Oracle® Enterprise Manager

Oracle Private Cloud Applianceのモニタリング

リリース13.1.0.1.0

F11804-01(原本部品番号:E65699-01)

2015年12月

Oracle Enterprise Manager Oracle Private Cloud Applianceのモニタリング, リリース13.1.0.1.0

F11804-01

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があり、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアまたはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 表記規則

- 変更点

1 Oracle PCAプラグインの概要

- 1.1 Oracle Private Cloud Applianceについて

- 1.2 Oracle Virtualizationプラグインについて

- 1.3 Oracle Private Cloud Applianceの機能

- 1.4 サポートされているハードウェア

- 1.5 サポートされているソフトウェア

- 1.6 前提条件

2 Oracle Private Cloud Applianceの検出

- 2.1 Oracle PCAへの管理エージェントのインストール

- 2.2 Enterprise ManagerでのOracle PCAの検出

- 2.3 Oracle PCAアップグレード後のEnterprise Managerエージェントのリカバリ

- 2.4 Enterprise ManagerからのOracle PCAの削除

3 Oracle Private Cloud Applianceのトラブルシューティング

- 3.1 Oracle ZFS Storage Applianceのエラー・メッセージ

- 3.2 ターゲットが保留中のままになる

索引

はじめに

このガイドでは、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cを使用してOracle Private Cloud Appliance (PCA)を管理する方法について説明します。このドキュメントでは、Oracle PCAを管理および監視するEnterprise Managerエージェントおよびその関連アーティファクトのインストールと構成に必要な詳細手順を説明します。

対象読者

このドキュメントは、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cを使用するPCAの管理に関心があるOracle Private Cloud Applianceユーザー、システム管理者およびデータ・センター管理者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

変更点

この表では、Oracle(c) Enterprise Manager Cloud Control Oracle Private Cloud Applianceのモニタリングの最新版に関するドキュメント変更の概要を示しています。

部品番号

変更サマリー

F11804-01

Enterprise Manager Cloud Control 13cをサポートする最初のリリースです。

1 Oracle PCAプラグインの概要

この章では、Oracle Private Cloud Appliance (PCA)プラグインとサポートされているハードウェアおよびソフトウェアの概要について説明しています。

次の内容について説明します。

- Oracle Private Cloud Applianceについて

- Oracle Virtualizationプラグインについて

- Oracle Private Cloud Applianceの機能

- サポートされているハードウェア

- サポートされているソフトウェア

1.1 Oracle Private Cloud Applianceについて

Oracle Private Cloud Appliance (PCA)は、プライベート・クラウドの迅速なデプロイを目的として設計され、業界トップクラスの価格帯で提供される、統合型で"Wire-Once" (配線は初回のみ)のソフトウェア定義コンバージド・インフラストラクチャ・システムです。

サーバー、ネットワークおよびストレージの集約環境でホストされる幅広い混合ワークロードをサポートし、中規模から大規模のデータ・センターへのビジネス・クリティカルかつミッション・クリティカルな汎用アプリケーションのデプロイを可能にします。

Oracle Enterprise Manager 13cでは、プライベート・クラウド・アプライアンスが強力なクラウド・サービス配信プラットフォームに変換され、オンプレミスからOracle Cloudへの簡易なパスが提供されます。

1.2 Oracle Virtualizationプラグインについて

Enterprise Manager for Oracle Virtualization (VT)プラグインは、Enterprise ManagerによるOracle PCAラックの監視および管理をサポートするように拡張されています。Enterprise Manager Cloud Controlを通じて、Oracle PCAラックの様々なハードウェア・コンポーネント(コンピュート・ノード、インフィニバンド・スイッチなど)を監視できます。

1.3 Oracle Private Cloud Applianceの機能

機能

"ターンキー"コンバージド・インフラストラクチャ・ソリューションが、Oracle Private Cloud Applianceコントローラ・ソフトウェアによるハードウェアおよびソフトウェアのデプロイを自動化します。

Oracle Enterprise Manager 13cを追加することで、IaaSからDBaaSまで、プライベート・クラウドのデプロイが容易になります。

Oracle VMテンプレートがサポートされるため、アプリケーションを搭載し実行準備が完了したVMを、数日ではなく数分から数時間でデプロイできます。

Oracle SDNソフトウェアにより、"Wire-Once"システムでソフトウェア定義インフラストラクチャを実現し、運用の複雑さを緩和します。

インストールと構成に要する時間を数百時間も短縮できます。

業界トップの価格帯で、製品化までの時間を短縮できます。

Microsoft Windows、LinuxおよびOracle Solarisのワークロードを1つのシステムで実行してリスクを軽減できます。

システムの総容量ではなく使用状況に基づいて、Oracleソフトウェア・ライセンスを効率的に活用できます。

取得、デプロイ、運用の各コストが削減されます。

画期的なコンバージド・インフラストラクチャ・ソリューションが単一ベンダーから提供されるため、購入が容易であり、製品が統合されて管理が簡素化されます。サポート窓口も1点に集約されます。

1.4 サポートされているハードウェア

Oracle VTプラグインを使用して、次のように様々なOracle PCAターゲットのパフォーマンスを監視できます。

- ベース・ラックOracle PCAは、次のコンポーネントで構成されます。

- 2から25個のコンピュート・ノード。

- 2個の管理ノード。

- 2個のNM2-36 Sunインフィニバンド・スイッチ。

- 2個のES1-24イーサネット・スイッチ。

- 2個のFabric Interconnectスイッチ。

- 1個のOracle ZFS Storage Appliance ZS3-ES。

- コンピュート・ノードベース・ラックは、最大25個のコンピュート・ノードをサポートできます。ベース・ラックは、次のOracleサーバーからのコンピュート・ノードの混在をサポートします。

- X5-2。

- X4-2。

- X3-2。

- 仮想ネットワーク。Private Cloud Applianceハードウェア構成ごとに、データ・センターのイーサネット・ネットワークへのゲートウェイとして機能する次の複数の冗長コンポーネントが含まれます。

- QDRインフィニバンド・スイッチ。

- Oracle Fabric Interconnectシステム。

- 内蔵ストレージ。Oracle Private Cloud Applianceは、エンタープライズ・クラスの完全内蔵型Oracle ZFS Storage ZS3-ESを搭載しており、管理環境を一元的に格納するとともに、VM向けのデータ・ストレージを提供します。
Oracle Private Cloud Applianceでは、内蔵ストレージから、Oracle ZFS Storage Applianceまたは他のストレージ・ベンダー提供のサポート対象ストレージを搭載した外部のデータ・センター・ラックへ、ストレージ容量を拡大できます。

1.5 サポートされているソフトウェア

Private Cloud Applianceに付属する次のソフトウェアによって、スケーラビリティ、ソフトウェア定義仮想ネットワーク、GUIベース管理が可能になります。

- Oracle VM。Oracle VMはアプリケーション駆動型のサーバー仮想化であり、高いスケーラビリティの提供と迅速なアプリケーションのデプロイを目的に設計および構築されています。Oracle VMは最大128個のvCPUと、Linux、Oracle Solaris、Microsoft Windowsなど各種ゲストのOSをサポートします。Oracle VMは、アプリケーションのデプロイを迅速化するように最適化もされています。

- Oracle SDNソフトウェア: Oracle SDNはネットワークやストレージに対して動的にサーバーを接続します。どのサーバーにもある物理的なストレージやネットワーク・カードを各サーバーにインストールする必要がなくなり、オンザフライでデプロイできる仮想ネットワーク・インタフェース・カード(vNIC)と仮想ホスト・バス・アダプタ(vHBA)に置き換わります。これらの仮想リソースは、アプリケーションやオペレーティング・システムからは、対応する物理リソースと同じように認識されます。Oracle Virtual Networkingは、Wire-Onceソリューションとソフトウェア定義の単純なネットワーク構成を利用することで、複雑なデータ・センターへのデプロイを簡素化します。

- Oracle Private Cloud Applianceのコントローラ・ソフトウェア: コントローラ・ソフトウェアを使用すると、ユーザーはシステム・ハードウェアの管理と監視、ソフトウェア・アップグレードの実行、仮想リソース(仮想サーバー、仮想ネットワークおよびストレージ)の作成と管理、すべてのシステム・リソースの利用率についてのリアルタイム監視が可能となります。コントローラ・ソフトウェアは2個の専用管理ノード上で稼働し、高可用性向けに構成されたこれらのノードは、障害発生時に自動フェイルオーバーを実行します。これにはGUIダッシュボードからアクセスできます。

1.6 前提条件

次の前提条件が満たされていることを確認してから続行してください。

- Oracle Private Cloud Appliance (PCA)コントローラ・ソフトウェアがバージョン2.1.1以上であること。

- 管理ノード、コンピュート・ノード、インフィニバンド・スイッチおよびOracle ZFS Storage ApplianceのILOMバージョンが3.1以上であること。

- フェイルオーバー機能を使用するには、手順に従って共有ストレージにエージェントをインストールする必要があります。詳細は、「Oracle PCAへの管理エージェントのインストール」を参照してください。

2 Oracle Private Cloud Applianceの検出

この章では、Enterprise Manager Cloud Control 13cからOracle Private Cloud Appliance (PCA)を検出する手順について説明します。

この項の内容は次のとおりです。

- Oracle PCAへの管理エージェントのインストール

- Enterprise ManagerでのOracle PCAの検出

- Enterprise ManagerからのOracle PCAの削除

2.1 Oracle PCAへの管理エージェントのインストール

Enterprise ManagerでOracle PCAを検出するには、まずPCAを準備し、管理エージェントをインストールする必要があります。次の手順を実行して、Oracle PCAを適切に構成します。

1. PCA Rackの両方の管理ノードで、oracleユーザーのパスワードを既知のパスワードに変更します。

# passwd oracle

2. VIPとEnterprise ManagerパブリックIPが、両方の管理ノードの/etc/hostsファイルにあることを確認します。

YOUR.VIP vip-host1.example.com vca1-vip-vip
YOUR.EMIP  em-host1.example.com em01

3. アクティブ管理ノードで、共有NFSディレクトリにエージェント・ディレクトリを作成します。

# mkdir /nfs/shared_storage/oemagent
# chown oracle !$
# chgrp dba !$

4. 次のコマンドを実行して、ファイアウォールでEnterprise Managerエージェント・ポートを開きます。ステップ5でエージェントをプッシュするときも、必ず同じポートを選択してください。

# iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport <agent_port> -j ACCEPT
# service iptables save
# service iptables restart

注意:
デフォルトでは、Enterprise Managerのエージェント・ポート3872が、PCAソフトウェアによってあらかじめ設定されています。エージェントのプッシュに、このデフォルトEnterprise Managerエージェント・ポート3872を使用する場合、この手順は不要です。

5. OMSから管理エージェントをプッシュします。Enterprise Manager Cloud Controlで、次の操作を実行します。

1. 「設定」メニューから、「ターゲットの追加」、「ターゲットの手動追加」の順に選択します。

2. 「ターゲットの手動追加」ページの「ホスト・ターゲットの追加」エリアで、「ホストにエージェントをインストール」をクリックします。ホストの追加ウィザードが開きます。

3. ホストとプラットフォームを追加します。このページで「追加」をクリックして、「手動」を選択します。「ホスト」フィールドにホスト名(完全修飾)を入力します。この名前は、エージェントをデプロイするPCAラックの完全修飾仮想IPホスト名である必要があります。「プラットフォーム」ドロップダウン・メニューから、「Linux x86-64」を選択します。図2-1に例を示します。

図2-1 ホスト・ターゲットの追加: ホストとプラットフォーム

注意:
ターゲット・ホストのプラットフォームは、自動検出から受け取ったヒントとOMSホストのプラットフォームを含む要因の組合せに基づいてデフォルトが決まります。ただし、デフォルトは提案であり、次のステップに進む前に必ずプラットフォーム詳細をチェックしてください。
プラットフォーム名に「エージェント・ソフトウェア使用不可」と追加されている場合は、Enterprise Managerの自己更新機能を使用して、そのプラットフォーム用のソフトウェアをダウンロードしてください。

「次」をクリックします。

4. 「インストールの詳細」ページ(図2-2)で、次の情報を入力します。
インストールのベース・ディレクトリ: /nfs/shared_storage/oemagent

インスタンス・ディレクトリ: /nfs/shared_storage/oemagent/agent_inst (この値は、「インストールのベース・ディレクトリ」に基づいて自動的に決定されます)

名前付き資格証明: <agent_username>

資格証明を追加するのが初めての場合は、追加アイコン( )が表示されます。エージェント・ユーザーの資格証明(oracleとそのパスワードなど)の入力を求めるダイアログ・ボックスで、このアイコンをクリックします。

上のステップ1でパスワードを設定したoracleの名前付き資格証明を作成します。

作成した資格証明と、すでにEnterprise Managerに追加されている他の資格証明を選択できるようになります。Enterprise Managerの既存インストールの場合、ユーザーはすでにOracle PCAの検出に必要な資格証明を選択できるようになっている可能性があります。

権限委任設定: デフォルトのままにします。デフォルトでは、このフィールドは/usr/bin/sudo -u %RUNAS% %COMMAND%となっています。

ポート: デフォルトでは、このフィールドは3872です。

インストール前スクリプト: このフィールドは空白のままにします。

インストール後スクリプト: このフィールドは空白のままにします。

追加パラメータ: このフィールドは空白のままにします。

図2-2 「ホスト・ターゲットの追加: インストールの詳細」

フィールドの設定がすべて済んだら、「次」をクリックします。

5. 「確認」ページで、ホスト情報の詳細を確認します。「エージェントのデプロイ」をクリックします。

6. エラーが発生した場合は、リンク(両方の管理ノード)を作成します。

# /nfs/shared_storage/oemagent to /u01/oemagent
# chown oracle /u01/oemagent
# chgrp dba /u01/oemagent

1. ステップ5を再実行し、インストール・ベース・ディレクトリを、修正された権限を持つリンクに設定します。
インストールのベース・ディレクトリ: /u01/oemagent

7. アクティブ・ノードで、権限エージェント・スクリプトを実行します。

# cd /u01/oemagent -or- cd /nfs/shared_storage/oemagent
#./agent_13.1.0.0.0/root.sh
# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh

8. アクティブ管理ノードで、エージェント・ユーザー(oracleなど)に対して次のコマンドを実行し、emdプロパティAgentListenOnAllNICsをfalseに設定します。

<Agent_BASE_DIR>/agent_inst/bin/emctl setproperty agent -name "AgentListenOnAllNICs" -value "false"

9. 次のエージェント・インストール・ファイルをパッシブ管理ノードにコピーします(この例では、ovcamn06r1がパッシブです)。

# scp /etc/init.d/gcstartup root@ovcamn06r1:/etc/init.d/
# rsync -og /etc/oragchomelist root@ovcamn06r1:/etc/oragchomelist
# rsync -rog /u01/app/oraInventory/ root@ovcamn06r1:/u01/app/oraInventory/

10. アクティブ管理ノードで、gc rc.dリンクをすべて削除します(起動時にエージェントを起動しない)。

# for x in `find /etc/rc.*/rc* | grep gcstart`; do rm $x; done

11. アクティブ管理ノードで、起動スクリプトからrootとして、またはエージェントのemctlコマンドからoracleとして、Enterprise Managerエージェントを再起動します。

#  /etc/init.d/gcstartup stop
#  /etc/init.d/gcstartup start

または

% /nfs/shared_storage/oemagent/agent_inst/bin/emctl stop agent
% /nfs/shared_storage/oemagent/agent_inst/bin/emctl stop agent

2.2 Enterprise ManagerでのOracle PCAの検出

次に示す手順は、Enterprise Manager Cloud ControlでOracle Private Cloud Appliance (PCA)ターゲットを検出するための前提条件および指示です。

1. 「設定」メニューから「ターゲットの追加」、「ターゲットの手動追加」の順に選択します(図2-3)。

図2-3 「ターゲットの手動追加」メニュー

2. 「ターゲットの手動追加」ページ(図2-4)で、「ガイド付きプロセスを使用したターゲットの追加」をクリックします。

図2-4 ターゲットの手動追加

3. 「ガイド付きプロセスを使用した追加」ウィンドウで、「プライベート・クラウド・アプライアンス」を選択します。「追加」をクリックして(図2-5)、検出ウィザードを開始します。

図2-5 「プライベート・クラウド・アプライアンス」を選択

4. 「検出入力」ページ(図2-6)で、「モニタリング・エージェント」にホストの場所を入力する必要があります。

図2-6 プライベート・クラウド・アプライアンスの検出ウィザード: 検出入力

「検索」アイコンをクリックすると、「検出エージェントの選択」ウィンドウがポップアップ表示されます。

図2-7 検出エージェントの選択

使用可能リストからURLを選択します。URLを選択すると、「検出入力」ページの「管理エージェント」に必要な情報が自動的に入力されます。

「次」をクリックします。

5. 「検出の前提条件」ページ(図2-8)で、一連のチェックが自動的に実行されます。エラーが返される場合は、解決してから続行してください。

図2-8 プライベート・クラウド・アプライアンスの検出ウィザード: 検出の前提条件

注意:
前提条件チェックを再度実行するには、「リロード」をクリックします。

「次」をクリックします。

確認のポップアップ・ウィンドウ(図2-9)が表示され、検出されたターゲットの数が示されます。

図2-9 「確認」ウィンドウ

「閉じる」をクリックして続行します。

6. 「検出されたターゲット」ページ(図2-10)で、検出されたPCAラックに含めるターゲットを選択します。デフォルトでは、使用可能なターゲットがすべて選択されています。

図2-10 プライベート・クラウド・アプライアンスの検出ウィザード: 検出されたターゲット

「次」をクリックします。

7. 「モニタリング資格証明」ページで、Oracle PCAラックのコンポーネントごとに資格証明を設定する必要があります。資格証明が設定されていないコンポーネントは、ステータス・フラグが赤くなっています。
コンポーネント・タイプごとに、「編集」アイコンをクリックします。「モニタリング資格証明」ポップアップ(図2-11)で、Oracle PCAラックの各コンポーネントのユーザー名とパスワードを入力します。

図2-11 コンポーネントの「モニタリング資格証明」

注意:
インフィニバンド・スイッチの場合は、「コミュニティ文字列」必須フィールド入力に「public」と入力します。

資格証明の編集ダイアログですべてに同じ資格証明を使用を選択すると、同じタイプのすべてのターゲットに同じ資格証明を使用できます。図2-12は、「モニタリング資格証明」ページですべての資格証明が設定されている例です。

図2-12 プライベート・クラウド・アプライアンスの検出ウィザード: モニタリング資格証明

「次」をクリックします。

8. 「システム・レビュー」ページで「ターゲットの昇格」をクリックし、Oracle PCAラックのすべてのコンポーネントを昇格させます。いずれかのコンポーネントで昇格プロセスが失敗した場合は、「戻る」をクリックしてそのコンポーネントの入力を更新します。ポップアップ・ウィンドウが開き、進行状況が示されます。完了したら(図2-13)、「閉じる」をクリックします。

図2-13 ターゲット昇格の確認

図2-14は、すべてのコンポーネントで昇格が完了したところの例です。

図2-14 プライベート・クラウド・アプライアンスの検出ウィザード: システム・レビュー

「閉じる」をクリックします。

2.3 Oracle PCAアップグレード後のEnterprise Managerエージェントのリカバリ

Oracle PCAのアップグレード後にEnterprise Managerエージェントをリカバリするには、次の手順を実行します。

1. oraInventoryエージェントを、NFS共有の場所にバックアップします。

# cd /u01/app
# tar -cvf EMagent_oraInventory.tar oraInventory
# cp EMagent_oraInventory.tar /nfs/shared_storage

2. Oracle PCAラックの更新後に、NFS共有場所からoraInventoryエージェントをコピーし、前のoraInventoryの場所でそのtarファイルを展開します。

# cp /nfs/shared_storage/EMagent_oraInventory.tar /u01/app
# tar -xvf EMagent_oraInventory.tar

3. 両方の管理ノードで、「Oracle PCAへの管理エージェントのインストール」で作成したのと同じパスワードを、oracleにも使用します。

# passwd oracle

4. アクティブ管理ノードで、権限エージェント・スクリプトを実行します。

# cd /u01/oemagent

または

# cd /nfs/shared_storage/oemagent

#./agent_13.1.0.0.0/root.sh
# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh

5. アクティブ管理ノードで、gc rc.dリンクをすべて削除します(つまり、起動時にエージェントを起動しない)。

#  for x in `find /etc/rc.*/rc* | grep gcstart`; do  rm $x; done

6. 次のエージェント・インストール・ファイルをパッシブ管理ノードにコピーします(この例では、ovcamn06r1がパッシブです)。

# scp /etc/init.d/gcstartup root@ovcamn06r1:/etc/init.d/
# rsync -og /etc/oragchomelist root@ovcamn06r1:/etc/oragchomelist
# rsync -rog /u01/app/oraInventory/ root@ovcamn06r1:/u01/app/oraInventory

7. エージェントのプッシュ中に選択した番号(「Oracle PCAへの管理エージェントのインストール」を参照。デフォルトは3872)のEnterprise Managerエージェント・ポートを、両方(アクティブとパッシブ)の管理ノードのファイアウォール設定に追加します。

# iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport <agent_port> -j ACCEPT
# service iptables save
# service iptables start

注意:
デフォルトでは、Enterprise Managerのエージェント・ポート3872が、PCAソフトウェアによってあらかじめ設定されています。エージェントのプッシュに、このデフォルトEnterprise Managerエージェント・ポート3872を使用する場合、この手順は不要です。

8. アクティブ管理ノードで、起動スクリプトからrootとして、またはエージェントのemctlコマンドからoracleとして、Enterprise Managerエージェントを再起動します。

# /etc/init.d/gcstartup stop
# /etc/init.d/gcstartup start

または

% /nfs/shared_storage/oemagent/agent_inst/bin/emctl stop agent
% /nfs/shared_storage/oemagent/agent_inst/bin/emctl stop agent

2.4 Enterprise ManagerからのOracle PCAの削除

Enterprise ManagerモニタリングからOracle Private Cloud Appliance (PCA)ターゲットを削除するには、次の手順を実行します。

注意:
Enterprise ManagerモニタリングからOracle PCAターゲットを削除すると、モニタリングからすべてのPCAコンポーネントも同様に削除されます(たとえば、コンピュート・ノード、管理ノード、インフィニバンド・スイッチ、イーサネットおよびFabric Interconnectスイッチ、ストレージ・サーバーなど)。

1. 「ターゲット」メニューから、「プライベート・クラウド・アプライアンス」項目を選択します(図2-15)。

図2-15 「ターゲット」メニュー

次に、「ターゲット」ページで「プライベート・クラウド・アプライアンス」項目を選択し、「削除」をクリックします。

2. あるいは、PCAターゲット・ホームページからターゲットを削除することもできます。「プライベート・クラウド・アプライアンス」メニューをクリックし、「ターゲット設定」、「ターゲットの削除」の順に選択します(図2-16)。

図2-16 ターゲットの削除

3. 確認ポップアップ・ウィンドウが表示されます(図2-17)。

図2-17 PCAターゲット削除の確認

「はい」をクリックして続行します。

4. PCAターゲットが削除されると、「すべてのターゲット」ページがリロードされます。PCAターゲットとそのコンポーネントすべてが削除されたという確認メッセージが表示されます(図2-18)。

図2-18 Oracle PCAターゲットを削除 - 「すべてのターゲット」ページ

3 Oracle Private Cloud Applianceのトラブルシューティング

この章では、Oracle Private Cloud Appliance (PCA)で怒る可能性がある一般的な問題について説明します。

トラブルシューティング上の次のトピックについて説明します。

- Oracle ZFS Storage Applianceのエラー・メッセージ

- ターゲットが保留中のままになる

3.1 Oracle ZFS Storage Applianceのエラー・メッセージ

問題: エージェント・ログ・ファイルで、Oracle ZFS Storage Applianceに関する警告メッセージが表示される場合があります。

解決策: これは既知の問題です。警告メッセージは無視して問題ありません。通常、メッセージは次のように表示されます。

2015-05-15 13:06:04,896 [87:75FBA055] WARN - Can not evaluate push properties for
target oracle_si_zfssa_diskshelf_server_akcli.zfs1.example.com/akcli/
1/dis kshelf/chassis-001_akcli for metric ComponentFaults - skipping this metric
oracle.sysman.emSDK.agent.fetchlet.exception.FetchletException:
Can't resolve a non-optional query descriptor property [MatchAgentAddr] (StorageServerIpAddress) at
oracle.sysman.gcagent.metadata.impl.PropertiesEvaluatorImpl$QueryPropsComputer
.compute(PropertiesEvaluatorImpl.java:1013) at
oracle.sysman.gcagent.metadata.impl.PropertiesEvaluatorImpl$QueryPropsComputer
.<init>(PropertiesEvaluatorImpl.java:859) at
oracle.sysman.gcagent.metadata.impl.PropertiesEvaluatorImpl.init(PropertiesEva
luatorImpl.java:346) at
oracle.sysman.gcagent.metadata.impl.PropertiesEvaluatorImpl.<init>(PropertiesE
valuatorImpl.java:210) at
oracle.sysman.gcagent.metadata.impl.TargetInstanceImpl.getPropertiesEvaluator
(TargetInstanceImpl.java:1255) at
oracle.sysman.gcagent.target.interaction.execution.ReceiveletManager.addMetric
(ReceiveletManager.java:344) at
oracle.sysman.gcagent.target.interaction.execution.ReceiveletInteractionMgr.
addMetric(ReceiveletInteractionMgr.java:1446)

3.2 ターゲットが保留中のままになる

問題: PCAラックの検出後、SIターゲットが「保留中」状態のままになる場合があります。

解決策: OMSで、スタックしている可用性ジョブを停止する必要があります。

$ sqlplus sysman/sysman
SQL> SELECT job_subname, elapsed_time, cpu_used FROM dba_scheduler_running_jobs WHERE job_name = 'EM_REPOS_SEV_EVAL';
SQL> BEGIN dbms_scheduler.stop_job('EM_REPOS_SEV_EVAL'); COMMIT; END;

索引
A  B  C  D  I  M  O  P  R  S  T  V  W

A

Oracle PCA, 1.1

ホスト・ターゲットの追加, 2.1

エージェント・リカバリ, 2.3

B

ベース・ラック, 1.4

C

コンピュート・ノード, 1.4

D

Oracle PCAターゲットの検出, 2.2

ドキュメントの変更, はじめに

I

インストールの詳細, 2.1

内蔵ストレージ, 1.4

M

モニタリング資格証明, 2.2

O

Oracle PCA

概要, 1.1

検出, 2.2

機能, 1.3

前提条件, 1.6

サポートされているハードウェア, 1.4

サポートされているソフトウェア, 1.5

Oracle ZFS Storage Appliance

エラー, 3.1

P

保留中状態エラー, 3.2

前提条件, 1.6

R

Oracle PCAターゲットの削除, 2.4

S

ストレージ, 1.4

サポートされているハードウェア, 1.4

サポートされているソフトウェア, 1.5

T

ターゲット

削除, 2.4

トラブルシューティング, 3

V

仮想ネットワーク, 1.4

仮想化プラグイン

概要, 1.2

W

変更点, はじめに

Oracleの法律上の注意点

コピーライト

Copyright © 1994-2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Pre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントがPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントはPre-General Availability (一般提供前)版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のPre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントが非公開のPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のPre-General Availability Trial Agreement (Pre-GAトライアル契約)のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle Partner Network Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティ

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。