StorageTek Enterprise Library Software

ELS のインストール

リリース 7.2

E54216-02

2016 年 9 月

StorageTek Enterprise Library Software ELS のインストール リリース 7.2

E54216-02

著作権 © 2011, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション (人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む) への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporation およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracle および Java はオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC の商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴ、AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様と Oracle Corporation との間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporation およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

例のリスト

表のリスト

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 インストールの準備

- インストールパッケージ

- ELS インストール Zip ファイルの内容

- ELS インストールテープの内容

- ELS インストール CD-ROM の内容

- ソフトウェア要件

- オペレーティングシステム

- ELS ソフトウェア

- 追加ソフトウェア

- TCP/IP 通信

- SNA LU 6.2 通信

- HSC サーバーシステム通信

- 独立系ソフトウェアベンダーの製品

- ソフトウェアの互換性

- SMC の互換性

- HSC/VTCS の互換性

- LCM の互換性

- LibraryStation の互換性

- MVS/CSC の互換性

- ハードウェア要件

- プロセッサ

- StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)

- トランスポートおよび関連メディア

- 仮想ストレージの要件

- SMC 仮想ストレージの要件

- HSC、VTCS、および LibraryStation 仮想ストレージの要件

- MVS/CSC 仮想ストレージの要件

- インストール準備作業の考慮事項

2 ELS および追加ソフトウェアのインストール

- インストールに関するチェックリスト

- SMP/E JCL ライブラリのアンロード

- ELS インストール Zip ファイルからの SMP/E JCL ライブラリのアンロード

- ELS インストールテープからの SMP/E JCL ライブラリのアンロード

- ELS インストール CD-ROM からの SMP/E JCL ライブラリのアンロード

- CHGIT メンバーの編集

- CHGIT メンバーのテスト

- SMP/E 環境の準備

- SMP/E の考慮事項

- ELS グローバル SMP/E Consolidated Software Inventory (CSI) の定義および初期設定

- ターゲットおよび配布ライブラリデータセットの割り振りと、必須の DDDEF エントリ

- ターゲットおよび配布ライブラリデータセット

- SYSLIB 連結の更新

- ELS FMID の検証

- ELS 機能の RECEIVE

- ELS インストール ZIP ファイルからの ELS 機能の受信

- ELS インストールテープからの ELS 機能の受信

- ELS インストール CD からの ELS 機能の受信

- ELS 機能の APPLY

- ELS 機能の ACCEPT

3 ELS 保守のインストール

- 保守インストールデータセット

- ELS 累積サービスの内容

- ELS 保守の SMP/E JCL サンプルのアンロード

- 累積保守のアンロード

- SMP/E RECEIVE 保守

- SMP/E APPLY 保守

- SMP/E ACCEPT 保守

- HELD ELS PTF の分離

- 適用可能な ELS HOLDSYSTEM SYSMODS の APPLY

4 ELS インストール後のタスクの実施

- ELS ロードライブラリの許可

- IEAAPFzz メンバーへの ELS ロードライブラリの追加

- PROGzz メンバーへの ELS ロードライブラリの追加

- ELS ロードライブラリの許可

- SMC インストール後のタスクの実施

- SMC の MVS サブシステムとしての定義

- テープ管理システムとの相互作用およびサブシステム名テーブル

- Unicenter CA-MIA との相互作用およびサブシステム名テーブル

- SMC、TMS、Unicenter CA-MIA 間の相互作用およびサブシステム名テーブル

- MSTR およびサブシステム名テーブルのもとでの SMC の実行

- サブシステム名テーブルの SMC に関する修正についての注意

- MVS LINKLIST ライブラリへの SMCBPREI モジュールのコピーまたは移動

- MVS プログラム属性テーブルへの SMC の追加

- SMC データスペースに関する考慮事項

- HSC インストール後のタスクの実施

- HSC の MVS サブシステムとしての定義

- HSC ユーザー出口ライブラリの許可

- IEAAPFzz メンバーへの HSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

- PROGzz メンバーへの HSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

- HSC ユーザー出口ロードライブラリの許可

- MVS LINKLIST ライブラリへの SLSBPREI モジュールのコピーまたは移動

- MVS プログラム属性テーブルへの HSC の追加

- HSC および VTCS の SMF パラメータの追加

- TMS インタフェース (SLUDR*) ルーチンの再アセンブル

- JES3 インストール後のタスクの実施

- SMC のための SMCERSLV モジュールのアセンブルおよびリンク編集

- SMC JES3 ロードライブラリの許可

- SMC および JES3 のためのロードモジュールのアクセス

- IEAAPFzz メンバーへの SMC JES3 ロードライブラリの追加

- PROGzz メンバーへの SMC JES3 ロードライブラリの追加

- SMC JES3 ロードライブラリの許可

- SMC Type 1 の修正の作成およびインストール

- SMC Type 1 の修正の作成

- IATIICM (オプション)

- IATIIP1 (必須)

- IATMDAL (必須)

- IATMDFE (オプション)

- SMC Type 1 の修正のインストール

- SMC の JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正の作成およびインストール

- SMC の JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正の作成

- SMC の JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正のインストール

- SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正の作成およびインストール

- SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正の作成

- SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正のインストール

5 ELS 追加ソフトウェアのインストール後のタスクの実施

- LCM インストール後のタスク

- LCM ロードライブラリの許可

- IEAAPFzz メンバーへの LCM ロードライブラリの追加

- PROGzz メンバーへの LCM ロードライブラリの追加

- LCM ロードライブラリの許可

- EDI からの HSC CDS の除外

- LCM インストールの検証

- LCM Agent のインストールおよび構成 (オプション)

- LCM Agent スターテッドタスクのパラメータ

- LCM Explorer のインストール (オプション)

- Explorer 構成ファイルライブラリの割り振り

- Explorer によって送信されたジョブの JCL 手順のインストール

- MVS/CSC インストール後のタスク

- MVS/CSC の MVS サブシステムとしての定義

- 同じ MVS ホストシステムで実行する複数の MVS/CSC サブシステムの定義

- MVS/CSC ロードライブラリの許可

- IEAAPFzz メンバーへの MVS/CSC ロードライブラリの追加

- PROGzz メンバーへの MVS/CSC ロードライブラリの追加

- MVS/CSC ロードライブラリの許可

- MVS/CSC ユーザー出口ライブラリの許可

- IEAAPFzz メンバーへの MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

- PROGzz メンバーへの MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

- MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリの許可

- MVS LINKLIST ライブラリへの SCSBPREI モジュールのコピーまたは移動

- MVS プログラム属性テーブルへの MVS/CSC の追加

- MVS/CSC のイベントログおよびトレースのデータセットの割り振り

- LibraryStation インストール後のタスク

- LibraryStation ロードライブラリの許可

- IEAAPFzz メンバーへの LibraryStation ロードライブラリの追加

- PROGzz メンバーへの LibraryStation ロードライブラリの追加

- LibraryStation ロードライブラリの許可

- 永続データファイルの定義 (オプション)

- PDF のデータセット名

- ボリュームのロケーション

- レコードキーワードの値

A ELS サンプル、モジュール、およびマクロ

- ELS のサンプル、ソースコードモジュール、およびマクロ

- ELS のサンプル

- ELS のソースコードモジュール

- ELS のマクロ

- LCM のサンプル

- MVS/CSC のサンプルおよびマクロ

- MVS/CSC のサンプル

- MVS/CSC のマクロ

- LibraryStation のサンプルおよびソースコードモジュール

- LibraryStation のサンプル

- LibraryStation のソースコードモジュール

用語集

索引

例のリスト

- 2-1 ELS インストールテープから SMP/E JCL ライブラリをアンロードするための JCL

- 3-1 SMP/E APPLY HOLDSYSTEM SYSMODS に対する JCL

- 4-1 SMCJTYP1 JCL

- 4-2 SMCJUX09 JCL

- 4-3 SMCJUX71 JCL

- 5-1 LibraryStation PDF データセットを定義する JCL

表のリスト

- 1-1 ELS 7.2 インストール Zip ファイルの内容

- 1-2 ELS 7.2 インストールテープの内容

- 1-3 ELS 7.2 インストール CD-ROM の内容

- 2-1 ELS ターゲットライブラリデータセット

- 2-2 ELS 配布ライブラリデータセット

- 3-1 ELS 7.2 累積サービスの内容 (コードディレクトリ)

- 5-1 SAMPLIB メンバーのパラメータファイル

- 5-2 MVS/CSC のトレースおよびイベントログのデータセット

- 5-3 PDF のデータセット名

- A-1 ELS のサンプル

- A-2 ELS のソースコードモジュール

- A-3 ELS のマクロ

- A-4 LCM のサンプル

- A-5 MVS/CSC のサンプル

- A-6 MVS/CSC のマクロ

- A-7 LibraryStation のサンプル

- A-8 LibraryStation のソースコードモジュール

はじめに

このドキュメントでは、Oracle の StorageTek Enterprise Library Software (ELS) をインストールする方法について説明します。

このソフトウェアソリューションは次のソフトウェアで構成されます。

基本ソフトウェア:

- Oracle の StorageTek ストレージ管理コンポーネント (SMC) 2016 年 9 月
(以前 StorageTek HTTP Server として知られていた製品を含みます)

- Oracle の StorageTek ホストソフトウェアコンポーネント (HSC)

- Oracle の StorageTek 仮想テープ制御ソフトウェア (VTCS)

- Oracle の StorageTek 並行障害回復テスト (CDRT)

そのほかのサポートソフトウェア:

- Oracle の StorageTek ライブラリコンテンツマネージャー (LCM)。LCM には、以前 Offsite Vault Feature として知られていた製品の拡張版が含まれます。

- Oracle の StorageTek MVS 環境用クライアントシステムコンポーネント (MVS/CSC)

- Oracle の StorageTek LibraryStation

対象読者

このドキュメントは、ストレージ環境のインストールおよび構成を行うストレージ管理責任者、システムプログラマ、およびオペレータを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) を参照してください。

Oracle Support へのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) を参照してください。

関連ドキュメント

StorageTek ライブラリ、テープドライブ、および関連するソフトウェアやハードウェアに関するドキュメントにアクセスするには、次の URL にある Oracle Technical Network (OTN) にアクセスしてください。

http://docs.oracle.com

表記規則

このドキュメントでは次の表記規則を使用します。

テキストの表記規則

テキストの表記規則は次のとおりです。

表記規則

意味

太字

太字は、アクションに関連付けられたグラフィカルユーザーインタフェースの要素、またはテキストや用語集で定義される用語を示します。

斜体

斜体は、マニュアルタイトル、強調、または特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

モノスペース

モノスペースは、段落内のコマンド、URL、例のコード、画面に表示されるテキスト、またはユーザーが入力するテキストを示します。

制御文の構文規則

通常、制御文には、次の構文表記法が使用されます。

- 有効な制御文情報域は、列 1 - 列 72 のみです。列 73 - 80 は無視されます。

- パラメータの区切りには、1 つまたは複数の空白スペースまたはコンマを使用できます。

- パラメータと値の関連は、イコール (=) 記号で示すか、値を括弧で囲み、パラメータの直後に連結させて示します。

- 実際の制御文では、大文字/小文字は区別されません。

- 次行に続く文の場合は、プラス (+) 記号を前行の末尾に加えます。文が続かない場合、制御文は終了します。

- ジョブストリームのコメントを囲むには、/* および */ を使用します。HSC PARMLIB メンバーと定義データセットは次の形式でコメントを指定する必要があります。

- 任意の PARMLIB メンバーの最初の制御文としてのコメントは必要ありません。

- コメントは複数行に渡って追加できますが、入れ子にはできません。

- 制御文の最大長は 1024 文字です。

1 インストールの準備

この章では、ELS インストールパッケージおよびインストール準備要件について説明します。ここでは、次のトピックについて説明します。

- インストールパッケージ

- ソフトウェア要件

- ハードウェア要件

- 仮想ストレージの要件

- インストール準備作業の考慮事項

インストールパッケージ

ELS インストールパッケージには、次のものが含まれています。

- ELS ソフトウェア機能 (FMID) およびそれらをインストールするために使用されるサンプルを含む ELS インストール ZIP ファイルまたはメディア (テープまたは CD-ROM)。ソフトウェア機能は、次のソフトウェアを対象としています。
基本ソフトウェア:

- StorageTek ストレージ管理コンポーネント (SMC)
(以前 StorageTek HTTP Server として知られていた製品を含みます)

- StorageTek ホストソフトウェアコンポーネント (HSC)

- StorageTek 仮想テープ制御ソフトウェア (VTCS)

- StorageTek 並行障害回復テスト (CDRT)

追加ソフトウェア:

- StorageTek ライブラリコンテンツマネージャー (LCM、以前の名称は ExLM)
(以前は「Offsite Vault Feature」と呼ばれていた製品も含む)

- StorageTek MVS 環境用クライアントシステムコンポーネント (MVS/CSC)

- StorageTek LibraryStation

- ELS Read Me First - リリース特有の重要な製品情報を含みます。

インストールの一環として、ELS 7.2 用および ELS 7.2 と共存している Oracle StorageTek ソフトウェアのすべてのリリース用の最新の累積保守 (PTF および HOLDDATA) を入手してインストールする必要があります。

My Oracle Support (MOS) サイトから累積保守をダウンロードします。

http://www.myoraclesupport.com

HOLDDATA および PTF 更新についてこのサイトに頻繁にアクセスし、定期的に累積保守更新をインストールします。PTF は、毎月 MOS にリリースされます。

ELS 累積保守のインストールについては、第3章 ELS 保守のインストールを参照してください。

ELS インストール Zip ファイルの内容

次の表では、ELS インストール ZIP ファイルに含まれるフォルダおよびファイルについて説明します。

表1-1 ELS 7.2 インストール Zip ファイルの内容

フォルダまたはファイル

説明

Documents フォルダ

ELS インストールノートが含まれます

SEA72.gimzip

ELS 製品を含む圧縮ファイル (JCL サンプルを除く)

SEA72.pax

ELS 製品を含む圧縮ファイル (JCL サンプルを含む)

Samples.unix フォルダ

UNIX バージョンの ELS サンプルが含まれます

Samples.win フォルダ

Windows バージョンの ELS サンプルが含まれます

Start Here.html

ドキュメントフォルダへの XML 開始点

ELS インストールテープの内容

ELS は、ボリュームシリアル番号が SEA720 の標準ラベル 9840C または 9940B テープで配布されます。

次の表では、ELS インストールテープに含まれるファイルについて説明します。

表1-2 ELS 7.2 インストールテープの内容

ファイル番号

データセット名

説明

1

SMPMCS

SMP/E 制御文

2

SSEA720.F1

ELS (HSC、SMC、VTCS、および CDRT) JCLIN およびインストールサンプル

3

SSEA720.F2

ELS のサンプル

4

SSEA720.F3

ELS のマクロ

5

SSEA720.F4

ELS のソースモジュール

6

SSEA720.F5

ELS オブジェクトモジュール

7

SCS7200.F1

MVS/CSC JCLIN

8

SCS7200.F2

MVS/CSC のマクロおよびサンプル

9

SCS7200.F3

MVS/CSC ソースモジュール

10

SCS7200.F4

MVS/CSC オブジェクトモジュール

11

SMZ7200.F1

SMC JES3 JCLIN

12

SMZ7200.F2

SMC JES3 のサンプル

13

SMZ7200.F3

SMC JES3 のマクロ

14

SMZ7200.F4

SMC JES3 ソースモジュール

15

SMZ7200.F5

SMC JES3 オブジェクトモジュール

16

SOC7200.F1

LibraryStation JCLIN

17

SOC7200.F2

LibraryStation のマクロおよびサンプル

18

SOC7200.F3

LibraryStation オブジェクトモジュール

19

SSCR70C.F1

SAS/C 7.0 JCLIN

20

SSCR70C.F2

SAS/C 7.0 オブジェクトモジュール

21

SSCR70D.F1

SAS/C 7.0 JCLIN

22

SSCR70D.F2

SAS/C 7.0 オブジェクトモジュール

23

SLM7200.F1

LCM JCLIN

24

SLM7200.F2

LCM オブジェクトモジュール

25

SLM7200.F3

LCM のサンプル

26

SLM7200.F4

LCM グラフィカルユーザーインタフェース

ELS インストール CD-ROM の内容

ELS は標準 CD-ROM で配布されます。

次の表では、ELS インストール CD-ROM に含まれるファイルについて説明します。

表1-3 ELS 7.2 インストール CD-ROM の内容

ファイル番号

データセット名

説明

1

Documents

ELS CD インストール上の注意

2

SEA72.gimzip

ELS 製品を含む圧縮ファイル (JCL サンプルを除く)

3

SEA72.pax

ELS 製品を含む圧縮ファイル (JCL サンプルを含む)

4

Samples.unix

UNIX バージョンの ELS サンプル

5

Samples.win

Windows バージョンの ELS サンプル (CR/LF を含む)

6

Start Here.html

ドキュメントフォルダへの XML 開始点

ソフトウェア要件

ELS ソフトウェア要件は次のとおりです。

オペレーティングシステム

IBM でサポートされる任意のバージョンの z/OS (JES2 および JES3 環境)

ELS ソフトウェア

ELS リリース 7.2

追加ソフトウェア

次のいずれかです。

- StorageTek LCM 7.2

- StorageTek LibraryStation 7.2

- StorageTek MVS/CSC 7.2

TCP/IP 通信

次のうちのいずれか 1 つ。

- IBM TCP/IP リリース 3.1 以降

- CA Unicenter TCPaccess 通信サーバーリリース 5.0 以降

- CA Unicenter TCPaccess X.25 サーバーリリース 1 以降

SNA LU 6.2 通信

次のうちのいずれか 1 つ。

- IBM ACF/VTAM リリース 3.4.2 以降

- IBM APPC/MVS 通信サービス

SNA LU 6.2 は次の種類の通信にのみ適用されます。

- HSC ホスト間

- IBM UNIX 上の MVS/CSC と ACSLS の間

- RMLS 400 クライアントから LibraryStation へ

HSC サーバーシステム通信

IBM ACF/VTAM リリース 3.4.2 以降

独立系ソフトウェアベンダーの製品

次のいずれかです。

- ASG-Zara

- CA-1

- CA-DYNAM/TLMS

- CA-1®/Copycat Computer Associates International

- CA-Dynam®/TLMS/Copycat Computer Associates International

- CONTROL-M/TAPE

- DFSMS

- DFSMSdfp

- DFSMSdss

- DFSMShsm

- DFSMSrmm

- DFSORT

- FATSCopy Innovation Data Processing

- FDR MIM Syncsort

- Sysplex

- Tape/Copy OpenTech Systems, Inc.

- TelTape Cartagena Software Limited

ソフトウェアの互換性

VSM の CDS レベルを H に変更する前に、すべてのホストで ELS バージョン 7.1 が実行されている必要があります。この要件は、バージョン 6.2、7.0、7.1、および 7.2 で互換性のある SMC クライアントの LPAR には適用されません。

次の製品互換性ガイドラインを考慮してください。

SMC の互換性

SMC 7.2 は、次と互換性があります。

- 同じホスト上の HSC/VTCS 7.2

- 異なるホスト上の HSC/VTCS 6.2、7.0、7.1、または 7.2

- MVS/CSC 7.2

HSC/VTCS の互換性

HSC/VTCS 7.2 は、次と互換性があります。

- 同じホスト上の SMC 7.2

- 異なるホスト上の SMC 6.2、7.0、7.1、または 7.2

- LibraryStation 7.2

- ExPR 6.1

VTCS 7.2 には、最小で CDS レベル F が必要です。

LCM の互換性

LCM 7.2 は、HSC/VTCS 7.2 のみと互換性があります。

LibraryStation の互換性

LibraryStation 7.2 は、HSC/VTCS 7.2 のみと互換性があります。

MVS/CSC の互換性

MVS/CSC 7.2 は、SMC 7.2 のみと互換性があります。

ハードウェア要件

注記:

- ACS にはライブラリトランスポートおよびメディアの混合を含めることができます。

- SL8500 および SL3000 ライブラリの HSC サポートの詳細は、『HSC および VTCS の管理』を参照してください。

- SL8500 および SL3000 の構成情報については、『HSC および VTCS の構成』を参照してください。

ELS ハードウェア要件は次のとおりです。

プロセッサ

MVS を実行する IBM または IBM と互換性のあるプロセッサ (IBM でサポートされる任意のバージョンの z/OS)

StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)

- StorageTek SL3000 モジュラーライブラリシステム

- StorageTek SL8500 モジュラーライブラリシステム

- StorageTek PowderHorn™ 9310

- StorageTek TimberWolf 9740

- StorageTek WolfCreek 9360

- StorageTek 標準 4410

トランスポートおよび関連メディア

- StorageTek T10000A/B/C/D

- StorageTek T9940A/B

- StorageTek T9840A/B/C/D

- StorageTek TimberLine™ 9490EE

- StorageTek TimberLine™ 9490

- StorageTek 4490

- StorageTek 4480

- StorageTek SD3

- HP LTO 第 2-6 世代

- IBM LTO 第 2-6 世代

仮想ストレージの要件

注記:

- MVS/CSC および HSC の稼働中に、境界より上の ECSA の容量は動的に増減します。実際の容量はアクティビティーおよびライブラリの大きさにより異なりますが、10K 以上増加することはあまりありません。

- ECSA の実際の容量は、ライブラリの大きさおよび MVS に定義されるトランスポートの数により若干異なります。

- 修正サービステープのインストール、ソフトウェアの拡張、またはソフトウェアの新規リリースの際には、CSA の容量を増やす必要があります。

ELS 仮想ストレージ要件は次のとおりです。

SMC 仮想ストレージの要件

- JES2 の場合、ロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より上の約 2.8M バイトの ECSA。

- JES3 の場合、16M 境界より上の ECSA では 800K 追加。

- 16M 境界より下の CSA の要件は特にありません。

HSC、VTCS、および LibraryStation 仮想ストレージの要件

- ロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より上の約 215K の ECSA。

- 一部のロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より下の約 20K の CSA。

- HSC の稼働中に、境界より上の ECSA の容量は動的に増減します。実際の容量はアクティビティーおよびライブラリの大きさにより異なりますが、10K 以上増加することはあまりありません。

- 最小領域サイズ 6M バイト。ただし、マニフェストファイルを操作するユーティリティーやコマンドを実行する場合は、システムでサポートされる最大の領域サイズが必要。

注記:

- これらの要件は、MVS の HSC アドレス空間で実行される VTCS および LibraryStation にも適用されます。

- 境界より下の約 400 バイトの CSA ストレージがサブプール 228 (FIXED) にあります。

MVS/CSC 仮想ストレージの要件

- ロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より上の約 200K の ECSA。

- 一部のロードモジュールおよびデータ構造用に 16M 境界より下の約 34K の CSA。

インストール準備作業の考慮事項

- SMC および HSC は必須の ELS コンポーネントで、インストールする必要があります。

- ELS 製品コンポーネントのインストールに先立ち、上記以外の必要な PTF については、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

- ELS ソフトウェアの以前のリリースから移行する場合は、ELS 製品ドキュメントの適切な移行および共存のガイドラインについて理解しておく必要があります。

- ELS ソフトウェアは SMP/E を使用してインストールします。このガイドのすべてのインストール指示は、SMP/E に基づいています。

- ELS 製品のインストールおよび保守に際しては MVS Program Binder を使用してください。使用しない場合、link-editing エラーの原因になります。

2 ELS および追加ソフトウェアのインストール

この章では、ELS ソフトウェアのインストールに必要なタスクについて説明します。ここでは、次のトピックについて説明します。

- インストールに関するチェックリスト

- SMP/E JCL ライブラリのアンロード

- CHGIT メンバーの編集

- CHGIT メンバーのテスト

- SMP/E 環境の準備

- ELS FMID の検証

- ELS 機能の RECEIVE

- ELS 機能の APPLY

- ELS 機能の ACCEPT

ELS のインストールに先立ち、ELS 要件が満たされていることを確認し、インストールの準備に記載されているインストール準備作業の考慮事項を確認してください。

インストールに関するチェックリスト

次の手順を実行して、すべての ELS インストールタスクが完了していることを検証します。

注記:
ELS のインストールに先立ち、ELS 要件が満たされていることを確認し、インストールの準備に記載されているインストール準備作業の考慮事項を確認してください。

1. ZIP ファイル、テープ、または CD-ROM から SMP/E JCL ライブラリをアンロードします。
「SMP/E JCL ライブラリのアンロード」を参照してください。

2. オプションで、要件に応じて CHGIT メンバーを編集します。
サンプルメンバー CHGIT を使用します。

CHGIT メンバーの編集を参照してください。

3. CHGIT メンバーをテストして編集を検証します。
サンプルメンバー I20TST を使用します。

CHGIT メンバーのテストを参照してください。

4. SMP/E CSI を定義および初期設定します。
サンプルメンバー I30CSI を使用します。

「ELS グローバル SMP/E Consolidated Software Inventory (CSI) の定義および初期設定」を参照してください。

5. ELS および JES3 ターゲット、配布ライブラリデータセット、および必要な DDDEF エントリを割り振ります。
サンプルメンバー I40ZON を使用します。

ターゲットおよび配布ライブラリデータセットの割り振りと、必須の DDDEF エントリを参照してください。

6. SYSLIB 連結を更新します。
サンプルメンバー I50LIB を使用します。

「SYSLIB 連結の更新」を参照してください。

7. ELS FMID を検証します。
「ELS FMID の検証」を参照してください。

8. 必要な基本機能と通信機能、およびオプションの SMC JES3 機能に対して SMP/E RECEIVE を実行します。

- テープからインストールする場合は、サンプルメンバー I60RCV を使用します。

- CD-ROM からインストールする場合は、サンプルメンバー I60RNET または I60RNTS を使用します。

「ELS 機能の RECEIVE」を参照してください。

9. 必要な基本機能と通信機能、およびオプションの SMC JES3 機能に対して SMP/E APPLY を実行します。
サンプルメンバー I70APP を使用します。

「ELS 機能の APPLY」を参照してください。

10. 必要な基本機能と通信機能、およびオプションの SMC JES3 機能に対して SMP/E ACCEPT を実行します。
サンプルメンバー I80ACC を使用します。

「ELS 機能の ACCEPT」を参照してください。

11. ELS 基本機能に対して SMP/E RECEIVE 保守を実行します。
サンプルメンバー MAINTRCF を使用します。

「SMP/E RECEIVE 保守」を参照してください。

12. ELS 基本機能に対して SMP/E APPLY 保守を実行します。
サンプルメンバー MAINTAPF を使用します。

「SMP/E APPLY 保守」を参照してください。

13. オプションで、基本機能に対して SMP/E ACCEPT 保守を実行します。
サンプルメンバー MAINTACF を使用します。

「SMP/E ACCEPT 保守」を参照してください。

14. 第4章 ELS インストール後のタスクの実施で説明している ELS インストール後のタスクに進みます

15. 第5章 ELS 追加ソフトウェアのインストール後のタスクの実施で説明している ELS 追加ソフトウェアのインストール後のタスクに進みます

SMP/E JCL ライブラリのアンロード

ELS のインストールを開始するには、ELS インストール ZIP ファイル、テープ、または CD-ROM から SMP/E JCL ライブラリをアンロードします。このライブラリには、インストール環境を準備し、ELS 機能および関連保守をインストールする際に使用する JCL サンプルメンバーが含まれています。

次のサンプルメンバーがあります。

- CHGIT
ELS インストールサンプルメンバーのカスタマイズに使用するオプションの REXX exec

- I10JCL
ELS インストールテープから SMP/E JCL ライブラリをアンロードします。

- I20TST
CHGIT 設定をテストおよび検証します。

- I30CSI
ELS グローバル SMP/E CSI を定義および初期設定します。

- I40ZON
ELS (および追加ソフトウェア) のターゲットおよび配布データセットを割り振り、SMP/E CSI に適切な DDDEF エントリを定義します。

ELS (オプションで JES3) ターゲットおよび配布データセットを割り振り、SMP/E CSI に適切な DDDEF エントリを定義します。

- I50LIB
必要な DDDEF エントリを追加し、SYSLIB 連結を変更します。

- I60RCV
ELS インストールテープからの SMP/E RECEIVE ELS および追加機能。

- I60RNET (CD-ROM のみ)
I60RNTS (下記) のネットワークバージョン。

- I60RNTS (CD-ROM のみ)
ELS インストール CD-ROM からの SMP/E RECEIVE ELS および追加機能。

- I70APP
SMP/E APPLY ELS および追加機能。

- I80ACC
SMP/E ACCEPT ELS および追加機能。

- MAINTACF
特定の FMID 向けのマスモードでの SMP/E ACCEPT 保守。

- MAINTAPF
特定の FMID 向けのマスモードでの SMP/E APPLY 保守。

- MAINTRCF
特定の FMID 向けの SMP/E RECEIVE 保守。

ELS インストール Zip ファイルからの SMP/E JCL ライブラリのアンロード

ELS インストール ZIP ファイルから SMP/E JCL ライブラリをアンロードするには:

1. 使用している PC、MVS ホスト、および UNIX Systems Services (USS) 間にネットワーク接続を確立します。

2. ELS インストール ZIP ファイルの内容を抽出します。

3. ファイル Start Here.html を開きます。

4. 画面の指示に従い、SMP/E JCL ライブラリをアンロードします。

注記:
画面コマンド例の多くは、ブラウザのウィンドウから端末のウィンドウへカット&ペーストできます。

ELS インストールテープからの SMP/E JCL ライブラリのアンロード

ELS インストールテープのファイル 2 から SMP/E JCL ライブラリをアンロードするには、次の例で提供されているサンプル JCL を使用し、次のステップを実行します。

例2-1 ELS インストールテープから SMP/E JCL ライブラリをアンロードするための JCL

//jobname   JOB your jobcard parameters
//UNLOAD    EXEC PGM=IKJEFT01,REGION=16385K
//SYSPRINT  DD SYSOUT=(,)
//SYSTSPRT  DD SYSOUT=(,)
//*
//  SET TUNIT=3480
//*
//SYSUT1    DD DISP=SHR,DSN=SSEA720.F1,VOL=SER=SEA720,
//  LABEL=(2,SL,EXPDT=98000),UNIT=(&TUNIT,,DEFER)
//*
//SYSTSIN   DD *
allocate dd(SYSUT2) mod catalog dir(10) dsntype(library) -
avblock(10000) space(100,100) -
dsn(your.ELS72.samples.JCL)

call *(IEBCOPY)

//SYSIN     DD *
L1  COPY OUTDD=SYSUT2,INDD=((SYSUT1,R))
L2  EXCLUDE MEMBER=SSEA720
//

このドキュメントの JCL の例および ELS インストールテープに収められているサンプル JCL では、フィールドが小文字で表記されている場合があります。使用しているインストール要件に応じて、これらのフィールドを更新してください。

1. JOB カードを変更し、jobname および your jobcard paramaters の値を指定します。

2. 必要に応じて、テープユニット (SET TUNIT=3480) を変更します。

3. 必要に応じて、dsn (your.ELS72.samples.JCL) を変更します。引用符の付かない DSN には、接頭辞「TSO」が付けられます。

4. インストールテープをライブラリにコピーした場合は、VOL=SER=SEA720 をライブラリのボリュームシリアル番号に変更します。

5. ジョブを送信します。各手順で完了コード「0」が表示された場合は、手順が正常に完了したことを示しています。

ELS インストール CD-ROM からの SMP/E JCL ライブラリのアンロード

ELS インストール CD-ROM から SMP/E JCL ライブラリをアンロードするには:

1. 使用している PC、MVS ホスト、および UNIX Systems Services (USS) 間にネットワーク接続を確立します。

2. 使用している PC の CD-ROM ドライブに ELS インストール CD-ROM をセットします。

3. CD-ROM ドライブのルートディレクトリにナビゲートし、ファイル Start Here.html を開きます。(一部のシステムでは、このファイルは自動的に開きます)。

4. 画面の指示に従い、SMP/E JCL ライブラリをアンロードします。

注記:
画面コマンド例の多くは、ブラウザのウィンドウから端末のウィンドウへカット&ペーストできます。

CHGIT メンバーの編集

SMP/E JCL ライブラリの CHGIT メンバーに含まれている一般的な ISPF 編集コマンドを使って、環境要件に合わせて ELS インストールサンプルメンバーをカスタマイズできます。

CHGIT を使用して、インストール設定を編集し、ELS 機能のインストールに使用するサンプルメンバーに適用できます。CHGIT はオプションの REXX exec として動作します。

CHGIT メンバーを編集するには:

1. サンプルメンバーの注釈にある指示に従って CHGIT メンバーを編集し、変更を保存します。

2. CHGIT を SYSEXEC 連結にコピーして、CHGIT をコマンドとして実行できるようにします。
または、次の TSO コマンドを発行して CHGIT を有効にすることもできます。

TSO allocate dd(SYSUEXEC) shr dsn(your.ELS72.SAMPLES.JCL)

TSO altlib activate user(exec)

SYSUEXEC の既存の割り当てをオーバーライドする場合は、REUSE キーワードを指定します。

注記:
CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。エディタを使って各サンプルを個別に変更することもできます。この場合は、CHGIT がガイドとして役立ちます。

CHGIT メンバーのテスト

サンプルメンバー I20TST (SMP/E JCL ライブラリに含まれています) を使用して、CHGIT の編集をテストおよび検証します。

1. メンバー I20TST の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行します。

2. I20TST ジョブを送信します。

ジョブが正常に完了すれば、残りの ELS インストールジョブに CHGIT メンバーを適用できます。

エラーが検出された場合は、CHGIT メンバーを編集してエラーを修正し、そのジョブを再度送信します。

SMP/E 環境の準備

このセクションでは、ELS 基本機能および SMC JES3 サポート機能のインストールのための SMP/E 環境の設定方法について説明します。サービスをインストールする場合は、第3章 ELS 保守のインストールを参照してください。

ELS 製品は、SMP/E を使用してインストールされます。SMP/E インストールプロセスには、正しい SMP/E ターゲットおよび配布ゾーンに機能をインストールするための RECEIVE、APPLY、および ACCEPT ジョブが含まれます。

SMP/E の考慮事項

SMP/E に関する考慮事項は次のとおりです。

- ELS は SMP/E を使用してインストールする必要があります。このガイドのすべてのインストール指示は、SMP/E に基づいています。

- ELS を CD からインストールする場合、ELS を UNIX Systems Services (USS) プラットフォームからインストールするには、SMP/E バージョン 3 リリース 1 以降が必要です。さらに、USS への読み取りおよび書き込みのアクセス権を持っている必要があります。

- すべての ELS 7.2 製品コンポーネントを新しいターゲットおよび配布 SMP/E CSI にインストールします。

- 同じグローバル SMP/E CSI にほかのベンダーの製品を ELS としてインストールしないでください。

- すべての ELS ベース製品に SMP/E ACCEPT を実行します。

- TMS (テープ管理システム) インタフェースルーチン用のロードモジュール (SLUDRCA1、SLUDRRMM、SLUDRSMC、SLUDRTLM、および SLUDRZAR) は、ELS のインストール中に生成される SEALINK ライブラリに含まれています。これらのモジュールは HSC、SMC、および MVS/CSC で共有されます。

さらに、次の警告を考慮してください。

- 旧リリースの ELS 製品コンポーネントを含む既存のグローバル SMP/E CSI に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールすると、SMP/E CSI から旧リリースのすべての SYSMODS (SAS/C に関連するものを除く) が削除されます。
ELS 7.2 製品コンポーネントのインストールの前に、既存のグローバル SMP/E CSI をバックアップすることをお勧めしています。

- 以前のリリースの LibraryStation または MVS/CSC がインストールされている既存のグローバル SMP/E CSI 内に LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 をインストールする場合は、SAS/C 機能 (FMID SSCR70C および SSCR70D) を再インストールする必要はありません。

- 残したい SAS/C 機能を持つほかの StorageTek 製品が含まれているグローバル SMP/E CSI には、LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 およびサポートされる SAS/C 機能をインストールしないでください。インストールすると、予測できない結果が生じる場合があります。

ELS グローバル SMP/E Consolidated Software Inventory (CSI) の定義および初期設定

サンプルメンバー I30CSI (SMP/E JCL ライブラリ内) を使用して、ELS のグローバル CSI (Consolidated Software Inventory) を定義し、初期設定します。

このジョブによって次のアクションが実行されます。

- 必要な SMP/E データセットを定義します。

- Consolidated Software Inventory (CSI) データセットを定義します。これにはこのリリースのための SMP/E グローバル、ターゲット、および配布ゾーンが含まれます。

- SMP/E CSI を初期設定します。

- SMP/E CSI に対してゾーン、オプション、ユーティリティー、および DDDEF エントリを追加します。

I30CSI ジョブを実行するには:

1. メンバー I30CSI の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I30CSI ジョブを送信します。

注記:
CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I30CSI サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

ターゲットおよび配布ライブラリデータセットの割り振りと、必須の DDDEF エントリ

サンプルメンバー I40ZON (SMP/E JCL ライブラリに含まれる) を使用して、ターゲットおよび配布データセットを割り振り、適切な DDDEF エントリを SMP/E CSI 内に定義します。表2-1 ELS ターゲットライブラリデータセットおよび表2-2 ELS 配布ライブラリデータセットに、ELS および追加ソフトウェア用のターゲットおよび配布データセットのリストを示します。

I40ZON ジョブを実行するには:

1. メンバー I40ZON の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I40ZON ジョブを送信します。

次の点を考慮してください。

- CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I40ZON サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

- 旧リリースがインストールされている既存のグローバル SMP/E CSI に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールする場合は、次に従ってください。

- SMPCSI 文が既存のグローバル CSI を指していなければなりません。

- SMPLOG および SMPLOGA 文がグローバルログを指していなければなりません。

- SMPPTS 文がグローバル SMPPTS を指していなければなりません。

- PDSE (Partitioned Data Set Extended) の代わりに PDS を使用する場合は、SEAMAC と ASEAMAC のディレクトリブロックを 50 に増やします。

ターゲットおよび配布ライブラリデータセット

次の表に、I40ZON ジョブによって割り振られるターゲットおよび配布ライブラリデータセットの一覧を示します。

注記:

- hlq は、データセットの高位修飾子です。インストール用に定義されている命名規則に基づいて、高位修飾子を選択します。

- 表の中のディレクトリブロックおよびブロックの欄に記載の数値は、製品に必要な最小値です。

- 各 DDDEF エントリに必要となる DDname は、データセット名の最後の修飾子と一致する必要があります。たとえば、データセット hlq.SEALINK の場合、対応する DDname は SEALINK です。

- 一時的な RELFILE データセット用に割り振る容量を指定する SMP/E DSSPACE パラメータは、少なくとも (300,150,270) に設定する必要があります。

次の表に、I40ZON ジョブによって割り振られるターゲットライブラリデータセットの一覧を示します。

表2-1 ELS ターゲットライブラリデータセット

データセット名

製品

DSORG

RECFM

LRECL

BLKSIZE

ブロック数 (プライマリ/セカンダリ)

ディレクトリブロック数

hlq.SEALINK

ELS

PO

U

N/A

32760

500/50

99

hlq.SEAMAC

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

5

hlq.SEASAMP

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

5

hlq.SMZLINK

SMC JES3

PO

U

N/A

32760

20/10

5

hlq.LCMLINK

LCM

PO-E

U

N/A

32760

2504/250

5

hlq.LCMSAMP

LCM

PO-E

FB

80

27920

25/25

5

hlq.LCMGUI

LCM

PO

U

N/A

32760

198/500

5

hlq.SCSLINK

MVS/CSC

PO

U

N/A

32760

500/100

100

hlq.SCSMAC

MVS/CSC

PO-E

FB

80

27920

30/10

5

hlq.SCSSAMP

MVS/CSC

PO-E

FB

80

27920

30/10

5

hlq.SLCLINK

LibraryStation

PO

U

N/A

32760

500/100

50

hlq.SLCSAMP

LibraryStation

PO-E

FB

80

27920

30/10

5

hlq.CSLLINK

MVS/CSC LibraryStation

PO

U

N/A

32760

50/10

20

hlq.SACLINK

MVS/CSC LibraryStation

PO

U

N/A

32760

200/10

100

注記:
PDSE (Partitioned Data Set Extended) の代わりに PDS を使用している場合は、ASEAMAC のディレクトリブロックを 50 に増やします。

次の表に、I40ZON ジョブによって割り振られる配布ライブラリデータセットの一覧を示します。

表2-2 ELS 配布ライブラリデータセット

データセット名

製品

DSORG

RECFM

LRECL

BLKSIZE

ブロック数 (プライマリ/セカンダリ)

ディレクトリブロック数

hlq.ASEALINK

ELS

PO

U

N/A

32760

500/50

999

hlq.ASEAMAC

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

5

hlq.ASEASAMP

ELS

PO-E

FB

80

27920

20/10

5

hlq.ASMZLINK

SMC JES3

PO

U

N/A

32760

20/10

5

hlq.ALCMLINK

LCM

PO-E

U

N/A

32760

2504/250

5

hlq.ALCMSAMP

LCM

PO-E

FB

80

27920

25/25

5

hlq.ALCMGUI

LCM

PO

U

N/A

32760

198/500

5

hlq.ASCSLINK

MVS/CSC

PO

U

N/A

32760

500/100

100

hlq.ASCSMAC

MVS/CSC

PO-E

FB

80

27920

30/10

5

hlq.ASCSSAMP

MVS/CSC

PO-E

FB

80

27920

30/10

5

hlq.ASLCLINK

LibraryStation

PO

U

N/A

32760

500/100

50

hlq.ASLCSAMP

LibraryStation

PO-E

FB

80

27920

30/10

5

hlq.ACSLLINK

MVS/CSC LibraryStation

PO

U

N/A

32760

50/10

20

hlq.ASACLINK

MVS/CSC LibraryStation

PO

U

N/A

32760

200/10

100

注記:
PDSE (Partitioned Data Set Extended) の代わりに PDS を使用している場合は、ASEAMAC のディレクトリブロックを 50 に増やします。

SYSLIB 連結の更新

ELS では、異なるバージョンの MVS/ESA JES3、および複数のテープ管理システムがサポートされています。たとえば TLMS と CA-1 です。

サンプルメンバー I50LIB (SMP/E JCL ライブラリ内) を使用して必要な DDDEF エントリを SMP/E CSI に追加し、SYSLIB 連結を変更して適切なマクロライブラリを追加します。

I50LIB ジョブを実行するには:

1. メンバー I50LIB の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I50LIB ジョブを送信します。
このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:

- CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I50LIB サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

- ELS 7.2 製品コンポーネントをその製品の以前のリリースを含む既存のグローバル SMP/E CSI 内にインストールする場合は、SMPCSI 文が既存のグローバル CSI を指している必要があります。

ELS FMID の検証

ELS は標準の SMP/E フォーマットに収められており、次の SMP/E FMID によって識別される複数の SYStem MODification (SYSMOD) 機能として提供されます。

- SSEA720
この FMID には、HSC、SMC、VTCS および CDRT ロードモジュール、配布マクロ、およびサンプルが含まれます。

- SMZ7200
この FMID には、SMC JES3 サポートロードモジュール、配布マクロ、および JES3 リリース 5.2.1、JES3 OS/390 リリース 1.1 以降、または JES3 z/OS リリース 1.0 以降を実行する MVS システムのサンプルが含まれます。

- SLM7200
この FMID には、LCM 7.2 ロードモジュール、配布マクロ、およびサンプルが含まれます。

- SOC7200
この FMID には、LibraryStation ロードモジュールおよびサンプルが含まれます。

- SCS7200
この FMID には、MVS/CSC ロードモジュール、配布マクロ、およびサンプルが含まれます。

- SSCR70C
この FMID には、LibraryStation および MVS/CSC に必要な SAS/C 7.0 の選択されたコンポーネントが含まれます。

- SSCR70D
この FMID には、LibraryStation および MVS/CSC に必要な SAS/C 7.0 の選択されたコンポーネントが含まれます。

ELS 機能の RECEIVE

ターゲットおよび配布ゾーンへのインストールを予定する機能を RECEIVE するには、SMP/E RECEIVE コマンドの発行が必要です。ELS インストール ZIP ファイル、ELS インストールテープ、または ELS インストール CD-ROM から ELS 機能の SMP/E RECEIVE を実行できます。

次の警告について考慮してください。

- 旧リリースの ELS 製品コンポーネントを含む既存のグローバル SMP/E CSI に ELS 7.2 製品コンポーネントをインストールすると、SMP/E CSI から旧リリースのすべての SYSMODS (SAS/C に関連するものを除く) が削除されます。

- ELS 7.2 製品コンポーネントのインストールの前に、既存のグローバル SMP/E CSI をバックアップすることをお勧めしています。

- SMPCSI 文が既存のグローバル CSI を指していなければなりません。

- 以前のリリースの LibraryStation または MVS/CSC を含む既存のグローバル SMP/E CSI 内に LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 をインストールする場合は、SAS/C 機能 (FMID SSCR70C および SSCR70D) を再インストールする必要はありません。

- 残したい SAS/C 機能を持つほかの StorageTek 製品が含まれているグローバル SMP/E CSI には、LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 およびサポートされる SAS/C 機能をインストールしないでください。インストールすると、予測できない結果が生じる場合があります。

ELS インストール ZIP ファイルからの ELS 機能の受信

I60RNET または I60RNTS サンプルメンバーを使用して、UNIX Systems Services (USS) からの ELS 機能の SMP/E RECEIVE を実行します。

- I60RNET は、ELS 機能の RECEIVE を実行します。

- I60RNTS は、SMPNTS (Network Temporary Store) ディレクトリからの ELS 機能の RECEIVE を実行します。

これらのメンバーは、IBM SMP/E RECEIVE FROMNETWORK および RECEIVE FROMNTS コマンドを使用します。これらのコマンドの詳細は、IBM SMP/E のドキュメントを参照してください。

I60RNET または I60RNTS ジョブを実行するには:

1. メンバー I60RNET または I60RNTS の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I60RNET または I60RNTS ジョブを送信します。
このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:

- CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I60RNET または I60RNTS サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

- ELS 7.2 製品コンポーネントをその製品の以前のリリースを含む既存のグローバル SMP/E CSI 内にインストールする場合は、SMPCSI 文が既存のグローバル CSI を指している必要があります。

- 以前のリリースの LibraryStation または MVS/CSC を含むグローバル SMP/E CSI 内に LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 をインストールする場合は、SAS/C 機能 (FMID SSCR70C および SSCR70D) を再インストールする必要はありません。

ELS インストールテープからの ELS 機能の受信

SMP/E JCL ライブラリで提供されている I60RCV サンプルメンバーを使用して、インストールする機能の SMP/E RECEIVE を実行します。ELS SMP/E FMID のリストについては、ELS FMID の検証を参照してください。

I60RCV ジョブを実行するには:

1. メンバー I60RCV の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I60RCV ジョブを送信します。

このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:
CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I60RCV サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

警告:

CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I60RCV サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

ELS インストール CD からの ELS 機能の受信

I60RNET または I60RNTS サンプルメンバーを使用して、UNIX Systems Services (USS) からの ELS 機能の SMP/E RECEIVE を実行します。

- I60RNET は、ネットワークサーバー上にマウントされた CD-ROM から ELS 機能の RECEIVE を実行します。

- I60RNTS は、CD-ROM からロードされた SMPNTS (Network Temporary Store) ディレクトリから ELS 機能の RECEIVE を実行します。

これらのメンバーは、IBM SMP/E RECEIVE FROMNETWORK および RECEIVE FROMNTS コマンドを使用します。これらのコマンドの詳細は、IBM SMP/E のドキュメントを参照してください。

I60RNET または I60RNTS ジョブを実行するには:

1. メンバー I60RNET または I60RNTS の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I60RNET または I60RNTS ジョブを送信します。

このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

注記:
CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I60RNET または I60RNTS サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

次の警告について考慮してください。

- ELS 7.2 製品コンポーネントをその製品の以前のリリースを含む既存のグローバル SMP/E CSI 内にインストールする場合は、SMPCSI 文が既存のグローバル CSI を指している必要があります。

- 以前のリリースの LibraryStation または MVS/CSC を含むグローバル SMP/E CSI 内に LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 をインストールする場合は、SAS/C 機能 (FMID SSCR70C および SSCR70D) を再インストールする必要はありません。

ELS 機能の APPLY

SMP/E JCL ライブラリ内の I70APP サンプルメンバーを使用して、適切なターゲットゾーンに ELS 機能をインストールします。

I70APP ジョブを実行するには:

1. メンバー I70APP の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I70APP ジョブを送信します。

このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I70APP サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

実際の APPLY プロセスの前に、必要に応じて APPLY CHECK オプションを必要な回数だけ使用して SMP/E 処理の問題を識別できます。基本機能を正常にインストールするには、あらかじめ検知された SMP/E に関する問題をすべて解決しておく必要があります。

次の警告について考慮してください。

- ELS 7.2 製品コンポーネントをその製品の以前のリリースを含む既存のグローバル SMP/E CSI 内にインストールする場合は、SMPCSI 文が既存のグローバル CSI を指している必要があります。

- 以前のリリースの LibraryStation または MVS/CSC を含むグローバル SMP/E CSI 内に LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 をインストールする場合は、SAS/C 機能 (FMID SSCR70C および SSCR70D) を再インストールする必要はありません。

ELS 機能の ACCEPT

SMP/E JCL ライブラリ内の I80ACC サンプルメンバーを使用して、適切なターゲットゾーンに ELS 機能を ACCEPT します。

I80ACC ジョブを実行するには:

1. メンバー I80ACC の編集モードに入り、CHGIT コマンドを実行して CHGIT の編集を適用します。

2. I80ACC ジョブを送信します。

このジョブで実行されるすべての手順でリターンコードは 4 以下となります。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

CHGIT の使用が推奨されますが、これはオプションです。CHGIT を使用しないことを選択する場合は、I80ACC サンプルメンバーのプロローグにある指示に従って、必要に応じて編集し、ジョブを送信します。

実際の ACCEPT プロセスの前に、必要に応じて ACCEPT CHECK オプションを必要な回数だけ使用して SMP/E 処理の問題を識別できます。基本機能を正常にインストールするには、あらかじめ検知された SMP/E に関する問題をすべて解決しておく必要があります。

次の警告について考慮してください。

- ELS 7.2 製品コンポーネントをその製品の以前のリリースを含む既存のグローバル SMP/E CSI 内にインストールする場合は、SMPCSI 文が既存のグローバル CSI を指している必要があります。

- 以前のリリースの LibraryStation または MVS/CSC を含むグローバル SMP/E CSI 内に LibraryStation 7.2 または MVS/CSC 7.2 をインストールする場合は、SAS/C 機能 (FMID SSCR70C および SSCR70D) を再インストールする必要はありません。

3 ELS 保守のインストール

この章では、ELS 保守のインストール方法について説明します。ここでは、次のトピックについて説明します。

- 保守インストールデータセット

- ELS 累積サービスの内容

- ELS 保守の SMP/E JCL サンプルのアンロード

- 累積保守のアンロード

- SMP/E RECEIVE 保守

- SMP/E APPLY 保守

- SMP/E ACCEPT 保守

- HELD ELS PTF の分離

ELS 7.2 用および ELS 7.2 と共存している Oracle StorageTek ソフトウェアのすべてのリリース用の最新の累積保守 (PTF および HOLDDATA) を入手してインストールする必要があります。My Oracle Support (MOS) サイトから累積保守をダウンロードします。

http://www.myoraclesupport.com

HOLDDATA および PTF 更新についてこのサイトに頻繁にアクセスし、定期的に累積保守更新をインストールしてください。PTF は、毎月 MOS にリリースされます。

保守のインストールを行う前に、利用可能な最新の保守の情報について、Oracle Global Customer Services に問い合わせてください。Oracle へのお問い合わせについては、はじめにを参照してください。

注記:
PTF および HOLDDATA は ELS リリース時に存在しない可能性がありますが、しばらくすると、毎月 MOS にリリースされます。

保守インストールデータセット

SMP/E を使用して ELS 保守をインストールします。したがって、ELS ベース製品のインストールに使用される SMP/E ターゲットおよび配布ライブラリが必要になります。これらのライブラリの詳細については、ターゲットおよび配布ライブラリデータセットの割り振りと、必須の DDDEF エントリを参照してください。

ELS 累積サービスの内容

ELS 累積保守は ZIP ファイルで配布されます。次の表では、ZIP ファイルに含まれるファイルについて説明します。

表3-1 ELS 7.2 累積サービスの内容 (コードディレクトリ)

ファイル番号

データセット名

説明

1

els72.cvr

PTF カバーレターと JCL サンプル

2

els72.hdd

SMP/E HOLDDATA

3

els72.ptf

サービス PTF

4

els72.smm

サマリーデータ

ELS 保守の SMP/E JCL サンプルのアンロード

ELS 保守をインストールするためのサンプル JCL メンバーは、ELS インストールプロセス中に ELS ZIP ファイル、インストールテープ、または CD-ROM からアンロードされています。詳細については、SMP/E JCL ライブラリのアンロードを参照してください。

これらの JCL サンプルはマスモードでも、個々の SYSMOD での保守でも使用できます。

累積保守のアンロード

次の作業を実行して、カバーレター、HOLDDATA、PTF、およびサマリーデータをアンロードします。

1. 次の例に示すように、次の FTP 受け取り側データセットを事前に割り振っておきます。「hlq」を高位識別子に変更します。「vr」を 72 に変更します。

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.HDD - HOLDDATA
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(30,30))

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.PTF - PTFs
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(13000,300))

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.CVR - Cover Letters
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(30,30))

Data Set Name  . . . :hlq.ELSvr.SMM - Summary
//  RECFM=FB,LRECL=80,SPACE=(27920,(30,30))

2. DOS ウィンドウを開き、cd (ディレクトリ変更) コマンドを使用して、ダウンロードした累積保守ファイルが含まれるディレクトリに移動します。

3. 次のコマンドを入力します。

FTP mvshost
(Supply your user and password credentials.)

binary

mput els72.cvr
mput els72.hdd
mput els72.ptf
mput els72.smm

quit

mput コマンドをこの順序で実行すると、次のファイルがコピーされます。

- els72.cvr

- els72.hdd

- els72.ptf

- els72.smm

コピー先は、MVS システムの次のデータセットとなります。

- hlq.ELS72.CVR

- hlq.ELS72.HDD

- hlq.ELS72.PTF

- hlq.ELS72.SMM

ここで、hlq は高位修飾子です。

SMP/E RECEIVE 保守

サンプルメンバー MAINTRCF には、FMID ごとに SMP/E RECEIVE 保守を実行するためのサンプル JCL が収められています。

このサンプルメンバーを次のように変更します。

- hlq.ELS72.PTF データセットを指すように、SMPPTFIN DD 文を変更します。

- hlq.ELS72.HDD データセットを指すように SMPHOLD DD 文を変更します。

保守を実行するには、サンプルメンバーのプロローグに表示されている指示に従い、ジョブを送信します。

このジョブで実行するすべてのステップの場合、リターンコードはゼロ (0) であることが必要です。それ以外のリターンコードが返された場合は、StorageTek ソフトウェアサポートにお問い合わせください。

SMP/E APPLY 保守

サンプルメンバー MAINTAPF には、FMID ごとに SMP/E APPLY 保守を実行するためのサンプル JCL が収められています。

実際の SMP/E APPLY の前に SMP/E APPLY CHECK を実行するために必要な変更および手順については、サンプルメンバーのプロローグにある指示に従ってください。ジョブを送信し、保守を適用します。

注記:
APPLY に SMC JES3 FMID が含まれている場合は、サンプル JCL 内の APPLY コマンドで ASSEM オプションを指定する必要があります。

SMP/E ACCEPT 保守

注記:
保守の SMP/E ACCEPT の実行は、オプションです。

サンプルメンバー MAINTACF には、FMID ごとに SMP/E ACCEPT 保守を実行するためのサンプル JCL が収められています。

実際の SMP/E ACCEPT の前に SMP/E ACCEPT CHECK を実行するために必要な変更および手順については、サンプルメンバーのプロローグにある指示に従ってください。ジョブを送信し、保守を適用します。

HELD ELS PTF の分離

HOLDSYSTEM 例外データのために適用できなかった PTF を特定するために、前のセクションの APPLY の実行による出力結果を確認します。その PTF のカバーレターを確認し、使用している環境にその PTF を適用できるかを判別します。一般的に、HOLDSYSTEM で使用する ELS SYSMODS には、次の 2 つの種類があります。

- テープ管理システムのスクラッチ変換モジュール (SLUDRCA1、SLUDRRMM、SLUDRSMC、SLUDRTLM、および SLUDRZAR) を更新する SYSMODS。

- ELS SMP/E 環境の制御範囲を超えた依存関係を持つ SYSMODS。たとえば、ELS PTF の中には、特殊な MVS PTF の適用が必要なものもあります。適用しないと、自動処理パッケージを変更しなければなりません。

HOLDSYSTEM 例外データのために適用されなかった SYSMODS の確認結果に基づき、次の 4 つの PTF のリストを作成します。

- リスト 1
使用しているサイトにインストールされていないテープ管理システムのテープ管理システム PTF が含まれます。

- リスト 2
使用しているサイトにテープ管理システムがインストールされており、ソースの修正が必要な場合の、テープ管理システム PTF が含まれます。

- リスト 3
使用しているサイトが PTF カバーレターで定義された条件を満たさないために適用されない非テープ管理システム PTF が含まれます。

- リスト 4
HOLDSYSTEM 例外データのために保留となっている、そのほかのすべての PTF が含まれます。これらは、使用しているインストールに適用できない、保留となっている PTF です。含まれるものは、テープ管理システムが使用しているサイトでインストールされるテープ管理システム PTF であり、ソースコードを修正する必要はありません。

適用可能な ELS HOLDSYSTEM SYSMODS の APPLY

次の例に示すサンプル JCL を使用して、適用可能な HOLDSYSTEM SYSMODS に対して SMP/E APPLY を実行します。

例3-1 SMP/E APPLY HOLDSYSTEM SYSMODS に対する JCL

//jobname  JOB .....
//S1       EXEC smpe-proc
//SMPCNTL  DD  *
SET BDY(target-zone) .
APPLY PTFS
EXCLUDE(ptf1,ptf2,........ptfn)
GROUPEXTEND
FORFMID(
/* FMID-id  */
)
BYPASS(HOLDSYSTEM)
ASSEM
.
/*

4 ELS インストール後のタスクの実施

この章では、ELS インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- ELS ロードライブラリの許可

- SMC インストール後のタスクの実施

- HSC インストール後のタスクの実施

- JES3 インストール後のタスクの実施

次に進む前に、第2章 ELS および追加ソフトウェアのインストールで説明したインストールタスクが終了していることを確認してください

VTCS には、インストール後のタスクはありません。必要な VTCS 構成タスクについては『HSC および VTCS の構成』を参照してください。

ELS ロードライブラリの許可

SMC、HSC、および VTCS は、MVS で許可プログラムとして実行する必要があります。したがって、次の手順を実行して、ELS ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の IEAAPFzz または PROGzz メンバーのどちらかに ELS ロードライブラリを追加します。

2. ELS ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

IEAAPFzz メンバーへの ELS ロードライブラリの追加

ELS ロードライブラリを承認するには、IEAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SEALINK volser,

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

IEAAPFzz メンバーに複数のエントリが存在する場合は、各エントリ (最後を除く) が、続きを示すコンマで終わっている必要があります。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:
ELS ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

PROGzz メンバーへの ELS ロードライブラリの追加

ELS ロードライブラリを承認するには、PROGzz メンバーに次のエントリを追加します。

APF ADD
DSNAME(your.SEALINK)
VOLUME(volser) | SMS

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

注記:
ELS ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、該当するライブラリ名の後ろにリテラルで「SMS」を指定します。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

ELS ロードライブラリの許可

IEAAPFzz または PROGzz メンバーへのエントリの追加は、IPL の実行時にライブラリが承認されるようにするために必要です。

また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MVS システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合は、次のコマンドを発行します。

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SEALINK,SMS

ライブラリが SMS 管理対象でない場合は、次のコマンドを発行します。

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SEALINK,volser

高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

SMC インストール後のタスクの実施

このセクションでは、必要な SMC インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- SMC の MVS サブシステムとしての定義

- MVS LINKLIST ライブラリへの SMCBPREI モジュールのコピーまたは移動

- MVS プログラム属性テーブルへの SMC の追加

- SMC データスペースに関する考慮事項

SMC の MVS サブシステムとしての定義

SMC は動的に定義される MVS サブシステムとして実行されます。マスター MVS サブシステムのもとで実行することも、プライマリジョブ入力サブシステムのもとでセカンダリサブシステムとして実行することもできます。

多くの場合、SMC はインストール時に動的に定義されるため、MVS サブシステム名テーブルに追加する必要はありません。

ただし、次の条件に該当する場合、必要に応じて MVS サブシステム名テーブル (SYS1.PARMLIB メンバー IEFSSNzz) に SMC を追加する必要があります。

- SMC とテープ管理システムを同じホストで実行し、テープ管理システムが MVS 動的サブシステムとしても実行されている場合、メッセージ処理の正しい順序を確認するため、サブシステム名テーブルへ、テープ管理システムと SMC の両方を追加してください。テープ管理システムとの相互作用およびサブシステム名テーブルを参照してください。

- 同じホストで SMC および Unicenter CA-MIA 製品を実行する場合、EDL 処理が必ず正しい順番で行われるようにするために、Unicenter CA-MIA および SMC の両方をサブシステム名テーブルに追加してください。「Unicenter CA-MIA との相互作用およびサブシステム名テーブル」を参照してください。

- 同じホストで SMC、テープ管理システム、および Unicenter CA-MIA 製品を実行する場合、これらの 3 つをサブシステム名テーブルに追加してください。「SMC、TMS、Unicenter CA-MIA 間の相互作用およびサブシステム名テーブル」を参照してください。

- マスター MVS サブシステム (プライマリジョブ入力サブシステムではなく) のもとで SMC を実行するには、SMC をサブシステム名テーブルに追加してください。「MSTR およびサブシステム名テーブルのもとでの SMC の実行」を参照してください。
また、SMC START 手順を含む PROCLIB は、マスターアドレス空間の PROCLIB 連結に存在しなければなりません。この連結は、DD IEFPDSI の下の SYS1.PARMLIB(MSTJCLzz) で定義されます。

テープ管理システムとの相互作用およびサブシステム名テーブル

テープ管理システム (TMS) を実行する場合、必ず SMC の前に MVS マウントメッセージが処理されるようにする必要があります。(TMS) エントリが SMC エントリの前に来るように、テープ管理システムおよび SMC をサブシステム名テーブルに追加します。次の例では、CA-1 リリース 5.1 以降および SMC のエントリを示しています。

SUBSYS SUBNAME(JES2) PRIMARY(YES) START(NO)
SUBSYS SUBNAME(TMS)
SUBSYS SUBNAME(SMC0) INITRTN (SMCBPREI)

テープ管理システムを同じホストにインストールする場合、テープ管理システムおよび SMC の両方をサブシステム名テーブルに追加することをお勧めしています。

次は、両方が動的サブシステムである場合のテープ管理システムと SMC のサブシステム名定義シナリオです。

- シナリオ 1
このシナリオでは、SMC と TMS の両方がサブシステム名テーブルで定義されます。このシナリオはサポートされており、推奨されます。テーブル中、TMS は SMC の前になければなりません。

- シナリオ 2
このシナリオでは、SMC がサブシステム名テーブルに定義されていますが、TMS は定義されていません。このシナリオはサポートされていません。TMS は SMC の前に MVS マウントメッセージの処理を実行できません。

- シナリオ 3
このシナリオでは、TMS がサブシステム名テーブルに定義されていますが、SMC は定義されていません。このシナリオはサポートされていますが、推奨されません。SMC は必ず TMS のあとに起動しなければなりません。

注記:
「サブシステム名テーブルの SMC に関する修正についての注意」を参照してください。

Unicenter CA-MIA との相互作用およびサブシステム名テーブル

同じホストで Unicenter CA-MIA 製品を実行する場合、Computer Associates では、Unicenter CA-MIA の定義の前に、SMC を定義し、Unicenter CA-MIA および SMC の両方をサブシステム名テーブルに追加することをお勧めしています。

次の例では、SMC および Unicenter CA-MIA のエントリを示しています。

SUBSYS SUBNAME(JES2) PRIMARY(YES) START(NO)
SUBSYS SUBNAME(SMC0) INITRTN(SMCBPREI)
SUBSYS SUBNAME(MIA)

Unicenter CA-MIA の互換性を実現するには、SMC での ALLOCDEF MIACOMPAT(ON) オプションの指定も必要です。ALLOCDEF コマンドについては、『ELS コマンド、制御文、およびユーティリティーリファレンス』を参照してください。

注記:
「サブシステム名テーブルの SMC に関する修正についての注意」を参照してください。

SMC、TMS、Unicenter CA-MIA 間の相互作用およびサブシステム名テーブル

同じホストで SMC、テープ管理システム (TMS)、および Unicenter CA-MIA 製品すべてを実行する場合、これらの 3 つの製品すべてを、次の例に示した順番でサブシステム名テーブルに追加してください。

SUBSYS SUBNAME(JES2) PRIMARY(YES) START(NO)
SUBSYS SUBNAME(TMS)
SUBSYS SUBNAME(SMC0) INITRTN(SMCBPREI)
SUBSYS SUBNAME(MIA)

Unicenter CA-MIA の互換性を実現するには、SMC での ALLOCDEF MIACOMPAT(ON) オプションの指定も必要です。ALLOCDEF コマンドについては、『ELS コマンド、制御文、およびユーティリティーリファレンス』を参照してください。

注記:
「サブシステム名テーブルの SMC に関する修正についての注意」を参照してください。

MSTR およびサブシステム名テーブルのもとでの SMC の実行

プライマリジョブ入力サブシステムではなく、MSTR サブシステムのもとで SMC を実行するには、次のエントリをサブシステム名テーブルに追加して、SMC サブシステム名を識別する必要があります。

SUBSYS SUBNAME(SMC0)

使用しているプライマリジョブ入力サブシステムが JES3 である場合、SMC は MSTR の下では実行できず、JES3 の下で実行する必要があります。

SMC サブシステムが MSTR のもとで実行される場合、SMC START 手順で PARM パラメータの MSTR オプションも含める必要があります。SMC START 手順の作成については、『SMC の構成と管理』を参照してください。

MSTR の下で実行するためにサブシステム名テーブルに SMC を追加する代わりとして、MVS Start コマンドで SUB=MSTR パラメータを指定して SMC サブシステムを起動する方法があります。SMC START 手順の実行については、『SMC の構成と管理』を参照してください。

サブシステム名テーブルの SMC に関する修正についての注意

次の点を考慮してください。

- SUBNAME(name) パラメータは SMC START 手順名と一致する 1 - 4 文字の名前を指定します。SUBNAME(name) パラメータを使用して定義する SMC サブシステム名が SMC START 手順の名前に一致しない場合は、START 手順内の PARM パラメータに SYSS オプションを含める必要があります。SMC START 手順の作成については、『SMC の構成と管理』を参照してください。

- 定位置指定形式ではなく、SUBSYS コマンドのキーワード形式を使用する必要があります。サブシステム名の定義についての詳細は、IBM z/OS の資料を参照してください。

- サブシステム名を動的に定義していない場合、SMC サブシステム名のエントリを有効にするには、MVS ホストシステムの IPL を実行する必要があります。

- Unicenter CA-MIA サブシステム名をサブシステム名テーブルに追加した場合は、次のいずれかの状態でなくてはなりません。

- このサブシステムを使用するスターテッドタスクは、マスターアドレス空間の PROCLIB 連結に存在することが必要です。この連結は、DD IEFPDSI の下の SYS1.PARMLIB(MSTJCLzz) で定義されます。

- Unicenter CA-MIA の Start コマンドでは SUB=JES2 が指定される必要があります。
たとえば、S CAMIA,SUB=JES2 とします。

MVS LINKLIST ライブラリへの SMCBPREI モジュールのコピーまたは移動

SMC をセカンダリ MVS サブシステムとして実行する場合、SEALINK ライブラリ内に存在する SMC サブシステム初期化前ルーチンモジュール (SMCBPREI) は、MVS LINKLIST ライブラリ内にも存在する必要があります。SMCBPREI モジュールは、SEALINK から LINKLIST ライブラリにコピーまたは移動できます。

SMCBPREI 初期化前ルーチンモジュールは、SMC リリース間で機能的に互換性があります。ただし、将来の互換性のために、SMCBPREI 初期化前モジュールの最新のリリースを使用してください。

MVS プログラム属性テーブルへの SMC の追加

MVS プログラム属性テーブル (PPT) を修正して、SMC サブシステムに関するエントリを追加する必要があります。

SYS1.PARMLIB のメンバー SCHEDzz に次のエントリを追加します。

PPT PGMNAME(SMCBINT),PRIV,SYST,KEY(3)

注記:

- SMC の実行には、(1-7 の) ローキーを使用します。このセクションの例では、キー 3 を使用しています。キー 8-15 を使用すると、予測できない結果が生じます。

- SCHEDzz メンバーを変更したあと、IPL または動的な更新を実行する必要があります。

SMC データスペースに関する考慮事項

SMC は、SCOPE=COMMON のデータスペースを使用して相互アドレス空間通信を実行します。IEASYSzz メンバーの MAXCAD パラメータが、SMC を示すように MVS で適切に設定されていることを確認してください。このパラメータは、MVS システムで使用できる共通のデータスペースの数を制御します。

詳細については、IBM z/OS の資料を参照してください。

HSC インストール後のタスクの実施

このセクションでは、必要な HSC インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- HSC の MVS サブシステムとしての定義

- HSC ユーザー出口ライブラリの許可

- MVS LINKLIST ライブラリへの SLSBPREI モジュールのコピーまたは移動

- MVS プログラム属性テーブルへの HSC の追加

- HSC および VTCS の SMF パラメータの追加

- TMS インタフェース (SLUDR*) ルーチンの再アセンブル

HSC の MVS サブシステムとしての定義

HSC は、マスター MVS サブシステムのもとで実行することも、プライマリジョブ入力サブシステムのもとでセカンダリサブシステムとして実行することもできます。

- HSC をマスター MVS サブシステムの下で実行する場合は、サブシステム名テーブル (SYS1.PARMLIB メンバー IEFSSNzz) に、サブシステム名を識別する行を追加する必要があります。これは、HSC スターテッドタスク手順の手順名に対応する、1-4 文字の名前です。

- HSC をセカンダリ MVS サブシステムとして実行する場合は、サブシステム名テーブル (SYS1.PARMLIB メンバー IEFSSNzz) に、次を識別する行を追加する必要があります。

- サブシステム名。これは、HSC START 手順名に対応する 1-4 文字の名前です。

- HSC サブシステム初期設定ルーチン名。これは SLSBPREI でなければなりません。

HSC サブシステム名を SLS0 とすると、HSC をマスター MVS サブシステムのもとであるいはセカンダリ MVS サブシステムとして実行する場合、HSC をサブシステム名テーブルに正しく追加するには、次の行を追加します。

SUBSYS SUBNAME(SLS0) INITRTN(SLSBPREI) /* keyword format */

MVS SETSSI コマンドを使用して HSC サブシステム名を動的に定義することも可能です。例:

マスターサブシステムの下で実行している場合:

SETSSI ADD,SUB=SLS0

セカンダリサブシステムとして実行している場合:

SETSSI ADD,SUB=SLS0,INITRTN=SLSBPREI

どちらの例でも、SLS0 は HSC サブシステム名、SLSBPREI は HSC サブシステム初期設定ルーチン名です。

注記:

- サブシステム名テーブルで指定した HSC サブシステム名が HSC START タスク手順の名前に合っていない場合は、START 手順の PARM パラメータに SYSS オプションを追加する必要があります。HSC 起動手順の作成については、『HSC および VTCS の構成』を参照してください。

- HSC サブシステム名を動的に定義していない場合、HSC サブシステム名のエントリを有効にするには、MVS ホストシステムの IPL を実行する必要があります。

- HSC サブシステム名を動的に定義していない場合、HSC サブシステム名のエントリを有効にするには、MVS ホストシステムの IPL を実行する必要があります。

- サブシステム名の定義についての詳細は、IBM z/OS の資料を参照してください。

HSC ユーザー出口ライブラリの許可

HSC ユーザー出口ライブラリは、HSC ロードライブラリと同じライブラリでも、異なるライブラリでも許容されます。HSC ユーザー出口ライブラリが別のライブラリの場合は、次の手順を実行して、ユーザー出口ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の IEAAPFzz または PROGzz メンバーのどちらかに HSC ユーザー出口ロードライブラリを追加します。

2. HSC ユーザー出口ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

IEAAPFzz メンバーへの HSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

HSC ユーザー出口ロードライブラリを承認するには、IEAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SEALINK    volser
your.HSC_USEREXIT.LOAD    volser

これらのエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

IEAAPFzz メンバーに複数のエントリが存在する場合は、各エントリ (最後を除く) が、続きを示すコンマで終わっている必要があります。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:
HSC ユーザー出口ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

PROGzz メンバーへの HSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

HSC ユーザー出口ロードライブラリを承認するには、PROGzz メンバーに次のエントリを追加します。

APF ADD
DSNAME(your.SEALINK)
VOLUME(volser) | SMS
APF ADD
DSNAME(your.HSC_USEREXIT.LOAD)
VOLUME(volser) | SMS

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

注記:
HSC ユーザー出口ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、該当するライブラリ名の後ろにリテラルで「SMS」を指定します。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

HSC ユーザー出口ロードライブラリの許可

IEAAPFzz または PROGzz メンバーへのエントリの追加は、IPL の実行時にライブラリが承認されるようにするために必要です。また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MVS システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.HSC_USEREXIT.LOAD,SMS

ライブラリが SMS 管理対象ではない場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.HSC_USEREXIT.LOAD,volser

どちらのコマンドでも、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

MVS LINKLIST ライブラリへの SLSBPREI モジュールのコピーまたは移動

HSC をセカンダリ MVS サブシステムとして実行する場合、SEALINK ライブラリ内に存在する HSC サブシステム初期化前ルーチンモジュール (SLSBPREI) は、MVS LINKLIST ライブラリ内にも存在する必要があります。SLSBPREI モジュールを SEALINK ライブラリから LINKLIST ライブラリにコピーまたは移動できます。

SLSBPREI 事前初期設定ルーチンモジュールは、HSC の各リリース間で、機能の互換性があります。ただし、それ以上の互換性については、SLSBPREI 事前初期設定モジュールの最新のリリースを使用してください。

MVS プログラム属性テーブルへの HSC の追加

MVS プログラム属性テーブル (PPT) を修正して、HSC サブシステムに関するエントリを追加する必要があります。

SYS1.PARMLIB のメンバー SCHEDzz に次のエントリを追加します。

PPT PGMNAME(SLSBINIT),PRIV,SYST,KEY(3)

注記:
HSC の実行には、(1-7 の) ローキーを使用します。このセクションの例では、キー 3 を使用しています。キー 8-15 を使用すると、SOC1 や SOC4 の異常終了などの予測不可能な結果が生じます。

HSC および VTCS の SMF パラメータの追加

HSC は、HSC および VTCS イベントの SMF レコードサブタイプを生成できます。これらのレコードのサブタイプを生成するには、SYS1.PARMLIB のメンバー SMFPRMzz 内のシステム管理機能 (SMF) パラメータに 2 行を追加し、次の項目を指定する必要があります。

- HSC サブシステム名

- HSC 記録間隔、INTERVAL(hhmmss) として指定。
値が小さいほどデータの記録頻度は多くなります。

ライブラリパフォーマンスへの影響を避けるため、指定時間は最低 15 分 (001500) とするよう強くお勧めしています。VSM をサポートしない HSC システムについては、1 時間間隔 (010000) の指定をお勧めしています。

- HSC SMF レコードタイプ

- 記録対象の HSC/VTCS SMF レコードサブタイプ。
HSC および VTCS が生成できるサブタイプの詳細は、『ELS プログラミングリファレンス』を参照してください。

HSC サブシステム名が SLS0 の場合、HSC および VTCS レコードサブタイプを追加する行の例を次に示します。

SUBSYS(SLS0,INTERVAL(001500),TYPE(255))
SUBPARM(SLS0(SUBTYPE(1-8,10,11,13-21,25-33)))

注記:
SMF オプションで SUBTYPE パラメータを指定しない場合、HSC は 1 から 6 のサブタイプを生成します。カートリッジの移動および表示レコードを生成するには、SUBPARM パラメータをコーディングし、サブタイプ 7 と 8 を組み込む必要があります。

TMS インタフェース (SLUDR*) ルーチンの再アセンブル

使用しているテープ管理システムと関連リリースレベルによっては、HSC SLUCONDB ユーティリティーおよび SMC SMCUDBX ユーティリティーによって呼び出される TMS (テープ管理システム) インタフェース (SLUDR*) ルーチンを再アセンブルしなければならない場合があります。これらのルーチンにローカルで修正を加えている場合も、再アセンブルが必要です。これらのルーチンは、ELS のインストール中に生成された SEALINK ライブラリに含まれています。

注記:

- TMS インタフェースルーチンのソースは ELS 7.0 で変更されました。SLUDR* に一致する名前を持つモジュールにローカル変更を加えた場合は、ELS 7.0/7.1/7.2 ソースをローカル変更で変更して再アセンブルする必要があります。古いバージョンの SLUDR* モジュールは、SLUCONDB の ELS 7.0/7.1/7.2 バージョンに対応していません。

- SLUCONDB および SMCUDBX ユーティリティー、および TMS インタフェースルーチンの詳細については、ELS コマンド、制御文、およびユーティリティーリファレンス』を参照してください。

- スクラッチ更新 (SLUCONDB) ユーティリティーの詳しい再アセンブル要件については、『HSC および VTCS の管理』を参照してください。

JES3 インストール後のタスクの実施

このセクションでは、TAPE SETUP 処理を実行する JES3 環境に必要なインストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- SMC のための SMCERSLV モジュールのアセンブルおよびリンク編集

- SMC JES3 ロードライブラリの許可

- SMC Type 1 の修正の作成およびインストール

- SMC の JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正の作成およびインストール

- SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正の作成およびインストール

SMC のための SMCERSLV モジュールのアセンブルおよびリンク編集

ASSEM オプションで SMC JES3 サポート機能をインストールした場合は、SMCERSLV モジュールのリンク編集とアセンブリが自動的に実行されています。SMCERSLV モジュールは、SMC に必要な JES3 マクロフィールドの正しいオフセットと長さを取得します。

SMCERSLV モジュールの初期のアセンブリとリンク編集のあとは、JES3 マクロに IBM 保守が適用されるたびに、このモジュールを手動で再アセンブルする必要があります。特定の JES3 マクロが更新されたら、SMC SAMPLIB のメンバー SMCJRSLV を実行することによって、SMCERSLV の再アセンブルを実行できます。

SMCJRSLV ライブラリメンバーは、MVS/JES3 ターゲットおよび配布ゾーンに対して実行されます。SMCJRSLV ジョブのプロローグに含まれている指示に従って、必要なすべての変更を行い、ジョブを実行します。

注記:
SMCERSLV モジュールを再アセンブルするには SMCJRSLV ライブラリメンバーを使用することを強くお勧めします。JES3 マクロへの保守の適用後に SMCERSLV モジュールの再アセンブルを実行しないと、SMC の予測できない動作が起こる可能性があります。

SMC JES3 ロードライブラリの許可

SMC および JES3 のためのロードモジュールのアクセス

SMC JES3 ロードライブラリ内のすべてのロードモジュールが JES3 アドレス空間にアクセスできなければなりません。したがって、次の手順を実行して、SMC JES3 ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の IEAAPFzz または PROGzz メンバーのどちらかに SMC JES3 ロードライブラリを追加します。

2. SMC JES3 ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

注記:

- JES3 の「ホットスタート」は上記のモジュールをアクティブにする必要があります。

- IATIIP1 Type 1 変更の NOSMC パラメータが PROMPT に設定されている場合は、モジュール SMCERSLV が JES3 アドレス空間からアクセス可能である必要があります。この変更については、SMC Type 1 の修正の作成およびインストールを参照してください。

- モジュール SMCERSLV は SMC アドレス空間にアクセスできなければなりません。このモジュールは、SMZ7200 FMID がインストールされている SMZLINK ライブラリに自動的にアセンブルされます。

IEAAPFzz メンバーへの SMC JES3 ロードライブラリの追加

SMC JES3 ロードライブラリを承認するには、IEAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SMZLINK volser,

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

IEAAPFzz メンバーに複数のエントリが存在する場合は、各エントリ (最後を除く) が、続きを示すコンマで終わっている必要があります。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:
SMC JES3 ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

PROGzz メンバーへの SMC JES3 ロードライブラリの追加

SMC JES3 ロードライブラリを承認するには、PROGzz メンバーに次のエントリを追加します。

APF ADD
DSNAME(your.SMZLINK)
VOLUME(volser)

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

注記:
SMCJES3 ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

SMC JES3 ロードライブラリの許可

IEAAPFzz または PROGzz メンバーへのエントリの追加は、IPL の実行時にライブラリが承認されるようにするために必要です。また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MVS システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SMZLINK,SMS

ライブラリが SMS 管理対象ではない場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SMZLINK,volser

どちらのコマンドでも、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

SMC Type 1 の修正の作成およびインストール

TAPE SETUP 処理を実行する JES3 環境では、特定の JES3 モジュールに対するタイプ 1 変更の作成および SMP/E インストールが必要です。

注記:
現在 HSC、MVS/CSC、または以前のリリースの SMC が実行されている MVS/JES3 システム上で SMC を実行しようとする場合は、既存の Type 1 の修正を削除し、SMC Type 1 の修正を作成してインストールする必要があります。

SMC Type 1 の修正の作成

次の各 JES3 モジュールに対する SMC Type 1 変更を作成するには、SMCEHOOK マクロを使用します。

IATIICM (オプション)

JES3 モジュール IATIICM に対する Type 1 の修正により、SMC は、JCL DD 文に指定されている場合、DFSMS DATACLAS の記録技法とメディアの値を取り出せるようになります。JCL DD 文に DATACLAS が指定されるようにインストールしている場合に限り、これらの修正をインストールしてください。

IATIIP1 (必須)

JES3 モジュール IATIIP1 に対する Type 1 の修正により、SMC でデバイス分離が可能になります。SMCEHOOK マクロは、SMC がデータセットのボリュームがどこに存在するかを判定し、ジョブの中間ジョブサマリーテーブル (IJS) 内のそのボリュームの位置に基づいてエソテリック名を置換できるようにする、IATIIP1 モジュール内の ACALL を提供します。次に、JES3 はそのジョブに対するジョブサマリーテーブル (JST) を作成します。これは、デバイス設定の変更およびボリューム介入処理に使用されるものです。この Type 1 の修正は必須です。

SMCEHOOK マクロの NOSMC パラメータをコーディングして、C/I 処理の発生時に SMC がアクティブでない場合に JES3 C/I に実行させるアクションを示します。SMC がまだ初期化されていない場合に JES3 割り振りを続行するかどうかに基づき、パラメータ値を選択します。有効な値とアクションは次のとおりです。

- NOSMC=PROMPT である場合は、1 つの C/I プロセスがオペレータに SMC を起動するよう求め、SMC の初期化を待ちます。

- NOSMC=NONE である場合は、C/I プロセスが StorageTek テープサブシステムなしで続行されます。

IATMDAL (必須)

JES3 モジュール IATMDAL に対する Type 1 の修正により、SMC でデバイス設定の変更ができるようになります。SMCEHOOK マクロは、SMC がトランスポートの割り当てをそのボリュームを含むもっとも近い LSM (特定の要求)、または最大数のスクラッチボリュームを含む LSM (不特定の要求) に送信できるようにする、IATMDAL モジュール内の ACALL を提供します。ジョブに対して作成された JST は、デバイス設定の変更およびボリューム介入処理に使用されます。この Type 1 の修正は必須です。

SMCEHOOK マクロの TASKID パラメータをコーディングして、デバイス優先度のタスク ID を示します。使用できる値の範囲は 151-255 です。デフォルト値は 203 です。

IATMDFE (オプション)

JES3 モジュール IATMDFE に対する Type 1 の修正により、SMC は、動的な割り振りの間にライブラリカートリッジトランスポートのオペレータ介入メッセージを抑止できます。介入メッセージを抑止する場合にこの修正をインストールします。ユーザー修正はオプションです。

SMC Type 1 の修正のインストール

SMCEHOOK マクロのプロローグには、その使用に関連した詳細な指示が示されています。SMCEHOOK マクロは、SMCMAC ライブラリ内に存在します。

SMC サンプルメンバー SMCUIICM、SMCUIIP1、SMCUMDAL、および SMCUMDFE には、SMC JES3 Type 1 変更の例が含まれています。

JES3 モジュールに SMC Type 1 の修正を作成したあとは、Type 1 の修正の SMP/E インストールをする必要があります。IATIICM、IATIIP1、IATMDAL、および IATMDFE に対する SMC Type 1 変更を SMP/E インストールするには、SMC SAMPLIB メンバー SMCJTYP1 を使用します。次の例は、メンバー SMCJTYP1 に含まれる JCL を示しています。

例4-1 SMCJTYP1 JCL

//jobname  JOB  .....
//INSTTYP1 EXEC PGM=GIMSMP,REGION=4096K
//SMPCSI   DD   DSN=your.jes3.global.csi,DISP=SHR
//SMPPTFIN DD   DSN=your.usermods,DISP=SHR
//SMPHOLD  DD   DUMMY
//SMPCNTL  DD   *
SET BDY(GLOBAL).
RECEIVE S(
LUSIICM
LUSIIP1
LUSMDAL
LUSMDFE
) .
SET BDY(jes3-target-zone) .
APPLY   S(
LUSIICM
LUSIIP1
LUSMDAL
LUSMDFE
) .
/*

次の手順を実行します。

1. SMC SAMPLIB の作業コピーを表す新しいデータセットを割り当てます。独自の命名規則を使用し、元の SMC SAMPLIB と同じ LRECL、RECFM、および DSORG 値を指定します。

注記:
元の SMC SAMPLIB は編集しないでください。

2. SMC SAMPLIB メンバーの SMCUIIP1 と SMCUMDAL を、手順 1 で割り振りしたデータセットにコピーします。この 2 つのメンバーの最初に表示されている修正を実行します。
手順 2 - 4 で説明されるこのデータセットの編集に際しては、行番号の設定を OFF にする必要があります。

3. IATIICM への変更が使用しているシステムに適しているかどうかを判定します。適している場合は、SMC SAMPLIB メンバーの SMCUIICM を手順 1 で割り振りしたデータセットにコピーします。このメンバーに表示されている修正を実行します。

4. IATMDFE への変更が使用しているシステムに適しているかどうかを判定します。適している場合は、SMC SAMPLIB メンバーの SMCUMDFE を手順 1 で割り振りしたデータセットにコピーします。このメンバーに表示されている修正を実行します。

5. SMC SAMPLIB メンバー SMCJTYP1 を編集します。

- ローカル標準を満たすように JOB カードを変更します。

- your.jes3.global.csi を、JES3 グローバル CSI の名前に変更します。

- your.usermods を手順 1 で割り振りしたデータセットの名前に変更します。

- jes3-target-zone を JES3 SMP/E ターゲットゾーン名に変更します。

- IATIICM への変更をインストールしない場合は、RECEIVE および APPLY 文から LUSIICM 文かを削除します。

- IATMDFE への変更をインストールしない場合は、RECEIVE および APPLY 文から LUSMDFE 文を削除します。

6. ジョブを送信します。

SMC の JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正の作成およびインストール

マウントのデファー処理およびライブラリボリュームのオペレータ介入メッセージの抑止を可能にする場合は、JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正の作成および SMP/E インストールが必要です。

SMC の JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正の作成

共通の割り振りの間にマウントのデファー処理およびライブラリボリュームのオペレータ介入メッセージの抑止を実行するには、JES3 IATUX09 ユーザー出口のソースおよびユーザー修正の作成が必要です。

JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正により、ライブラリカートリッジトランスポートのオペレータ介入メッセージの抑止が可能になり、マウント処理機能のデファー処理ができるようになります。ユーザー出口を使用するかどうかはオプションです。ただし、共通の割り振りの間にマウントのデファー処理およびライブラリボリュームのオペレータ介入メッセージの抑止を実行する場合には、インストールする必要があります。

インストールですでに JES3 ユーザー出口 IATUX09 を使用している場合は、既存のユーザー出口の名前を変更し、新しいロードモジュール名を SETC のオペランドフィールド内のラベル &OLDUX09 に配置します。サンプルのユーザー出口 SMC3UX09 にある SETC のラベル &OLDUX09 を参照してください。

ソースの例は SMC サンプルメンバー SMC3UX09 に含まれており、ユーザー変更の例は SMC SAMPLIB メンバー SMCUUX09 に含まれています。

SMC の JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正のインストール

JES3 IATUX09 ユーザー出口の修正を作成したあと、そのユーザー出口の修正の SMP/E インストールが必要です。JES3 ユーザー出口の修正の SMP/E インストールを実行するには、サンプルライブラリメンバー SMCJUX09 を使用します。

次の例は、SMCJUX09 に含まれる JCL を示しています。

例4-2 SMCJUX09 JCL

//jobname  JOB .....
//INSTUX09 EXEC PGM=GIMSMP,REGION=4096K
//SMPCSI   DD   DSN=your.jes3.global.csi,DISP=SHR
//SMPPTFIN DD   DSN=your.usermods,DISP=SHR
//SMPHOLD  DD   DUMMY
//SMPCNTL  DD   *
SET BDY(GLOBAL) .
RECEIVE S(
LUSUX09
) .
SET BDY(jes3-target-zone) .
APPLY   S(
LUSUX09
) .
/*

次の手順を実行します。

1. SMC SAMPLIB の作業コピーを表す新しいデータセットを割り当てます。独自の命名規則を使用し、元の SMC SAMPLIB と同じ LRECL、RECFM、および DSORG 値を指定します。SMC Type 1 の修正のインストールの説明に従って以前にデータセットを割り当てている場合は、そのデータセットを使用できます。

注記:
元の SMC SAMPLIB は編集しないでください。

2. SMC SAMPLIB メンバーの SMCUUX09 と SMC3UX09 を手順 1 で割り振りしたデータセットにコピーします。
SMCUUX09 の先頭にドキュメント化されている手順を調べ、必要なすべての変更を実行します。

注記:
すでに IATUX09 を使用している場合は、既存のユーザー出口の変更の名前を変更する必要があります。

3. SMC SAMPLIB メンバー SMCJUX09 を編集します。

- ローカル標準を満たすように JOB カードを変更します。

- your.jes3.global.csi を、JES3 グローバル CSI の名前に変更します。

- your.usermods を手順 1 で割り振りしたデータセットの名前に変更します。

- jes3-target-zone を JES3 SMP/E ターゲットゾーン名に変更します。

4. ジョブを送信します。

SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正の作成およびインストール

ライブラリボリュームの JES3 マウントメッセージ (IAT5210) の処理を可能にするには、JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正の作成および SMP/E インストールが必要です。

SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正の作成

ライブラリボリュームの JES3 マウントメッセージの処理を可能にするには、JES3 IATUX71 ユーザー出口のソースおよびユーザー修正の作成が必要です。

JES3 IATUX71 ユーザー出口の変更を使用すると、JES3 マウントメッセージ IAT5210 に応答して必要なボリュームをマウントすることが可能になります。このユーザー出口はオプションです。ただし、ライブラリサブシステムのポリシーがマウントのデファー処理を要求しない場合、ライブラリボリュームの JES3 マウントメッセージの処理を可能にするには、このユーザー出口をインストールする必要があります。HSC の場合は、ALLOC コマンドパラメータ DEFER を OFF に設定すると、マウント遅延は要求されません。MVS/CSC の場合は、DEFER 起動パラメータを NO に設定するか、または ALTER コマンドでその値を NO にリセットすると、マウント遅延は要求されません。

ユーザー出口の変更の例は、SMC サンプルメンバー SMCUUX71 に含まれています。

SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正のインストール

JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正を作成したあと、そのユーザー出口の修正の SMP/E インストールが必要です。JES3 ユーザー出口の修正の SMP/E インストールを実行するには、サンプルライブラリメンバー SMCJUX71 を使用します。

次の例は、SMCJUX71 に含まれる JCL を示しています。

例4-3 SMCJUX71 JCL

//jobname  JOB .....
//INSTUX71 EXEC PGM=GIMSMP,REGION=4096K
//SMPCSI   DD   DSN=your.jes3.global.csi,DISP=SHR
//SMPPTFIN DD   DSN=your.usermods,DISP=SHR
//SMPHOLD  DD   DUMMY
//SMPCNTL  DD   *
SET BDY(GLOBAL) .
RECEIVE S(
LUSUX71
) .
SET BDY(jes3-target-zone) .
APPLY   S(
LUSUX71
) .
/*

次の手順を実行します。

1. SMC SAMPLIB の作業コピーになる新しいデータセットを割り当てます。独自のデータセット命名規則を使用して、このデータセットを RECFM=FB、DSORG=PS、LRRECL=80 として割り当てます。SMC Type 1 の修正のインストールの説明に従って以前にセットを割り当てている場合は、そのデータセットを使用できます。

注記:
元の SMC SAMPLIB は編集しないでください。

2. SMC SAMPLIB メンバーの SMCUUX71 と SMC3UX71 を手順 1 で割り振りしたデータセットにコピーします。SMC の JES3 IATUX71 ユーザー出口の修正の作成およびインストールの指示に従って、SMC3UX71 の最初にある手順を調べ、必要なすべての変更を実行します。

注記:
すでに IATUX71 を使用している場合は、既存のユーザー出口の変更の名前を変更する必要があります。

3. SMC SAMPLIB メンバー SMCJUX71 を編集します。

- ローカル標準を満たすように JOB カードを変更します。

- your.jes3.global.csi を、JES3 グローバル CSI の名前に変更します。

- your.usermods を手順 1 で割り振りしたデータセットの名前に変更します。

- jes3-target-zone を JES3 SMP/E ターゲットゾーン名に変更します。

4. ジョブを送信します。

5 ELS 追加ソフトウェアのインストール後のタスクの実施

この章では、ELS パッケージに含まれている追加メインフレームソフトウェアのインストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- LCM インストール後のタスク

- MVS/CSC インストール後のタスク

- LibraryStation インストール後のタスク

次に進む前に、第2章 ELS および追加ソフトウェアのインストールで説明したインストールタスクが終了していることを確認してください

LCM インストール後のタスク

このセクションでは、必要な LCM インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- LCM ロードライブラリの許可

- EDI からの HSC CDS の除外

- LCM インストールの検証

- LCM Agent のインストールおよび構成 (オプション)

- LCM Explorer のインストール (オプション)

LCM ロードライブラリの許可

LCM は MVS で許可プログラムとして実行する必要があります。したがって、次の手順を実行して、LCM ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の IEAAPFzz または PROGzz メンバーのどちらかに LCM ロードライブラリを追加します。

2. LCM ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

IEAAPFzz メンバーへの LCM ロードライブラリの追加

LCM ロードライブラリを承認するには、IEAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.LCMLINK volser,

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

IEAAPFzz メンバーに複数のエントリが存在する場合は、各エントリ (最後を除く) が、続きを示すコンマで終わっている必要があります。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:
LCM ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

PROGzz メンバーへの LCM ロードライブラリの追加

LCM ロードライブラリを承認するには、PROGzz メンバーに次のエントリを追加します。

APF ADD
DSNAME(your.LCMLINK)
VOLUME(volser) | SMS

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

注記:
LCM ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、該当するライブラリ名の後ろにリテラルで「SMS」を指定します。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

LCM ロードライブラリの許可

IEAAPFzz または PROGzz メンバーへのエントリの追加は、IPL の実行時にライブラリが承認されるようにするために必要です。また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MVS システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.LCMLINK,SMS

ライブラリが SMS 管理対象ではない場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.LCMLINK,volser

高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

EDI からの HSC CDS の除外

z/OS 1.5 以降の Enhanced Data Integrity (EDI) 機能を使用している場合は、HSC CDS のすべてのコピーを EDI 処理から除外する必要があります。詳細については、インストールされているバージョンの『DFSMS: Using Data Sets』を参照するか、IFGPSEDI PARMLIB メンバー中の適切なエントリ用 z/OS を参照してください。

LCM インストールの検証

LCM SAMPLIB メンバーの LCMRUN をカスタマイズして実行し、LCM インストールを検証できます。LCMRUN は、LCM の実行に CHECK オプションを使用します。これにより、LCM によって LSM、HSC データベース、またはテープ管理システムファイルが変更されなくなります。CHECK オプションの詳細は、『LCM ユーザーズガイド』を参照してください。LCMRUN は LCM の実行にデフォルト管理技法とデフォルトレポートを使用します。

LCMRUN を呼び出す前に、ジョブを次のように変更します。

- システムのテープ管理カタログ (TMC) またはボリュームマスターファイル (VMF) のデータセット名を提供します。

- LCM と HSC の STEPLIB DD 文で、使用しているシステムのデータセット名が正しく入力されていることを確認します。

- 検証に使用するパラメータファイルの名前を指定します。表5-1 で SAMPLIB メンバー用に指定されているファイルの中から、適切な検証用パラメータファイルを選択します。

注記:
実行を効率化するために、32M バイト以上の領域を割り振ることをお勧めしています。大規模な環境には、より大きな領域を指定しなければならない場合があります。

表5-1 SAMPLIB メンバーのパラメータファイル

テープ管理システム

SAMPLIB メンバー

CA-1

LCMVCA1

CA-TLMS

LCMVTLMS

DFSMSrmm

LCMVRMM

TMS CUSTOM

LCMVCUST

TMS COMMON

LCMVCOMM

なし

LCMVNTMS

LCM Agent のインストールおよび構成 (オプション)

このセクションでは、LCM Agent のインストールおよび構成方法について説明します。LCM Agent は、MVS スターテッドタスクで、共有 DASD を使用せずに複数の MVS ホストから TMS 情報にアクセスできます。基本 LCM プログラムは、HSC と同じ MVS ホスト上で実行され、TCP/IP を使用して各ホスト上の LCM Agent と通信します。LCM Agent の各インスタンスは、自身がサービスを提供している MVS ホスト上でスターテッドタスクとして動作します。

LCM Agent をインストールし構成する前に、このガイドの手順に従って LCM 基本プログラムをインストールします。LCM Agent コマンドの詳細については、LCM ユーザーズガイドを参照してください。

注意:
LCM バッチジョブを実行しているホストと LCM Agent を実行しているホストのバージョンは同じでなければなりません。LCM 4.0 がインストールされているホスト上にある LCM Agent は、LCM 5.0.0 以降がインストールされているホスト上のバッチジョブに対応していません。

LCM Agent をインストールおよび構成するには:

1. OS/390 eNetwork Communications Server V2R6 以降の場合は、OpenEdition ルートファイルシステムがインストールされていることを確認します。
LCM Agent を使用するには、OpenEdition ルートファイルが全機能モードでインストールされていなければなりません。HFS ルートファイルの作成、BPXPRMxx PARMLIB メンバーの変更、およびルートファイルシステムのディレクトリの作成の詳細は、『IBM Open Edition Planning Guide』を参照してください。

2. SAMPLIB メンバー LCMCODES をカスタマイズして、LCM Agent アクセスコードデータセットを作成します。
アクセスコードデータセットが、定義済みの各アクセスコードの情報を取得できるよう許可されているホストのリストを指定していることを確認します。LCM Agent アクセスコードデータセットを作成したあと、アクセスコードに使用する任意の文字列をデータセットに入力します。また、アクセスコードデータセットが、定義済みの各アクセスコードの情報を取得できるよう許可されているホストのリストを指定していることを確認します。LCM Agent のホストと、LCM バッチジョブを実行しているホストの両方に、このデータセットの正確なコピーがなければなりません。LCM バッチジョブは、このアクセスコードを使って LCM Agent と通信します。両ホストのアクセスコードが一致していない場合、リモート TMS 情報へのアクセス方法は LCM Agent によって拒否されます。

3. システムセキュリティーソフトウェア (RACF、ACF-2、TopSecret など) を使用して、LCM Agent スターテッドタスクに関連づけられているユーザー ID への参照データセットに READ アクセスします。
これらのデータセットには、手順 2 で作成した LCM Agent アクセスコードデータセットと、LCM Agent がアクセスするすべての TMC が含まれます。

さらに、システムセキュリティーソフトウェアで次のアクセスを許可します。

- アクセスコードの保守担当者によるアクセスコードデータセットへの WRITE アクセス

- LCM ジョブによるアクセスコードデータセットへの READ アクセス

SAMPLIB メンバー LCMAGENT をカスタマイズして、LCM Agent スターテッドタスク手順を作成します。

詳細は、LCM Agent スターテッドタスクのパラメータを参照してください。

注記:

- LCM Agent スターテッドタスクと基本 LCM プログラムのバッチジョブの両方の JCL にセキュリティーコードデータセット (DDname LCMSECUR) を指定する必要があります。例:
//LCMSECUR DD DSN=<agent access code file>,DISP=SHR

- カスタム TMS モジュールインタフェースを使用する場合は、カスタム TMS モジュールを含む正しいロードモジュールを STEPLIB ddname に追加します。

- 共有環境で複数の Agent を開始する場合は、各 Agent に固有名が付いたダンプデータセットが必要です。

4. システム PROCLIB に Agent スターテッドタスク手順をインストールします。

5. LCM バッチジョブの LCM Agent への接続は、次のいずれかの方法によって行います。

- 次の TMS 文パラメータを LCM ジョブに指定します。

- CA1 の場合は、LCM Agent の TMS カタログのデータセット名に TMCDSN を付けて識別します。

- TLMS の場合は、LCM Agent の TMS カタログのデータセット名に VMFDSN を付けて識別します。

- そのほかの TMS タイプの場合は、LCM Agent の TMS カタログのデータセット名に DSN を付けて識別します。

- Explorer で、「TMS」プロパティーシートの「Access」タブを使用します。

6. 手順 6 でデフォルトポート (3002) 以外の値を指定している場合は、TCP/IP ETC.SERVICES ファイルに、使用するポート番号のサービスエントリ (「lcmagent」) を入力します。
例:

lcmagent 4096/tcp # LCM Agent

7. オプションで、LCM Agent の TCP/IP ポートを LCM Agent 専用に予約する場合は、TCP/IP 構成プロファイルに PORT 文を入力します。
ポートの競合を回避するため、このようにすることをお勧めします。次の例の 1 列目は PORT 番号です。

PORT
7 UDP MISCSERV          ; Miscellaneous Server
.
3002 TCP LCMAGENT       ; LCM Agent ******* ADD THIS LINE **

注記:
実行中の TCP/IP アドレス空間で追加したポート番号を強制的に予約するには、TCP/IP アドレス空間を再起動するか、OBEYFILE コマンドまたは MVS VARY TCPIP コマンドを使用する必要があります。

8. オプションで、LCM Agent をモニターできるよう TCP/IP アドレス空間を設定します。
この構成の場合、TCP/IP アドレス空間の起動/停止に合わせて LCM Agent スターテッドタスクが自動的に起動/停止するため、これをお勧めします。さらに TCP/IP アドレス空間は定期的に LCM Agent の状態を照会し、アクティブになっていない場合は再起動します。この構成は、TCP/IP 構成プロファイルの AUTOLOG 文で設定できます。

例:

AUTOLOG
FTPSERVE  ; FTP Server
LPSERVE         ; LPD Server
NAMESRV         ; Domain Name Server
NCPROUT   ; NCPROUTE Server
PORTMAP         ; Portmap Server
ROUTED    ; RouteD Server
RXSERVE   ; Remote Execution Server
SMTP      ; SMTP Server
SNMPD     ; SNMP Agent Server
SNMPQE    ; SNMP Client
MISCSERV  ; Miscellaneous Server
LCMAGENT  ; LCM Agent *****ADD THIS LINE *******
ENDAUTOLOG

LCM Agent スターテッドタスクのパラメータ

次のリストは、EXEC 文で PARM= を使用して LCM Agent スターテッドタスク JCL で指定できる実行パラメータについて説明しています。

- PORT
このパラメータは、クライアント接続のポート番号を指定します。デフォルトは 3002 です。

- UPPERCASE
このパラメータは、大文字でメッセージを入力することを指定します。

- MODLEVEL
このパラメータは、LCM Agent のサービスレベルを表示します。

- MAXCONN
このパラメータは、同時に確立できるクライアント接続の最大数を指定します。デフォルトは 50 です。

- LOG(SYSTEM|DD)
このパラメータは、メッセージのルーティングを指定します。

- SYSTEM
このパラメータは、メッセージをシステムコンソールにルーティングします。

- DD
このパラメータは、メッセージを ddname LWSLOG (デフォルト) にルーティングします。

- SWAPpable
このパラメータは、アイドル状態のとき、LCM Agent をスワップできることを指定します。デフォルトはスワップ不能です。

OPTFILE('filename') or OPTFILE(DD:ddname)

LCM Agent の実行パラメータを含む、完全修飾名が指定された MVS データセットまたは MVS ddname を指定します。複数の実行パラメータをコーディングする場合に、この文を指定すると、JCL パラメータ長の制限を無視できます。データセット名ではなく ddname をコーディングする場合は、先頭に「DD:」を付ける必要があります。例:

OPTFILE(DD:LCMOPTS)

LCM Explorer のインストール (オプション)

LCM Explorer は LCMGUI データセットのメンバー LCMXPLR 内に提供されます。LCM Explorer のアップデートは、このメンバーに置き換わる PTF として配布されます。ワークステーションにインストールされている LCM Explorer のビルトレベルは、「Help」メニューの「About LCM Explorer」項目で確認できます。

ワークステーションの LCM Explorer を更新するには:

1. Explorer のアップデートが含まれている LCM PTF を、LCM を実行している MVS ホストにインストールします。

2. Explorer を実行している各 PC に LCMGUI データセットの LCMXPLR メンバーのコピーを FTP で転送し、メンバー名を LCMINST.EXE に変更します。次のように指定してください。

ftp <host name>
User: <userid>
Password: <password>
ftp> binary
ftp> get ’LCM.LCMGUI(LCMXPLR)’ LCMINST.EXE
ftp> quit

3. 各ワークステーションで LCMINST.EXE を実行し、セットアップウィザードの手順に従います。

Explorer 構成ファイルライブラリの割り振り

LCM Explorer によって構成ファイルが生成されます。この構成ファイルは、LCM の実行に使用する MVS ホスト上に常駐させる必要があります。構成ファイルを保存するライブラリは PDS でなければなりません。割り当て情報は、SAMPLIB メンバー LCMINSTH にあります。

Explorer によって送信されたジョブの JCL 手順のインストール

LCM Explorer 7.2 は LCM バッチジョブを送信できます。この機能を使用するには、LCM を呼び出すカタログ式手順を SYS1.PROCLIB またはプライベートな JCLLIB などの適切な場所に保存する必要があります。サンプル JCL 手順は SAMPLIB メンバー LCMEXEC で確認できます。

SYS1.PROCLIB (LCMEXEC) 内のカタログ式手順に含まれている JCL には、バッチ LCM アプリケーションを実行するために必要なものと同じ DD 文が含まれている必要があります。これには、LCMTMSDB (テープ管理システムカタログ) や LCMSECUR (LCM Agent アクセスコードファイル) のほか、SMC 7.2 UUI を使用している場合は (SMC 7.2 ライブラリを指す) SEALINK DD カードなどの DD 文が含まれます。ただし、これに制限されるわけではありません。

MVS/CSC インストール後のタスク

このセクションでは、必要な MVS/CSC インストール後のタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- MVS/CSC の MVS サブシステムとしての定義

- 同じ MVS ホストシステムで実行する複数の MVS/CSC サブシステムの定義

- MVS/CSC ロードライブラリの許可

- MVS/CSC ユーザー出口ライブラリの許可

- MVS LINKLIST ライブラリへの SCSBPREI モジュールのコピーまたは移動

- MVS プログラム属性テーブルへの MVS/CSC の追加

- MVS/CSC のイベントログおよびトレースのデータセットの割り振り

MVS/CSC の MVS サブシステムとしての定義

MVS/CSC は、プライマリジョブ入力サブシステムのもとでセカンダリサブシステムとして実行されます。

SMC を MVS サブシステムとして定義するには、サブシステム名テーブル (SYS1.PARMLIB メンバー IEFSSNzz) に、次を識別する行を追加する必要があります。

- MVS/CSC スターテッドタスク手順の手順名に対応する MVS/CSC サブシステム名 (1-4 文字) です。

- MVS/CSC サブシステム初期化ルーチン名。これは、SCSBPREI である必要があります。

MVS/CSC サブシステム名を CSC0 とすると、MVS/CSC をサブシステム名テーブルに正しく追加するには、次の行を追加します。このサンプルエントリは、ELS インストールテープ上の MVS/CSC サンプルライブラリのメンバー IEFSSNYY に含まれています。

SUBSYS SUBNAME(CSC0) INITRTN(SCSBPREI) /* keyword

MVS SETSSI コマンドを使用して MVS/CSC サブシステム名を動的に定義することも可能です。例:

SETSSI ADD,SUB=CSC0,INITRTN=SCSBPREI

ここでは、CSC0 は MVS/CSC サブシステム名、SCSBPREI は MVS/CSC サブシステム初期設定ルーチンです。

注記:

- MVS/CSC サブシステム名を動的に定義していない場合、MVS/CSC サブシステム名のエントリを有効にするには、MVS ホストシステムの IPL を実行する必要があります。

- MVS メッセージ処理の実行中は、MVS/CSC にはテープ管理システムとの相互作用はありません。このため、HSC サブシステムおよびテープ管理サブシステムの定義の順番は意味がありません。ただし指定された場合は、SMC サブシステムの定義はテープ管理システムのエントリのあとでなくてはなりません。

- サブシステム名の定義についての詳細は、IBM z/OS の資料を参照してください。

同じ MVS ホストシステムで実行する複数の MVS/CSC サブシステムの定義

1 つの MVS ホストシステムで、複数の MVS/CSC サブシステムを実行できます。各 MVS/CSC は、別々の MVS サブシステムとして定義されなければなりません。複数の MVS/CSC サブシステムの実行には、複数の JCL 起動手順、追加される起動パラメータファイル、およびオプションのイベントログ、トレース、および TAPEREQ 定義データセットのためのディスクスペースが追加で必要になるだけです。

複数の MVS/CSC をそれぞれ別々のサーバーに接続して実行しようとする場合、次のオペレーティング要件および制限を考慮する必要があります。

- すべての MVS/CSC サブシステムは、実行可能モジュールの単一コピーから実行することもできます。

- 各 MVS/CSC サブシステムには、それぞれ固有の MVS サブシステム定義、カタログ式手順、起動パラメータ、仮想ストレージ、オプションのイベントログ、トレース、および TAPEREQ 定義データセットが必要です。

- MVS/CSC ユーザー出口は、各 MVS/CSC サブシステムについて同じバージョンを使用しなくてはなりません。

- オペレータコマンドの接頭文字は、ローカルなオペレーティング設定に応じて、同じでも異なっていてもかまいません。

注記:
SMC は、ボリュームおよびポリシー情報を使用して MVS/CSC サブシステムに問い合わせ、どのサブシステムが割り振り要求を所有するかを判別します。確認の順序は、SMC LIBRARY コマンドの順序によって決まります (指定した場合)。LIBRARY コマンドが指定されていない場合は、SSCVT テーブル内の MVS/CSC の順序が使用されます。

各サブシステムについて次の定義が必要です。

- サーバー接続

- 起動パラメータファイル

- 通信リンク

- MVS/CSC 起動手順

また、各サブシステムについてイベントログおよびトレースデータセットをオプションで定義できます。

起動パラメータに指定された USERDATA パラメータのテキストは、それらのユーザー出口に渡されます。このテキストおよびパラメータリスト (ジョブ名、データセット名、およびそのほかの情報を含みます) を使用すると、そのアクティブな MVS/CSC サブシステムが割り振り要求の所有者と見なされる SMC を指定できます。

注記:

- MVS/CSC ユーザー出口の詳細については、『ELS Legacy Interfaces Reference』を参照してください。

- MVS/CSC 構成に関するタスクについては、『MVS/CSC Configuration Guide』を参照してください。

- MVS/CSC の操作手順に関する情報については、『MVS/CSC オペレータズガイド』を参照してください。

MVS/CSC ロードライブラリの許可

MVS/CSC は MVS で許可プログラムとして実行する必要があります。したがって、次の手順を実行して、MVS/CSC ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の IEAAPFzz メンバーまたは PROGzz メンバーのどちらかに MVS/CSC ロードライブラリを追加します。

2. MVS/CSC ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

IEAAPFzz メンバーへの MVS/CSC ロードライブラリの追加

MVS/CSC ロードライブラリを承認するには、IEAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SCSLINK volser,
your.SACLINK volser,
your.CSLLINK volser,

これらのエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

IEAAPFzz メンバーに複数のエントリが存在する場合は、各エントリ (最後を除く) が、続きを示すコンマで終わっている必要があります。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:

- MVS/CSC ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可ライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

- CA Unicenter TCPaccess 通信サーバーを使用している場合は、TCPLINK ロードライブラリが必要です。
your.TCPLINK volser,

詳細については、CA の資料を参照してください。IBM TCP/IP を使用している場合はこのロードライブラリは必要ありません。

PROGzz メンバーへの MVS/CSC ロードライブラリの追加

MVS/CSC ロードライブラリを承認するには、PROGzz メンバーに次のエントリを追加します。

APF ADD
DSNAME(your.SCSLINK)
VOLUME(volser) | SMS
APF ADD
DSNAME(your.SACLINK)
VOLUME(volser) | SMS
APF ADD
DSNAME(your.CSLLINK)
VOLUME(volser) | SMS

これらのエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

注記:

- MVS/CSC ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可ライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、該当するライブラリ名の後ろにリテラルで「SMS」を指定します。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

- CA Unicenter TCPaccess 通信サーバーを使用している場合は、TCPLINK ロードライブラリが必要です。

APF ADD    DSNAME(your.TCPLINK)    VOLUME(volser) | SMS

詳細については、CA の資料を参照してください。IBM TCP/IP を使用している場合はこのロードライブラリは必要ありません。

MVS/CSC ロードライブラリの許可

IEAAPFzz または PROGzz メンバーへのエントリの追加は、IPL の実行時にライブラリが承認されるようにするために必要です。また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MVS システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SCSLINK,SMS
SETPROG APF,ADD,DSN=your.SACLINK,SMS
SETPROG APF,ADD,DSN=your.CSLLINK,SMS

ライブラリが SMS 管理対象ではない場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SCSLINK,volser
SETPROG APF,ADD,DSN=your.SACLINK,volserSETPROG APF,ADD,DSN=your.CSLLINK,volser

MVS/CSC ユーザー出口ライブラリの許可

MVS/CSC ユーザー出口ライブラリは、MVS/CSC ロードライブラリと同じライブラリでも、異なるライブラリでも許容されます。MVS/CSC ユーザー出口ライブラリが MVS/CSC ロードライブラリとは別のライブラリの場合は、次の手順を実行して、MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の IEAAPFzz または PROGzz メンバーのどちらかに MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリを追加します。

2. MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

IEAAPFzz メンバーへの MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリを承認するには、IEAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SCSLINK   volser,
your.CSC_USEREXIT.LOAD   volser,

これらのエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

IEAAPFzz メンバーに複数のエントリが存在する場合は、各エントリ (最後を除く) が、続きを示すコンマで終わっている必要があります。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:
MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

PROGzz メンバーへの MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリの追加

MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリを承認するには、PROGzz メンバーに次のエントリを追加します。

APF ADD    DSNAME(your.SCSLINK)    VOLUME(volser) | SMSAPF ADD    DSNAME(your.CSC_USEREXIT.LOAD)    VOLUME(volser) | SMS

このエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

注記:
MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、該当するライブラリ名の後ろにリテラルで「SMS」を指定します。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

MVS/CSC ユーザー出口ロードライブラリの許可

IEAAPFzz または PROGzz メンバーへのエントリの追加は、IPL の実行時にライブラリが承認されるようにするために必要です。また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MVS システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.CSC_USEREXIT.LOAD,SMS

ライブラリが SMS 管理対象ではない場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.CSC_USEREXIT.LOAD,volser

高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

MVS LINKLIST ライブラリへの SCSBPREI モジュールのコピーまたは移動

SCSLINK ライブラリ内に存在する MVS/CSC サブシステム初期化前ルーチンモジュール (SCSBPREI) は、MVS LINKLIST ライブラリ内にも存在する必要があります。SCSBPREI モジュールは、SCSLINK から LINKLIST ライブラリにコピーまたは移動できます。

SCSBPREI 初期化前ルーチンモジュールは、MVS/CSC リリース間で機能的に互換性があります。ただし、将来の互換性のために、SCSBPREI 初期化前モジュールの最新のリリースを使用してください。

MVS プログラム属性テーブルへの MVS/CSC の追加

MVS プログラム属性テーブル (PPT) を修正して、MVS/CSC サブシステムに関するエントリを追加する必要があります。

注記:
MVS/CSC の実行には、(1-7 の) ローキーを使用する必要があります。このセクションの例では、キー 3 を使用しています。キー 8-15 を使用すると、予測できない結果が生じます。

SYS1.PARMLIB のメンバー SCHEDzz に次のエントリを追加します。

PPT PGMNAME(SCSBINIT),PRIV,SYST,KEY(3)

MVS/CSC のイベントログおよびトレースのデータセットの割り振り

イベントログデータセットは、MVS/CSC のイベントログ機能によってログ出力されたイベントを記録するために使用できます。トレースデータセットは、MVS/CSC のトレース機能によって出力されたトレースを記録するために使用します。MVS/CSC のイベントログ機能およびトレース機能を使用する場合は、これらの機能を使用して生成された出力を記録するように、イベントログおよびトレースデータセットを割り振る必要があります。次の表に、望ましいサイズの定義を示します。ブロックとして記載された数値は、データセットに必要とされる最小値です。

MVS/CSC のイベントログおよびトレース機能についての詳細は、『MVS/CSC 構成ガイド』および『MVS/CSC システムプログラマズガイド』を参照してください。

次の表は、MVS/CSC のトレースおよびイベントログのデータセットを示しています。

表5-2 MVS/CSC のトレースおよびイベントログのデータセット

データセット名

DSORG

RECFM

LRECL

BLKSIZE

トラック

ディレクトリブロック数

TRACE

PS

VB

3076

1000

2000

N/A

EVENT LOG

PS

VB

3076

1000

2000

N/A

LibraryStation インストール後のタスク

この章では、LibraryStation インストール後の必要なタスクについて説明します。次のトピックがあります。

- LibraryStation ロードライブラリの許可

- 永続データファイルの定義 (オプション)

LibraryStation ロードライブラリの許可

LibraryStation は MVS で許可プログラムとして実行する必要があります。したがって、次の手順を実行して、LibraryStation ロードライブラリを APF 許可する必要があります。

1. SYS1.PARMLIB の IEAAPFzz または PROGzz メンバーのどちらかに LibraryStation ロードライブラリを追加します。

2. LibraryStation ロードライブラリの許可に説明されているコマンドを発行してロードライブラリを許可します。

IEAAPFzz メンバーへの LibraryStation ロードライブラリの追加

LibraryStation ロードライブラリを承認するには、IEAAPFzz メンバーに次のエントリを追加します。

your.SLCLINK volser
your.SACLINK volser
your.CSLLINK volser

これらのエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

IEAAPFzz メンバーに複数のエントリが存在する場合は、各エントリ (最後を除く) が、続きを示すコンマで終わっている必要があります。最後のエントリにはコンマは付けません。

注記:

- LibraryStation ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、ライブラリ名のあとには何も指定しないでください。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

- TCP/IP 通信に CA Unicenter TCPaccess 通信サーバーを使用している場合、TCPLINK ロードライブラリが必要です。
your.TCPLINK volser,

詳細については、CA の資料を参照してください。IBM TCP/IP を使用している場合はこのロードライブラリは必要ありません。

PROGzz メンバーへの LibraryStation ロードライブラリの追加

LibraryStation ロードライブラリを承認するには、PROGzz メンバーに次のエントリを追加します。

APF ADD    DSNAME(your.SLCLINK)    VOLUME(volser) | SMSAPF ADD    DSNAME(your.SACLINK)    VOLUME(volser) | SMSAPF ADD    DSNAME(your.CSLLINK)    VOLUME(volser) | SMS

これらのエントリを許可プログラムリストに追加する前に、高位修飾子および volser を、使用するシステムに適した値に編集してください。

注記:

- LibraryStation ロードライブラリが SMS 管理対象ボリュームにある場合は、許可されたライブラリエントリにボリュームを指定する必要はありません。この場合、ライブラリが SMS 管理対象であることを示すために、該当するライブラリ名の後ろにリテラルで「SMS」を指定します。間違ったボリュームを指定した場合、そのライブラリは許可できません。

- CA Unicenter TCPaccess 通信サーバーを使用している場合は、TCPLINK ロードライブラリが必要です。

APF ADD    DSNAME(your.TCPLINK)    VOLUME(volser) | SMS

詳細については、CA の資料を参照してください。IBM TCP/IP を使用している場合はこのロードライブラリは必要ありません。

LibraryStation ロードライブラリの許可

IEAAPFzz または PROGzz メンバーへのエントリの追加は、IPL の実行時にライブラリが承認されるようにするために必要です。また、稼働中のシステム上にあるライブラリを動的に許可するには、次の MVS システムコマンドを発行します。

ライブラリが SMS 管理対象の場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SLCLINK,SMSSETPROG APF,ADD,DSN=your.SACLINK,SMSSETPROG APF,ADD,DSN=your.CSLLINK,SMS

ライブラリが SMS 管理対象ではない場合:

SETPROG APF,ADD,DSN=your.SLCLINK,volser
SETPROG APF,ADD,DSN=your.SACLINK,volser
SETPROG APF,ADD,DSN=your.CSLLINK,volser

永続データファイルの定義 (オプション)

LibraryStation のソフトウェアには、LibraryStation の初期設定の間に初期設定されるデータベースマネージャー (DBM) も含まれます。DBM は、リソースロックやデバイスステータスなど、HSC によって保守されないいくつかの永久データオブジェクトを管理します。

DBM 管理対象のデータオブジェクトは、1 つまたは複数の VSAM ファイルに格納されます。これらのファイルを総称して永続データファイル (PDF) と呼びます。PDF には、ボリュームレコード、ドライブレコードおよび lockid レコードが入っています。

注記:

- LibraryStation の以前のリリースから移行する場合は、既存の PDF を削除し、新規のリリースのために新たに PDF を定義する必要があります。

- LibraryStation が異種のクライアント (たとえば MVS 以外のクライアント) にサービスを提供している場合、PDF の定義が必要です。LibraryStation が Sysplex 環境で MVS クライアントにサービスを提供している場合は、PDF の定義を行わないでください。PDF は、Sysplex 環境ではサポートされません。PDF については、『LibraryStation Configuration and Administration Guide』を参照してください。

- 複数の LibraryStation を実行する場合、PDF に関する注意については、『LibraryStation Configuration and Administration Guide』を参照してください。

LibraryStation が異種のクライアントにサービスを提供する場合、PDF の定義が必要です。PDF のデータセットを定義するには、IDCAMS を使用します。

次の例では、PDF のデータセットを定義する JCL を示します。この JCL は LibraryStation サンプルライブラリの SLGDBCR メンバーにあります。

例5-1 LibraryStation PDF データセットを定義する JCL

//SLGDBCR JOB job card info,REGION=1M
//*
//* NOTE: A minimum of 1 Meg of virtual storage is needed
//*    for this job (i.e., use REGION=1M on the job card)
//*
//CREATEDB EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//INPUT  DD *
000000000000 DB INITIALIZATION RECORD
//SYSIN  DD *
DELETE (cluster_name) CLUSTER
DEFINE CLUSTER (                       _
NAME(cluster_name)                   _
VOLUMES(volser)                      _
RECORDS(nr,2*nr)                     _
RECORDSIZE(30 100)                   _
KEYS(12 0)                           _
UNIQUE )
REPRO INFILE(INPUT)                    _
OUTDATASET(cluster_name)
DEFINE ALTERNATEINDEX (                _
NAME(alternate_index_name)           _
RELATE(cluster_name)                 _
KEYS(10 2)                           _
RECORDS(nr,2*nr)                     _
RECORDSIZE(27 27)                    _
VOLUMES(volser)                      _
UNIQUEKEY                            _
UNIQUE                               _
UPGRADE )                            _
DEFINE PATH (
NAME(path_name)                      _
PATHENTRY(alternate_index_name))     _
BLDINDEX               _
INDATASET (cluster_name)             _
OUTDATASET (alternate_index_name)
LISTCAT ENTRIES (                      _
cluster_name                         _
alternate_index_name                 _
path_name) ALL
//*

次の情報については、提供または修正が必要です。

- ジョブカード情報

- PDF のデータセット名

- PDF のボリュームロケーション

- レコードキーワードの値

PDF のデータセット名

入力するデータセット名は、次の表に示したリストに従う必要があります。

表5-3 PDF のデータセット名

NAME キーワード

説明

CLUSTER

SLSPDF ベースクラスタの名前 (cluster_name)。LSTAT.PDF など。

ALTERNATEINDEX

SLSPDFX 代替インデックスの名前 (alternate_index_name)。LSTAT.PDFAIX など。

PATH

SLSPDFX のパスの名前 (path_name)。LSTAT.PDFPATH など。

注記:
データセットの名前に関しては、命名規則は事前定義されていません。これら 3 つのデータセットに同じ接頭文字を使用でき、それぞれの名前には固有のファイルタイプを割り当てることができます。

ボリュームのロケーション

LibraryStation には 1 つの PDF が定義されます。LibraryStation の初期設定済みのホストシステムでは、PDF がある DASD ボリュームへのアクセスができなければなりません。このため、複数のホストが存在し、2 台以上のホストが LibraryStation の初期設定ができる環境では、初期設定を行う各ホストにアクセスできる共有 DASD に PDF がなければいけません。

利用可能な DASD であれば、どの DASD にも PDF を割り振ることができます。DASD はその volser によって特定されます。

レコードキーワードの値

下に示す PDF のレコードスペースの計算 (nr) は、すべてのクライアントシステムが同時にロックした可能性のあるボリュームの最大数 (nv) と、ネットワーククライアントによって使用されるテープカートリッジドライブの総数 (nd) に基づいています。

レコード数 (nr) = (nv + nd) * 1.1

セカンダリ PDF のスペースの割り振りは、レコード数の 2 倍 (2*nr) と計算されます。

LibraryStation インストールのほとんどの場合、適切な設定レコード数は、プライマリレコードは 2000、セカンダリレコードは 4000 です。しかし、特定のインストールに関するレコードを検証する場合は、サイトのボリューム数とネットワーククライアントデータで割り振り方法を使います。

A ELS サンプル、モジュール、およびマクロ

この付録では、ELS パッケージに含まれているサンプル、ソースコードモジュール、ロードモジュール、およびマクロのリストを示します。次のトピックがあります。

- ELS のサンプル、ソースコードモジュール、およびマクロ

- LCM のサンプル

- MVS/CSC のサンプルおよびマクロ

- LibraryStation のサンプルおよびソースコードモジュール

ELS インストールに使用する JCL サンプルについては、SMP/E JCL ライブラリのアンロードを参照してください。

注記:
ELS インストールに使用する JCL サンプルについては、SMP/E JCL ライブラリのアンロードを参照してください。

ELS のサンプル、ソースコードモジュール、およびマクロ

このセクションでは、ELS インストールテープまたは CD-ROM に含まれている ELS のサンプル、ソースコードモジュール、およびマクロについて説明します。

ELS のサンプル

次の表では、ELS のサンプルメンバーについて説明します。

表A-1 ELS のサンプル

メンバー名

説明

GTFEXTR

単一ジョブの SMC トレースの抽出のサンプル

GTFLMU

LMU 要求をトレースする MVS 2.X PARMLIB メンバーのサンプル

GTFPARMS

SMC トレースの GTF パラメータのサンプル

GTFPROC

GTF 起動 JCL のサンプル

IEAAPFZZ

SMC APF リストエントリのサンプル

IEFSSNZZ

SMC サブシステム名テーブルエントリのサンプル

INSTUXIT

SMP/E 管理対象ユーザー出口をインストールする SMP/E のサンプル

LIBGNJCL

LIBGEN ソースファイルのアセンブルおよびリンクを行う JCL のサンプル

MSGMPFUX

MPF ユーザー出口のサンプル

POLCVT01

POLCVT メンバーのサンプル

POLCVT02

POLCVT REXX データセットプログラムのサンプル

PROGZZ

ELS APF リストエントリのサンプル

SCHEDZZ

ELS の MVS プログラム属性テーブル (PPT) エントリのサンプル

SENDEL

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

SENDISA

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

ELS のソースコードモジュール

次の表では、ELS のソースコードモジュールメンバーについて説明します。

表A-2 ELS のソースコードモジュール

メンバー名

説明

SENENA

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

SENEXIT

SEN ユーザー出口のサンプル

SENRQST

SEN マクロインタフェースプログラムのサンプル

SLSSYS00

HSC 起動パラメータファイルのサンプル

SLSUX03

スクラッチサブプールのユーザー出口のデフォルト

SLSUX05

プログラマチックインタフェース (PGMI) ユーザー出口のデフォルト

SLSUX06

データベース挿入/削除ユーザー出口のデフォルト

SLSUX14

ボリュームアクセスユーザー出口のデフォルト

SLSUX15

コマンド許可ユーザー出口のデフォルト

SLUCONDB

スクラッチ変換ユーティリティーのソースコード

SMC3UX09

SMC JES3 IATUX09 ユーザー出口のソースのサンプル

SMC3UX71

SMC JES3 IATUX71 ユーザー出口のソースのサンプル

SMCCMDS

SMCCMDS DD 文のコマンドファイルのサンプル

SMCJRSLA

SMCERSLV のアセンブリおよびリンクを行う JCL のサンプル (JES3 のみ)

SMCJRSLV

SMCERSLV のための UCLIN を実行する JCL のサンプル (JES3 のみ)

SMCJTYP1

SMC Type 1 の修正をインストールする SMP/E の JCL のサンプル (JES3 のみ)

SMCJUX09

SMC IATUX09 ユーザーの修正をインストールする SMP/E の JCL のサンプル (JES3 のみ)

SMCJUX71

SMC IATUX71 ユーザーの修正をインストールする SMP/E の JCL のサンプル (JES3 のみ)

SMCPARMS

SMCPARMS DD 文のパラメータファイルのサンプル

SMCPROC

起動 JCL のサンプル

SMCUIICM

IATIICM Type 1 の修正のサンプル (JES3 のみ)

SMCUIIP1

IATIIP1 Type 1 の修正のサンプル (JES3 のみ)

SMCUMDAL

IATMDAL Type 1 の修正のサンプル (JES3 のみ)

SMCUMDFE

IATMDFE Type 1 の修正のサンプル (JES3 のみ)

SMCUUX09

SMC JES3 IATUX09 ユーザー修正のサンプル (JES3 のみ)

SMCUUX71

SMC JES3 IATUX71 ユーザー修正のサンプル (JES3 のみ)

SMFPRMXX

HSC SMF レコードサブタイプの PARMLIB 定義のサンプル

UX06SAM1

テープ管理システムとのインタフェースを行う HSC ユーザー出口 06 のサンプル

ELS のマクロ

次の表では、ELS のマクロについて説明します。

表A-3 ELS のマクロ

メンバー名

説明

ACSRQ

ACS 要求のためのパラメータリストのフォーマット

NCSCOMM

NCSCOMM パラメータリスト

NCSUUII

NCS UUI 呼び出しサービス

NUUIIA

NCS UUI インタフェース域

SLSUX01P

HSC 形式ユーザー出口 01 のパラメータリスト

SLSUX02P

HSC 形式ユーザー出口 02 のパラメータリスト

SLSUX04P

HSC 形式ユーザー出口 04 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SLSUX08P

HSC 形式ユーザー出口 08 のパラメータリスト

SLSUX09P

HSC 形式ユーザー出口 09 のパラメータリスト

SLSUX10P

HSC 形式ユーザー出口 10 のパラメータリスト

SLSUX11P

HSC 形式ユーザー出口 11 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SLSUX12P

HSC 形式ユーザー出口 12 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SLSUX13P

HSC 形式ユーザー出口 13 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SCSUX01P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 01 のパラメータリスト

SCSUX02P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 02 のパラメータリスト

SCSUX04P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 04 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SCSUX08P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 08 のパラメータリスト

SCSUX09P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 09 のパラメータリスト

SCSUX10P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 10 のパラメータリスト

SCSUX11P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 11 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SCSUX12P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 12 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SCSUX13P

MVS/CSC 形式ユーザー出口 13 のパラメータリスト (JES3 のみ)

SLIACS

LIBGEN SLIACS マクロ

SLIALIST

LIBGEN SLIALIST マクロ

SLICOV

定数と変数の大域構成

SLIDLIST

LIBGEN SLIDLIST マクロ

SLIDRIVS

LIBGEN SLIDRIVS マクロ

SLIENDGN

LIBGEN SLIENDGN マクロ

SLIERMSG

LIBGEN エラーメッセージマクロ

SLILBACS

LIBGEN ACS 領域

SLILBALS

LIBGEN ACLIST 領域

SLILBDLS

LIBGEN DRIVELST 領域

SLILBDRV

LIBGEN DRIVES 領域

SLILBEND

LIBGEN ENDGEN 領域

SLILBLIB

LIBGEN LIBRARY 領域

SLILBLSM

LIBGEN LSM 領域

SLILBREC

LIBGEN RECOVERY 領域

SLILBSTA

LIBGEN STATION 領域

SLILCV

インストール LCT 定数 / 変数

SLILIBRY

LIBGEN LIBRARY マクロ

SLILSM

LIBGEN LSM マクロ

SLIPTPCK

LIBGEN SLIPTPCK マクロ

SLIRCVRY

LIBGEN RECOVERY マクロ

SLISTATN

LIBGEN STATION マクロ

SLSDILLT

LIBGEN LOCATION タイプ

SLSDVAR

配布ボリューム属性レコード長

SMCEHOOK

SMC Type 1 修正マクロ (JES3 のみ)

SMCEMFLD

JES3 マクロフィールド解決ブロック (SMCERSLV で使用) (JES3 のみ)

SLSSBLOG

INIT/TERM LOGREC レコード

SLSSBLOS

LSM 動作統計データ域

SLSSCAPJ

CAP SMF EJECT レコード

SLSSCAPN

CAP SMF ENTER レコード

SLSSDJLR

LOGREC マップのジャーナルを作成するデータベース

SLSSFHDR

SMF レコードヘッダー

SLSSHLG1

ホスト通信 LOGREC フォーマット 1

SLSSLHDR

LOGREC レコードヘッダーマップ

SLSSLLG1

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 1

SLSSLLG2

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 2

SLSSLLG3

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 3

SLSSLLG4

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 4

SLSSLLG5

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 5

SLSSLLG6

LMU ドライバ LOGREC フォーマット 6

SLSSLSB

LMU ATHS 統計バッファー

SLSSMF07

HSC フォーマット 7 SMF レコード

SLSSMF08

HSC フォーマット 8 SMF レコード

SLSSMF09

HSC フォーマット 9 SMF レコード

SLSSMF10

HSC フォーマット 10 SMF レコード

SLSSMF11

HSC フォーマット 11 SMF レコード

SLSSMF12

HSC フォーマット 12 SMF レコード

SLSSMF13

HSC フォーマット 13 SMF レコード

SLSSMF14

HSC フォーマット 14 SMF レコード

SLSSMF15

HSC フォーマット 15 SMF レコード

SLSSMF16

HSC フォーマット 16 SMF レコード

SLSSMF17

HSC フォーマット 17 SMF レコード

SLSSMF18

HSC フォーマット 18 SMF レコード

SLSSMF19

HSC フォーマット 19 SMF レコード

SLSSMF20

HSC フォーマット 20 SMF レコード

SLSSMF21

HSC フォーマット 21 SMF レコード

SLSSMF22

HSC フォーマット 22 SMF レコード

SLSSMF23

HSC フォーマット 23 SMF レコード

SLSSMF24

HSC フォーマット 24 SMF レコード

SLSSMF25

HSC フォーマット 25 SMF レコード

SLSSMF26

HSC フォーマット 26 SMF レコード

SLSSMF27

HSC フォーマット 27 SMF レコード

SLSSMF28

HSC フォーマット 28 SMF レコード

SLSSMF29

HSC フォーマット 29 SMF レコード

SLSSMF30

HSC フォーマット 30 SMF レコード

SLSSMF31

HSC フォーマット 31 SMF レコード

SLSSMF32

HSC フォーマット 32 SMF レコード

SLSSMF33

HSC フォーマット 33 SMF レコード

SLSSMLSM

LSM SMF レコードサブタイプマップの修正

SLSSPSWI

プライマリ/シャドウスイッチ LOGREC レコード

SLSSRL00

回復 ERDS レコード 0

SLSSRL01

回復 ERDS レコード 1

SLSSVLG1

VOL/CELL 強制選択解除レコード

SLSSVSTA

VARY ステーション SMF レコードサブタイプマップ

SLSUREQ

バッチ API 要求プロセッサ

SLSSUREQM

バッチ API インタフェースマッピングマクロ

SLSUX03P

HSC ユーザー出口 03 パラメータリスト

SLSUX05P

HSC ユーザー出口 05 パラメータリスト

SLSUX06P

HSC ユーザー出口 06 パラメータリスト

SLSUX14P

HSC ユーザー出口 14 パラメータリスト

SLSUX15P

HSC ユーザー出口 15 パラメータリスト

SLSXB2X

8 ビット形式から 16 ビット形式への変換

SLSSWMSG

HSC によって発行された WTO タイプのメッセージに書き込まれた logrec レコードのマップ

SLSXREQ

ACS 要求の発行

SLSXREQM

ACS ユーザーインタフェースマッピングマクロ

SLSXSEN

HSC 重要イベント通知 (SEN) 要求

SLSXSENM

重要イベント通知 (SEN) 要求 PARM リストマップ

SLUDRINF

TMS DB Read パラメータリスト

SLUVADAT

フラットファイル ACS/LSM 情報 DSECT

SLUVCDAT

フラットファイル静的構成データ DSECT

SLUVDDAT

QCDS ドライブ情報 DSECT

SLUVHDAT

フラットファイルホスト情報 DSECT

SLUVIDAT

フラットファイル CDS 情報 DSECT

SLUVMDAT

フラットファイル MVC データ DSECT

SLUVPDAT

QCDS CAP 情報 DSECT

SLUVSDAT

フラットファイル ACS ステーションアドレス DSECT

SLUVTDAT

フラットファイル VTV データ DSECT

SLUVVDAT

フラットファイルボリュームデータ DSECT

SLX

HSC 外部インタフェース応答

SWSPGMIA

VTCS PGMI インタフェース域 (VTCS のみ)

LCM のサンプル

次の表は、ELS インストールテープや CD-ROM に収められている LCM のサンプルおよびマクロのリストです。

表A-4 LCM のサンプル

メンバー名

説明

LCMAGENT

サンプル LCM Agent スターテッドタスク手順

LCMAPFXX

サンプル LCM 許可ライブラリリストエントリ

LCMCGI

TMS OPEN ホストのサンプル CGI スクリプト

LCMCHGS

PTF として、リリースの累積的なドキュメントの変更を適用

LCMCODES

サンプル LCM Agent アクセスコードファイル

LCMEXEC

LCM Explorer よって送信されたジョブ、およびインストール時に送信されたその他の LCM ジョブで使用する JCL 手順のサンプル。LCMEXEC がインストール時にすべての LCM の実行に共通の項目を事前定義します。

たとえば、LCM がリンクリストまたは LPA リストに含まれていないライブラリにインストールされる場合、LCMEXEC には本番 LCM ロードライブラリを指す STEPLIB が必要です。

大部分の LCM ジョブによって動的に割り振りされる DD 文、またはある LCM ジョブとその次とで異なる DD 文は、LCMEXEC に含めないでください。

LCMINDEX

LCM サンプルライブラリの索引

LCMKST

各拡張フィールドの主要値を記録。LCMKST には、すべての拡張フィールドの等価値のリストが含まれます。すべての拡張フィールドには、0 よりも大きいキーが関連付けられます。

LCMMTHF

メソッドファイルレコードのレイアウトを定義するマクロ。詳細については、LCM ユーザーズガイドの METHODFILE レコードに関する説明を参照してください。

LCMRPMAC

RHSC/UUI インタフェースの LCMRHSC レコード/再生

LCMRUN

LCM 実行用サンプル JCL

LCMTIDR

サンプル TMS インタフェース定義応答 xml ドキュメント

LCMTMCI

LCM TMC 情報レコードのレイアウト定義用マクロ

LCMTTIR

サンプル TMS テープ情報応答 xml ドキュメント

LCMUX01P

LCM TMS CUSTOM インタフェースが使用するパラメータリストを定義するマクロ。詳細については、LCM ユーザーズガイドの TMS CUSTOM インタフェースモジュールパラメータに関する説明を参照してください。

LCMUX01S

LCM TMS CUSTOM インタフェースで使用するアセンブラプログラムのサンプル

LCMVAUTM

Automedia を使用する IVP 用 LCM パラメータファイル

LCMVCA1

CA-1 を使用する IVP 用 LCM パラメータファイル

LCMVCOMM

共通フォーマットの TMS 抽出ファイルを使用する IVP 用 LCM パラメータファイル

LCMVCONT

Control-T を使用する IVP 用 LCM パラメータファイル

LCMVCUST

LCM カスタムテープ管理システムインタフェースを使用する IVP 用 LCM パラメータファイル (テープ管理システムベンダーが提供するユーザー出口が必要)

LCMVNTMS

TMS を使用しない IVP 用 LCM パラメータファイル

LCMVRMM

DFSMSrmm を使用する IVP 用 LCM パラメータファイル

LCMVTLMS

CA-TLMS を使用する IVP 用 LCM パラメータファイル

LCMXDMD

デマンド (またはシフト) 実行用 LCM パラメータファイル

LCMXDVLD

特殊なデータセットを使用したボールト実行用 LCM パラメータファイル

LCMXDVLS

複数サブプールを使用したボールト実行用 LCM パラメータファイル

LCMXDVLT

日次ボールト実行用 LCM パラメータファイル

LCMXRAC1

アクション後レポート用 LCM パラメータファイル

LCMXREJ1

イジェクトレポート用 LCM パラメータファイル (データセット名を含む)。

LCMXREJ2

データセット名で使用するボリュームのイジェクトレポート用 LCM

LCMXREN1

LSM に含まれていないプルリスト上にあるボリュームのレポート用 LCM パラメータファイル

LCMXRERV

エラントボリュームのレポート作成用文

LCMXRMT1

複数の方式を使用するサマリーレポート用 LCM パラメータファイル

LCMXRMVC

MVC レポート用 LCM パラメータファイル

LCMXRSM1

LSM サマリーレポート用 LCM パラメータファイル

LCMXRSR1

非 LSM スクラッチリストレポート用 LCM パラメータファイル

LCMXRVR1

HSC および TMS 情報を含むすべてのボリュームのレポート用 LCM パラメータファイル

LCMXSYNC

スクラッチ同期用 LCM パラメータファイル

LCMXTAC1

LCMXRAC1 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTAL1

LCMXRAL1 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTEJM

LCMXREJM のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTEJ1

LCMXREJ1 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTEJ2

LCMXREJ2 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTEN1

LCMXREN1 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTERV

LCMXRERV のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTINV

LCMXRINV のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTMT1

LCMXRMT1 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTMUL

組み込み REPORT MULTIPLE テンプレートのサンプルソース

LCMXTMVC

LCMXRMVC のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTPHY

組み込み REPORT PHYSICAL テンプレートのサンプルソース

LCMXTSM1

LCMXRSM1 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTSR1

LCMXRSR1 のレポートテンプレートのサンプルソース

LCMXTVIR

組み込み REPORT VIRTUAL テンプレートのサンプルソース

LCMXTVR1

LCMXRVR1 のレポートテンプレートのサンプルソース

MVS/CSC のサンプルおよびマクロ

このセクションでは、ELS インストールテープ/CD-ROM に含まれている MVS/CSC のサンプルおよびマクロについて説明します。

MVS/CSC のサンプル

次の表では、MVS/CSC のサンプルメンバーについて説明します。

表A-5 MVS/CSC のサンプル

メンバー名

説明

APPCPMYY

APPC/MVS のシステムベース LU の定義のサンプル

CSCPARM0

VM ベースの (CLS) サーバーとの VTAM 通信接続の例を示す、MVS/CSC 起動パラメータファイルのサンプル

CSCPARM1

VM ベースの (CLS) 二重サーバーとの TCP/IP 通信接続の例を示す、MVS/CSC 起動パラメータファイルのサンプル

CSCPARM2

UNIX ベースの (ACSLS) サーバーとの TCP/IP 通信接続の例を示す、MVS/CSC 起動パラメータファイルのサンプル

CSCPARM3

MVS ベースの (LibraryStation) サーバーとの TCP/IP 通信接続の例を示す、MVS/CSC 起動パラメータファイルのサンプル

CSCPARM4

MVS ベースの (LibraryStation) サーバーとの LU 6.2 通信接続の例を示す、MVS/CSC 起動パラメータファイルのサンプル

CSCPARM5

UNIX ベースの (ACSLS) サーバーとの LU 6.2 通信接続の例を示す、MVS/CSC 起動パラメータファイルのサンプル

CSCPARM6

MVS ベースの (LibraryStation) サーバーとの XCF 通信接続の例を示す、MVS/CSC 起動パラメータファイルのサンプル

CSCPROC

起動 JCL のサンプル

DEFAPPC

APPC サイドの情報ファイルを作成する JCL のサンプル

IEAAPFYY

MVS/CSC APF リストエントリのサンプル

IEFSSNYY

MVS/CSC サブシステム名テーブルエントリのサンプル

JCLCFGV1

起動パラメータおよび MVS システム定義のみを確認する、構成検証ユーティリティーの JCL のサンプル

JCLCFGV2

起動パラメータ、MVS システム定義、およびサーバー構成の互換性を確認する、構成検証ユーティリティーの JCL のサンプル

JCLCONDB

スクラッチ変換ユーティリティーの JCL のサンプル

JCLLOGR

イベントログレポートユーティリティーの JCL のサンプル

JCLSCRUP

スクラッチ更新ユーティリティーの JCL のサンプル

LU6APPL

VTAM のためのローカル LU の定義のサンプル

PGMISAM1

単一 MVS/CSC サブシステム環境で発行される QVOLUME 要求のサンプル

PGMISAM2

複数 MVS/CSC サブシステム環境で発行される QCSC および QVOLUME 要求のサンプル

PROGYY

MVS/CSC APF リストエントリのサンプル

SCHEDYY

MVS/CSC の MVS プログラム属性テーブル (PPT) エントリのサンプル

TREQSAM1

TAPEREQ 制御文のサンプル

TREQSAM2

TAPEREQ 制御文のサンプル

UX05CSC1

動作不可のリターンコードを戻す MVS/CSC ユーザー出口 05 のサンプル

MVS/CSC のマクロ

次の表では、MVS/CSC のマクロメンバーについて説明します。

表A-6 MVS/CSC のマクロ

メンバー名

説明

SCSUX05P

MVS/CSC ユーザー出口 05 のパラメータリスト

SCSXREQ

プログラムインタフェース要求

SCSXREQM

プログラムインタフェースマッピングマクロ

SCUDRINF

TMS DB Read パラメータリスト

LibraryStation のサンプルおよびソースコードモジュール

このセクションでは、ELS インストールテープ/CD-ROM に含まれている LibraryStation のサンプルおよびソースコードモジュールについて説明します。

LibraryStation のサンプル

次の表では、LibraryStation のサンプルメンバーについて説明します。

表A-7 LibraryStation のサンプル

メンバー名

説明

SLGPROC

LibraryStation 起動 JCL のサンプル

SLGAPFXX

LibraryStation APF リストエントリのサンプル

SLGDBCR

LibraryStation PDF を定義する JCL のサンプル

SLGPRGXX

LibraryStation APF リストエントリのサンプル

LibraryStation のソースコードモジュール

次の表では、LibraryStation のソースコードモジュールメンバーについて説明します。

表A-8 LibraryStation のソースコードモジュール

メンバー名

説明

SLGDJCL

SLGDIAG インストール検証プログラム (IVP) を実行する JCL のサンプル

SLGDEXEC

SLGDIAG IVP を実行する REXX exec のサンプル

用語集

4410

Oracle StorageTek 標準ライブラリストレージモジュール (LSM)。

4480

Oracle StorageTek 製 18 トラック 1/2 インチカートリッジトランスポート。

4490

Oracle StorageTek 製 ESCON サポート付き 36 トラックロングテープカートリッジトランスポート。「Silverton」とも呼ばれます。

9310

Oracle StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM) で、標準 4410 LSM の高性能バージョン。「PowderHorn」とも呼ばれます。

9360

Oracle StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)。「WolfCreek」とも呼ばれます。

9740

Oracle StorageTek ライブラリストレージモジュール (LSM)。「TimberWolf」とも呼ばれます。

アクセス方式

データをプロセッサストレージデバイスと入出力デバイス間で移動する技法。

ACS

Automated Cartridge System。カートリッジストレージと取得ライブラリサブシステムから成る完全な自動処理システムで、パススルーポートに接続される 1 つまたは複数のライブラリストレージモジュール (LSM) で構成されます。

ACSLS

自動カートリッジシステムライブラリソフトウェア。UNIX® ベースのライブラリ制御システムを実行する、Oracle StorageTek ライブラリ制御ソフトウェア。

APF

許可プログラム機能。使用するプログラムを識別および許可するために使用するインストールセキュリティー機能。

許可プログラム機能 (APF)

「APF」を参照してください。

自動カートリッジシステム (ACS)

「ACS」を参照してください。

自動カートリッジシステムライブラリソフトウェア (ACSLS)

「ACSLS」を参照してください。

CDRT

並行障害回復テスト。テープストレージ環境における障害回復テストを効率化する、Oracle StorageTek ソフトウェア。

並行障害回復テスト (CDRT)

「CDRT」を参照してください。

システム横断結合機能 (XCF)

「XCF」を参照してください。

FMID

機能修正変更識別子。ソフトウェアインストールで使用される機能システム修正変更 (SYSMOD) を表すために使用されます。

機能修正変更識別子 (FMID)

「FMID」を参照してください。

ホストソフトウェアコンポーネント (HSC)

「HSC」を参照してください。

HSC

ホストソフトウェアコンポーネント。ACS の機能を制御するライブラリ制御システムプロセッサ上で動作する、Oracle StorageTek ソフトウェア。

JCL

オペレーティングシステムに対してジョブの処理要求を記述するために開発された問題解決型の言語。

JES2

システムへのジョブの受信、内部フォーマットへの変換、実行対象のジョブの選択、出力処理、システムからのパージを行う MVS サブシステム。複数のプロセッサが装備されている場合、各 JES2 プロセッサは自身のジョブ入力を個々に制御/スケジューリング/出力処理します。

JES3

システムへのジョブの受信、内部フォーマットへの変換、実行対象のジョブの選択、出力処理、システムからのパージを行う MVS サブシステム。緩やかに結合されている処理ユニットから成るコンプレックスの場合、グローバルプロセッサがローカルプロセッサを集中管理し、共通のジョブキューを使用してジョブを分配するよう、JES3 プログラムがこれらのプロセッサを管理します。

ジョブ制御言語 (JCL)

「JCL」を参照してください。

LCM

ライブラリコンテンツマネージャー。Nearline リソースと VSM リソースを管理する、Oracle StorageTek MVS ホストソフトウェア。LCM にはグラフィカルユーザーインタフェースである LCM エクスプローラも含まれているため、パラメータファイルではなく構成ファイルを作成して LCM を構成できます。

ライブラリコンテンツマネージャー (LCM)

「LCM」を参照してください。

LibraryStation

MVS ホストとクライアントシステムによる ACS 機能の共有を可能にする、Oracle StorageTek ソフトウェア。

ライブラリストレージモジュール (LSM)

「LSM」を参照してください。

LSM

ライブラリストレージモジュール。カートリッジ格納スペースを備えたライブラリストレージ構造で、ストレージセルと付属トランスポートの間でカートリッジを移動するビジョンシステム付きの自立型ロボットアームが備わっています。

オぺレーティングシステム

システム全体でプログラムの実行を制御しているソフトウェア。

プログラム一時修正 (PTF)

「PTF」を参照してください。

PTF

プログラム一時修正。1 つまたは一連の不具合を修正するためにリリースされるソフトウェア。

RACF

リソースアクセス管理機能。データセットへのアクセスを制御するセキュリティーソフトウェア。

リソースアクセス管理機能 (RACF)

「RACF」を参照してください。

SD-3

Oracle StorageTek 製ヘリカルカートリッジトランスポート。「RedWood」とも呼ばれます。

SL3000

Oracle StorageTek SL3000 モジュラーライブラリは、メディアの混在、論理および物理パーティション分割機能、高度な管理、および高可用性を提供します。メインフレームおよびオープンシステムを含む混在環境をサポートし、カートリッジスロットは 200 から 6,000 までとスケーラブルです。

SL8500

Oracle StorageTek SL8500 モジュラーライブラリは、メディアの混在、論理および物理パーティション分割機能、高度な管理、高容量、および高可用性を提供します。メインフレームおよびオープンシステムを含む混在環境をサポートし、カートリッジスロットは標準の 1,450 から複雑な構成の 100,880 までとスケーラブルです。

SMC

ストレージ管理コンポーネント。IBM の z/OS オペレーティングシステムと Oracle StorageTek の実際のテープハードウェアおよび仮想テープハードウェアとの Oracle StorageTek ソフトウェアインタフェース。SMC は ELS ソリューションのために割り振り処理、メッセージ処理、および SMS 処理を実行します。

SMP

システム修正変更プログラム。

SMP/E

拡張システム修正変更プログラム。

SMS

システム管理ストレージ。

SNA

システムネットワークアーキテクチャー。ネットワークの構成と運用を制御し、ネットワークを介して情報ユニットを伝送するための論理構成、フォーマット、プロトコル、および運用シーケンスを記述したもの。

ストレージ管理コンポーネント (SMC)

「SMC」を参照してください。

Sysplex

お客様の作業負荷を処理するため、特定のマルチシステムハードウェアコンポーネントとソフトウェアサービスを介して相互通信し、協働する一連の MVS システム。(I)

システムネットワークアーキテクチャー (SNA)

「SNA」を参照してください。

T9840A

9840A カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9840B

T9840B カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9840C

T9840C カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9840D

T9840D カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製のアクセス重視カートリッジトランスポート。

T9940A

60G バイト T9940A カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の容量中心カートリッジトランスポート。

T9940B

200G バイト T9940B カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の容量中心カートリッジトランスポート。

T10000A

120G バイトまたは 500G バイトの T10000A カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の T10000 A 大容量カートリッジトランスポート。

T10000B

240G バイトまたは 1T バイトの T10000B カートリッジの読み取りおよび書き込みが可能な、Oracle StorageTek 製の T10000 B 大容量カートリッジトランスポート

T10000C

Oracle の StorageTek T10000 C 高速/大容量テープドライブで、最大 252M バイト/秒および 5T バイトをネイティブで実現し、データボリュームが増大し続けるデータセンターオペレーションに最適です。

T10000D

Oracle の StorageTek T10000D 高速/大容量テープドライブで、最大 252M バイト/秒および 8.5T バイトのネイティブ容量を実現し、データ保存要件が増大し続けるデータセンターオペレーションに最適です。

テープ管理カタログ (TMC)

「TMC」を参照してください。

TCP

伝送制御プロトコル。全二重ストリームサービスを提供するネットワーク間の標準プロトコル。

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol。

TMC

テープ管理カタログ。テープライブラリのインベントリを記録するために CA-1 テープ管理システムによって使用されるデータセット。

トランスポート

テープのスレッド化や配置、テープからの読み取り、テープへの書き込みに使用する電気機械デバイス。

伝送制御プロトコル (TCP)

「TCP」を参照してください。

仮想ストレージ

プログラムでの必要に応じて、メインストレージ要求がセグメント (またはページ) 別に割り振られることにより、無制限または仮想上のストレージが存在するように見せるオペレーティングシステムの機能。

仮想ストレージマネージャー (VSM)

「VSM」を参照してください。

仮想テープ制御システム (VTCS)

「VTCS」を参照してください。

仮想テープストレージサブシステム (VTSS)

「VTSS」を参照してください。

仮想通信アクセス法 (VTAM)

「VTAM」を参照してください。

VMF

ボリュームマスターファイル。テープライブラリのインベントリを記録するために CA-TLMS テープ管理システムによって使用されるデータセット。

VOLSER

ボリュームシリアル番号。物理ボリュームの ID。

ボリューム

1 つの単位として、マウントまたはマウント解除されるテープカートリッジ (データキャリア)。

ボリュームマスターファイル (VMF)

「VMF」を参照してください。

ボリュームシリアル番号 (VOLSER)

「VOLSER」を参照してください。

VSM

仮想ストレージマネージャー。メディアやトランスポートの用途を向上させるため、VTSS バッファー内のボリュームやトランスポートを仮想化する Oracle StorageTek ストレージソリューション。ハードウェアには、DASD バッファーである VTSS と RTD があります。ソフトウェアには、VTCS、HSC ベースのホストソフトウェア、および VTSS マイクロコードが含まれます

VTAM

仮想通信アクセス法。IBM ホストに常駐する、通信のための共通インタフェースとして機能する通信ソフトウェア。

VTCS

仮想テープ制御システム。VTSS、VTV、RTD、MVC に関する情報や動作を制御するプライマリホストコード。

VTSS

仮想テープストレージサブシステム。仮想ボリューム (VTV) と仮想ドライブ (VTD) を含む DASD バッファー。VTSS は、トランスポートのエミュレーションを可能にするマイクロコードを備えた STK RAID 6 ハードウェアデバイスです。この RAID デバイスは、「テープ」データのディスクからの読み取りとディスクへの書き込み、そのデータの RTD からの読み取りと RTD への書き込みを実行できます。

XCF

シスプレックス環境で実行される認証済みプログラム間の協働をサポートする機能を提供する、MVS のコンポーネント。(I)

索引
A  C  D  E  F  H  I  J  L  M  P  S  V  イ  エ  カ  キ  コ  サ  シ  ス  ソ  タ  チ  テ  ト  ナ  ハ  フ  ホ  マ  ユ  ロ  ワ

A

APF (許可プログラムリスト)

MVS/CSC ユーザー出口ライブラリ, 5.2.4

C

CHGIT、編集およびテスト, 2.3

Consolidated Software Inventory (CSI), 2.5.2

E

ELS

FMID, 2.6

SMP/E 環境, 2.5

インストール CD-ROM の内容, 1.1.3

インストール Zip ファイルの内容, 1.1.1

インストールテープの内容, 1.1.2

仮想ストレージの要件, 1.4

サンプル, A.1.1

ソースコードモジュール, A.1.2

ソフトウェア要件, 1.2

ターゲットおよび配布ライブラリデータセット, 2.5.3

ハードウェア要件, 1.3

マクロ, A.1.3

ロードライブラリの許可, 4.1

F

FMID、ELS, 2.6

H

HELD PTF の分離, 3.8

HSC

MVS サブシステムとしての定義, 4.3.1

MVS プログラム属性テーブル (PPT) の修正, 4.3.4

SMF パラメータの追加, 4.3.5

HSC ユーザー出口ライブラリ、許可

ロードライブラリの許可

HSC ユーザー出口ライブラリ, 4.3.2

I

IATIICM Type 1 の修正, 4.4.3.1.1

IATIIP1 Type 1 の修正, 4.4.3.1.2

IATMDAL Type 1 の修正, 4.4.3.1.3

IATMDFE Type 1 の修正, 4.4.3.1.4

IATUX09 ユーザー出口の修正, 4.4.4

IATUX71 ユーザー出口の修正, 4.4.5

J

JCL

SMP/E JCL ライブラリのアンロード, 2.2.2

保守のインストール, 3.3

JES3

IATUX09 ユーザー出口の修正, 4.4.4

IATUX71 ユーザー出口の修正, 4.4.5

SMC Type 1 の修正の作成およびインストール, 4.4.3

SMC のための SMCERSLV モジュールのアセンブル, 4.4.1

ロードライブラリの許可, 4.4.2

L

LCM

EDI からの HSC CDS の除外, 5.1.2

LCM Explorer, 5.1.5

インストールの検証, 5.1.3

エージェント

インストールと構成, 5.1.4

スターテッドタスクのパラメータ, 5.1.4.1

サンプル, A.2 ロードライブラリの許可, 5.1.1 LibraryStation

永続データファイル (PDF) の定義, 5.3.2

サンプル, A.4.1

ソースコードモジュール, A.4.2

ロードライブラリの許可, 5.3.1

M

MVS/CSC

MVS サブシステムとしての定義, 5.2.1

MVS プログラム属性テーブル (PPT) の修正, 5.2.6

イベントログおよびトレースのデータセットの割り振り, 5.2.7

マクロ, A.3.2

ユーザー出口ライブラリの許可, 5.2.4

ロードライブラリの許可, 5.2.3

MVS/CSC のサンプル, A.3.1 MVS/CSC ユーザー出口ライブラリ, 5.2.4 MVS LINKLIST

SCSBPREI モジュール, 5.2.5

SMCBPREI モジュールの移動, 4.2.1.1

SMCBPREI モジュールのコピー, 4.2.1.1

P

PDF (永続データファイル)、LibraryStation, 5.3.2

PPT (プログラム属性テーブル)

HSC のための修正, 4.3.4

MVS/CSC のための修正, 5.2.6

SMC のための修正, 4.2.3

S

SCSBPREI モジュール、MVS LINKLIST へのコピーまたは移動, 5.2.5

SLSBPREI モジュール、MVS LINKLIST へのコピーまたは移動

MVS LINKLIST、SLSBPREI のコピーまたは移動, 4.3.3

SLUDR* ルーチン、HSC のための再アセンブル, 4.3.6 SMC

MVS サブシステムとしての定義, 4.2.1

MVS プログラム属性テーブルの修正, 4.2.3

SMCBPREI モジュール、MVS LINKLIST へのコピーまたは移動, 4.2.1.1 SMCERSLV モジュール、アセンブル, 4.4.1 SMCERSLV モジュールのアセンブル, 4.4.1 SMF (システム管理機能) パラメータ、追加, 4.3.5 SMP/E

ACCEPT ELS 機能, 2.9

APPLY ELS 機能, 2.8

JCL ライブラリ、アンロード, 2.2

RECEIVE ELS 機能, 2.7

環境の準備, 2.5

V

VTCS

SMF パラメータの追加, 4.3.5

イ

イベントログデータセット、割り振り, 5.2.7

インストール準備タスク、ELS, 1

エ

永続データファイル (PDF)、LibraryStation, 5.3.2

エージェント、LCM, 5.1.4

カ

仮想ストレージの要件、ELS, 1.4

環境、SMP/E, 2.5, 2.5.2

キ

許可プログラムリスト (APF), 5.2.4

HSC ユーザー出口ライブラリの追加, 4.3.2

コ

考慮事項、インストール準備作業, 1.5

互換性、ソフトウェア, 1.2.8

サ

サブシステム名テーブル

MSTR のもとでの SMC の実行, 4.2.1.4

SMC、TMS、および Unicenter CA-MIA, 4.2.1.3

TMS との相互作用, 4.2.1.1

Unicenter CA-MIA, 4.2.1.2

修正についての注意, 4.2.1.5

サンプル

ELS, A.1.1

LCM, A.2

LibraryStation, A.4.1

MVS/CSC, A.3.1

シ

システム管理機能 (SMF) パラメータ、追加, 4.3.5

修正サービス

HELD PTF の分離, 3.8

SMP/E ACCEPT, 3.7

SMP/E APPLY, 3.6

SMP/E RECEIVE, 3.5

インストールデータセット, 3.1

サンプルのアンロード, 3.3

メディア, 3.2

ス

スターテッドタスクのパラメータ、LCM Agent, 5.1.4

ソ

ソースコードモジュール

ELS, A.1.2

LibraryStation, A.4.2

ソフトウェア要件、ELS, 1.2

タ

ターゲットライブラリデータセット、割り振り, 2.5.3

チ

チェックリスト、インストール, 2.1

テ

テープ管理システム (TMS)、定義, 4.2.1

ト

トレースデータセット、割り振り, 5.2.7

ナ

内容

インストール CD-ROM, 1.1.3

インストール Zip ファイル, 1.1.1

インストールテープ, 1.1.2

修正サービス, 3.2

ハ

ハードウェア要件、ELS, 1.3

フ

プログラム属性テーブル

HSC のための修正, 4.3.4

プログラム属性テーブル (PPT)

MVS/CSC のための修正, 5.2.6

SMC のための修正, 4.2.3

ホ

保守

HELD PTF の分離, 3.8

SMP/E ACCEPT, 3.7

SMP/E APPLY, 3.6

SMP/E RECEIVE, 3.5

インストールデータセット, 3.1

サンプルのアンロード, 3.3

メディア, 3.2

マ

マクロ

ELS, A.1.3

MVS/CSC, A.3.2

ユ

ユーザー出口ライブラリ

MVS/CSC, 5.2.4

ロ

ロードライブラリ

LibraryStation の許可, 5.3.1

ロードライブラリの許可

ELS, 4.1

LCM, 5.1.1

LibraryStation, 5.3.1

MVS/CSC, 5.2.3

SMC JES3, 4.4.2

ワ

割り振り

MVS/CSC のイベントログおよびトレースのデータセット, 5.2.7

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。