Oracle® Fusion Middleware

Oracle Cloud Adapterのインストール後の構成ガイド

12.2.1.1.0

E79309-01(原本部品番号:E73573-01)

2016年6月

Oracle Fusion Middleware Oracle Cloudアダプタ・インストール後の構成ガイド、12.2.1.1.0

E79309-01

Copyright © 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates  All rights reserved.

原本著者: Mark Kennedy

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報
はじめに

- 対象読者

- 関連リソース

- 表記規則

1 証明書とプロキシ設定の構成

- Oracle JDeveloperでのプロキシ・サーバーの設計時構成

- クライアント証明書のトラスト・ストア(DemoTrust.jks)へのインポート

- プライベート/非Verisignの証明書のインポート

- プロキシ・サーバーの実行時用の構成

2 インバウンドWSDL URLパターンの指定

- Oracle SOA SuiteおよびOracle Service BusのインバウンドWSDL URLパターンの指定

はじめに

トピック:

Oracle Cloudアダプタ・インストール後の構成ガイドでは、インストールの完了後にOracle Cloudアダプタを構成する方法について説明します。

- 対象読者

- 関連リソース

- 表記規則

対象読者

Oracle Cloudアダプタ・インストール後の構成ガイドは、インストールの完了後にOracle Cloudアダプタを構成する必要があるユーザーを対象としています。

関連リソース

詳細は、次のOracleドキュメントを参照してください。

- Oracle RightNow Cloud Adapterの使用方法

- Oracle Sales Cloud Adapterの使用方法

- Oracle Eloqua Cloud Adapterの使用方法

- Oracle ERP Cloudアダプタの使用

- Oracle NetSuite Cloudアダプタの使用方法

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 証明書とプロキシ設定の構成

次のOracle Cloud Adapter証明書およびプロキシ設定のタスクを実行します。

トピック

- Oracle JDeveloperでのプロキシ・サーバーの設計時構成

- クライアント証明書のトラスト・ストアへのインポート

- プライベート/非Verisignの証明書のインポート

- プロキシ・サーバーの実行時用の構成

Oracle JDeveloperでのプロキシ・サーバーの設計時構成

Oracle JDeveloperでプロキシ・サーバーを構成します。

1. Oracle JDeveloperで、「ツール」→「設定」→「Webブラウザとプロキシ」の順に選択します。

2. 「Webブラウザとプロキシ」の「プロキシ設定」タブを選択します。

3. 「手動プロキシ設定」で、次の設定を構成します。

- 「ホスト」をプロキシ・サーバー名に設定します(例: www-proxy.us.example.com)。

- 「プロキシ使用なし」をlocalhost|*.proxy_server|127.0.0.1|10.*.*.*|*.foo.com|etcに設定します。
ここで、proxy_serverはプロキシ・サーバーのホスト名です。

4. 「プロキシのテスト」をクリックして、プロキシをテストします。

5. 「OK」をクリックして終了します。

クライアント証明書のトラスト・ストア(DemoTrust.jks)へのインポート

アプリケーションWSDLが認証局(CA)で認定されている場合、次のようにして、FMW_HOME/user_projects/domains/WLS_SOA/bin/setDomainEnv.shを更新する必要があります。

1. FMW_HOME/user_projects/domains/WLS_SOA/bin/setDomainEnv.shを開きます。

2. EXTRA_JAVA_PROPERTIESで:

次の文字列を

- -Djavax.net.ssl.trustStore=%WL_HOME%\server\lib\DemoTrust.jks

次に置換します。

- -Djavax.net.ssl.trustStore=kss://system/trust -Djavax.net.ssl.trustStoreType=kss

プライベート/非Verisignの証明書のインポート

プライベート証明書またはVerisign以外の証明書を使用してクラウド・アダプタがホストされている場合は、この項の説明に従ってSSL証明書をインポートする必要があります。このタスクはサーバーごとに実行します。

プライベート証明書またはVerisign以外の証明書の使用時にクライアント証明書をインポートするには、次の手順を実行します。

1. WSDL URLをブラウザにコピーします。

2. 左上端の「ロック」アイコンをクリックします。

3. セキュリティ情報を表示するリンクをクリックします。たとえば、Mozilla Firefoxを使用している場合は「詳細」をクリックします。

4. 「セキュリティ」タブで、「証明書の表示」をクリックします。

5. 「詳細」タブをクリックします。

6. 個々の証明書をエクスポートします。

7. 「Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control」を開きます。

8. 「soa-infra」を右クリックします。

9. 「セキュリティ」タブで、「キーストア」に移動します。

10. 「システム」→「信頼」を選択し、「管理」をクリックします。

11. 「インポート」をクリックします。

12. 「証明書タイプ」で、「信頼できる証明書」を選択して別名を入力します。

13. アップロードする証明書を参照して選択するか、メモ帳で証明書ファイルを開いてからOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control内のテキストを追加します。

14. 「OK」をクリックします。

15. すべての証明書に対して操作を繰り返します。

16. サーバーを再起動します。

プロキシ・サーバーの実行時用の構成

プロキシ・サーバーを実行時に使用するために構成する必要があります。

1. FMW_HOME/user_projects/domains/WLS_SOA/bin/setDomainEnv.shを開きます。

2. EXTRA_JAVA_PROPERTIESに次の行を追加します。
-Dhttp.proxyHost=www-proxy.us.example.com -Dhttp.proxyPort=80 -Dhttp.nonProxyHosts=localhost|*.us.company_name.com|127.0.0.1|10.*.*.*|*.foo.com|etc -Dhttps.proxyHost=www-proxy.us.company_name.com -Dhttps.proxyPort=80"
ここで、www-proxy.us.example.comはプロキシ・サーバーのホスト名です。

2 インバウンドWSDL URLパターンの指定

Oracle SOA SuiteとOracle Service BusのインバウンドWSDL URLは、この項で説明する規則に準拠する必要があります。

トピック

- Oracle SOA SuiteおよびOracle Service BusのインバウンドWSDL URLパターンの指定

Oracle SOA SuiteおよびOracle Service BusのインバウンドWSDL URLパターンの指定

Oracle Sales Cloud、Oracle RightNow CloudおよびOracle ERP Cloudアダプタに、Oracle SOA SuiteおよびOracle Service BusのインバウンドWSDL URLを指定する場合、次の規則を使用します。

パターン

URL形式

例

Oracle SOA Suite

https://hostname:ssl_port/integration/flowsvc/adapter/partition_name/composite_name/service_name/version?wsdl

ここで、adapterは:

- rightnow

- erp

- osc

デプロイ後に、soa-diagnosticログからURLを取得することもできます。

https://abc123.us.company.com:20117/integration/flowsvc/rightnow/default/RNOW-OSC-SYNC/RightnowService/v1.0/?wsdl

Oracle Service Bus

https://hostname:ssl_port/integration/flowsvc/adapter/application_name/proxy_name/version/?wsdl

ここで、adapterは:

- rightnow

- erp

- osc

https://abc123.us.company.com:7002/integration/flowsvc/hcm/OSC-OSC/Service/v1.0/?wsdl

注意:
soa-infraとクラウドSDKは直接的な関係がないため、SOAインフラストラクチャ(soa-infra)内のクラウドSDK WSDLをパブリッシュすることはできません。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。