Oracle® Fusion Middleware

Oracle Managed File Transferのインストールと構成

12c (12.2.1.1)

E77348-02(原本部品番号:E73054-02)

2016年8月

インストール担当者とシステム管理者向けのドキュメントで、Oracle Managed File Transferのインストールおよび構成方法について説明しています。

Oracle Fusion Middleware Oracle Managed File Transferのインストールと構成 12c (12.2.1.1)

E77348-02

Copyright © 2014, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

原本著者: Ingrid Snedecor

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Managed File Transferのインストールについて

- 1.1 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法

- 1.1.1 Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジについて

- 1.1.2 標準インストール・トポロジ図の要素について

- 1.2 セカンダリ・トポロジの理解

- 1.3 このドキュメントを使用した既存のドメインの拡張

- 1.4 アップグレード・シナリオでのこのドキュメントの使用

2 Oracle Managed File Transferのインストールと構成の準備

- 2.1 標準インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ

- 2.2 システム環境の確認のロードマップ

- 2.2.1 動作保証、システム要件および相互運用性の確認

- 2.2.2 インストール・ユーザーの選択

- 2.2.2.1 ユーザー権限の理解

- 2.2.2.2 UNIXオペレーティング・システムのデフォルト以外のユーザー権限の理解

- 2.2.2.3 Windowsオペレーティング・システムでのインストール・ユーザーに管理者権限があることの確認

- 2.2.3 インストールおよび構成のためのディレクトリの理解

- 2.2.3.1 推奨ディレクトリ構造の理解

- 2.2.3.2 Oracleホーム・ディレクトリについて

- 2.2.3.3 ドメイン・ホーム・ディレクトリについて

- 2.2.3.4 アプリケーション・ホーム・ディレクトリについて

- 2.2.3.5 同じドメインへの複数の製品のインストール

- 2.2.3.6 共有記憶域の準備

- 2.2.4 Oracle Fusion Middlewareをインストールする際のJDK要件の理解

- 2.2.5 Oracle Fusion Middlewareをインストールする際のデータベース要件の理解

- 2.3 製品のディストリビューションについて

- 2.4 製品の配布の入手

3 Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール

- 3.1 インストール・チェックリストの確認

- 3.2 インストール・プログラムの起動

- 3.3 インストール画面のナビゲート

- 3.4 インストールの確認

- 3.4.1 インストール・ログ・ファイルの確認

- 3.4.2 ディレクトリ構造のチェック

- 3.4.3 Oracleホームの内容の表示

4 Oracle Managed File Transferドメインの構成

- 4.1 データベース・スキーマの作成

- 4.1.1 動作保証されたデータベースのインストールおよび構成

- 4.1.2 リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動

- 4.1.3 RCU画面からスキーマ作成へのナビゲート

- 4.1.3.1 RCUの概要

- 4.1.3.2 スキーマ作成の方法の選択

- 4.1.3.3 データベース接続の詳細の指定

- 4.1.3.4 カスタム接頭辞の指定とスキーマの選択

- 4.1.3.5 スキーマ・パスワードの指定

- 4.1.3.6 カスタム変数の指定

- 4.1.3.7 スキーマの作成の完了

- 4.2 ドメインの構成

- 4.2.1 構成ウィザードの起動

- 4.2.2 ドメインを作成および構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

- 4.2.2.1 ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

- 4.2.2.2 Templates for Oracle Managed File Transferの構成テンプレートの選択

- 4.2.2.3 アプリケーション・ホームの場所の選択

- 4.2.2.4 管理者アカウントの構成

- 4.2.2.5 ドメイン・モードとJDKの指定

- 4.2.2.6 データベース構成タイプの指定

- 4.2.2.7 JDBCコンポーネント・スキーマ情報の指定

- 4.2.2.8 JDBC接続のテスト

- 4.2.2.9 キーストアの証明書または鍵へのパスの指定

- 4.2.2.10 拡張構成の選択

- 4.2.2.11 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

- 4.2.2.12 ノード・マネージャの構成

- 4.2.2.13 Oracle Managed File Transfer管理対象サーバーの構成

- 4.2.2.14 Oracle Managed File Transferのクラスタの構成

- 4.2.2.15 クラスタへのOracle Managed File Transfer管理対象サーバーの割当て

- 4.2.2.16 Coherenceクラスタの構成

- 4.2.2.17 新しいOracle Managed File Transferマシンの作成

- 4.2.2.18 Oracle Managed File Transferマシンへのサーバーの割当て

- 4.2.2.19 仮想ターゲット

- 4.2.2.20 パーティション

- 4.2.2.21 構成の指定内容の確認とドメインの構成

- 4.2.2.22 ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録

- 4.3 サーバーの起動

- 4.3.1 ノード・マネージャの起動

- 4.3.2 管理サーバーの起動

- 4.3.3 管理対象サーバーの起動

- 4.4 構成の検証

5 ドメイン構成後の次の手順

- 5.1 基本的な管理タスクの実行

- 5.2 追加ドメイン構成タスクの実行

- 5.3 可用性の高い環境の準備

6 Oracle Managed File Transferのアンインストールまたは再インストール

- 6.1 製品のアンインストールの理解

- 6.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

- 6.3 データベース・スキーマの削除

- 6.4 ソフトウェアのアンインストール

- 6.4.1 アンインストール・プログラムの起動

- 6.4.2 アンインストールする製品の選択

- 6.4.3 アンインストール画面のナビゲート

- 6.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

- 6.6 Windowsオペレーティング・システムでのプログラム・ショートカットの削除

- 6.7 ドメインおよびアプリケーション・データの削除

- 6.8 ソフトウェアの再インストール

A コンパクト・ドメインでのOracle Managed File Transferの構成

B Oracle Managed File Transferのセカンダリ・トポロジ

- B.1 Oracle Managed File TransferおよびSOA Suiteトポロジ

はじめに

このドキュメントでは、Oracle Managed File Transferのインストールおよび構成方法を説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このドキュメントは、Oracle Managed File Transferをインストールおよび構成しているシステム管理者またはアプリケーション開発者を対象としています。読者がweb技術に精通していて、WindowsおよびUNIXプラットフォームの一般的な意味解釈を持っていると考えられています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティへの取り組みについては、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)にアクセスしてください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、聴覚に障害があるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、12c (12.2.1)ドキュメント・セットにある次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング

- Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成

- Oracle SOA SuiteおよびBusiness Process Managementのインストールと構成

- Oracle Managed File Transferの使用

- 高可用性ガイド

- SOA Suite用WLSTコマンド・リファレンス

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Managed File Transferのインストールについて

この項では、この製品の標準トポロジを説明することで、Oracle Managed File Transferの標準的なインストールについて説明します。

製品のインストールまたはドメイン構成の実行中または実行後に問題が発生しないように、次のトピックを十分に検討してください。

- 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法
標準インストール・トポロジは、本番環境で開始点として使用できる柔軟なトポロジです。

- 「セカンダリ・トポロジの理解」
セカンダリ・トポロジには、標準トポロジに加えて追加のインストールまたは構成手順が必要なコンポーネントの構成が含まれます。

- このドキュメントを使用した既存ドメインの拡張
このドキュメントの手順で、新しいドメインの作成方法について説明します。前提として、他のOracle Fusion Middleware製品はシステムにインストールされていないこととします。

- アップグレード・シナリオでのこのドキュメントの使用
Oracle Managed File Transferをアップグレード手順の一部としてインストールする場合は、このドキュメントの手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。ただし、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成は実行しないでください。

1.1 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法

標準インストール・トポロジは、本番環境で開始点として使用できる柔軟なトポロジです。

このガイドの情報は、Oracle Managed File Transferの標準トポロジを作成するうえで役に立ちます。後で標準インストール・トポロジを拡張して、セキュアで可用性の高い本番環境を作成できます。

標準インストール・トポロジは、この製品のサンプル・トポロジです。この製品がサポートする唯一のトポロジではありません。詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の標準インストール・トポロジの理解に関する項を参照してください。

- Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジについて
このトポロジは、1つ以上の管理対象サーバーを含む1つ以上のクラスタと管理サーバーが1つの標準的なWebLogic Serverドメインを示しています。

- 標準インストール・トポロジ図内の要素について
標準インストール・トポロジには、通常、共通の要素が含まれます。

1.1.1 Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジについて

このトポロジは、1つ以上の管理対象サーバーを含む1つ以上のクラスタと管理サーバーが1つの標準的なWebLogic Serverドメインを示しています。

次の図は、Oracle Managed File Transferの標準インストール・トポロジを示しています。

このトポロジの要素については、表1-1の情報を参照してください。

1.1.2 標準インストール・トポロジ図の要素について

通常、標準インストール・トポロジには、共通の要素が含まれています。

次の表では、トポロジの図の要素をすべて説明しています。

表1-1 標準インストール・トポロジの要素の説明

要素

説明と関連ドキュメントへのリンク

APPHOST

アプリケーション層をホストしているマシンを示す、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

DBHOST

データベースをホストしているマシンを示す、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

WebLogicドメイン

Javaコンポーネント(この場合、管理サーバー、管理対象サーバーおよび他の関連ソフトウェア・コンポーネント)の論理的に関連したグループです。
詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle WebLogic Serverドメインの概要に関する項を参照してください。

管理サーバー

WebLogicドメインの集中管理エンティティです。ドメインの構成オブジェクトを保持し、構成の変更を管理対象サーバーに分散します。
詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理サーバーの概要に関する項を参照してください。

Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlは、ドメインを管理する主要ツールです。
詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlに関する項を参照してください。

クラスタ

同時に稼働し連携する、複数のWebLogic Serverインスタンスの集合。
詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理対象サーバーと管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

マシン

1つまたは複数のWebLogic Serverインスタンス(サーバー)をホストするコンピュータを論理的に表現するもの。マシンは、管理対象サーバーとノード・マネージャを論理的につなぐ機能でもあります。ノード・マネージャを使用して管理対象サーバーを起動または停止するために、管理対象サーバーとマシンを関連付けます。

管理対象サーバー

アプリケーション、アプリケーション・コンポーネント、Webサービスおよび関連リソースのホスト。
詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理対象サーバーと管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

インフラストラクチャ

次のものを含むサービスの集合:

- メタデータ・リポジトリ(MDS)には、Oracle Fusion Middlewareのコンポーネント(Oracle Application Developer Frameworkなど)のメタデータが格納されます。詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のメタデータ・リポジトリの概要に関する項を参照してください。

- Oracle Application Developer Framework (Oracle ADF)

- Oracle Web Services Manager(OWSM)

1.2 セカンダリ・トポロジの理解

セカンダリ・トポロジには、標準トポロジに加えて追加のインストール手順または構成手順が必要なコンポーネントの構成が含まれます。

これは共有トピックから共有トピックへのxrefの変数を使用するテストです。

このガイドのメイン・セクションでは、標準インストール・トポロジのインストールおよび構成方法を説明しています。セカンダリ・トポロジには、標準インストール・トポロジでは識別されない、または含まれない製品がいくつか含まれます。

セカンダリ・トポロジのインストールと構成のガイドラインについては、「Oracle Managed File Transferのセカンダリ・トポロジ」を参照してください。

1.3 このドキュメントを使用した既存ドメインの拡張

このドキュメントの手順では、新しいドメインの作成方法を説明しています。前提として、他のOracle Fusion Middleware製品はシステムにインストールされていないこととします。

その他のOracle Fusion Middleware製品を対象のシステムにインストール済および構成済の場合は(たとえば、Fusion Middleware Infrastructureを、稼働中のドメインに実行済の場合は)、同じ手順で既存のドメインを拡張できます。既存のドメインを拡張するよう選択する場合、詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインにおける複数製品のインストールに関する項を参照してください。

1.4 アップグレード・シナリオでのこのドキュメントの使用

アップグレードの過程でOracle Managed File Transferをインストールする場合は、このドキュメントの手順に従ってソフトウェアをインストールしますが、構成ウィザードを実行したWebLogicドメインの作成は行わないでください。

ソフトウェアのインストール後に、『Oracle SOA SuiteおよびBusiness Process Managementのアップグレード』を参照してください。

2 Oracle Managed File Transferのインストールと構成の準備

Oracle Managed File Transferのインストールを準備するには、使用システムが基本的な要件に合致しているかどうかを確認してから、正しいインストール・ソフトウェアを取得します。

- 標準インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ
このロードマップでは、標準インストール・トポロジのインストールおよび構成に必要なすべての手順について説明します。

- システム環境の確認のロードマップ
インストールおよび構成プロセスを開始する前に、システム環境を検証する必要があります。

- 製品ディストリビューションについて
最初のOracle Managed File Transferドメインは、Oracle WebLogic ServerソフトウェアとOracle Java Required Files (JRF)ソフトウェアの両方を含むOracle Fusion Middleware Infrastructureのディストリビューションを使用して作成します。

- 製品ディストリビューションの入手
Oracle Fusion Middleware InfrastructureおよびOracle Managed File Transferディストリビューションは、Oracle Technology Network (OTN)で入手できます。

2.1 標準インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ

このロードマップでは、標準インストール・トポロジをインストールして構成するために必要なすべての手順を示します。

表2-1 標準インストールのロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

システム環境を確認します

インストールの前に、最小限のシステム要件およびネットワーク要件を満たしていることを確認します。

「システム環境の確認のロードマップ」を参照してください。

インストールの前後で必要になる必須パッチの確認

インストールしているソフトウェアに必要な必須パッチがあるかどうかについては、Oracle Fusion Middleware Infrastructureのリリース・ノートを確認してください。

Oracle Fusion Middleware Infrastructureリリース・ノートのインストールと構成に関する項を参照してください。

適切なディストリビューションを入手します

Oracle Fusion Middleware InfrastructureおよびOracle Managed File Transferのディストリビューションを入手します。

「製品ディストリビューションについて」を参照してください。

インストール・ディレクトリを決めます

インストーラが、必要なインストーラ・ディレクトリにアクセスできること、インストーラ・ディレクトリを作成できることを確認します。また、最小限の要件を満たしているシステムにディレクトリが存在することも確認します。

Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項を参照してください。

前提条件となるソフトウェアのインストール

Oracle Fusion Middleware Infrastructureをインストールして、Oracle Managed File TransferのOracleホーム・ディレクトリを作成します。

Oracle Fusion Middleware Infrastructureの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』を参照してください。Infrastructureで必要なのは、インストールの実行のみです。Infrastructureに、ドメインを構成する必要はありません。

ソフトウェアのインストール

Oracle Universal Installerを実行して、Oracle Managed File Transferをインストールします。

ソフトウェアのインストールにより、使用しているシステムにソフトウェアが転送され、Oracleホーム・ディレクトリが作成されます。

『Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール』を参照してください。

データベース・プロファイルの選択と、必要なカスタム変数の確認

必要なスキーマをデータベースにインストールする前に、Oracle Managed File Transferのスキーマに合せた設定が必要になるカスタム変数についての情報を確認します。

「Oracle Fusion Middlewareをインストールする際のデータベース要件の理解」を参照してください。

スキーマの作成

リポジトリ作成ユーティリティを実行して、構成に必要なスキーマを作成します。

「データベース・スキーマの作成」を参照してください。

WebLogicドメインの作成

構成ウィザード/アシスタントを使用して、WebLogicドメインを作成して構成します。

Oracle SOA Suiteの標準トポロジの作成については、「ドメインの構成」を参照してください。

高可用性のためのドメインの管理と準備

ドメインを管理するための追加のツールおよびリソースを確認し、可用性が高くなるようにドメインを構成します。

「ドメイン構成後の次の手順」を参照してください。

2.2 システム環境の確認のロードマップ

インストールおよび構成プロセスを開始する前に、システム環境を検証する必要があります。

次の表では、Oracle Managed File Transferをインストールおよび構成するために、ご使用の環境が適切に準備されていることを確認するための重要なタスクおよび判断項目を示します。

表2-2 システム環境の検証ロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

動作保証およびシステム要件を確認します

インストールおよび構成について、ご使用のオペレーティング・システムが動作保証され適切に構成されることを確認します。

「動作保証、システム要件および相互運用性の確認」を参照してください。

適切なインストール・ユーザーを特定します

インストール・ユーザーが、ソフトウェアをインストールおよび構成するための適切な権限を持っていることを確認します。

「インストール・ユーザーの選択」を参照してください。

目的のシステムでインストール・ディレクトリおよび構成ディレクトリを選択します

推奨ディレクトリ構造に従って、インストールおよび構成に必要なディレクトリが作成できることを確認します。

「インストールおよび構成のためのディレクトリの理解」を参照してください。

動作保証されたJDKをインストールします

配布のインストール・プログラムは、ご使用のシステムで動作保証されたJDKを必要とします。

「Oracle Fusion Middlewareをインストールする際のJDK要件の理解」を参照してください。

中間層のスキーマのデータベースのインストールと構成

WebLogicドメインを構成するには、Oracle Managed File Transferに必要なスキーマが正しく構成された、動作保証されているデータベースへのアクセス権が必要です。

「Oracle Fusion Middlewareをインストールする際のデータベース要件の理解」を参照してください。

- 動作保証、システム要件および相互運用性の確認
ご使用の環境がインストールの要件を満たしていることを確認するには、動作保証マトリックスおよびシステム要件のドキュメントをあわせて使用することをお薦めします。

- インストール・ユーザーの選択
システム上でインストールと構成を実行するユーザーは、十分な権限を持っている必要があります。

- インストールおよび構成のディレクトリの理解
インストールとドメイン構成のプロセス中に、Oracleホーム、ドメイン・ホームおよびアプリケーション・ホームのディレクトリの場所の指定について計画する必要があります。

- Oracle Fusion MiddlewareのインストールのためのJDK要件の理解
ほとんどのFusion Middleware製品は、.jarファイル形式で配布されます。これらのディストリビューションにJDKは含まれていません。.jar配布インストーラを実行するには、動作保証されたJDKがすでにシステムにインストールされている必要があります。

- Oracle Fusion Middlewareのインストールのためのデータベース要件の理解
多くのOracle Fusion Middleware製品は、構成の前にデータベース・スキーマが必要です。このようなスキーマをインストールできるデータベースがない場合は、動作保証されたデータベースをインストールして構成する必要があります。

2.2.1 動作保証、システム要件および相互運用性の確認

ご使用の環境がインストールの要件を満たしていることを確認するには、動作保証マトリックスおよびシステム要件のドキュメントをあわせて使用することをお薦めします。

1. 環境が動作保証要件を満たしていることの確認
製品を、サポートされているハードウェアおよびソフトウェア構成上にインストールすることを確認してください。詳細は、Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成ページで、ご使用のリリース向けの動作保証情報のドキュメントを参照してください。

Oracleでは、動作保証済のすべてのシステムおよび環境で製品のパフォーマンスをテストおよび検証しています。新しい動作保証情報が発表された場合は、適切な動作保証ドキュメントにすぐに追加されます。新しい動作保証情報は随時リリースされる可能性があります。したがって、動作保証ドキュメントはドキュメント・ライブラリとは別に管理され、Oracle Technology Networkで入手できます。

2. 動作保証情報を確認するためのシステム要件ドキュメントの使用
Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様に関するドキュメントを使用して、動作保証要件が満たされていることを確認してください。たとえば、ご使用の製品が64ビットのOracle Linux 6.5へのインストールについて動作保証されていることが動作保証ドキュメントに記載されている場合、このドキュメントを使用してシステムが必要最低限の仕様を満たしていることを確認します。ここには、ディスク容量、使用可能なメモリー、特定のプラットフォーム・パッケージとパッチ、およびその他のオペレーティング・システム固有の項目が含まれています。システム要件は、将来的に変更されることがあります。したがって、システム要件に関するドキュメントはドキュメント・ライブラリには含まれておらず、Oracle Technology Networkで入手できます。

3. 複数の製品間での相互運用性の確認
同一リリースの、または異なるリリースが混在した状態のFusion Middleware製品を複数インストールし使用する方法については、相互運用性および互換性の理解のOracle Fusion Middleware 12cの相互運用性および互換性を参照してください。

2.2.2 インストール・ユーザーの選択

システム上でインストールと構成を実行するユーザーは、十分な権限を持っている必要があります。

- ユーザー権限の理解
Fusion Middleware製品をインストールするユーザーは、そのファイルを所有し、そのファイルに関する特定の権限を持つことになります。

- UNIXオペレーティング・システムでの非デフォルト・ユーザー権限の理解
デフォルトの権限の設定を変更すると、インストールのセキュリティと場合によってはシステムのセキュリティが脆弱になります。デフォルトの権限の設定を変更することはお薦めしません。

- Windowsオペレーティング・システムでのインストール・ユーザーに管理者権限があることの確認
Windowsレジストリを更新するには、管理者権限が必要です。

2.2.2.1 ユーザー権限の理解

Fusion Middleware製品をインストールするユーザーは、そのファイルを所有し、そのファイルに対する特定の権限を持ちます。

- 実行可能ファイル以外(.jar、.properties、.xmlなど)のすべてのファイルに対する読取り権限と書込み権限。その他の同じグループのすべてのユーザーにはファイル所有者として読取り権限のみがあります。

- すべての実行可能ファイル(.exe、.shまたは.cmd)に対する読取り、書込みおよび実行権限。同じグループのその他のすべてのユーザーにはファイル所有者として読取り権限および実行権限のみがあります。

したがって、ソフトウェアをインストールするユーザー以外のユーザーも、ドメインまたはFusion Middleware製品を構成するためにOracleホームのインストール・バイナリを使用できます。

構成中に生成されたファイルは、構成ウィザードを実行したユーザーが所有者になり、前述のインストール・ユーザーと同じ権限を持ちます。ただし、セキュリティ・センシティブなファイルは、グループ権限では作成されません。ドメインを作成したユーザーのみが読取りおよび書込み権限を持ち、ドメインを管理できます。

次に例を示します。

- 例1: 1人のユーザーがソフトウェアをインストールしてドメインを構成する場合
この例は、同じユーザーがソフトウェアをインストールしてドメインを構成する場合の権限を示します。

すべてのファイルに対して適切な権限があるようにするには、同じ所有者が構成ウィザードを使用してOracle Fusion Middleware製品のインストールとWebLogic Serverドメインの構成の両方のタスクを実行することをお薦めします。

ドメインを作成したユーザーがソフトウェアをインストールしたユーザーと異なる場合は、次の例に示すとおり、両方のユーザーが同じ権限を持っている必要があります。

- 例2: Oracleホームとドメインを別のユーザーが作成する場合
この例は、あるユーザーがOracleホームを作成し、別のユーザーがドメインを構成する場合の権限を示します。

注意:
特定のドメイン・ファイルには、グループ権限がありません。たとえば、cwallet.ssoです。

インストールを実行する前に、次の項目について考慮してください。

- UNIXオペレーティング・システムでは、ソフトウェアをインストールする前にumaskを027に設定することをお薦めします。これにより、インストール時にファイルの権限を適切に設定できます。以下のコマンドを使用します。
umask 027

このコマンドは、製品のインストーラと同じ端末ウィンドウで実行する必要があります。

- UNIXオペレーティング・システムでは、インストール・プログラムをrootユーザーで実行しないでください。rootユーザーとしてインストーラを実行すると、起動検証に失敗する場合があり、インストールを続行できません。

- 製品のインストールを管理する際(パッチ適用、管理対象サーバーの起動など)は、製品のインストールに使用したものと同じユーザーIDを使用する必要があります。

- Windowsオペレーティング・システムでは、製品のインストールに管理者権限が必要です。詳細は、「Windowsオペレーティング・システムでのインストール・ユーザーに管理者権限があることの確認」を参照してください。

2.2.2.2 UNIXオペレーティング・システムでの非デフォルト・ユーザーの権限

デフォルトの権限の設定を変更すると、インストールのセキュリティと場合によってはシステムのセキュリティが脆弱になります。デフォルトの権限の設定を変更することはお薦めしません。

他のユーザーが特定のファイルまたは実行可能ファイルへのアクセスが必要な場合は、ファイルのアクセス権を変更するかわりに、UNIXのsudoコマンド(または他の同様のコマンド)の使用を検討してください。

さらにサポートが必要な場合は、ご使用のUNIXオペレーティング・システムに付属している管理者ガイドを参照するか、オペレーティング・システムのベンダーに問い合せてください。

2.2.2.3 Windowsオペレーティング・システムでのインストール・ユーザーに管理者権限があることの確認

Windowsレジストリを更新するには、管理者権限が必要です。

デフォルトでは、通常の権限でシステムにサインインする管理者権限を持つメンバーが、管理タスクを実行するために高い権限が要求される場合があります。

高い権限が必要なタスクを実行するには:

1. 左下の「スタート」メニューまたはWindowsアイコンから、コマンド・プロンプトアイテムを検索します。

2. コマンド・プロンプトを右クリックして「管理者として実行」を選択します。
新しいコマンド・プロンプト・ウィンドウが開き、このウィンドウで実行されるすべてのアクションは管理者権限で実行されます。

注意:
システムでユーザーアクセス制御が有効な場合、このアクションの確認を求めるウインドウが表示される場合があります。確認し、この手順を続行します。

3. 必要なタスクを実行します。

たとえば、製品のインストーラを起動するには:

jarファイルの場合は、次のように入力します。

java —jar distribution_name.jar
実行可能ファイル(.exe、.binまたは.shファイル)の場合は、次のように入力します。

distribution_name.exe

2.2.3 インストールおよび構成のためのディレクトリの理解

インストールとドメイン構成のプロセス中に、Oracleホーム、ドメイン・ホームおよびアプリケーション・ホームのディレクトリの場所の指定について計画する必要があります。

次の各項では、これらのディレクトリを作成する場所を決めるために役立つ情報を示します。

- 推奨ディレクトリ構造の理解
Oracleホーム、ドメイン・ホームおよびアプリケーション・ホームには、推奨される特定の場所があります。

- Oracleホーム・ディレクトリについて
Oracle Fusion Middleware製品をインストールする場合は、Oracleホーム・ディレクトリを使用する必要があります。

- ドメイン・ホーム・ディレクトリについて
ドメイン・ホームは、構成するドメインが作成されるディレクトリです。

- アプリケーション・ホーム・ディレクトリについて
アプリケーション・ホームは、構成するドメインのアプリケーションが作成されるディレクトリです。

- 同じドメインへの複数の製品のインストール
1つのドメインに複数の製品をインストールして構成するには、2つの方法があります。

- 共有記憶域の準備
Oracle Fusion Middlewareでは、単一のOracleホームから複数のOracle WebLogic Serverドメインを構成することができます。これにより、共有ボリューム上の1つの場所にOracleホームをインストールしたり、複数のホストをインストールするためにOracleホストを再利用したりすることもできます。

2.2.3.1 推奨ディレクトリ構造の理解

Oracleホーム、ドメイン・ホームおよびアプリケーション・ホームには、推奨される特定の場所があります。

図2-1に推奨するディレクトリ構造を示します。

図2-1 Oracle Fusion Middlewareの推奨ディレクトリ構造

システムでベースの場所(Oracleベース)を決め、(/home/oracleなど)そこから2つのサブ・ディレクトリを別々に作成します。productディレクトリには、製品のバイナリ・ファイルとすべてのOracleホーム・ディレクトリを含めます。configディレクトリにはドメイン・データとアプリケーション・データを格納します。

Oracleホームには構成データを保存しないことをお薦めします。製品を別のメジャー・リリースにアップグレードする場合、バイナリ用に新しいOracleホームの作成が必要になります。また構成データは、Oracleホームのバイナリからアクセス可能な場所に置く必要があります。

このドキュメント全体の例を通じて、/home/oracle/productディレクトリ(Oracleホーム)と/home/oracle/configディレクトリ(アプリケーション・データと構成データ)を使用していますが、これらのディレクトリはご使用のシステムの実際のディレクトリに読み替えてください。

2.2.3.2 Oracleホーム・ディレクトリについて

Oracle Fusion Middleware製品をインストールする場合は、Oracleホーム・ディレクトリを使用する必要があります。

このディレクトリは、同じマシンにインストールされた複数のFusion Middleware製品で使用される共通ファイルのリポジトリです。これらのファイルは、Fusion Middlewareをシステムで正しく動作させるために重要です。これらによって、インストール時の製品間の依存関係のチェックが容易になります。このためOracleホーム・ディレクトリは、システムにインストールされるすべてのOracle Fusion Middleware製品の中心的なサポート・ディレクトリとみなすことができます。

Oracleホーム・ディレクトリは、Fusion MiddlewareドキュメントでORACLE_HOMEと呼ばれています。

Oracleホームの考慮事項

Oracleホーム・ディレクトリを作成し、Fusion Middleware製品をインストールするときに、次の点に注意してください。

- Oracleホーム・ディレクトリの名前に空白を含めないでください。Oracleホーム・ディレクトリのパスに空白が含まれていると、エラー・メッセージが表示されます。

- 単一のOracleホーム・ディレクトリには、Oracle Fusion Middlewareの各製品に1つのインスタンスのみインストールできます。異なるバージョンの製品を同じマシンにインストールするには、それぞれのバージョンを専用のOracleホーム・ディレクトリに格納する必要があります。
単一のOracleホームに複数の異なる製品をインストールすることもできますが、Oracleホームには各製品で1つのバージョンのみをインストールできます。

複数のホーム・ディレクトリ

ほとんどの場合、Oracleホームは1つで十分ですが、複数のOracleホーム・ディレクトリを作成する場合もあります。たとえば次の場合に、複数のOracleホーム・ディレクトリを作成する必要があります。

- それぞれ製品のスタックが別々の開発と本番環境を別々に管理する場合。2つのディレクトリを使用するこのにより、準備ができるまで本番環境を変更せずに、開発環境を更新できるようになります。

- 2つのバージョンのFusion Middleware製品を同時に保持する場合。たとえば製品の既存のバージョンを残したまま新しいバージョンをインストールする必要がある場合。この場合、製品の各バージョンを専用のOracleホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

- 相互に互換性のない複数の製品をインストールする必要があります。詳細は、相互運用性および互換性の理解のOracle Fusion Middleware 12cの相互運用性および互換性を参照してください。

注意:
複数のOracleホーム・ディレクトリを作成する場合は、各製品の構成段階で重複しないポート範囲を指定する必要があります。

2.2.3.3 ドメイン・ホーム・ディレクトリについて

ドメイン・ホームは、構成するドメインが作成されるディレクトリです。

デフォルトのドメイン・ホームの場所は、ORACLE_HOME/user_projects/domains/domain_nameです。ただし、このデフォルトの場所を使用しないことをお薦めします。ドメイン・ホームは、Oracleホーム・ディレクトリの外部に置きます(例: /home/oracle/config/domains)。configディレクトリには、ドメインとアプリケーションのデータが含まれている必要があります。新規インストール、パッチの適用およびその他の操作によって、ORACLE_HOMEのみが更新され、ドメインの構成は更新されないように、ドメイン専用のディレクトリをお薦めします。

推奨ディレクトリ構造とドメイン・ホームの場所については、「推奨ディレクトリ構造の理解」を参照してください。

Fusion Middlewareドキュメントで、ドメイン・ホーム・ディレクトリはDOMAIN_HOMEと呼ばれ、ドメイン名を含むそれ以下のすべてのフォルダが含まれます。たとえば、ドメイン名がexampledomainで、/home/oracle/config/domainsディレクトリにドメイン・データを配置する場合、ドキュメントでのDOMAIN_HOMEは/home/oracle/config/domains/exampledomainを指します。

2.2.3.4 アプリケーション・ホーム・ディレクトリについて

アプリケーション・ホームは、構成するドメインのアプリケーションが作成されるディレクトリです。

デフォルトのアプリケーション・ホームの場所は、ORACLE_HOME/user_projects/applications/domain_nameです。ただし、アプリケーション・ホームは、Oracleホーム・ディレクトリの外部に配置することをお薦めします。製品を別のメジャー・リリースにアップグレードする場合、バイナリ用に新しいOracleホームの作成が必要になるからです。

推奨ディレクトリ構造とアプリケーション・ホームの場所については、「推奨ディレクトリ構造の理解」を参照してください。

Fusion Middlewareドキュメントでは、アプリケーション・ホーム・ディレクトリのことをAPPLICATION_HOMEと呼び、ドメイン名を含むそれ以下のすべてのフォルダが含まれます。たとえば、ドメイン名がexampledomainで、/home/oracle/config/applicationsディレクトリにアプリケーション・データを配置した場合、ドキュメントでは/home/oracle/config/applications/exampledomainを示すためにAPPLICATION_HOMEを使用しています。

2.2.3.5 同じドメインへの複数の製品のインストール

1つのドメインに複数の製品をインストールして構成するには、2つの方法があります。

- 方法1
スキーマの作成やドメイン内の全サーバーの起動によるドメイン構成の成功の確認も含めて、製品Aのインストールと構成を行います。

これは、Fusion Middlewareライブラリのすべてのインストール・ガイドで使用される方法です。製品の数に応じて、必要なだけこの手順を繰り返すことができます。この方法では、一度に1つの製品を検証し、製品を段階的に追加することができます。

製品Bをインストールする場合、新しい製品の追加中にドメインへの更新が行われないように、管理サーバーを停止します。次に、必要なスキーマの作成など、製品Bのインストール・ガイドの手順に従います。最後に、製品Bを含めるよう製品Aドメインを拡張してから、すべてのサーバーを再起動します。

- 方法2
必要なすべての製品をインストールするが構成しないで、製品のすべてのスキーマを作成します。スキーマの作成後、必要なすべての製品テンプレートを使用してドメインを構成し、すべてのサーバーを起動します。

この方法で複数の製品のドメインを作成すると若干高速ですが、Fusion Middlewareライブラリのインストール・ガイドには、この方法でのドメイン作成について個々の手順は説明されていません。必要に応じて、サポート・ドキュメントを参照してください。

2.2.3.6 共有記憶域の準備

Oracle Fusion Middlewareでは、1つのOracleホームから複数のOracle WebLogic Serverドメインを構成できます。これにより、共有ボリューム上の1つの場所にOracleホームをインストールしたり、複数のホストをインストールするためにOracleホストを再利用したりすることもできます。

ご使用の環境で共有記憶域を使用する場合の詳細は、『高可用性ガイド』の共有記憶域の使用に関する項を参照してください。

2.2.4 Oracle Fusion Middlewareをインストールする際のJDK要件の理解

ほとんどのFusion Middleware製品は、.jarファイル形式で配布されます。これらのディストリビューションにJDKは含まれていません。.jar配布インストーラを実行するには、動作保証されたJDKがすでにシステムにインストールされている必要があります。

JDKがOracleホームの外部にインストールされていることを確認してください。Oracleホームの下にJDKをインストールすると、将来タスクを実行しようとしたときに、問題が発生します。Oracle Universal Installerは、Oracleホーム・ディレクトリが空であるかどうかを検証し、空のディレクトリが指定されるまで、インストールを進めません。JDKのインストールは、/home/oracle/products/jdkディレクトリに配置することをお薦めします。

一部の製品(Oracle HTTP ServerおよびOracle JDeveloperなど)は、プラットフォーム固有のディストリビューションとして提供されています。プラットフォーム固有のディストリビューションには、.bin (UNIXオペレーティング・システム用)または.exe (Windowsオペレーティング・システム用)インストーラが含まれます。その場合は、プラットフォーム固有のJDKがディストリビューションに含まれており、JDKを別途インストールする必要はありません。ただし、認定されたJDKのバージョンによっては、より新しいバージョンにそのJDKをアップグレードする必要があります。

Oracle Fusion Middlewareでサポートされるシステム構成のページで動作保証情報を参照し、必要なJDKバージョンであることを確認してください。

必要なJDKをダウンロードするには、次のURLにアクセスしてJava SE JDKをダウンロードします。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2.2.5 Oracle Fusion Middlewareをインストールする際のデータベース要件の理解

多くのOracle Fusion Middleware製品は、構成の前にデータベース・スキーマが必要です。このようなスキーマをインストールできるデータベースがない場合は、動作保証されたデータベースをインストールして構成する必要があります。

オペレーティング・システムで動作保証されているデータベースを調べるには、Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成ページで、ご使用のリリース向けの動作保証情報のドキュメントを参照してください。

スキーマ作成用にデータベースが適切に構成されていることを確認するには、Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様ドキュメントのリポジトリの要件に関する項を参照してください。

注意:

12cでは、動作保証されたOracleデータベースのみがOracle Fusion Middleware Infrastructure標準インストール・トポロジに使用できます。

データベースが正しく構成されたら、Repository Creation Utility(RCU)を使用してデータベースに製品スキーマを作成する必要があります。このツールは各Oracle Fusion Middleware製品のOracleホームにあります。RCUの詳細は、『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』の「リポジトリ作成ユーティリティの理解」を参照してください。

2.3 製品のディストリビューションについて

最初のOracle Managed File Transferドメインは、Oracle WebLogic ServerソフトウェアとOracle Java Required Files (JRF)ソフトウェアの両方を含むOracle Fusion Middleware Infrastructureのディストリビューションを使用して作成します。

Oracle JRFソフトウェアは、次のものから構成されています。

- Oracle Web Services Manager。

- Oracle Application Development Framework (Oracle ADF)

- Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control。

- リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)

- Oracle Fusion Middleware製品をサポートするために必要な、その他のライブラリとテクノロジ

ディストリビューションのインストールと構成を行うには、動作保証されたJDKがシステムに存在していることが必要です。12c (12.2.1.1)では、動作保証されたJDKは1.8.0_77です。

注意:

配布の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品の配布の理解と入手に関する項を参照してください。

2.4 製品の配布の入手

Oracle Fusion Middleware InfrastructureとOracle Managed File Transferのディストリビューションは、Oracle Technology Network (OTN)で入手できます。

Oracle Fusion Middlewareソフトウェアの入手先とダウンロードについては、OTNでOracle Fusion Middlewareダウンロード、インストール、構成のReadmeファイルを参照してください。

製品の配布を入手しインストーラを実行する前に、動作保証されたJDKがシステムにインストールされていることを確認してください。『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のJDKのインストールに関する項を参照してください。

3 Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール

この項の手順に従って、Oracle Managed File Transferソフトウェアをインストールします。

インストールを開始する前に、システム環境の検証が済んでいて(「システム環境の確認のロードマップ」)、Oracle Fusion Middleware Infrastructureがインストールされていること(『Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』)を確認してください。

- インストール・チェックリストの確認
インストール・プロセスでは、特定の情報を入力するように要求されます。

- インストール・プログラムの起動
インストールを実行する前に、JDKと必要なソフトウェアを確認する必要があります。

- インストール画面への移動
インストーラにより、情報を確認または入力する一連の画面が表示されます。

- インストールの確認
インストールの完了後、一連のタスクを実行して、成功したことを確認します。

3.1 インストール・チェックリストの確認

インストール・プロセスでは、特定の情報を入力するように要求されます。

表3-1は、Oracle Managed File Transferのインストール前に理解しておく必要のある重要な項目と、インストール中に決定する必要のある重要な項目を示しています。

表3-1 インストール・チェックリスト

情報

値の例

説明

JAVA_HOME

/home/Oracle/Java/jdk1.8.0_77

Java JDK ホーム・ディレクトリを指す環境変数。

データベース・ホスト

examplehost.exampledomain

データベースを実行しているホストの名前とドメイン。

データベース・ポート

1521

データベースがリスニングするポート番号。デフォルトのOracleデータベースのリスニング・ポートは1521です。

データベース・サービス名

orcl

Oracleデータベースには一意のサービス名が必要です。デフォルトのサービス名は、orclです。

DBAユーザー名

SYS

データベース管理権限を持つユーザーの名前。OracleデータベースのデフォルトのDBAユーザーは、SYSです。

DBAパスワード

myDBApw957

データベース管理権限を持つユーザーのパスワード。

ORACLE_HOME

/home/Oracle/product/ORACLE_HOME

ソフトウェアをインストールするディレクトリ。

このディレクトリには、必要に応じてOracle Fusion Middleware Infrastructureと Oracle Managed File Transferが含まれます。

WebLogic Serverのホスト名

examplehost.exampledomain.com

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Managed File Transferコンソールのホスト名。

コンソール・ポート

7001

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Managed File Transferコンソールのポート。

DOMAIN_HOME

/home/Oracle/config/domains/mft_domain

ドメイン・データの格納場所。

APPLICATION_HOME

/home/Oracle/config/applications/PRODUCT_domain

アプリケーション・データの格納場所。

WebLogicドメインの管理者のユーザー名

weblogic

Oracle WebLogic Serverの管理権限を持つユーザーの名前。デフォルトの管理者ユーザーは、weblogicです。

管理者ユーザーのパスワード

myADMpw902

Oracle WebLogic Server管理権限を持つユーザーのパスワード。

FTPポート

7021

埋込みFTPサーバーのポート。

RCUユーティリティ

ORACLE_HOME/oracle_common/bin

リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)へのパス。

RCUスキーマの接頭辞

MFT

Oracle Managed File Transferが使用するデータベース・スキーマの名前の接頭辞。

RCUスキーマのパスワード

myRCUpw674

Oracle Managed File Transferが使用するデータベース・スキーマのパスワード。

構成ユーティリティ

ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin

ドメインを作成し構成するための構成ウィザードへのパス。

$FTP_ROOT

${ORACLE_HOME}/b2b/ftp_root

埋込みFTPサーバーのルート・ディレクトリ。

3.2 インストール・プログラムの起動

インストールを実行する前に、JDKと必要なソフトウェアを確認する必要があります。

インストール・プログラムを起動する手順は次のとおりです。

1. ホスト・システムにログインします。

2. コマンドラインからjava -versionを実行して、動作保証されたJDKがすでにシステムにあることを確認します。公開の時点では、12c (12.2.1.1)の動作保証されたJDKは1.8.0_77でした。詳細は、「Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成」ページで適切な動作保証ドキュメントを参照してください。

3. 前提条件となるソフトウェアをインストールしていることを確認します。

4. インストール・プログラムがダウンロードされたディレクトリに移動します。

5. ご使用のシステムのJDKディレクトリからjava実行可能ファイルを実行し、インストール・プログラムを起動します。

- UNIXオペレーティング・システムの場合: /home/Oracle/Java/jdk1.8.0_77/bin/java —jar fmw_12.2.1.1.0_mft_generic.jar

- Windowsオペレーティング・システム: インストールアイコンをダブルクリックするか、コマンド・プロンプトにC:\home\Oracle\Java\jdk1.8.0_77\bin\java -jar fmw_12.2.1.1.0_mft_generic.jarを入力します

これらの例にあるJDKの場所は、ご使用のシステムの実際のJDKの場所に読み替えてください。

注意:

インストーラ画面を起動するかわりに、保存されたレスポンス・ファイルを使用してサイレント・モードでインストーラを起動することもできます。サイレント・インストールまたはコマンド・ライン・インストールの詳細は、『Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』の「サイレント・モードでのOracle Universal Installerの使用」を参照してください。

インストール・プログラムが表示されると、インストールを開始する準備ができています。各インストール・プログラム画面の詳細は、次のトピックを参照してください。

3.3 インストール画面への移動

インストーラにより、情報を確認または入力する一連の画面が表示されます。

次の表に、インストーラ画面が表示される順序を示します。インストーラ画面に関して詳細な情報が必要な場合は、「ヘルプ」をクリックします。

表3-2 Oracle Managed File Transferのインストール画面

画面

説明

インストール・インベントリの設定

UNIXオペレーティング・システムでは、このホストにOracle製品を初めてインストールする場合に、この画面が開きます。中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択したオペレーティング・システム・グループ名には、中央インベントリの場所への書込み権限があることを確認してください。

中央インベントリの詳細は、『Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のOracle中央インベントリの理解に関する項を参照してください。

Windowsオペレーティング・システムでは、この画面は表示されません。

ようこそ

この画面では、情報を参照してすべての前提条件が満たされていることを確認して「次」をクリックします。

自動更新

この画面では、自動更新をスキップする選択をするか、パッチを選択するか、My Oracle Supportアカウントを使用して、重要なセキュリティ更新を含む最新のソフトウェア更新を検索します。

インストールの場所

この画面を使用して、Oracleホーム・ディレクトリの場所を指定します。このOracleホームには、Oracle Fusion Middleware Infrastructureが含まれている必要があります。

「表示」をクリックすると、Oracle Managed File Transferが正しいOracleホームにインストールされていることを確認できます。

前提条件チェック

この画面では、ご使用のシステムが最小要件を満たしていることを検証します。

検証済のタスクのリストを表示するには、「正常なタスクの表示」を選択します。ログの詳細を表示するには、「ログの表示」を選択します。前提条件のチェックが失敗すると、エラー・メッセージが画面の下方に表示されます。エラーを修正し、「再実行」をクリックして再試行します。エラー・メッセージや警告メッセージを無視してインストールを続けるには、「スキップ」をクリックします(非推奨)。

インストール・サマリー

この画面では、選択したインストール・オプションを検証します。これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合は、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの場所と名前を入力します。レスポンス・ファイルには、入力したすべての情報が収集して格納され、後で(コマンドラインから)サイレント・インストールを実行するために使用できます。

「インストール」をクリックしてインストールを開始します。

インストールの進行状況

この画面はインストールの進行状況を示します。

進行状況バーが100%完了になったら、「終了」をクリックしてインストーラを閉じるか、「次へ」をクリックしてサマリーを表示します。

インストール完了

この画面には、「インストールの場所およびインストールされた機能セットが表示されます。情報を確認し、「終了」をクリックしてインストーラを閉じます。

3.4 インストールの検証

インストールの完了後、一連のタスクを実行して、成功したことを確認します。

- インストール・ログ・ファイルの確認
インストール・ログ・ファイルの内容を確認し、インストーラに何も問題が発生しなかったことを確認します。

- ディレクトリ構造のチェック
インストールの内容は、インストール中に選択したオプションによって異なります。

- Oracleホームの内容の表示
viewInventoryスクリプトを使用すると、Oracleホームの内容を表示することができます。

3.4.1 インストール・ログ・ファイルの確認

インストール・ログ・ファイルの内容を確認し、インストーラに何も問題が発生しなかったことを確認します。

デフォルトでは、インストーラによって、Oracle_Inventory_Location/logsディレクトリ(UNIXオペレーティング・システムの場合)またはOracle_Inventory_Location\logsディレクトリ(Windowsオペレーティング・システムの場合)にログ・ファイルが書き込まれます。

ログ・ファイルとその場所の詳細は、『Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のインストール・ログ・ファイルに関する項を参照してください。

3.4.2 ディレクトリ構造のチェック

インストールの内容は、インストール中に選択したオプションによって異なります。

インストール後のディレクトリ構造の詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項を参照してください。

3.4.3 Oracleホームの内容の表示

viewInventoryスクリプトを使用すると、Oracleホームの内容を表示することができます。

詳細は、Oracle Universal InstallerによるソフトウェアのインストールのOracleホームの内容の表示に関する項を参照してください。

4 Oracle Managed File Transferドメインの構成

Oracle Managed File Transferをインストールすると、ドメインを構成でき、それを高可用性のために拡張することもできます。

ここで示す構成手順は、次で説明されているインストール手順を完了したことを前提にしています。

- Oracle Managed File Transferのインストールと構成の準備

- Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール

次の各項を参照して、データベース・スキーマを作成し、WebLogicドメインを構成し、構成をテストします。

- データベース・スキーマの作成
Oracle Managed File Transferドメインを構成するには、まず、このリリースのOracle Fusion Middlewareで使用する動作保証されたデータベースに、必要なスキーマをインストールする必要があります。

- ドメインの構成
構成ウィザードを使用して、ドメインを作成および構成します。

- サーバーの起動
構成が完了したら、ツールを使用してドメインを管理できます。

- 構成の検証
すべての構成手順の完了後、ドメインが適切に構成されていることを検証する手順を実行できます。

4.1 データベース・スキーマの作成

Oracle Managed File Transferドメインを構成する前に、このリリースのOracle Fusion Middlewareで使用する動作保証されたデータベースに必要なスキーマをインストールする必要があります。

これらのスキーマを、この項の手順に従ってインストールします。

- 動作保証されたデータベースのインストールと構成
動作保証されたデータベースがインストールおよび構成され、そのデータベースが稼働中であることを確認する必要があります。

- リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動
RCUを起動するには、JDK環境変数が正しく設定されている必要があります。

- スキーマ作成のためのRCU画面のナビゲート
RCU画面を使用して、データベース・スキーマを作成します。

4.1.1 動作保証されたデータベースのインストールと構成

動作保証されたデータベースがインストールおよび構成され、そのデータベースが稼働中であることを確認する必要があります。

詳細は、Oracle Fusion MiddlewareのインストールのプランニングのOracle Fusion Middlewareインストールのデータベース要件の理解に関する項を参照してください。

4.1.2 リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)の起動

RCUを起動するには、JDK環境変数が正しく設定されている必要があります。

リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を起動するには:

1. 対象のシステムで、ORACLE_HOME/oracle_common/binディレクトリに移動します。

2. JAVA_HOME環境変数が、ご使用のシステム上の動作保証済JDKの場所に設定されていることを確認します。この場所は、binディレクトリより上の階層にする必要があります。たとえば、JDKが/home/Oracle/Java/に配置されている場合は、次のようになります。

UNIXオペレーティング・システム(Cシェル)の場合:

setenv JAVA_HOME /home/Oracle/Java/jdk1.8.0_77

Windowsオペレーティング・システムの場合:

set JAVA_HOME=C:\home\Oracle\Java\jdk1.8.0_77

これらの例にあるJDKの場所は、ご使用のシステムの実際のJDKの場所に読み替えてください。

3. ORACLE_HOME/oracle_common/binディレクトリからRCUを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./rcu

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

rcu.bat

4.1.3 スキーマ作成のためのRCU画面のナビゲート

RCU画面を使用して、データベース・スキーマを作成します。

- RCUの概要
「ようこそ」画面は、RCUを起動したときに最初に表示される画面です。

- スキーマ作成の方法の選択
「リポジトリの作成」画面を使用して、コンポーネント・スキーマをデータベースに作成およびロードする方法を選択します。

- データベース接続の詳細の提供
「データベース接続の詳細」画面に、データベースに接続するためのRCUに関するデータベース接続の詳細が表示されます。

- カスタム接頭辞の指定およびスキーマの選択
カスタム接頭辞とデータベース・スキーマを指定して、依存スキーマを自動的に選択します。

- スキーマ・パスワードの指定
「スキーマ・パスワード」画面で、データベースでのスキーマ・パスワードの設定方法を指定した後、パスワードを入力して確認します。

- カスタム変数の指定

- スキーマの作成の完了
残りのRCU画面を最後までナビゲートし、スキーマ作成を完了します。

4.1.3.1 RCUの概要

「ようこそ」画面は、RCUの起動時に最初に表示されます。

「次へ」をクリックします。

4.1.3.2 スキーマ作成の方法の選択

「リポジトリの作成」画面を使用して、コンポーネント・スキーマをデータベースに作成およびロードする方法を選択します。

「リポジトリの作成」画面では、次の操作を実行します。

- 対象のデータベースに対するDBAアクティビティの実行に必要なパーミッションと権限が付与されている場合は、「システム・ロードおよび製品ロード」を選択します。この手順は、SYSDBA権限があることを前提としています。

- データベースでDBAアクティビティを実行するために必要な権限を持っていない場合は、この画面で「システム・ロードに対するスクリプトの準備」を選択します。このオプションによってSQLスクリプトが生成され、それをデータベース管理者が使用します。『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のシステム・ロードと製品ロードの理解に関する項を参照してください。

- DBAがすでにシステム・ロードに対するSQLスクリプトを実行している場合は、「製品ロードの実行」を選択します。

4.1.3.3 データベース接続の詳細の提供

「データベース接続の詳細」画面に、データベースに接続するためのRCUに関するデータベース接続の詳細が表示されます。

続行するには「次」をクリックし、データベース接続の成功を確認するダイアログ・ウィンドウで「OK」をクリックします。

4.1.3.4 カスタム接頭辞の指定とスキーマの選択

カスタム接頭辞とデータベース・スキーマを指定して、依存スキーマを自動的に選択します。

「新規接頭辞の作成」を選択し、カスタム接頭辞を指定して、Managed File Transferスキーマ(SOA Suiteの下)を選択します。依存関係に応じて、次のスキーマが自動的に選択されます。

- ユーザー・メッセージング・サービス

- メタデータ・サービス

- Oracle Platform Security Services

- 監査サービス

- 監査サービス追加

- 監査サービス・ビューア

- Oracle Enterprise Scheduler

- WebLogicサービス

ヒント:

ここで入力に選択したカスタム接頭辞をメモしておいてください。これは後でドメインを作成する際に必要となります。

共通インフラストラクチャ・サービスというスキーマも自動的に作成されます。これはグレー表示されています(選択または選択を解除することはできません)。このスキーマを使用すると、ドメインの構成中にRCUから情報を取得できるようになります。詳細は、『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のサービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

カスタム接頭辞は、これらのスキーマを論理的にグループ化して、このドメイン内でのみ使用することを目的としています。複数のドメイン間でのスキーマの共有はサポートされていないため、ドメインごとに固有のスキーマのセットを作成する必要があります。

ヒント:

カスタム接頭辞の詳細は、『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のカスタム接頭辞の理解に関する項を参照してください。

マルチドメイン環境のスキーマを構成する方法の詳細は、『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のスキーマの作成計画に関する項を参照してください。

「次へ」をクリックして先に進み、スキーマ作成の前提条件チェックが成功したことを確認するには「OK」をクリックします。

4.1.3.5 スキーマ・パスワードを指定

「スキーマ・パスワード」画面で、データベースでのスキーマ・パスワードの設定方法を指定した後、パスワードを入力して確認します。

ヒント:

この画面で設定するパスワードは、メモしておく必要があります。このパスワードは、後述するドメイン作成のプロセスで必要になります。

4.1.3.6 カスタム変数の指定

SOAインフラストラクチャ・スキーマのカスタム変数を指定します。Oracle SOA Suiteの標準インストール・トポロジでは、データベース・プロファイル(SMALL)とHealthcare Integration (NO)の両方のデフォルト値が受け入れられます。

データベース・プロファイルの詳細は、パフォーマンスのチューニングを参照してください。

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、リポジトリ作成ユーティリティを使用したスキーマの作成のカスタム変数に関する項を参照してください。

:

4.1.3.7 スキーマ作成の実行

残りのRCU画面を最後までナビゲートし、スキーマ作成を完了します。

「表領域の暗号化」チェック・ボックスは、RCUを起動するときにデータベース(OracleまたはOracle EBR)でTDE (透過的データ暗号化)を有効にした場合のみ、「表領域のマップ」画面に表示されます。RCUにより作成されるすべての新しい表領域を暗号化する場合、「表領域の暗号化」チェック・ボックスを選択します。

「完了サマリー」画面に到達したら、「閉じる」をクリックしてRCUを終了します。

4.2 ドメインの構成

構成ウィザードを使用して、ドメインを作成および構成します。

ドメインを作成するその他の方法の詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のWebLogicドメインの作成、拡張および管理のためのその他のツールに関する項を参照してください。

- 構成ウィザードの起動
構成ウィザードを起動して、ドメインの構成を開始します。

- ドメインを作成および構成するための構成ウィザード画面のナビゲート
トポロジ用のドメインを作成および構成するには、構成ウィザードを使用します。

4.2.1 構成ウィザードの起動

構成ウィザードを起動して、ドメインの構成を開始します。

構成ウィザードを起動する手順は次のとおりです。

1. binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

ORACLE_HOME/oracle_common/upgrade/bin

Windowsオペレーティング・システムの場合:

ORACLE_HOME\oracle_common\upgrade\bin

ここでORACLE_HOMEは、12c (12.2.1.1) Oracleホームになります。

2. 構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./config.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合:

config.cmd

4.2.2 ドメインを作成および構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

トポロジ用のドメインを作成および構成するには、構成ウィザードを使用します。

注意:

この手順を使用して既存のドメインを拡張できます。この手順の説明では要件が満たされない場合は、その要件に応じた選択を行うか、サポート・ドキュメントで追加の詳細を参照してください。

次の各項では、構成ウィザードの各手順を説明します。

- ドメイン・タイプおよびドメイン・ホームの場所の選択
ドメイン・ホーム・ディレクトリの場所(Oracleホーム・ディレクトリの外部が最適)を選択する必要があります。

- Oracle Managed File Transferの構成テンプレートの選択
「テンプレート」画面を使用して、必要なテンプレートを選択します。

- アプリケーション・ホームの場所の選択
「アプリケーションの場所」画面で、ドメインに関連するアプリケーションを保存する場所(アプリケーション・ホーム・ディレクトリとも呼ばれる)を選択します。

- 管理者アカウントの構成
「管理者アカウント」画面を使用して、ドメインのデフォルトWebLogic管理者アカウント用のユーザー名とパスワードを指定します。

- ドメイン・モードおよびJDKの指定
「ドメイン・モードおよびJDK」画面を使用して、ドメイン・モードおよびJava Development Kit (JDK)を指定します。

- データベース構成タイプの指定
「データベース構成タイプ」画面を使用して、データベースとデータベース・スキーマの詳細を指定します。

- JDBCコンポーネント・スキーマ情報の指定
「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面を使用して、データベース・スキーマの詳細を確認または指定します。

- JDBC接続のテスト
「JDBCコンポーネント・スキーマ・テスト」画面を使用してデータ・ソース接続をテストします。

- キーストアの証明書または鍵へのパスの指定
「キーストア」画面を使用して、各キーストアの信頼できる証明書へのパスまたは各キーストアの秘密鍵へのパスおよびその他の秘密鍵情報を指定します。

- 拡張構成の選択
「拡張構成」画面を使用して、ドメイン構成を完了します。

- 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成
「管理サーバー」画面を使用して、ホストのIPアドレスを選択します。

- ノード・マネージャの構成
「ノード・マネージャ」画面を使用して、構成するノード・マネージャのタイプおよびノード・マネージャ資格証明を選択します。

- Oracle Managed File Transferの管理対象サーバーの構成
「管理対象サーバー」画面を使用して、管理対象サーバーを構成します。

- Oracle Managed File Transferのクラスタの構成
「クラスタ」画面を使用して、クラスタを新規作成します。

- クラスタへのOracle Managed File Transfer管理対象サーバーの割当て
「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用して、新しいクラスタに管理対象サーバーを割り当てます。

- Coherenceクラスタの構成
「Coherenceクラスタ」画面を使用してCoherenceクラスタを構成します。

- Oracle Managed File Transferマシンの新規作成
「マシン」画面を使用して、ドメインにマシンを新規作成します。ノード・マネージャでサーバーの起動と停止ができるようするために、マシンが必要です。

- Oracle Managed File Transferマシンへのサーバーの割当て
「サーバーのマシンへの割当」画面を使用して、作成したばかりの新しいマシンに管理サーバーと管理対象サーバーを割り当てます。

- 仮想ターゲット
WebLogic Server Multitenant (MT)環境がある場合、「仮想ターゲット」画面を使用して仮想ターゲットを追加または削除します。このインストール(WebLogic Server MT環境ではない)の場合、値を入力せずに「次へ」を選択します。

- パーティション
「パーティション」画面は、WebLogic Server Multitenant (MT)環境での仮想ターゲットのパーティションの構成に使用されます。オプションを選択せずに「次へ」を選択します。

- 構成の指定内容の確認とドメインの構成
「構成サマリー」画面に、作成しているドメインの詳細な構成情報が表示されます。

- ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録
「構成に成功しました」画面に、構成したばかりのドメインに関する情報が表示されます。

4.2.2.1 ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

ドメイン・ホーム・ディレクトリの場所(Oracleホーム・ディレクトリの外部が最適)を選択する必要があります。

ドメイン・ホームの場所は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリに関する項のディレクトリ構造に従って、Oracleホーム・ディレクトリの外に配置することをお薦めします。このディレクトリ構造によって、ソフトウェアをアップグレードまたは再インストールする必要があるときに問題が起きにくくできます。

ドメイン・タイプとドメイン・ホーム・ディレクトリを指定する手順は次のとおりです。

1. 「構成タイプ」画面で、「新規ドメインの作成」を選択します。

2. 「ドメインの場所」フィールドで、使用するドメイン・ホーム・ディレクトリを指定します。

注意:
MFTがSOAとノードを共有している場合、ドメイン・ホーム・ディレクトリを別にする必要があります。ここでmftedg_domainを使用できます。

この画面上のその他のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成タイプに関する項を参照してください。

4.2.2.2 Templates for Oracle Managed File Transferの構成テンプレートの選択

「テンプレート」画面で、必要なテンプレートを選択します。

「テンプレート」画面で、「製品テンプレートを使用してドメインを作成」が選択されていることを確認し、次のテンプレートを選択します。

- Oracle Managed File Transfer - 12.2.1.1.0 [mft]
このテンプレートを選択すると、次の項目が依存関係として自動的に選択されます。

- Oracle B2B Client

- Oracle Enterprise Manager

- Oracle WSM Policy Manager

- Oracle JRF

- WebLogic Coherenceクラスタ拡張

ヒント:

この画面に示されるオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のテンプレートに関する項を参照してください。

4.2.2.3 アプリケーション・ホームの場所の選択

「アプリケーションの場所」画面で、ドメインに関連するアプリケーションを保存する場所(アプリケーション・ホーム・ディレクトリとも呼ばれる)を選択します。

アプリケーション・ホームの場所は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリに関する項のディレクトリ構造に従って、Oracleホーム・ディレクトリの外に配置することをお薦めします。このディレクトリ構造によって、ソフトウェアをアップグレードまたは再インストールする必要があるときに問題が起きにくくできます。

ヒント:

アプリケーション・ホーム・ディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のアプリケーション・ホームの選択に関する項を参照してください。

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のアプリケーションの場所に関する項を参照してください。

4.2.2.4 管理者アカウントの構成

「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントのユーザー名とパスワードを指定します。

この画面で入力したユーザー名およびパスワードを書き留めておくことをお薦めします(これらの資格証明は、後でドメインの管理サーバーを起動して接続する際に必要になります)。

4.2.2.5 ドメイン・モードとJDKの指定

「ドメイン・モードおよびJDK」画面を使用して、ドメイン・モードおよびJava Development Kit (JDK)を指定します。

「ドメイン・モードおよびJDK」画面では、次の操作を実行します。

- 「ドメイン・モード」フィールドで、「本番」を選択します。

- 「JDK」フィールドで、Oracle HotSpot JDKを選択します。

ヒント:

この画面上のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のドメイン・モードとJDKに関する項を参照してください。

4.2.2.6 データベース構成タイプの指定

「データベース構成タイプ」画面を使用して、データベースとデータベース・スキーマの詳細を指定します。

「データベース構成タイプ」画面で、「RCUデータ」を選択します。このオプションでは、構成ウィザードに対して、データベースおよびサービス表(STB)スキーマに接続し、ドメインの構成に必要なスキーマのスキーマ情報を自動的に取得するように指示します。

注意:

この画面で「手動構成」を選択する場合、「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面で、スキーマのパラメータを手動で指定する必要があります。

「RCUデータ」を選択してから、次の各フィールドに入力します。

フィールド

説明

DBMS/サービス

データベースのDBMS名(サービス・タイプ・ドライバを選択している場合はサービス名)を入力します。

例: orcl.exampledomain.com

ホスト名

データベースをホストするサーバーの名前を入力します。

例: examplehost.exampledomain.com

ポート

データベースがリスニングするポート番号を入力します。

例: 1521

スキーマ所有者

スキーマ・パスワード

データベースのサービス表スキーマに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。これは、RCUの「スキーマ・パスワード」画面でサービス表コンポーネントに入力されたスキーマのユーザー名およびパスワードです(「スキーマ・パスワードの指定」を参照)。

デフォルトのユーザー名はprefix_STBです。prefixは、RCUで定義したカスタム接頭辞です。

データベース接続情報の指定を完了したら、「RCU構成の取得」をクリックします。「接続結果ログ」の次の出力は、操作が成功したことを示しています。

Connecting to the database server...OK
Retrieving schema data from database server...OK
Binding local schema components with retrieved data...OK

Successfully Done.

ヒント:

RCUの実行時にインストールされるスキーマの詳細は、『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のサービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

この画面上のその他のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のデータベース構成タイプに関する項を参照してください。

4.2.2.7 JDBCコンポーネント・スキーマ情報の指定

「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面を使用して、データベース・スキーマの詳細を確認または指定します。

「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面に移入された値が、すべてのスキーマに対して適切であることを確認します。

ヒント:

高可用性環境の場合は、Oracle RACデータベースのデータ・ソース構成に関する追加情報について、『高可用性ガイド』の次の項を参照してください。

- Oracle RACでのGridLinkデータ・ソースの構成

- マルチ・データ・ソースの構成

この画面上のその他のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のJDBCコンポーネント・スキーマに関する項を参照してください。

4.2.2.8 JDBC接続のテスト

「JDBCコンポーネント・スキーマ・テスト」画面を使用してデータ・ソース接続をテストします。

「ステータス」列に示される緑色のチェック・マークは、テストが成功したことを表します。問題が発生した場合は、この画面の「接続結果ログ」セクションに示されるエラー・メッセージを確認し、問題を修正してから接続テストを再試行してください。

デフォルトでは、各スキーマ・コンポーネントのスキーマ・パスワードは、スキーマの作成時に指定したパスワードです。スキーマ・コンポーネントに応じて異なるパスワードを使用する場合は、各行の「スキーマ・パスワード」列に使用するパスワードを入力して、前の画面(JDBCコンポーネント・スキーマ)で手動で編集します。パスワードを指定した後、パスワードを変更したスキーマに対応するチェック・ボックスを選択し、再度接続をテストします。

ヒント:

この画面上のその他のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のJDBCコンポーネント・スキーマのテストに関する項を参照してください。

4.2.2.9 キーストアの証明書または鍵へのパスの指定

「キーストア」画面を使用して、各キーストアの信頼できる証明書へのパスまたは各キーストアの秘密鍵へのパスおよびその他の秘密鍵情報を指定します。

画面を使用して、各キーストアの信頼できる証明書へのパスまたは各キーストアの秘密鍵へのパスおよびその他の秘密鍵情報を指定します。

「信頼できる証明書」、「秘密鍵」または「アイデンティティ証明書」フィールドをクリックすると、フィールドの右側に参照アイコンが表示されます。このアイコンをクリックして、適切なファイルを参照します。

ヒント:

この画面上のその他のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のキーストアに関する項を参照してください。

4.2.2.10 拡張構成の選択

「拡張構成」画面を使用して、ドメイン構成を完了します。

「拡張構成」画面で、次を選択します。

- 管理サーバー
管理サーバーのリスニング・アドレスを適切に構成するために必要です。

- ノード・マネージャ
ノード・マネージャの構成に必要です。

- トポロジ
Oracle Managed File Transfer管理対象サーバーを構成する際に必要です。

4.2.2.11 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

「管理サーバー」画面を使用して、ホストのIPアドレスを選択します。

「リスニング・アドレス」の横にあるドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択するか、単一のIPアドレスにマップされたシステム名またはDNS名を使用します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

管理サーバーにサーバー・グループは指定しないでください。

4.2.2.12 ノード・マネージャの構成

「ノード・マネージャ」画面を使用して、構成するノード・マネージャのタイプおよびノード・マネージャ資格証明を選択します。

ノード・マネージャのタイプとして「ドメインごとのデフォルトの場所」を選択して、ノード・マネージャの資格証明を指定します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャ・タイプの詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』のノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

4.2.2.13 Oracle Managed File Transfer管理対象サーバーの構成

「管理対象サーバー」画面を使用して、管理対象サーバーを構成します。

「管理対象サーバー」画面で、mft_server_1という名前の新しい管理対象サーバーが自動的に作成されます。

「管理対象サーバー」画面で、次のように実行します。

1. 「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択するか、システム名を使用します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

2. 「サーバー・グループ」ドロップダウン・リストで、MFT-MGD-SVRSを選択します。このサーバー・グループは、Oracle Managed File TransferおよびOracle Web Services Manager (OWSM)サービスを、作成中の管理対象サーバーにターゲット指定します。

サーバーに対してOracle Web Services Manager (OWSM)ではなくOracle Managed File Transferのみを対象とするMFT-MGD-SVRS-ONLYと呼ばれる別のサーバー・グループがあります。これは、通常、Oracle Web Services Manager (OWSM)がMFTサーバーとは異なるサーバーにある場合に使用されます。

サーバー・グループは、定義済アプリケーション・サービス・グループを各定義済サーバー・グループにマップすることにより、Fusion Middlewareアプリケーションおよびサービスを1つ以上のサーバーにターゲット指定します。必要に応じて、特定のアプリケーション・サービス・グループを複数のサーバー・グループにマップできます。特定のサーバー・グループにマップされた任意のアプリケーション・サービスは、そのグループに割り当てられたすべてのサーバーに自動的にターゲット指定されます。詳細は、『ドメイン・テンプレート・リファレンス』のアプリケーション・サービス・グループ、サーバー・グループおよびアプリケーション・サービス・マッピングに関する項を参照してください。

3. 2番目の管理対象サーバーの構成は、高可用性の標準トポロジを構成するために必要な手順の1つです。高可用性環境を作成しない場合、この手順はオプションになります。

「追加」をクリックし、このプロセスを繰り返して、2番目の管理対象サーバー(mft_server_2)を作成します。

高可用性の標準トポロジの詳細は、『高可用性ガイド』のFusion Middleware標準HAトポロジの理解に関する項を参照してください。

ドメインを構成した後に高可用性を構成するための次の手順は、「高可用性向けの環境の準備」を参照してください。

これらのサーバー名は、このドキュメント全体の例で引用されるため、別の名前を選択したときには、必要に応じて置き換えてください。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の管理対象サーバーに関する項を参照してください。

4.2.2.14 Oracle Managed File Transferのクラスタの構成

「クラスタ」画面を使用して、新規クラスタを作成します。

「クラスタ」画面で、次のように操作します。

1. 「追加」をクリックします。

2. 「クラスタ名」フィールドにmft_cluster_1を指定します。

3. 「クラスタ・アドレス」フィールドは、空白のままにしておきます。

デフォルトでは、クラスタ内のサーバー・インスタンスは、ユニキャストを使用して相互に通信します。マルチキャストを使用するようにクラスタの通信を変更する場合は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のユニキャストまたはマルチキャストを選択する際の考慮事項に関する項を参照してください。

Fusion Middleware Controlを使用してクラスタを構成することもできます。この場合、新しいクラスタを作成するときにクラスタ通信(ユニキャストまたはマルチキャスト)を構成できます。詳細は、『Oracle WebLogic Server Administration Consoleオンラインヘルプ』のクラスタの作成と構成に関する項を参照してください。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクラスタに関する項を参照してください。

4.2.2.15 クラスタへのOracle Managed File Transfer管理対象サーバーの割当て

「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用して、管理対象サーバーを新しいクラスタに割り当てます。

「サーバーのクラスタへの割当」画面で、次の操作を実行します。

1. 「クラスタ」ペインで、管理対象サーバーを割り当てるクラスタを選択します。この場合、mft_cluster_1になります。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかの手順を実行して、mft_server_1をmft_cluster_1に割り当てます。

- mft_server_1を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「クラスタ」ペインで選択したクラスタ(mft_cluster_1)の下に移動します。

- mft_server_1をダブルクリックして、クラスタ・ペインの選択したクラスタ(mft_cluster_1)の下に移動します。

3. 手順を繰り返し、mft_server_2をmft_cluster_1に割り当てます。

次の図は、管理対象サーバーがクラスタに割り当てられた後の「クラスタ」ペインの例を示しています。

図4-1 管理対象サーバーのクラスタへの割当て

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のサーバーのクラスタへの割当てに関する項を参照してください。

4.2.2.16 Coherenceクラスタの構成

「Coherenceクラスタ」画面を使用してCoherenceクラスタを構成します。

Coherenceクラスタのリスニング・ポートとして、デフォルトのポート番号のをそのまま使用します。構成後、Coherenceクラスタがドメインに自動的に追加されます。

注意:

ユニキャスト・リスニング・ポートを0に設定すると、管理対象サーバー・ポート番号のオフセットが作成されます。オフセットは5000で、管理対象サーバーのポート番号として割当て可能な最大許容値は65535ではなく、60535です。

Coherence構成の詳細と次の手順については、表5-2を参照してください。

注意:

Coherenceのライセンス情報については、ライセンス情報のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

4.2.2.17 新しいOracle Managed File Transferマシンの作成

「マシン」画面を使用して、ドメイン内に新規マシンを作成します。ノード・マネージャでサーバーの起動と停止ができるようするために、マシンが必要です。

ヒント:

高可用性環境を作成する際に目的のトポロジで必要になるマシンのリストがわかっているときには、この項の手順を実行して、この時点ですべてのマシンを作成できます。詳細は、『高可用性ガイド』のオプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

ノード・マネージャによりサーバーを起動および停止できるように、新しいOracle Managed File Transferを作成するには、次の操作を実行します。

1. 「マシン」タブ(Windows)または「UNIXマシン」タブ(UNIX)を選択し、「追加」をクリックして新しいマシンを作成します。

2. 「名前」フィールドで、mft_machine_1を指定します。

3. 「ノード・マネージャ・リスニング・アドレス」フィールドで、管理対象サーバーを構成しているマシンのIPアドレスを選択します。

localhostではなく、特定のインタフェースを選択する必要があります。これにより、Coherenceクラスタのアドレスが動的に計算されます。

4. 「ノード・マネージャ・リスニング・ポート」フィールドのポート番号を確認します。

注意:

既存のドメインを拡張している場合は、既存のマシンにサーバーを割り当てることもできます。新しいマシンが不要な場合は、マシンを作成する必要はありません。

ヒント:

画面上のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のマシンに関する項を参照してください。

4.2.2.18 Oracle Managed File Transferマシンへのサーバーの割当て

「サーバーのマシンへの割当」画面を使用して、作成したばかりの新しいマシンに管理サーバーと管理対象サーバーを割り当てます。

「サーバーのマシンへの割当」画面で次の操作を実行します。

1. 「マシン」ペインで、サーバーを割り当てるマシンを選択します。この場合、mft_machine_1になります。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかを実行して、AdminServerをmft_machine_1に割り当てます。

- 「AdminServer」を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「マシン」ペインで選択したマシン(mft_machine_1)の下に移動します。

- AdminServerをダブルクリックして、「マシン」ペインの選択したマシン(mft_machine_1)の下に移動します。

3. これらの手順を繰り返して、残りの管理対象サーバーをそれぞれのマシンに割り当てます。

次の図は、管理対象サーバーがマシンに割り当てられた後の「マシン」ペインの例を示しています。

図4-2 管理対象サーバーのマシンへの割当て

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のマシンへのサーバーの割当てに関する項を参照してください。

4.2.2.19 仮想ターゲット

WebLogic Server Multitenant (MT)環境がある場合、「仮想ターゲット」画面を使用して仮想ターゲットを追加または削除します。このインストール(WebLogic Server MT環境ではない)の場合、値を入力せずに「次へ」を選択します。

仮想ターゲットの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の仮想ターゲットのパーティションへの割当てに関する項を参照してください。

4.2.2.20 パーティション

「パーティション」画面は、WebLogic Server Multitenant (MT)環境での仮想ターゲットのパーティションの構成に使用されます。オプションを選択せずに「次へ」を選択します。

「パーティション」画面の詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のパーティションに関する項を参照してください。

4.2.2.21 構成の指定内容の確認とドメインの構成

「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインの構成情報の詳細が含まれています。

画面上で各項目をチェックし、情報が正しいことを確認します。変更を行う場合は、「戻る」ボタンをクリックするか、ナビゲーション・ペインで画面を選択して、前の画面に戻ります。ドメイン作成は、「作成」をクリックするまでは開始されません。

ヒント:

この画面上のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成サマリーに関する項を参照してください。

4.2.2.22 ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録

「構成に成功しました」画面に、構成したばかりのドメインに関する情報が表示されます。

後で必要になるので、次の項目を書きとめます。

- ドメインの場所

- 管理サーバーURL

ドメインの場所はノード・マネージャおよび管理サーバーを起動するスクリプトにアクセスするため、URLは管理サーバーにアクセスするために必要です。

「終了」をクリックして、構成ウィザードを閉じます。

4.3 サーバーの起動

構成が完了したら、ツールを使用してドメインを管理できます。

注意:

ドメイン管理に使用する追加のツールの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middleware管理ツールの概要に関する項を参照してください。

次の項の手順に従ってください。

- ノード・マネージャの起動

- 管理サーバーの起動

- 管理対象サーバーの起動

4.3.1 ノード・マネージャの起動

ドメインごとにノード・マネージャを起動するには、次の手順を実行します。

1. DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

2. ノード・マネージャを起動します。

- UNIXオペレーティング・システムでは、次に示すようにnohupとnm.outをサンプル出力ファイルとして使用します。

nohup ./startNodeManager.sh > LOG_DIR/nm.out&

ここで、LOG_DIRはログ・ファイルを格納するディレクトリの場所です。

- Windowsオペレーティング・システムの場合:

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsオペレーティング・システムでは、ノード・マネージャをスタートアップ・サービスとして、ノード・マネージャを構成することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびに、ノード・マネージャが自動で起動されます。

詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』の起動サービスとしてのノード・マネージャの実行に関する項を参照してください。

,

ノード・マネージャの追加の構成オプションの詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

4.3.2 管理サーバーの起動

管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合は、次のように入力します。

./startWebLogic.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のように入力します。

startWebLogic.cmd

ドメインを作成した際に「ドメイン・モードおよびJDK」画面で「本番モード」を選択した場合、「管理者アカウント」画面に表示されたように、管理者ユーザーのログイン資格証明のプロンプトが表示されます。

ヒント:

管理サーバーの起動の詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』で管理サーバーの起動と停止に関する項を参照してください。

本番モードでは、起動アイデンティティ・ファイルを作成することで、管理サーバーの起動時に必要なユーザー名とパスワードの指定を省略できます。詳細は、『Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』の管理サーバー用の起動アイデンティティ・ファイルの作成に関する項を参照してください。

管理サーバー・コンソールにアクセスすることで、管理サーバーが稼働中であることを確認できます。URLは、「ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録」(http://administration_server_host:administration_server_port/console)の「構成に成功しました」画面に表示されます。デフォルトの管理サーバーのポート番号は7001です。

注意:

製品スキーマをホストしているデータベースが稼働中であり、管理サーバーからアクセスできることを確認してください。

管理コンソールの使用方法については、『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle WebLogic Server管理コンソールの使用のスタート・ガイドを参照してください。

4.3.3 管理対象サーバーの起動

管理サーバーを起動するには:

1. Oracle Fusion Middleware Controlにログインします。

http://administration_server_host:administration_server_port/em

管理サーバーのホストおよびポート番号は「構成の終了」画面のURLにありました(「ドメイン・ホームおよび管理サーバーURLを書き込む」)。デフォルトの管理サーバーのポート番号は7001です。

ログイン資格証明は「管理者アカウントの構成」の「管理者アカウント」画面で指定されました。

2. Enterprise Managerランディング・ページに、このドメインのために構成されたサーバーの一覧と、それらのステータス(実行中または停止など)が表示されます。新しく構成したドメインの場合、「AdminServer(admin)」のみが実行されます。

3. 1つ目の管理対象サーバーを選択します。

4. 「WebLogic Server」メニューの横にある「起動」を選択します。

5. 手順3と4を繰り返してすべての管理対象サーバーを起動します。

6. メインのランディング・ページで、すべての管理対象サーバーが稼働中であることを確認します。

4.4 構成の検証

構成手順がすべて完了したら、ドメインが適切に構成されていることを検証する手順を実行できます。

ドメインが適切に構成されていることを確認するには、「追加ドメイン構成タスクの実行」を参照してください。

5 ドメイン構成後の次の手順

製品ドメインの構成後、、実行が必要となる可能性がある追加のタスクがあります。

- 基本的な管理タスクの実行
新しいドメインで実行する可能性のある管理タスクを確認します。

- 追加ドメイン構成タスクの実行
新しいドメインで実行する追加の構成タスクを確認します。

- 高可用性向けの環境の準備
高可用性のためにスケール・アウトするには、追加の手順が必要です。

5.1 基本的な管理タスクの実行

新しいドメインで実行する可能性のある管理タスクを確認します。

表5-1 新規ドメイン用の基本的な管理タスク

タスク

説明

参照先

Fusion Middleware管理ツールについての学習

環境の管理に使用できる各種ツールについて習熟します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareの管理ツールの概要に関する項を参照してください。

製品およびサーバーの起動と停止

Oracle Fusion Middleware(管理サーバー、管理対象サーバー、コンポーネントを含む)起動と停止の方法について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareの起動と停止に関する項を参照してください。

Secure Sockets Layer (SSL)の構成

Oracle Fusion Middlewareコンポーネント間のSSLを使用したセキュアな通信の設定方法について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion MiddlewareのSSLの構成に関する項を参照してください。

Oracle Fusion Middlewareのモニタリング

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのステータスを追跡する方法を学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareのモニタリングに関する項を参照してください。

バックアップとリカバリの手順の理解

Oracle Fusion Middlewareのバックアップとリカバリの推奨手順について学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のバックアップとリカバリの概要に関する項を参照してください。

データベースのパージについての学習

古いフロー・インスタンス、アダプタ・レポートおよびフォルト・アラート・データをデータベースから自動的に削除するパージ・ジョブのスケジュールおよび実行について学習します。

『Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Management Suiteの管理』のデータベース成長の管理に関する項を参照してください。

5.2 追加ドメイン構成タスクの実行

新しいドメインで実行する追加の構成タスクを確認します。

表5-2 追加ドメイン構成タスク

タスク

説明

参照先

アプリケーションのデプロイ

アプリケーションをOracle Fusion Middlewareにデプロイする方法を学習します。

『Oracle Fusion Middlewareの管理』のアプリケーションのデプロイに関する項を参照してください。

ドメインへのWeb層のフロントエンドの追加

OracleのWeb層でWebページ(静的と動的)をホストし、組込みのクラスタ、ロード・バランシングおよびフェイルオーバーの機能とともにセキュリティと高パフォーマンスを実現します。特にWeb層にはOracle HTTP Serverが含まれます。

Oracle HTTP ServerをWebLogic Serverドメインにインストールするには、 『Oracle HTTP Serverのインストールと構成』を参照してください。

重要な情報について、『Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインへの複数製品のインストールに関する項も参照してください。

トポロジに対するCoherenceのチューニングと構成

標準インストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象Coherenceサーバーが含まれるCoherenceクラスタがあります。この構成はCoherenceの使用には適切な出発点ですが、特定の要件によっては、本番環境でのパフォーマンスを向上させるためにCoherenceをチューニングして再構成することを検討してください。

Coherenceクラスタの詳細は、『Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のCoherenceクラスタの構成および管理に関する項を参照してください。

Coherenceのチューニングの詳細は、『Oracle Coherenceの管理』を参照してください。

CoherenceでのHTTPセッション・データの格納の詳細は、『Oracle Coherence*WebでのHTTPセッション・マネージメントの管理』のWebLogicサーバーでのCoherence*Webの使用に関する項を参照してください。

Coherenceアプリケーションの作成とデプロイの詳細は、『Oracle WebLogic Server Oracle Coherenceアプリケーションの開発 』を参照してください。

5.3 高可用性向けの環境の準備

高可用性のためにスケール・アウトするには、追加の手順が必要です。

表5-3には、ご使用の標準的なインストール環境を可用性が高まるようにスケールアウトする場合に、実行するタスクの一覧が示されています。

表5-3 可用性の高い環境の準備に必要なタスク

タスク

説明

参照先

複数のホスト・コンピュータへのスケール・アウト

高可用性を有効にするには、他のホストコンピュータへのフェイルオーバーの機能を実現することが重要です。これにより、あるコンピュータが停止しても、環境はデプロイ済アプリケーションのコンシューマに、サービス提供を続けることができます。

『高可用性ガイド』のトポロジのスケール・アウト(マシンのスケール・アウト)に関する項を参照してください。

Web層コンポーネントの高可用性の構成

Web層フロントエンドを追加する場合は、WebLogic Serverソフトウェアと同様にWeb層を高可用性構成にする必要があります。

『高可用性ガイド』のWeb層コンポーネントの高可用性の構成に関する項を参照。

フロントエンドのロード・バランサの設定

ロード・バランサを使用してリクエストをより均等にサーバーに分散させることができます。

『高可用性ガイド』の高可用性環境でのサーバーのロード・バランシングおよびロード・バランサの構成に関する項を参照。

ノード・マネージャの構成

ノード・マネージャを使用して、リモート位置から管理サーバー・インスタンスと管理対象サーバー・インスタンスを起動、シャットダウンおよび再起動できます。このドキュメントは、ドメインごとにノード・マネージャが構成されていることを前提としています。ノード・マネージャの高度な構成オプションと機能の詳細は、ノード・マネージャのドキュメントを参照してください。

『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

6 Oracle Managed File Transferのアンインストールまたは再インストール

この項の手順に従って、Oracle Managed File Transferをアンインストールまたは再インストールします。

ソフトウェアを削除するときは、この項で説明する手順に必ず従うことをお薦めします。ソフトウェアを手動で削除しようとすると、後でソフトウェアを再インストールする際に問題が発生する場合があります。この項の手順に従うことで、ソフトウェアを正しく削除することができます。

- 製品のアンインストールの理解
Oracle Fusion Middlewareアンインストーラは、Oracleホーム・ディレクトリから、このソフトウェアを削除します。

- Oracle Fusion Middlewareの停止
アンインストーラを実行する前に、削除するOracleホームに関連付けられたすべてのサーバーおよびプロセスを停止することをお薦めします。

- データベース・スキーマの削除
Oracleホームを削除する前に、このドメインに関連付けられたデータベース・スキーマを削除するために、リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を実行することをお薦めします。

- ソフトウェアのアンインストール
この項の手順に従って製品のアンインストーラを起動し、ソフトウェアを削除します。

- Oracleホーム・ディレクトリの手動削除
ソフトウェアのアンインストールの後、アンインストーラで削除されなかったOracleホーム・ディレクトリと既存のサブディレクトリを手動で削除する必要があります。

- Windowsオペレーティング・システムのプログラム・ショートカットの削除
Windowsオペレーティング・システムの場合は、プログラムのショートカットも手動で削除する必要があります(アンインストーラでは削除されません)。

- ドメインとアプリケーション・データの削除
ソフトウェアをアンインストールした後で、ドメインとアプリケーション・データを削除する必要があります。

- ソフトウェアの再インストール
この項の手順に従ってソフトウェアをアンインストールし、手動でOracleホーム・ディレクトリを削除した場合にのみ、前回のインストールと同じOracleホームにソフトウェアを再インストールできます。

6.1 製品のアンインストールの理解

Oracle Fusion Middlewareアンインストーラは、Oracleホーム・ディレクトリから、このソフトウェアを削除します。

次の表は、アンインストールの手順を要約し、サポート・ドキュメントへのリンクを示しています。

表6-1 製品のアンインストールのロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

Oracle Fusion Middlewareの停止

アンインストーラ実行前に、ドメインにあるすべてのサーバーとプロセスが停止している必要があります。

「Oracle Fusion Middlewareの停止」を参照してください。

データベース・スキーマの削除

Repository Creation Utilityを実行してデータベース・スキーマを削除します。

「データベース・スキーマの削除」を参照してください。

ソフトウェアの削除

製品のアンインストーラを実行し、Oracle Fusion Middleware Infrastructureを削除します。

Oracleホームに複数の製品が含まれている場合は、アンインストーラを複数回(製品ごとに1回)実行する必要があります。

「ソフトウェアのアンインストール」を参照してください。

Oracleホーム・ディレクトリの削除

アンインストーラでは、すべてのファイルとフォルダがOracleホーム・ディレクトリから削除されません。アンインストーラが終了した後、手動でOracleホームを削除して、製品の削除を完了させる必要があります。

「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」を参照してください。

ドメインおよびアプリケーション・データの削除

アンインストーラがOracleホーム内にある場合でも、ドメイン・ホーム・ディレクトリまたはアプリケーション・ホーム・ディレクトリに含まれるデータは削除されません。これらのディレクトリは手動で削除する必要があります。

「ドメインとアプリケーション・データの削除」を参照してください。

6.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

アンインストーラを実行する前に、削除するOracleホームに関連付けられたすべてのサーバーおよびプロセスを停止することをお薦めします。

詳細は、『Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middleware環境の停止に関する項を参照してください。

6.3 データベース・スキーマの削除

Oracleホームを削除する前に、このドメインに関連付けられたデータベース・スキーマを削除するために、リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を実行することをお薦めします。

各ドメインには、カスタム接頭辞で一意に識別された独自のスキーマのセットがあります(『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のカスタム接頭辞の理解に関する項を参照)。これらのスキーマは、他のドメインで共有できません(『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のスキーマの作成計画に関する項を参照)。

データベースに複数のスキーマ・セットがある場合は、削除するドメインに関連付けられたスキーマ接頭辞を指定します。

スキーマを削除する手順については、『リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成』のスキーマの削除に関する項を参照してください。

6.4 ソフトウェアのアンインストール

この項の手順に従って製品のアンインストーラを起動し、ソフトウェアを削除します。

サイレント(コマンド・ライン)アンインストールを実行する場合は、『Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のサイレント・アンインストールのためのOracle Universal Installerの実行に関する項を参照してください。

- 削除プログラムの起動
UNIXまたはWindowsのいずれかでアンインストーラを起動できます。

- アンインストールする製品の選択
Oracleホームには複数の製品が存在するため、正しいOracleホームをアンインストールしていることを確認します。

- アンインストール画面のナビゲート
アンインストーラにより、ソフトウェアの削除を確認する一連の画面が表示されます。

6.4.1 アンインストール・プログラムの起動

UNIXまたはWindowsのいずれかでアンインストーラを起動できます。

アンインストーラを起動する手順は次のとおりです。

- UNIXの場合
ORACLE_HOME/oui/binディレクトリに移動し、次のコマンドを入力してください。

./deinstall.sh

- Windowsの場合
次のいずれかの操作を行います。

- ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してORACLE_HOME\oui\binディレクトリに移動して、deinstall.cmdをダブルクリックします。

- コマンド行から、ORACLE_HOME\oui\binに移動し、次のコマンドを入力します。

deinstall.cmd

- 「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「Oracle」→「OracleHome」→Oracleソフトウェアのアンインストールを選択します。

6.4.2 アンインストールする製品の選択

Oracleホームには複数の製品が存在するため、正しいOracleホームをアンインストールしていることを確認します。

アンインストーラの実行後、「アンインストールする配布」画面が開きます。ドロップダウン・リストで「MFT 12.2.1.1.0」を選択し、「アンインストール」をクリックします。アンインストール・プログラムでは、「アンインストール画面のナビゲート」にリストした画面が表示されます。

注意:

Oracle Managed File Transfer ソフトウェアをアンインストールした後、アンインストール・ウィザードを再度実行することによってOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをアンインストールできます。他のソフトウェアがOracle Fusion Middleware Infrastructureに依存していない場合は、「アンインストールする配布」画面は表示されません。

6.4.3 アンインストール画面のナビゲート

アンインストーラにより、ソフトウェアの削除を確認する一連の画面が表示されます。

表6-2に示したアンインストール画面の詳細情報が必要な場合は、画面上の「ヘルプ」をクリックしてください。

表6-2 アンインストール画面と説明

画面

説明

ようこそ

製品のアンインストーラの紹介画面です。

アンインストール・サマリー

この画面は、アンインストールしようとしているOracleホーム・ディレクトリとその内容を示しています。このディレクトリが正しいことを確認します。

これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合は、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの場所と名前を入力します。レスポンス・ファイルは、後でサイレント・アンインストールに使用できます。サイレント・アンインストールまたはコマンド・ライン・アンインストールの詳細は、『Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のサイレント・アンインストールのためのOracle Universal Installerの実行に関する項を参照してください。

「アンインストール」 をクリックしてソフトウェアの削除を開始します。

アンインストールの進行状況

インストールの進捗状況を示します。

アンインストール完了

アンインストールが完了するとこの画面が表示されます。画面上の情報を確認し、「終了」をクリックしてアンインストーラを終了します。

6.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

ソフトウェアのアンインストールの後、アンインストーラで削除されなかったOracleホーム・ディレクトリと既存のサブディレクトリを手動で削除する必要があります。

たとえば、UNIXオペレーティング・システムでOracleホーム・ディレクトリが/home/Oracle/product/ORACLE_HOMEの場合は、次のコマンドを入力します。

cd /home/Oracle/product
rm -rf ORACLE_HOME

Windowsオペレーティング・システムでは、Oracleホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Product\ORACLE_HOMEである場合、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Productディレクトリに移動し、ORACLE_HOMEフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

6.6 Windowsオペレーティング・システムのプログラム・ショートカットの削除

Windowsオペレーティング・システムの場合は、プログラムのショートカットも手動で削除する必要があります(アンインストーラでは削除されません)。

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle\ORACLE_HOME\Productディレクトリに移動します。Oracleホームに1つの製品のみをインストールした場合は、ORACLE_HOMEディレクトリを削除できます。Oracleホームに複数の製品がインストールされている場合は、ORACLE_HOMEを削除する前に、すべての製品を削除する必要があります。

6.7 ドメインとアプリケーション・データの削除

ソフトウェアをアンインストールした後で、ドメインとアプリケーション・データを削除する必要があります。

次の手順に従います。

1. ドメイン・ホーム・ディレクトリを手動で削除します。

たとえば、UNIXオペレーティング・システムでドメイン・ホーム・ディレクトリが/home/Oracle/config/domains/mft_domainの場合は、次のように実行します。

cd /home/Oracle/config/domains
rm -rf mft_domain

Windowsオペレーティング・システムの場合でドメイン・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\domains\mft_domainの場合、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\domainsディレクトリに移動し、mft_domainフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

2. アプリケーション・ホーム・ディレクトリを手動で削除します。

たとえば、UNIXオペレーティング・システムでアプリケーション・ホーム・ディレクトリが/home/Oracle/config/applications/mft_domainの場合は、次のように実行します。

cd /home/Oracle/config/applications
rm -rf mft_domain

Windowsオペレーティング・システムの場合でアプリケーション・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\applications\mft_domainの場合、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\applicationsディレクトリに移動し、mft_domainフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

3. Oracleホームにdomain_registry.xmlファイルをバックアップしてから、ファイルを編集し、削除するドメインに関連付けられた行を削除します。たとえばmft_domainを削除するには、次の行を検索してこれを削除します。

<domain location="/home/Oracle/config/domains/mft_domain"/>

完了したらファイルを保存して終了します。

6.8 ソフトウェアの再インストール

手動でOracleホーム・ディレクトリを削除することを含め、この項の指示に従ってソフトウェアが削除されている場合のみ、同じOracleホームに前のインストールとしてソフトウェアを再インストールできます。

再インストールするときに、前回のインストールと同じOracleホームを指定できます。

Oracleホームが空ではない場合、次の事項を考慮します。

- 同じ機能セットを含む既存のOracleホームへのインストール。
インストールを試行するソフトウェアと同じソフトウェアが、インストール中に指定したOracleホームに存在すると、インストーラは警告します。

オプションは次のとおりです。

- 別のインストール・タイプを選択します。この場合、Oracleホーム・ディレクトリに存在しない機能セットのみがインストールされます。

- 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

- 空ではない既存のOracleホームへのインストール。
たとえば、ドメイン・ホームやアプリケーション・ホームを既存のOracleホーム内部で作成することを選択したと仮定します。このデータはアンインストール中に削除されません。そのため、同じOracleホームに再インストールしようとしても、インストーラではできません。選択肢は次のとおりです。

1. ソフトウェアをOracleホームから削除(この項で説明しているように)してから、Oracleホーム・ディレクトリを削除します。ソフトウェアをアンインストールしてOracleホーム・ディレクトリを削除したら、再インストールして同じOracleホームの場所を再利用できます。Oracleホームにあったドメイン・データやアプリケーション・データは、再作成する必要があります。

2. 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

A コンパクト・ドメインでのOracle Managed File Transferの構成

コンパクト・ドメインは、管理対象サーバーを含まない、単一の管理サーバーで構成された開発者用ドメインです。コンパクト・ドメインは開発環境でのみサポートされます。コンパクト・ドメインは、開発者向けのローカル・テスト環境を提供し、限られた量のディスク領域とシステム・リソースを必要とします。

Oracle Managed File Transfer用のコンパクト・ドメインを作成するには、次の表にリストされたタスクを実行します。

表A-1 専用コンパクト・ドメインへのOracle Managed File Transferのインストール

タスク

参照先

専用OracleホームへのOracle Managed File Transferのインストール

『Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール』を参照してください。

サポートされるデータベースでのManaged File Transferスキーマの作成

「データベース・スキーマの作成」を参照してください。

Managed File Transfer用のコンパクト・ドメインの構成

『SOA SuiteおよびBusiness Process Management SuiteのQuick Start for Developersのインストール』のコンパクト・ドメインの構成に関する項を参照してください。

コンパクト・ドメインを構成する場合は、Fusion Middleware構成ウィザードでManaged File Transfer構成テンプレートのみを選択します。

B Oracle Managed File Transferのセカンダリ・トポロジ

この付録では、Oracle SOA Suiteを含むOracle Managed File Transferのセカンダリ(代替)トポロジについて説明します。

- Oracle Managed File TransferおよびSOA Suiteトポロジ
このトポロジを使用して、Oracle SOA SuiteをOracle Managed File Transferドメインに実装できます。

B.1 Oracle Managed File TransferおよびSOA Suiteトポロジ

このトポロジを使用して、Oracle SOA SuiteをOracle Managed File Transferドメインに実装できます。

Oracle Managed File Transferソフトウェアは専用クラスタの対象となります。これによって、Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteソフトウェア間でリソースが競合しないように確保します。

Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジをインストールし構成するためのロードマップ

次の表は、システムでこのトポロジを構成するためのタスクを説明しています。

表B-1 Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteのインストールおよび構成手順の概要

タスク

説明

詳細

特別な指示

システム環境を確認します

インストールの前に、最小限のシステム要件およびネットワーク要件を満たしていることを確認します。

「システム環境の確認のロードマップ」を参照してください。

ありません。

適切なディストリビューションを入手します

Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteのどちらにも既存のOracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストールが必要です。Oracle Managed File TransferとOracle SOA Suiteは、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャと同じOracleホームにインストールされている必要があります。

3つすべての製品配布を入手する必要があります。

「製品の配布について」を参照してください。

ありません。

インストール・ディレクトリを決めます

作成する必要があるディレクトリが作成されているか、またはインストーラからアクセスでき、最小要件を満たすシステムに存在していることを確認します。

Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要なディレクトリに関する項を参照してください。

ありません。

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャのインストール

Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャをインストールして、Oracle Managed File TransferのOracleホーム・ディレクトリを作成します。

『Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』を参照してください。

ありません。

Oracle SOA Suiteをインストールします

既存のインフラストラクチャOracleホームへのOracle SOA Suiteソフトウェアのインストール

『Oracle SOA SuiteおよびBusiness Process Managementのインストールと構成』を参照してください。

「インストール・タイプ」画面で、「SOA Suite」を選択します。

ソフトウェアのインストール

Oracle Managed File Transferソフトウェアを、Oracle SOA Suiteもインストールされている既存のインフラストラクチャOracleホームにインストールします。

『Oracle Managed File Transferソフトウェアのインストール』を参照してください。

「インストール・タイプ」画面で「MFT」を選択します。

WebLogicドメインの作成

構成ウィザードを使用してWebLogicドメインの作成および構成を行います。構成画面で適切なオプションを選択していることを確認します。

「Oracle Managed File Transferドメインの構成」を参照してください。

表B-2で特定の画面について説明されている手順に従います。

サーバーの起動

ドメインの作成が完了したら、管理サーバーおよび管理対象サーバーを起動します。

「サーバーの起動」を参照してください。

ありません。

構成の確認

ドメインが適切に構成されていることを確認します。

「構成の確認」を参照してください。

ありません。

Oracle Managed File Transferをインストールし構成した後の次の手順

ここで構成したドメインに対して、運用や管理のタスクを実行できます。

「ドメイン構成後の次の手順」を参照してください。

ありません。

Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suite用に選択する構成オプション

Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteの構成時に選択する必要のある画面とオプションはほとんどすべて、「Oracle Managed File Transferドメインの構成」に記載されたものと同じです。ただし、異なるオプションを選択しなければならない画面も2、3あります。次の表に示された構成オプションを選択してください。

表B-2 Oracle Managed File TransferおよびOracle SOA Suiteトポロジの主要な画面と構成オプション

画面

説明

テンプレート

この画面は、構成ウィザードを起動してドメインを作成した後に表示されます。

「Oracle Managed File Transferの構成テンプレートの選択」にリストされているテンプレートに加えて、Oracle SOA Suite - 12.2.1 [soa]を選択します。

管理対象サーバー

この画面で、2つの管理対象サーバーmft_server_1とsoa_server_1が作成されます。「追加」をクリックして、さらに2台の管理対象サーバー、mft_server_2およびsoa_server_2を作成します。

「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択していることを確認します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

「サーバー・グループ」ドロップダウン・リストで、soa_server_1とsoa_server_2がSOA-MGD-SVRSの対象となっており、mft_server_1とmft_server_2がMFT-MGD-SVRS-ONLYの対象になっていることを確認します。

クラスタ

この画面で、2つのクラスタsoa_cluster1とmft_cluster1を作成します。

サーバーのクラスタへの割当

この画面で、次のようにサーバーを割り当てます。

- mft_server_1とmft_server_2をmft_cluster_1に

- soa_server_1とsoa_server_2をsoa_cluster_1に

マシン

この画面で、2台のマシンmft_machine1とsoa_machine2を作成します。

サーバーのマシンへの割当

この画面で、次のようにサーバーを割り当てます。

- AdminServer、mft_server_1およびmft_server_2をmft_machine_1に。

- soa_server_1とsoa_server_2をsoa_machine_1に

親トピック: Oracle Managed File Transferのセカンダリ・トポロジ

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。