。

「仮想マシン」リストには、仮想マシン名、メモリー、CPU、リポジトリ、ノード番号、状態など、Oracle Database Applianceでユーザーが作成したすべての仮想マシンに関するサマリー情報が表示されます。仮想マシン名を選択すると、右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

リポジトリ

「リポジトリ」カテゴリには、リポジトリ名、空き領域、ノード番号、状態など、Oracle Database Applianceでユーザーが作成したすべてのリポジトリに関するサマリー情報が表示されます。灰色の矢印を使用して、選択したリポジトリのノード番号と状態を表示します。リポジトリ名を選択すると、ページの右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

ネットワーク

「ネットワーク」を選択すると、タブには名前、インタフェース、ノード番号、IDなど、VLANおよび関連するサマリー情報のリストが表示されます。

VLAN名を選択すると、右側の「詳細」セクションにVLANにアタッチされた仮想マシンのリストが表示されます。

Vdisk

「Vdisk」を選択すると、タブにはリポジトリ、名前、サイズ、タイプなど、ユーザーが作成したvdiskに関するサマリー情報が表示されます。vdisk名を選択すると、右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

VMテンプレート

「VMテンプレート」を選択すると、タブにはテンプレート名、メモリー、CPU、リポジトリなど、Oracle Database Applianceでユーザーが作成したすべての仮想マシン・テンプレートに関するサマリー情報が表示されます。テンプレート名を選択すると、右側の「詳細」セクションに詳細情報が表示されます。

CPUプール

「CPUプール」を選択すると、Oracle Database Applianceのノード1およびノード2に対するCPUプールがすべて表示されます。プール名をクリックすると、右側の「詳細」セクションにノード1およびノード2のCPUに関する詳細が表示されます。

Oracle Database Applianceターゲットの「記憶域」タブ

物理ディスクおよびASMディスクの情報を表示するには、「記憶域」タブを表示します。

左側の円グラフおよびリストは、ディスクの数とステータスを示します。ディスク名を選択すると、右側の「詳細」セクションに個々のディスクの詳細情報が表示されます。

Oracle Database Applianceターゲットの「バージョン」タブ

Oracle Database Applianceターゲットのコンポーネント・バージョンのリストを表示するには、「バージョン」タブを表示します。

Oracle Database Applianceターゲットの「トポロジ」タブ

個々のターゲットのトポロジを表示するには、「トポロジ」タブを表示します。

個々のターゲットは、ホスト、データベース、仮想マシンなど、複数のコンポーネントで構成される1つの物理Oracle Database Applianceを定義します。

Oracle Database Applianceのトポロジの表示

「トポロジ・ビューア」を使用して、Oracle Database Appliance内のコンポーネント間の関係を表示します。

選択詳細およびサマリー情報をズーム、パン、表示し、集計コンポーネントを評価できます。オブジェクト・タイプごとに固有のアイコンが使用され、すべてのアプリケーションに標準化されたビジュアル・インジケータが使用されます。

Oracle Database Applianceホームページまたはシステム・ページの「トポロジ」タブを選択すると、システムのトポロジがグループ別または個々のターゲット別に表示されます。グループとは、Oracle Database Applianceシステムの集合です。個々のターゲットは、ホスト、データベース、仮想マシンなど、複数のコンポーネントで構成される1つの物理Oracle Database Applianceを定義します。

既存のOracle Database Applianceターゲットのトポロジを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、Oracle Database Applianceを選択します。

「Oracle Database Appliance」ページが表示され、使用可能なターゲットがすべて表示されます。

2. 「Oracle Database Appliance」ページから、トポロジを表示するOracle Database Applianceターゲット(グループまたは個々のシステム)を選択します。

3. 「トポロジ」タブを選択します。

4. 「トポロジ」の要素をクリックすると、その要素に関連付けられているデータが表示されます。

各Oracle Database Applianceシステム・ツリー・ノードには、「ホスト」、「データベース」、「仮想化」の3つの子があります。システム・ツリー・ノードをクリックして、システム名、可用性、コンポーネントとそのステータスのリストなど、システムに関する情報が表示されるポップアップを開きます。

図5-10 Oracle Database Applianceの「トポロジ」ページ

6 Oracle Database Applianceプラグインのトラブルシューティング

Oracle Database Applianceプラグインの構成に関する問題が発生した場合はこれらの項を使用して解決します。

トピック:

- Oracle Database Applianceのホスト検出のトラブルシューティング
ホスト検出において問題がある場合、これらのトラブルシューティング・トピックを確認します。

- Oracle Database Applianceの検出のトラブルシューティング
検出エラー・メッセージに対する可能性のある解決方法を確認します。

- 検出後のメトリック収集エラー
検出後に見つかったメトリック収集の問題の場合、次の解決策を確認します。

- Oracle Database Appliance ECM構成データのトラブルシューティング
デフォルトで、このデータは24時間ごとに収集を実行するようにスケジュールされています。

- OAKベースのメトリック収集のトラブルシューティング
OAKベースのメトリックの収集方法を示します。

Oracle Database Applianceのホスト検出のトラブルシューティング

ホスト検出に関する問題がある場合は、これらのトラブルシューティングのトピックを確認します。

トピック:

- 前提条件チェックのエラーの例
チェックのエラーとその原因が「エージェント・デプロイメントの詳細」ページに表示されます。

- ホストの検出をroot権限を有効にせずに実行
これらの例は、root.shスクリプトが手動で実行されていない場合に、何が起きるかを示し、結果として起きるメトリック収集の失敗をトラブルシューティングできる方法を示します。

前提条件チェックのエラーの例

チェックのエラーとその原因が「エージェント・デプロイメントの詳細」ページに表示されます。

次の図では、前提条件エラー、エラーの原因およびエージェントによって提供される解決策の例を示しています。これらのエラー・チェックの例は、「リモートの前提条件チェックの詳細」表および「エージェント・デプロイメントの詳細」表のものです。

図6-1 「リモートの前提条件チェックの詳細」のエラーと解決策

図6-2 「エージェント・デプロイメントの詳細」のエラーと解決策

ホストの検出をroot権限を有効にせずに実行

これらの例では、root.shスクリプトが手動で実行されない場合に何が起きるかを示し、それによって引き起こされるメトリック収集失敗をトラブルシューティングする方法を示します。

この例では、「エージェント・デプロイメントの詳細」ページで、「リモートの前提条件チェックの詳細」表にエラーが表示されています。「権限委任ツールを使用してrootとして実行する権限がありますか。」を確認してください。

図6-3 エージェント・デプロイメントのリモート前提条件チェックでのルート・アクセス権エラーと解決策

これは、警告アイコン(感嘆符付きの黄色の三角形)で示されており無視することができます。ただし、デプロイメント時に警告を無視すると、rootスクリプトを手動で実行する必要があるというメッセージを受け取ります。この例では、「エージェント・デプロイメントの詳細」ステータス表に、2つのリモート・ホストでリモート前提条件チェックが完了していないと示されます。「エージェント・デプロイメントの詳細」表にこの未完了のステータスが表示されるのは、デプロイメントを実行するユーザーにそのホストでrootとして実行するsudoer権限がなかったためです。ページに示される推奨方法は、リモート・ホストでrootユーザーとしてスクリプトを手動で実行することです。

図6-4 「エージェント・デプロイメントの詳細」のルート・アクセス権チェック・エラー

この未完了手順の警告が表示されるのは、ホスト検出の際に、エージェント・デプロイメントを実行するユーザーにコマンドをrootとして実行する権限がないという警告を無視した場合です。その場合は、エージェント・デプロイメントが完了してから、リモート・ホストでroot.shスクリプトを手動で実行する必要があります。

Oracle Database Applianceの検出のトラブルシューティング

検出エラー・メッセージに対する可能性のある解決方法を確認します。

多くの場合、エラー・メッセージそのものにエラーの原因が示されています。OMSおよびエージェントのログでエラー・メッセージを探す(odadiscoveryを大/小文字区別なしで検索する),か、ガイド付き検出フロー自体でエラー・メッセージを探します。

トピック:

- 検出にはrootユーザーが必要
Oracle Database Applianceの検出はrootユーザーが実行する必要があります。

- ファイル/opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsが必須
ガイドされた検出にはonecommand.paramsファイルが必須です。

検出にはrootユーザーが必要

Oracle Database Applianceの検出はrootユーザーが実行する必要があります。

ユーザーがrootユーザーとしてログインしていて、有効なrootパスワードを使用していることを検証します。

ファイル/opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsが必須

ガイド付き検出には、onecommand.paramsファイルが必須です。

次の手順を実行して、可能性のある問題についてファイルを確認します。

1. /opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsファイルに移動し、ファイルが使用可能でありアクセス可能であることを検証します。

2. /opt/oracle/oak/onecmd/onecommand.paramsファイルを開き、欠落している情報を確認します。

ファイルが存在しないか、一部のフィールドに情報が欠落している場合、「検出されたターゲット」ページに移動し、必須情報をすべて手動で入力します。

検出後のメトリック収集エラー

検出後に見つかったメトリック収集の問題の場合、次の解決策を確認します。

トピック:

- プラグイン・バージョンが不一致
エージェント側のプラグイン・バージョンがOMS側のプラグイン・バージョンと一致することを検証します。

- プラグイン・バージョンが2つのホスト・ノードで異なる
プラグイン・バージョンがホスト・ノードの両方で同じであることを検証します。

- モニタリング資格証明を誤って設定
モニタリング資格証明が適切に設定されていることを検証します。

プラグイン・バージョンが不一致

エージェント側のプラグイン・バージョンがOMS側のプラグイン・バージョンと一致していることを確認します。

プラグイン・バージョンが2つのホスト・ノードで異なる

プラグイン・バージョンが両方のホスト・ノードで同じであることを確認します。

OMSおよびエージェントでOracle Enterprise Manager Database Applianceプラグイン・バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「設定」メニュー(歯車アイコン)を開き、「拡張性」→「プラグイン」を選択します。

2. 「プラグイン」ページで、「エンジニアド・システム」フォルダを開き、Oracle Database Applianceの行を探します。

図6-5 Oracle Enterprise Managerの「プラグイン」ページ

「最新ダウンロード」列には、Oracle Enterprise Managerリポジトリにアップロードされているバージョンが表示されます。

「管理サーバー上」列には、管理サーバーにデプロイされているプラグイン・バージョンが表示されます。

3. 「プラグイン付き管理エージェント」列の値がゼロ以外の場合は、その数をクリックします。

ページが開き、プラグインがあるエージェントがリストされ、「管理エージェントのプラグイン・バージョン」列にエージェントにデプロイされているプラグイン・バージョンが表示されます。

モニタリング資格証明を誤って設定

モニタリング資格証明が正しく設定されたことを確認します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「設定」メニュー(歯車アイコン)を開き、「セキュリティ」→「モニタリング資格証明」を選択します。

2. 「モニタリング資格証明」ページで、Oracle Database Appliance Managerターゲット・タイプをクリックしてモニタリング資格証明を設定します。

Oracle Database Appliance ECM構成データのトラブルシューティング

デフォルトでは、このデータは24時間ごとに収集が実行されるようにスケジュールされています。

データの可用性および最新の収集時間を確認するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、「すべてのターゲット」を選択します。

2. リストからターゲットのOracle Database Appliance Managerを選択します。

3. 「ホスト」メニュー(左上)を開き、「構成」をクリックして「最新」オプションを選択します。

4. 「最新の構成」ページで、「アクション」→「リフレッシュ」をクリックします。

5. コマンドラインから、次のコマンドを実行します。

# emctl control agent runCollection
# target_name:target_type <collectionName>

6. また、SQL Plusを使用してOracle Enterprise ManagerリポジトリでECMデータが収集されて存在していることを確認することもできます。

OAKベースのメトリック収集のトラブルシューティング

OAKベースのメトリックが収集される方法。

Oracle Database ApplianceはOracle RACと同様、マルチエージェント・ターゲットです。任意の時点で、Oracle Database Applianceはただ1つのノードのエージェント(マスター・エージェント)によって監視されます。OMSによってどのノードのエージェントが実際のモニタリングを実行するかが決まり、これはOMS仲介ターゲットと呼ばれます。Oracle Database Applianceの「ターゲット・ナビゲーション」ページに表示されるデータは、マスター・エージェントを実行しているノードからのOAKメトリック収集に基づいています。

- Oracle Database Applianceマシンの監視しているノード・エージェントの確認方法
可用性、ホスト名およびOracle Database Applianceを監視しているノード・エージェントなどのターゲット情報を表示します。

- OAKメトリックの表示
すべてのOAKメトリックを表示するか、特定のメトリックを選択して表示します。

Oracle Database Applianceマシンの監視しているノード・エージェントの確認方法

可用性、ホスト名およびOracle Database Applianceを監視しているノード・エージェントなどのターゲット情報を表示します。

情報を表示するには、Oracle Database Applianceの「ターゲット・ナビゲーション」ページでOracle Database Applianceマシン名の横にある情報アイコンをクリックします。

「ターゲット・ナビゲーション」ページにアクセスするには様々な方法があります。次の例では、Oracle Enterprise Managerの「ターゲット」メニューから開始しています。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、「すべてのターゲット」を選択します。

2. 「すべてのターゲット」ページのナビゲーション・ツリーで、「エンジニアド・システム」カテゴリを見つけて開きます。

3. 「Oracle Database Applianceシステム」を選択します。

4. 「ターゲット」ページの左側のペインで、Oracle Database Applianceの名前をクリックします。

5. ターゲット・ページでOracle Database Applianceマシン名の横にある情報アイコンをクリックすると、エージェント名が表示されます。

図6-6 エージェント名の表示

OAKメトリックの表示

すべてのOAKメトリックを表示するか、特定のメトリックを選択して表示します。

OAKメトリックを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle Enterprise Managerホームページで、メニュー・バーの「ターゲット」メニュー(ターゲット・アイコン)を開き、「すべてのターゲット」を選択します。

2. 「すべてのターゲット」ページのナビゲーション・ツリーで、「エンジニアド・システム」カテゴリを見つけて開きます。

3. Oracle Database Appliance Managerを選択します。

4. 左側のペインでOracle Database Appliance名のターゲットを右クリックし、サブメニューから「モニタリング」→「すべてのメトリック」を選択します。または、表示する特定のメトリックを選択します。選択したターゲットのメトリック・ページが開きます。

図6-7 OAKメトリックの表示

索引

A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  V

A

- エージェント, マスター 1

- エージェントのインストール 1 , 2 , 3

- ALL ODA 1

- アーカイブ, ローカル 1

- 可用性 1

- 可用性の監視 1

B

- ブラックアウト

- Oracle Database Applianceのための作成 1

- ブラウンアウト

- Oracle Database Applianceのための作成 1

C

- 容量, 監視 1

- クラスタの検出 1

- 構成 1 , 2

- 構成タイプのグラフ 1

- 構成済コアのグラフ 1

- CPUのグラフ

- ターゲット 1

- CPU負荷のグラフ 1

- CPUプール 1

- 作成, グループ 1

- 作成, タグ 1

- 作成

- ILOMサービス・プロセッサ・ユーザー 1

- モニタリング・ユーザー 1

- 資格証明 1

D

- データ, 監視 1

- データベース・サーバーのILOMサービス・プロセッサ・ユーザー 1

- 削除, グループ 1

- Oracle Database Applianceターゲットの削除, ターゲットの削除 1

- 削除, タグ 1

- デプロイ 1

- デプロイメントの前提条件 1

- プラグインのデプロイ 1

- プラグインのデプロイ, Enterprise Manager 1

- Oracle Management System Serversでのプラグインのデプロイ 1

- プラグインのデプロイ, 管理エージェント 1

- 検出

- グリッド・インフラストラクチャ 1

- Oracle Database Appliance 1 , 2

- Oracle RAC 1

- 仮想化プラットフォーム 1

- 検出のトラブルシューティング 1

- 検出

- グリッド・インフラストラクチャ 1

- Oracle RAC 1

- 検出後の構成および確認 1

- 「確認」ページ 1

- ディスク・グループの領域使用率のグラフ 1

- ディスク・ステータスのグラフ 1

- DNS 1

- プラグインのダウンロード 1

- ドリルダウン 1

E

- EMCLI 1

- Enterprise Manager, プラグインのデプロイ 1

- Enterprise Managerエージェントのインストール 1 , 2 , 3

- Enterprise Managerのサポート 1

F

- 機能

- 監視 1

- ターゲットの検出 1

- ファイアウォール構成 1

G

- グリッド・インフラストラクチャ

- 検出 1 , 2

- グループの削除 1

- グループの変更 1

- ターゲットのグループ化 1

- ガイドされた検出 1

H

- ハードウェアの監視 1

- サポートされているハードウェア 1

- ハードウェア・タイプのグラフ 1

- ホストの検出 1

I

- ILOM作成 1

- ILOMサーバー 1

- インポート, プラグイン・アーカイブをローカルに 1

- インポート, プラグイン・アーカイブをリモートに 1

- インシデントの監視 1

- インシデント, 監視 1

- インストール

- Enterprise Managerエージェント 1 , 2 , 3

L

- ローカル・ファイルシステムの使用率 1

- ローカル・ファイルシステムの使用率のグラフ 1

M

- メンテナンス

- ブラックアウトとブラウンアウトの作成 1

- 管理エージェント

- プラグインのデプロイ 1

- マスター・エージェント 1

- メモリーの監視 1

- メモリー使用率のグラフ 1

- メトリック収集エラー 1

- メトリックしきい値の変更 1

- 変更, グループ 1

- 変更, タグ 1

- モニター

- ALL ODA 1

- すべてのOracle Database Applianceターゲット 1

- 可用性 1 , 2

- 使用可能なデータ 1

- 容量 1

- 構成 1

- 構成タイプ 1

- 構成済コア 1

- CPU 1

- CPU負荷 1

- CPUプール, ターゲット 1

- ディスク・グループの領域使用率 1

- 一般システム情報 1

- ターゲットのグループ 1 2

- ハードウェア・タイプ 1

- インシデント 1

- インシデント, ターゲット 1

- マシン 1

- メモリー, ターゲット 1

- メモリー使用率 1

- ネットワーク, ターゲット 1

- 物理ディスク・ステータス 1

- 共有ファイルシステムの使用率 1

- 記憶域, ターゲット 1

- システム・コンポーネント 1

- システム構成 1

- システム・ステータス 1

- システム・ステータス, ターゲット 1

- タグ 1 , 2

- ターゲット 1

- ターゲットのハードウェア 1

- トポロジ 1

- トポロジ, ターゲット 1

- vdisk, ターゲット 1

- バージョン, ターゲット 1

- 仮想マシン, ターゲット 1

- 仮想マシン・リポジトリ, ターゲット 1

- 仮想マシンのステータス 1

- VMテンプレート, ターゲット 1

- モニタリング

- ユーザーの作成 1

- 監視機能 1

- バージョンの監視 1

N

- 名前解決 1

- ネットワークの監視 1

- 通知 1

O

- oakベースのメトリック収集 1

- oakメトリック, 表示 1

- oakユーザー 1

- OPARファイル 1 , 2

- Oracle Database Appliance

- トポロジの表示 1 , 2 , 3

- Oracle RACの検出 1 , 2

- Oracle Real Application Clusters

- 検出 1

- Oracle Virtual Platformの検出 1

P

- 物理ディスク・ステータスのグラフ 1

- プラグイン

- Enterprise Managerでのデプロイ 1

- Oracle Management System Serversでのデプロイ 1

- 管理エージェントへのデプロイ 1

- プラグイン・アーカイブ, ローカルにインポート 1

- プラグイン・アーカイブ, リモートにインポート 1

- プラグイン・アーカイブのインポート 1

- プラグインのデプロイメント 1

- プラグイン・バージョン 1 , 2

- 前提条件

- 確認, ソフトウェア・バージョン 1

- 前提条件チェックのエラー 1

- 前提条件

- データベース・サーバーのILOMサービス・プロセッサ・ユーザー 1

- ファイアウォール構成 1

- ガイドされた検出 1

- モニタリング・ユーザーの作成 1

- 名前解決 1

- プラグインのデプロイメント 1

- pushメソッド 1

R

- リモートにインポート, プラグイン・アーカイブ 1

- root権限 1

- rootユーザー 1 , 2

S

- 共有ファイルシステムの領域使用率のグラフ 1

- サイレント・モード 1

- サポートされているソフトウェア 1

- ソフトウェア・バージョンの確認 1

- 記憶域の監視 1

- sudoユーザー構成 1

- サポートされているハードウェアおよびソフトウェア 1

- システム・コンポーネントのグラフ, 監視 1

- システム構成 1

- システム監視 1

- システム・ステータスのグラフ 1

- システム・ステータスの監視 1

T

- タグの削除 1

- タグの変更 1

- ターゲット

- 可用性 1

- 構成 1

- CPUのグラフ 1

- CPUプール 1

- ハードウェア 1

- インシデント 1

- メモリー 1

- ネットワーク 1

- 記憶域 1

- システム・ステータス 1

- トポロジ 1

- vdisk 1

- バージョン 1

- 仮想マシン 1

- 仮想マシン・リポジトリ 1

- VMテンプレート 1

- ターゲットの検出 1 , 2 , 3 , 4 , 5

- ターゲット検出機能 1

- ターゲット・グループ

- 変更 1

- ターゲット・グループの作成 1

- ターゲット・グループの削除 1

- ターゲットの削除 1

- ターゲット

- ドリルダウン 1

- しきい値の変更, メトリック 1

- トポロジ 1

- トポロジ, ターゲット 1

- トポロジ・ビュー 1

- トラブルシューティング

- 検出 1 , 2

- ECM構成 1

- ホストの検出 1

- 誤ったユーザー 1

- メトリック収集 1 , 2 , 3 , 4 , 5

- oakベースのメトリック収集 1

- Oracle Database Applianceの検出 1

- 前提条件チェック 1

V

- vdisk 1

- 確認

- ファイアウォール構成 1

- 名前解決 1

- ソフトウェア・バージョン 1

- バージョン 1

- バージョンのグラフ 1

- バージョンの一致 1

- サポートされているバージョン 1

- トポロジの表示 1 , 2 , 3

- 仮想マシンの監視 1

- 仮想マシン・リポジトリの監視 1

- 仮想マシンのステータスのグラフ 1

- 仮想化プラットフォームの検出 1

- VLAN 1

- VMテンプレート 1

Oracleの法律上の注意点

コピーライト

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Pre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントがPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントはPre-General Availability (一般提供前)版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のPre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントが非公開のPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のPre-General Availability Trial Agreement (Pre-GAトライアル契約)のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle Partner Network Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティ

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。