Oracle® Fusion Middleware

Oracle Data Integratorのインストールと構成

12c (12.2.1.1)

E77354-01(原本部品番号:E71561-01)

2016年6月

Oracle Data Integratorのインストールと構成方法について説明するドキュメント。

Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integratorのインストールと構成, 12c (12.2.1.1)

E77354-01

Copyright © 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates  All rights reserved.

原本主著者: Carlos Subi

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Data Integratorインストールの計画

- 1.1 Oracle Data Integratorのインストールについて

- 1.1.1 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法

- 1.1.2 アップグレード・シナリオにおけるこのドキュメントの使用方法

- 1.1.3 このドキュメントを使用してドメインを作成する方法

- 1.2 Oracle Data Integratorランタイム・エージェントの理解

- 1.3 Oracle Data Integrator Studioの使用

- 1.4 Oracle Data Integratorトポロジの理解

- 1.5 Oracle Data Integratorの標準インストール・トポロジの理解

- 1.5.1 Java EEエージェントの標準インストール・トポロジの理解

- 1.5.2 スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジの理解

- 1.5.3 スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジの理解

- 1.6 標準インストール・トポロジのインストールと構成

- 1.7 必要な製品ディストリビューションの入手

2 Oracle Data Integratorのインストール

- 2.1 インストール・プログラムの起動

- 2.2 インストール画面のナビゲートによるOracle Data Integratorのインストール

- 2.3 ODIのインストールの検証

- 2.3.1 インストール・ログ・ファイルの確認

- 2.3.2 ディレクトリ構造のチェック

- 2.4 サイレント・モードでのOracle Data Integratorのインストール

3 マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマの作成

- 3.1 動作保証されたデータベースの構成

- 3.2 リポジトリ作成ユーティリティの起動

- 3.3 スキーマを作成するためのリポジトリ作成ユーティリティの各画面の移動

4 Oracle Data Integrator Studioの構成

- 4.1 Oracle Data Integrator Studioバージョン情報

- 4.2 データベース・スキーマの作成

- 4.3 エージェントおよびリポジトリへの同じタイム・ゾーンの設定

- 4.4 ODI Studioへのライブラリの追加

- 4.5 ODI StudioのJavaホームの設定

- 4.6 Oracle Data Integrator Studioの起動

- 4.7 マスター・リポジトリへの接続

- 4.8 ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成

- 4.9 新しいエージェントの起動

- 4.10 次の手順の実行

5 Java EEエージェントのドメインの構成

- 5.1 データベース・スキーマの作成

- 5.2 サーバー・テンプレート生成ウィザードを使用したJava EEエージェントの作成

- 5.3 Oracle Data Integrator Studioを使用したJava EEエージェントの作成

- 5.4 Java EEエージェントのWebLogicドメインの構成

- 5.4.1 構成ウィザードの起動

- 5.4.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

- 5.5 Java EEエージェントへのライブラリの追加

- 5.6 Java EEエージェントの起動

- 5.6.1 ノード・マネージャの起動

- 5.6.2 管理サーバーの起動

- 5.6.3 ODI管理対象サーバーの起動

- 5.7 次の手順の実行

6 スタンドアロン・エージェントのドメインの構成

- 6.1 データベース・スキーマの作成

- 6.2 Oracle Data Integrator Studioを使用したマスター・リポジトリでのスタンドアロン・エージェントの作成

- 6.3 スタンドアロン・エージェントのスタンドアロン・ドメインの構成

- 6.3.1 WebLogic Server構成ウィザードの起動

- 6.3.2 構成ウィザード画面のナビゲートによるドメインの作成

- 6.4 スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントへのライブラリの追加

- 6.5 ノード・マネージャを使用したスタンドアロン・エージェントの起動

- 6.5.1 ノード・マネージャの起動

- 6.5.2 スタンドアロン・エージェントの起動

- 6.6 ノード・マネージャなしでのスタンドアロン・エージェントの起動

- 6.7 次の手順の実行

7 スタンドアロン・コロケート・エージェントのドメインの構成

- 7.1 データベース・スキーマの作成

- 7.2 Oracle Data Integrator Studioを使用したマスター・リポジトリでのスタンドアロン・エージェントの作成

- 7.3 スタンドアロン・コロケート・エージェントのWebLogicドメインの構成

- 7.3.1 構成ウィザードの起動

- 7.3.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

- 7.4 スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントへのライブラリの追加

- 7.5 ノード・マネージャを使用したスタンドアロン・コロケート・エージェントの起動

- 7.5.1 ノード・マネージャの起動

- 7.5.2 スタンドアロン・コロケート・エージェントの起動

- 7.6 ノード・マネージャなしでのスタンドアロン・コロケート・エージェントの起動

- 7.7 次の手順の実行

8 新規Oracle Data Integratorドメインの構成

- 8.1 基本的な管理タスクの実行

- 8.2 追加ドメイン構成タスクの実行

- 8.3 開発用のOracle Data Integratorの準備

- 8.4 高可用性の環境の準備

9 Oracle Data Integratorのアンインストール

- 9.1 製品のアンインストールの理解

- 9.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

- 9.2.1 Oracle Data Integratorエージェントの停止

- 9.2.2 Oracle Fusion Middleware環境の停止

- 9.3 データベース・スキーマの削除

- 9.4 ソフトウェアのアンインストール

- 9.4.1 アンインストーラの起動

- 9.4.2 アンインストール画面のナビゲート

- 9.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

- 9.6 Windowsオペレーティング・システム上のプログラム・ショートカットの削除

- 9.7 ドメインとアプリケーション・データの削除

- 9.8 ODIウォレット情報の削除

- 9.9 Oracle Fusion Middleware Infrastructureのアンインストール

- 9.10 ソフトウェアの再インストール

A Oracle Data Integratorディストリビューションの理解

- A.1 Oracle Data Integratorのコンポーネント

B Oracle Data Integratorのトラブルシューティング

- B.1 一般的なトラブルシューティングのヒントの理解

- B.2 インストール・ログ・ファイルと構成ログ・ファイルの理解

- B.3 ODIクライアントとリポジトリの互換性の確認

- B.4 その他のヘルプ情報

C Oracle Data Integratorのセカンダリ・トポロジ

- C.1 Oracle Data Integratorコンソールを含むOracle Data Integratorトポロジ

- C.2 Oracle Data Integratorコンソールの使用

はじめに

このドキュメントでは、Oracle Data Integratorのインストール・プログラムを使用してOracle Data Integratorのソフトウェアをインストールし、WebLogicドメインを構成する方法について説明します。

すでにOracle Data Integratorをご使用の場合、最新バージョンの入手先は、既存のバージョンに応じて異なります。既存のソフトウェアを更新またはアップグレードするために実行する必要がある手順の詳細は、Oracle Fusion Middlewareダウンロード、インストール、構成のREADMEファイルを参照してください。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このガイドは、Oracle Data Integratorのコンポーネントをインストールおよび設定する管理者を対象としています。読者は、ユーザーとグループの作成、グループへのユーザーの追加、製品のインストール先であるコンピュータへのシステム・パッチの適用などのシステム管理作業に精通していることを前提としています。UNIXシステムにインストールするユーザーは、スクリプトを実行するためにrootアクセスが必要です。

親トピック: はじめに

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティへの取り組みについては、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)にアクセスしてください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、聴覚に障害があるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

親トピック: はじめに

関連ドキュメント

Oracle Fusion Middleware製品の重要情報は、次のマニュアルを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング
このマニュアルには、Oracle Fusion Middleware製品をインストールする前に読んでおく必要がある有用な情報が含まれています。

- Oracle Fusion Middlewareの理解
このマニュアルでは、Oracle Fusion Middleware環境での一般的な用語や概念を説明します。

- 『Oracle Fusion Middlewareの管理』
このマニュアルでは、インストールおよび構成が完了した後に、Oracle Fusion Middleware環境を管理するための情報を説明します。

既存のOracle Data Integratorソフトウェアの最新バージョンへの更新またはアップグレードに関する重要な情報は、次のマニュアルを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのアップグレードのプランニング
このガイドには、11gから12cへのアップグレードの計画.に関する重要な情報が含まれています。

- Oracle Data Integratorのアップグレード
このガイドでは、Oracle Data Integrator 11gの既存バージョンから最新バージョンへのアップグレードについて説明します。

Oracle Data Integratorの製品とサービスに関する詳細は、次のマニュアルを参照してください。

- 『Oracle Data Integratorでの統合プロジェクトの開発』
このガイドでは、統合プロジェクトにOracle Data Integratorを使用する意向の開発者向けのガイドラインを示します。

- Oracle Data Integrator接続およびナレッジ・モジュール・ガイド
このガイドでは、Oracle Data Integratorのナレッジ・モジュールとテクノロジ、およびそれらを統合プロジェクトで使用する方法について説明します。

- Oracle Data Integratorでのナレッジ・モジュールの開発
このマニュアルでは、Oracle Data Integratorで独自のナレッジ・モジュールを開発する方法や、既存のナレッジ・モジュールを拡張する方法について説明します。

- Oracle Data Integratorアプリケーション・アダプタ・ガイド
このマニュアルでは、Oracle Data Integratorのアプリケーション・アダプタ、およびそれをOracle Data Integrator統合プロジェクトで使用する方法について説明します。

- Oracle Data IntegratorのためのSAP ABAP ERPアダプタ・スタート・ガイド
このガイドでは、SAP ABAP ERPアダプタを含んだOracle Data Integratorの使用方法を、構成方法、SAP ERPシステムからデータ・ウェアハウスへのデータのロード方法およびデータ品質の検証方法を含めて説明します。

- Oracle Data IntegratorのためのSAP ABAP BWアダプタ・スタート・ガイド
このガイドでは、SAP ABAP BWアダプタを含んだOracle Data Integratorの使用方法を、構成方法、SAP BWシステムからデータ・ウェアハウスへのデータのロード方法およびデータ品質の検証方法を含めて説明します。

- Oracle Data Integrator接続およびナレッジ・モジュール・ガイド
このマニュアルでは、Oracle Data Integratorでサポートされているナレッジ・モジュールおよびテクノロジを使用する際の概念情報およびプロセスを記載しています。

- Oracle Data Integratorの管理
このマニュアルでは、Oracle Data Integrator (ODI)で構成タスクおよびユーザー管理タスクを実行する方法について説明します。これには、ODIコンポーネントの構成、基本的な管理タスクの実行、統合プロセスの実行とモニタリング、およびODIでのセキュリティの管理が含まれます。

- Oracle Data Integratorコマンド・リファレンス
このマニュアルでは、Oracle Data Integratorでオープン・ツールを使用および開発して統合シナリオを設計する方法について説明します。

- Oracle Warehouse BuilderからOracle Data Integratorへの移行
このドキュメントでは、Oracle Warehouse Builder 11gR2 (11.2.0.4または11.2.0.3)からOracle Data Integrator 12c (12.1.3)への移行について説明します。

親トピック: はじめに

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

親トピック: はじめに

1 Oracle Data Integratorインストールの計画

Oracle Data Integratorのインストールに先立ってシステムを準備する方法を学習します。

製品のインストールと構成で起きる問題を最小限に抑えるためには、この章の情報を十分に理解してください。

この章の内容は次のとおりです。

- Oracle Data Integratorのインストールについて
ドメインのアップグレード時またはドメインの拡張時における標準トポロジでのOracle Data Integratorのインストールについて学習します。

- Oracle Data Integratorランタイム・エージェントの理解
Oracle Data Integratorエージェントは、Java EE、スタンドアロンまたはスタンドアロン・コロケートの3つの種類のうちのいずれかです。

- Oracle Data Integrator Studioの使用
Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)、Oracle Data Integrator (ODI)を構成および管理するための開発者のインタフェースです

- Oracle Data Integratorトポロジの理解
Oracle Data Integratorトポロジは、Oracle Data Integratorアーキテクチャおよびコンポーネントが物理的および論理的に表現されたものです。

- Oracle Data Integratorの標準インストール・トポロジの理解
Oracle Data Integratorの標準インストール・トポロジをインストールおよび構成する方法を学習します。

- 標準インストール・トポロジのインストールと構成
Oracle Data Integratorの標準トポロジのインストールと構成を行います。

- 必要な製品ディストリビューションの入手
Java EEエージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントを作成するための前提条件について学習します。

1.1 Oracle Data Integratorのインストールについて

ドメインのアップグレード時またはドメインの拡張時における標準トポロジでのOracle Data Integratorのインストールについて学習します。

この項には次のトピックが含まれます:

- 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法
Oracle Data Integratorのインストール時に標準インストール・トポロジを使用します。他の開始点トポロジも使用可能です。

- アップグレード・シナリオにおけるこのドキュメントの使用方法
製品の更新時にOracle Data Integratorをインストールします。

- このドキュメントを使用してドメインを作成する方法
使用中のシステムにその他のOracle Fusion Middleware製品がインストールされていないときにドメインを作成する方法を学習します。

1.1.1 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法

Oracle Data Integratorのインストール時に標準インストール・トポロジを使用します。他の開始点トポロジも使用可能です。

このガイドは、Oracle Data Integratorの標準インストール・トポロジを作成する際に役立ちます(「Oracle Data Integratorの標準インストール・トポロジの理解」)。Java EEエージェント・トポロジ(「Java EEエージェントの標準インストール・トポロジの理解」)は、本番システムに適した、可用性の高いセキュアな環境になるように拡張できます。

標準インストール・トポロジは、この製品のサンプル・トポロジに相当するもので、サポートされる唯一のトポロジではありません。詳細は、「標準インストール・トポロジの理解」を参照してください。

1.1.2 アップグレード・シナリオにおけるこのドキュメントの使用方法

製品の更新時にOracle Data Integratorをインストールします。

アップグレード手順の一部としてOracle Data Integratorをインストールする場合は、このガイドの手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。ただし、構成ウィザードを実行してWebLogicドメインを作成しないでください。

ソフトウェアをインストールした後は、『Oracle Data Integratorのアップグレード』を参照してください。

1.1.3 このドキュメントを使用してドメインを作成する方法

使用中のシステムにその他のOracle Fusion Middleware製品がインストールされていないときにドメインを作成する方法を学習します。

使用中のシステムにその他のOracle Fusion Middleware製品はインストールされていないことを前提としています。インストールおよびドメイン作成の手順のすべてがこの前提に基づいています。

すでにその他のOracle Fusion Middleware製品がシステムにインストールされている場合(たとえば、Java EEエージェント・トポロジを作成しようとしていて、すでにOracle Fusion Middleware Infrastructureがインストールされ、ドメインが稼働している場合)、同じ手順を使用して既存のドメインを拡張できます。詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインでの複数製品のインストールに関する項を参照してください。

新規ドメインを作成する場合でも、手順に示された内容と要件が合わないときは、適切な内容を選択していることを確認し、その他の詳細について説明されているドキュメントを参照してください。

1.2 Oracle Data Integratorランタイム・エージェントの理解

Oracle Data Integratorエージェントは、Java EE、スタンドアロンまたはスタンドアロン・コロケートの3つの種類のうちのいずれかです。

Oracle Data Integratorには、次の3つのタイプのエージェントが含まれます。

- Java EE

- スタンドアロン

- スタンドアロン・コロケート

これらのランタイム・エージェント・タイプの詳細は、ランタイム・エージェントに関する項を参照してください。

1.3 Oracle Data Integrator Studioの使用

Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)は、Oracle Data Integrator (ODI)を構成および管理するための開発者のインタフェースです

ODI Studioを使用してODIトポロジの構成と管理を行う方法を学習するには、「Oracle Data Integrator Studioの構成」を参照てください。

1.4 Oracle Data Integratorトポロジの理解

Oracle Data Integratorトポロジは、Oracle Data Integratorアーキテクチャおよびコンポーネントの物理および論理表現です。

Oracle Data Integratorを使用した開発を始める前に、まずOracle Data Integratorトポロジを設定する必要があります。このトポロジは、Oracle Data Integratorアーキテクチャおよびコンポーネントが物理的および論理的に表現されたものです。Oracle Data Integratorトポロジは、統合しようとしているデータのソースおよびターゲットを見つける場所を定義します。

このトポロジは、標準インストール・トポロジ(つまり、Oracle Universal Installerと構成ウィザードによりコンピュータ上にインストールおよび構成されるファイルのレイアウト)と同じではありません。

Oracle Data Integratorトポロジの詳細は、トポロジの設定に関する項を参照してください。

1.5 Oracle Data Integratorの標準インストール・トポロジの理解

Oracle Data Integratorの標準インストール・トポロジをインストールおよび構成する方法を学習します。

次のいずれかのOracle Data Integratorの標準インストール・トポロジをインストールして構成できます:

- Java EEエージェントの標準インストール・トポロジ。
Java EEエージェントは、Oracle Fusion Middleware Infrastructureを含む既存のOracleホームにインストールされます。Java EEエージェントとともに、ODI Console、ODI StudioおよびFusion Middleware Control用プラグインもトポロジにインストールされます。「Java EEエージェントの標準インストール・トポロジの理解」を参照してください。

- スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジ。
スタンドアロン・エージェントは、スタンドアロン・ドメインでインストールおよび構成されます。「スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジの理解」を参照してください。

- スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジ。
スタンドアロン・エージェントはWebLogicドメインでインストールおよび構成され、ノード・マネージャおよび管理サーバーを使用して管理されます。「スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジの理解」を参照してください。

詳細は、「標準インストール・トポロジのインストールと構成」を参照してください。

この項には、次のタスクが含まれます:

- Java EEエージェントの標準インストール・トポロジの理解
Oracle Data Integrator Java EEエージェントの標準インストール・トポロジについて学習します。

- スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジの理解
スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジについて学習します。

- スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジの理解
スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジについて学習します。

1.5.1 Java EEエージェントの標準インストール・トポロジの理解

Oracle Data Integrator Java EEエージェントの標準インストール・トポロジについて学習します。

図1-1には、Oracle Data Integrator Java EEエージェントの標準インストール・トポロジが示されています。

図1-1 Java EEエージェントの標準インストール・トポロジ

このトポロジは、管理サーバーと、InfrastructureおよびJava EEエージェントがデプロイされた管理対象サーバーを含む標準的なWebLogic Serverドメインを表しています。管理対象サーバーは、クラスタ内のマシンをターゲットとしています。このドメインは単一のホストに構成され、(必要なFusion Middlewareスキーマがインストールされた)サポートされているデータベースを必要とします。

注意:

このインフラストラクチャでは、スケーラビリティおよび高可用性を考慮して、複数のマシンを使用できます。詳細は、「高可用性の環境の準備」を参照してください。

標準インストール・トポロジのすべての項目を表1-1に説明します。

表1-1 Java EEの標準インストール・トポロジの要素の説明

要素

説明と追加ドキュメントへのリンク

APPHOST

アプリケーション層をホストするコンピュータを参照する、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

DBHOST

データベースをホストするコンピュータを参照する、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

WebLogicドメイン

論理的に関連するJavaコンポーネントのグループ(ここでは管理サーバー、管理対象サーバーおよびその他の関連するソフトウェアコンポーネント)。

詳細は、「Oracle WebLogic Serverドメインとは」を参照してください。

管理サーバー

ドメインの構成オブジェクトを管理し、管理対象サーバーに構成変更を配布する、ドメインの中央制御エンティティ。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解の管理サーバーの概要に関する項を参照してください。

Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlに関する項を参照してください。

クラスタ

同時に稼働し連携する、複数のWebLogic Serverインスタンスの集合。

詳細は、管理対象サーバーおよび管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

マシン

1つまたは複数のWebLogic Serverインスタンス(サーバー)をホストするコンピュータを論理的に表現するもの。マシンは、ノード・マネージャを使用して管理対象サーバーを起動または停止するためにWebLogicの管理対象サーバーとノード・マネージャを論理的に結び付けるものでもあり、管理対象サーバーはマシンに関連付けされている必要があります。

管理対象サーバー

アプリケーション、アプリケーション・コンポーネント、Webサービスおよび関連リソースをホストします。

詳細は、管理対象サーバーおよび管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

インフラストラクチャ

次のものを含むサービスの集合:

- Metadata repository (MDS)。これにはOracle Application Developer Frameworkなどの、Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのメタデータが含まれます。詳細は、メタデータ・リポジトリの概要に関する項を参照してください。

- Oracle Application Developer Framework (Oracle ADF)

- Oracle Web Services Manager(OWSM)

Java EEエージェント

Java EEエージェントです。

Java EEエージェントの詳細は、ランタイム・エージェントに関する項を参照してください。

1.5.2 スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジの理解

スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジについて学習します。

図1-2にスタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジを示します。

図1-2 スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジ

このトポロジは、WebLogic Management Frameworkにより管理される、スタンドアロン・ドメインに構成されたスタンドアロン・エージェントを表します。このドメインは単一のホストに構成され、(必要なFusion Middlewareスキーマがインストールされた)サポートされているデータベースを必要とします。

この標準インストール・トポロジの図にあるすべての要素が表1-2に説明されています。

表1-2 スタンドアロン・エージェントの標準インストール・トポロジの要素の説明

要素

説明と追加ドキュメントへのリンク

APPHOST

アプリケーション層をホストするコンピュータを参照する、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

DBHOST

データベースをホストするコンピュータを参照する、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

スタンドアロン・ドメイン

Oracle HTTPサーバーまたはOracle Data Integratorスタンドアロン・エージェントなどのシステム・コンポーネントのコンテナです。

詳細は、スタンドアロン・ドメインの概要に関する項を参照してください。

システム・コンポーネント

Javaアプリケーション・コンテナにデプロイされない管理可能なプロセスです。

詳細は、システム・コンポーネントの概要に関する項を参照してください。

1.5.3 スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジの理解

スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジについて学習します。

図1-3にスタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジを示します。

図1-3 スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジ

この標準インストール・トポロジは、WebLogicドメイン内に構成され管理サーバーにより管理されるスタンドアロン・エージェントを表しています。このドメインは単一のホストに構成され、(必要なFusion Middlewareスキーマがインストールされた)サポートされているデータベースを必要とします。

この標準インストール・トポロジの図にあるすべての要素が表1-3に説明されています。

表1-3 スタンドアロン・コロケート・エージェントの標準インストール・トポロジの要素の説明

要素

説明と追加ドキュメントへのリンク

APPHOST

アプリケーション層をホストするコンピュータを参照する、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

DBHOST

データベースをホストするコンピュータを参照する、Oracleドキュメントで使用される標準用語。

管理サーバー

ドメインの構成オブジェクトを管理し、管理対象サーバーに構成変更を配布する、ドメインの中央制御エンティティ。

詳細は、管理サーバーの概要に関する項を参照してください。

Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control。

詳細は、Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlに関する項を参照してください。

マシン

1つまたは複数のWebLogic Serverインスタンス(サーバー)をホストするコンピュータを論理的に表現するもの。マシンは、ノード・マネージャを使用して管理対象サーバーを起動または停止するためにWebLogicの管理対象サーバーとノード・マネージャを論理的に結び付けるものでもあり、管理対象サーバーはマシンに関連付けされている必要があります。

システム・コンポーネント

WebLogic Management Frameworkにより管理されるスタンドアロン・プロセスです。

詳細は、システム・コンポーネントの概要に関する項を参照してください。

1.6 標準インストール・トポロジのインストールと構成

Oracle Data Integratorの標準トポロジをインストールして構成します。

このガイドでは、Oracle Data Integratorの標準トポロジをインストールして構成するために必要なすべての手順を示します。ガイドの手順内では、このトポロジを少し変更したバージョンを作成する場合に使用可能な参照情報についても説明します。

表1-4に、トポロジをインストールして構成するために必要な手順を示します。

表1-4 Oracle Data Integratorインストール・ロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

システム環境を確認します

インストールの前に、最小限のシステム要件およびネットワーク要件を満たしていることを確認します。

動作保証とシステム要件の確認に関する項を参照してください。

インストールに備えたシステムの準備

必要な環境変数が設定され、適切なインストール・ユーザーを特定していることを確認します。

インストールに備えたシステムの準備に関する項を参照してください。

インストール・ディレクトリを決めます

作成する必要があるディレクトリが作成されているか、またはインストーラからアクセスでき、最小要件を満たすシステムに存在していることを確認します。

- Java EEエージェントおよびスタンドアロン・コロケート・エージェントは、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャを含む既存のOracleホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

- スタンドアロン・エージェントは、新しい空のOracleホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

推奨ディレクトリ構造の理解に関する項を参照してください。

動作保証されたJDKのインストール。

配布のインストール・プログラムは、ご使用のシステムで動作保証されたJDKを必要とします。

JDKのインストールに関する項を参照してください。

データベースのインストールおよび構成。

ドメインを構成するには、Oracle Data Integratorに必要なスキーマのために正しく構成された動作保証済のデータベースへのアクセス権が必要です。

データベースおよびデータベース・スキーマのインストールに関する項を参照してください。

適切なディストリビューションを入手します

インストール用のOracle Data Integrator製品ディストリビューションを入手します。

Java EEエージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントを作成する場合は、Oracle Data Integratorをインストールする前に、Oracle Fusion Middleware Infrastructure製品を入手してインストールする必要もあります。

「必要な製品ディストリビューションの入手」を参照してください。

ソフトウェアをインストールします

インストール・ソフトウェアでソフトウェアをシステムに転送し、Oracleホーム・ディレクトリを作成します。

「Oracle Data Integratorのインストール」を参照してください。

マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマを作成します。

Repository Creation Utility (RCU)を使用して「マスターおよび作業リポジトリ」データベース・スキーマを作成します。

「マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマの作成」を参照してください。

物理ドメインを作成します。

ODI Studioを使用して物理エージェントを作成します。

「Oracle Data Integrator Studioの構成」を参照して物理エージェントを作成します。

ドメインの作成および構成

構成ウィザードを使用して、ドメインを作成および構成します。

「Java EEエージェントのドメインの構成」を参照してJava EEエージェントのトポロジを作成します。

「スタンドアロン・エージェントのドメインの構成」を参照してスタンドアロン・エージェントのトポロジを作成します。

「スタンドアロン・コロケート・エージェントのドメインの構成」を参照してスタンドアロン・コロケート・エージェントのトポロジを作成します。

高可用性のためのドメインの管理と準備

ドメインを管理するための追加のツールおよびリソースを検出します。

Java EEエージェントを構成した場合は、可用性が高くなるようにドメインを準備して構成することもできます。

「新規Oracle Data Integratorドメインの構成」を参照してください。

1.7 必要な製品ディストリビューションの入手

Java EEエージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントを作成するための前提条件について学習します。

Java EEエージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントを作成するには、まずOracle Fusion Middleware Infrastructureをインストールして、Oracleホーム・ディレクトリを作成する必要があります。『Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』を参照してください。

Oracle Data Integratorディストリビューションには、「Oracle Data Integratorディストリビューションの理解」に記載された製品および機能セットが含まれています。

2 Oracle Data Integratorのインストール

Oracle Data Integratorをインストールして構成する方法、およびインストールを検証する方法を学習します。

この章の内容は次のとおりです:

- インストール・プログラムの起動
Oracle Data Integratorのインストーラを起動する方法を学習します。

- インストール画面のナビゲートによるOracle Data Integratorのインストール
Oracle Data Integratorのインストール画面のナビゲートと理解を行う方法を学習します。

- ODIのインストールの検証
Oracle Data Integratorのインストールを検証する方法を学習します。

- サイレント・モードでのOracle Data Integratorのインストール
silentフラグの使用によってOracle Data Integratorをサイレント・モードでインストールできます。

2.1 インストール・プログラムの起動

Oracle Data Integratorのインストーラを起動する方法を学習します。

Oracle Data Integratorのインストールを開始する手順:

1. ターゲットのシステムにログインします。

2. 動作保証されたJDKがシステムに存在していることがインストーラでは必要です。詳細は、「Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成」ページで12c (12.2.1)用の適切な動作保証ドキュメントを参照してください。

3. インストール・プログラムがダウンロードされたディレクトリに移動します。

4. インストールfmw_12.2.1.1.0_odi_Disk1_1of2.zipおよびfmw_12.2.1.1.0_odi_Disk1_2of2.zipファイルを解凍します。

5. 次に示すように、システム上のJDKのディレクトリからjava -jarを呼び出して、インストール・プログラムを起動します。

/home/Oracle/jdk1.8.0_74/bin/java -jar fmw_12.2.1.1.0_odi.jar

/home/Oracle/jdk1.8.0_74/bin/java は、システム上のJDKの場所で置き換えてください。

インストール・プログラムが表示されると、インストールの準備が完了しています。各インストール・プログラム画面の説明は、「インストール画面のナビゲートによるOracle Data Integratorのインストール」を参照してください。

2.2 インストール画面のナビゲートによるOracle Data Integratorのインストール

Oracle Data Integratorのインストール画面のナビゲートと理解を行う方法を学習します。

インストール・プログラムには、表2-1に示される順に一連の画面が表示されます。

インストール画面に関して詳細な情報が必要な場合は、画面名をクリックしてください。

表2-1 Oracle Data Integratorのインストール画面

画面

説明

インストール・インベントリの設定

この画面は、このホストにOracle製品をインストールするのが初めての場合に表示されます。中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択したオペレーティング・システム・グループ名には、中央インベントリの場所への書込み権限があることを確認してください。

中央インベントリの詳細は、Oracleインベントリの理解に関する項を参照してください。

ようこそ

製品のインストーラの紹介画面です。

インストール場所

この画面を使用してOracleホーム・ディレクトリの位置を指定します。

- Java EEエージェントおよびスタンドアロン・コロケート・エージェントは、Oracle Fusion Middlewareインフラストラクチャを含む既存のOracleホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

- スタンドアロン・エージェントは、新しい空のOracleホーム・ディレクトリにインストールする必要があります。

詳細は、インストールおよび構成のためのディレクトリの選択に関する項を参照してください。

インストール・タイプ

この画面を使用して、インストール・タイプを選択します。

Java EEエージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントのトポロジを作成するには、「エンタープライズ・インストール」を選択し、既存のOracleホーム・ディレクトリにインストールします。

スタンドアロン・エージェントのトポロジを作成するには、「スタンドアロン・インストール」を選択します。

ODI Studioは、すべてのインストール・タイプで使用可能です。詳細は、「Oracle Data Integrator Studioの構成」を参照してください。

前提条件チェック

この画面では、ご使用のシステムが最小要件を満たしていることを検証します。

警告メッセージまたはエラー・メッセージが表示された場合、動作保証、システム要件および相互運用性の確認に関する項に示されているいずれかのドキュメントを参照してください。

セキュリティ・アップデートの指定

Oracle Supportアカウントをすでに所持している場合は、この画面を使用して、セキュリティ・アップデートの受取り方法を指定します。

アカウントを所持していないときに、この手順を省略してもかまわない場合は、チェック・ボックスの選択を解除して、その選択を後続のダイアログ・ボックスで確認します。

インストールの概要

この画面を使用して、選択したインストール・オプションを確認します。これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合、「保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの名前および場所を指定します。レスポンス・ファイルは、今後、サイレント・インストールを実行する場合に使用できます。

インストールの進行状況

この画面では、インストールの進行状況を参照できます。

インストール完了

インストールが完了すると、この画面が表示されます。この画面の情報を確認してから、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

2.3 ODIのインストールの検証

Oracle Data Integratorのインストールを検証する方法を学習します。

ODIのインストールを検証するには、次のタスクを完了します:

- インストール・ログ・ファイルの確認
ODIのインストール中に生成されるログ・ファイルは、インストール中に問題が発生したかどうかを判別する上で役に立ちます。

- ディレクトリ構造のチェック
ODIのインストールのディレクトリ構造をチェックします。この構造は、インストール中に選択したオプションによって異なります。

2.3.1 インストール・ログ・ファイルの確認

ODIのインストール中に生成されるログ・ファイルは、インストール中に問題が発生したかどうかを判別する上で役に立ちます。

インストール・ログ・ファイルの内容を確認し、何も問題が発生していないことを確認します。ログ・ファイルとその場所の詳細は、「インストール・ログ・ファイルと構成ログ・ファイルの理解」を参照してください。

2.3.2 ディレクトリ構造のチェック

ODIのインストールのディレクトリ構造をチェックします。この構造は、インストール中に選択したオプションによって異なります。

ODIインストールの内容は、インストール中に選択したオプションによって異なります。

インストール後のディレクトリ構造の詳細は、「Oracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリとは」を参照してください。

2.4 サイレント・モードでのOracle Data Integratorのインストール

silentフラグの使用によってOracle Data Integratorをサイレント・モードでインストールできます。

Oracle Data Integratorをサイレント・モードでインストールするには、インストーラの起動時に、コマンドラインで-silentフラグを使用します。

サイレント・インストールやコマンドライン・インストールの詳細は、サイレント・モードにおけるOracle Universal Installerの使用に関する項を参照してください。

レスポンス・ファイルの例

Oracle Data Integratorをサイレント・モードでインストールするためのレスポンス・ファイルの例を次に示します。

エンタープライズ・インストールの場合:

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#The oracle home location. This can be an existing Oracle Home or a new Oracle Home
ORACLE_HOME=/scratch/aganeriw/odi1213enterprise

#Set this variable value to the Installation Type selected. e.g. Standalone Installation, Enterprise Installation.
INSTALL_TYPE=Enterprise Installation

スタンドアロン・インストールの場合:

[ENGINE]

#DO NOT CHANGE THIS.
Response File Version=1.0.0.0.0

[GENERIC]

#The oracle home location. This can be an existing Oracle Home or a new Oracle Home
ORACLE_HOME=/scratch/aganeriw/odi1213standalone

#Set this variable value to the Installation Type selected. e.g. Standalone Installation, Enterprise Installation.
INSTALL_TYPE=Standalone Installation

#Provide the My Oracle Support Username. If you wish to ignore Oracle Configuration Manager configuration provide empty string for user name.
MYORACLESUPPORT_USERNAME=

#Provide the My Oracle Support Password
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=<SECURE VALUE>

#Set this to true if you wish to decline the security updates. Setting this to true and providing empty string for My Oracle Support username will ignore the Oracle Configuration Manager configuration
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true

#Set this to true if My Oracle Support Password is specified
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false

#Provide the Proxy Host
PROXY_HOST=

#Provide the Proxy Port
PROXY_PORT=

#Provide the Proxy Username
PROXY_USER=

#Provide the Proxy Password
PROXY_PWD=<SECURE VALUE>

#Type String (URL format) Indicates the OCM Repeater URL which should be of the format [scheme[Http/Https]]://[repeater host]:[repeater port]
COLLECTOR_SUPPORTHUB_URL=

3 マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマの作成

マスターおよび作業リポジトリ(ODI_REPO)データベース・スキーマをRepository Creation Utility (RCU)を使用して作成する方法を学習します。

データベース・スキーマの作成は、Oracle Data Integratorエージェントのドメインを構成する前に行う必要があります。

この章の内容は次のとおりです。

- 動作保証されたデータベースの構成
動作保証されたデータベースを構成する方法を学習します。

- リポジトリ作成ユーティリティの起動
リポジトリ作成ユーティリティを起動する方法を学習します。

- スキーマを作成するためのリポジトリ作成ユーティリティの各画面の移動
Oracle Data Integratorのデータベース・スキーマをRepository Creation Utility (RCU)を使用して作成する方法を学習します。

3.1 動作保証されたデータベースの構成

動作保証されたデータベースを構成する方法を学習します。

開始する前に、動作保証されたデータベースをインストールおよび構成していることを確認します。

詳細は、データベースおよびデータベース・スキーマのインストールに関する項を参照してください。

3.2 リポジトリ作成ユーティリティの起動

リポジトリ作成ユーティリティを起動する方法を学習します。

システムのORACLE_HOME/oracle_common/binディレクトリに移動してRCUを起動します。

1. JAVA_HOME環境変数を、使用中のJDKの場所に設定します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

setenv JAVA_HOME /home/Oracle/Java/jdkversion

2. RCUを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./rcu

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

rcu.bat

3.3 スキーマを作成するためのリポジトリ作成ユーティリティの各画面の移動

Oracle Data Integratorのデータベース・スキーマをRepository Creation Utility (RCU)を使用して作成する方法を学習します。

この項に示す画面の詳細は、リポジトリ作成画面の理解に関する項を参照してください。

Oracle Data Integratorのスキーマを作成する手順:

1. RCUを起動し、「次」をクリックします。

2. 次のいずれかのリポジトリ作成方法を選択します。

対象のデータベースに対してDBAアクティビティを実行するパーミッションが付与されている場合は、「システム・ロードおよび製品ロードの同時実行」を選択します。

データベースでDBAアクティビティを実行するために必要な権限を持っていない場合は、この画面で「システム・ロードに対するスクリプトの準備」を選択します。これによってSQLスクリプトが生成され、これをデータベース管理者が利用できます。システム・ロードおよび製品ロードの理解に関する項を参照してください。

3. RCUがデータベースに接続できるようにするために、データベース接続の詳細を指定します。

注意:

データベースのサービス名が不明な場合は、データベースの初期化パラメータ・ファイル内のSERVICE_NAMESパラメータから取得できます。初期化パラメータ・ファイルにSERVICE_NAMESパラメータが含まれていない場合、サービス名はDB_NAMEやDB_DOMAINパラメータに指定されているグローバル・データベース名と同じです。

Oracle RACデータベースの場合、このフィールドにいずれかのノードのサービス名を指定します。次に例を示します。

examplehost.exampledomain.com

「次へ」をクリックして先に進み、データベースへの接続が成功したことを確認するダイアログ・ウィンドウで、「OK」をクリックします。

4. 「接頭辞の新規作成」を選択し、カスタム接頭辞を指定してからOracle Data Integratorスキーマを選択します。

カスタム接頭辞は、これらのスキーマを論理的にグループ化して、このドメイン内でのみ使用することを目的としています。複数のドメイン間でのスキーマの共有はサポートされていないため、ドメインごとに固有のスキーマのセットを作成する必要があります。

ヒント:

カスタム接頭辞の詳細は、「カスタム接頭辞の理解」.を参照してください

マルチドメイン環境のスキーマを編成する方法の詳細は、スキーマの作成計画に関する項を参照してください。

スタンドアロン・インストールからRCUを実行している場合は、次が表示されます。

エンタープライズ・インストールからRCUを実行している場合は、次が表示されます。

注意:

すでにODI Studioを使用してODIリポジトリを作成した場合は、ここでODIエントリの選択を解除し、依存スキーマのみを作成します。構成ウィザードで、STBスキーマから依存スキーマ接続を取得した後、手動でODIリポジトリ詳細を入力します

。

ヒント:

ここで入力したカスタム接頭辞は、後でドメイン作成プロセスで必要になるため、書き留めておいてください。

「Oracle Data Integrator」を選択し、「次」クリックして次に進み、スキーマ作成の前提条件チェックが成功したことを確認するダイアログ・ウィンドウで「OK」をクリックします。

5. スキーマのパスワードをデータベースに設定する方法を指定してから、パスワードの指定と確認を行います。

ヒント:

この画面で設定するパスワードは、メモしておく必要があります。このパスワードは、後述するドメイン作成のプロセスで必要になります。

6. マスター・リポジトリおよび作業リポジトリのカスタム変数を指定します。

ヒント:

この画面のフィールドの詳細は、カスタム変数に関する項を参照してください。

7. RCU画面の残りの部分を先に進めて、スキーマ作成を完了します。「完了サマリー」画面に到達したら、「閉じる」をクリックしてRCUを終了します。

4 Oracle Data Integrator Studioの構成

Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)は、Oracle Data Integrator (ODI)の管理と構成に使用するインタフェースです。

この章の内容は次のとおりです。

- Oracle Data Integrator Studioについて
Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)は、Oracle Data Integrator (ODI)を構成および管理するために使用する開発者のインタフェースです。

- データベース・スキーマの作成
Repository Creation Utility (RCU)を使用してスキーマを作成する方法を学習します。

- エージェントおよびリポジトリへの同じタイム・ゾーンの設定
エージェントとリポジトリに対して同じタイム・ゾーンを設定することにより、スケジュールが、同期していないタイム・ゾーンの影響を受けないようにします。

- ODI Studioへのライブラリの追加
ODI Studioへサードパーティのライブラリを追加する方法を学習します。

- ODI StudioのJavaホームの設定
Oracle Data Integrator StudioでJavaホームを設定する方法を学習します。

- Oracle Data Integrator Studioの起動
Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を起動する方法を学習します。

- マスター・リポジトリへの接続
エージェントを作成する前に、マスター・リポジトリに接続します。

- ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成
Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を使用してマスター・リポジトリでエージェントを作成する方法を学習します。

- 新しいエージェントの起動
Java EEエージェント、スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

- 次の手順の実行
ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

4.1 Oracle Data Integrator Studioバージョン情報

Oracle Data Integrator Studioは、Oracle Data Integrator (ODI)を構成および管理するために使用する開発者のインタフェースです。

ODI Studioは、スタンドアロンまたはエンタープライズ・オプションの一部として、指定されたORACLE_HOMEディレクトリの下にインストールされます。ODI Studioには、ODIアーティファクト(デザイナ、オペレータ、トポロジおよびセキュリティ)を管理するための4つのグラフィカル・ナビゲータが用意されています。また、ODI Studioではオンデマンドで直接ジョブを実行でき、開発や初期テストに使用できます。

4.2 データベース・スキーマの作成

Repository Creation Utility (RCU)を使用してスキーマを作成する方法を学習します。

ODIトポロジを構成する前に、「マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマの作成」の説明に従って、RCUを使用してマスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・データベース・スキーマを作成します。

4.3 エージェントおよびリポジトリへの同じタイム・ゾーンの設定

エージェントとリポジトリに対して同じタイム・ゾーンを設定することにより、スケジュールが、同期していないタイム・ゾーンの影響を受けないようにします。

各データベースには、構成されたタイム・ゾーンを確認する固有の方法があります。スケジュール管理が同期していないタイム・ゾーンの影響を受けないことを確認するには、Oracle Data Integrator Studioおよびエージェントがリポジトリと同じタイム・ゾーンで起動していることを確認してください。

4.4 ODI Studioへのライブラリの追加

ODI Studioへサードパーティのライブラリを追加する方法を学習します。

ODI Studioに必要なすべてのファイル(サードパーティのJDBCドライバ、オープン・ツール、ライブラリなど)は、userlibディレクトリにデプロイする必要があります。このディレクトリは次の場所にあります:

- UNIXシステムの場合: $HOME/.odi/oracledi/userlib

- Windowsシステムの場合: %APPDATA%\odi\oracledi\userlib
この場合、%APPDATA%は、Windows XPではC:\Documents and Settings\Application Data、Windows 7およびWindows 8ではC:\Users\<myUserName>\AppData\Roaming です。

userlibディレクトリにはadditional_path.txtファイルが含まれ、次の例に示すように、これによりuserlibディレクトリの外にある追加ファイルやフォルダを宣言できます(ODI Studioはこれから他のライブラリやドライバを取得します):

; Additional paths file
; You can add here paths to additional libraries
; Examples:
;       C:\ java\libs\myjar.jar
;       C:\ java\libs\myzip.zip
;       C:\java\libs\*.jar will add all jars contained in the C:\java\libs\ directory
;       C:\java\libs\**\*.jar will add all jars contained in the C:\java\libs\ directory and subdirectories

D:\java\libs\*.jar
D:\ODI\JDBC_drivers\sqljdbc_1.2\enu\sqljdbc.jar

additional_path.txtファイルの編集後にODI Studioを再起動して変更を反映する必要があります。

4.5 ODI StudioのJavaホームの設定

Oracle Data Integrator StudioでJavaホームを設定する方法を学習します。

注意:
ODI Studioを開始する前にODI StudioのJavaホームを必ず設定してください。

ODI StudioのJavaホームを設定する手順:

1. <MW_HOME>\odi\studio\bin\odi.conf.にあるODI Studioのodi.confファイルを編集のために開きます。

2. 次のようにファイルの一番下に行を追加します:
SetJavaHome C:\jdk1.8.0_74

3. ファイルを保存します。

4.6 Oracle Data Integrator Studioの起動

Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を起動する方法を学習します。

ODI Studioを起動する手順:

1. ORACLE_HOME/odi/studioディレクトリに移動します。

2. ODI Studioを実行します:

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./odi.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合:

odi.exe

注意:
Windowsオペレーティング・システムでは、ODIをインストールしたユーザーのみがODI Studioを起動できます。他のユーザーはODI Studioを起動する権限を持ちません。

4.7 マスター・リポジトリへの接続

エージェントを作成する前に、マスター・リポジトリに接続します。

エージェントを作成する前に、マスター・リポジトリに接続する必要があります。

注意:

現在使用中の同じコンピュータにOracle Data Integrator (ODI)の前のバージョンをインストールしてある場合、前のインストールからOracle Data Integrator Studio (ODI Studio)にプリファレンスおよび設定をインポートするかどうか質問される可能性があります。この手順では、ODI前のバージョンがコンピュータ上に存在しないことを前提としています。

詳細は、ODI Studioの「ヘルプ」メニューのトピックを参照してください。

マスター・リポジトリに接続するには:

1. ODI Studioメニューから「ファイル」、「新規(N)」の順に選択します。
新規ギャラリ画面で「新規ODIリポジトリ・ログインの作成」を選択して「OK」をクリックします。

2. 「Oracle Data Integratorログイン」画面で、プラス記号(+)アイコンをクリックして新しいログインを作成します。「リポジトリ接続情報」画面で次のようにします。

- 「Oracle Data Integrator接続」セクション:

- ログイン名: カスタム・ログイン名を指定します。

- ユーザー: SUPERVISOR (すべて大文字)を指定します。

- パスワード: RCUカスタム変数画面のスーパーバイザ・パスワードを指定します。

- 「データベース接続(マスター・リポジトリ)」セクション

- ユーザー: マスター・リポジトリのスキーマ・ユーザー名を指定します。これは、RCUのコンポーネントの選択画面で指定したprefix_ODI_REPOである必要があります。

- パスワード: マスター・リポジトリのスキーマ・パスワードを指定します。これは、RCUの「スキーマ・パスワード」画面で指定したものです。

- ドライバ・リスト: ドロップダウン・リストから適切なデータベース・ドライバを選択します。

- URL: 接続URLを指定します。ドライバの接続詳細は、拡大鏡アイコンをクリックしてください。

- 「作業リポジトリ」セクションで、「マスター・リポジトリのみ」を選択します。

「テスト」をクリックして接続をテストし、エラーがあれば修正します。テストが成功したら、「OK」をクリックして接続を作成します。

3. 「新規ウォレット・パスワード」画面で新しいウォレット・パスワードを指定および確認します。

4. 新しいログインの作成に成功したら、ODI Studioに戻ります。
「リポジトリへの接続」を選択し、要求された場合新しいウォレット・パスワードを指定します。

ウォレット・パスワードを指定した後、「Oracle Data Integratorログイン」画面が表示されます。次の情報を指定してログインします。

a. 「ログイン名」フィールドのドロップダウン・メニューで、作成した新しいログインの名前を選択します。

b. ユーザー名としてSUPERVISORを指定します。

c. スーパーバイザ・ユーザーのパスワードを指定します。

ログインしたら、「ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成」の手順に従ってエージェントを作成します。

4.8 ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成

Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を使用してマスター・リポジトリでエージェントを作成する方法を学習します。

物理エージェントは、単一のスタンドアロン・エージェントまたはJava EEエージェントに対応し、トポロジで一意の名前を持つ必要があります。起動順序の一部としてエージェントがマスター・リポジトリに接続し、その名前で定義された物理エージェントがあるか確認します。そのエントリが見つかった場合、エージェントは起動を続行し、起動した後、それ自体のスケジュール済ジョブをすべてリポジトリから読み取って処理を開始します。エージェントに対する物理エージェント・エントリが見つからない場合、起動は失敗します。

Oracle Data Integrator (ODI)エージェントを作成するこの項の手順は、ODI Studioのリポジトリへの接続後に実行する必要があります。

ODI Studioを使用してマスター・リポジトリで物理エージェントを作成する手順:

1. 左側のナビゲーション・ペインで「トポロジ」タブを選択し、「エージェント」を右クリックしてから「新規エージェント」を選択します。

2. 次の表に要約するように、新規エージェントの詳細を指定します。

フィールド

説明

名前

エージェント名としてOracleDIAgent1を指定します。

この名前は、「ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート」の手順のステップ8で指定したシステム・コンポーネント名と一致する必要があります。

ホスト

エージェントが稼働しているマシンのIPアドレスまたは名前を入力します。"localhost"を使用しないでください。

ポート

エージェントがリスニングしているポート番号を入力します。

注意:

使用中の環境にクラスタに対するフロントエンドとしてOracle HTTP Serverが機能しているクラスタが含まれている場合、かわりにOracle HTTP Serverホストのホスト名およびポートを指定します。名前は、OracleDIAgent1ではなく、OracleDIAgentにする必要があります。

3. 「ODI Studio」メニューから「ファイル」を選択し、すべて保存を選択して変更を保存します。

4.9 新しいエージェントの起動

Java EEエージェント、スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

詳細は、次の項の1つを参照してください:

新しいJava EEエージェントを起動するには、「Java EEエージェントの起動」を参照してください。

新しいスタンドアロン・エージェントを起動するには、「ノード・マネージャを使用したスタンドアロン・エージェントの起動」を参照してください。

新しいスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動するには、「ノード・マネージャを使用したスタンドアロン・エージェントの起動」を参照してください。

4.10 次の手順の実行

ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

「基本的な管理タスクの実行」には基本的な管理タスクが含まれています。ドメインが適切に構成されていることを確認するには、この項で説明されているタスクについて理解し、必要に応じてそれらのタスクを実行してください。

「追加ドメイン構成タスクの実行」には、その他のOracle Fusion Middleware製品および機能を利用する追加のドメイン構成タスクが含まれています。

「開発用のOracle Data Integratorの準備タスク」には、開発用にOracle Data Integrator環境を準備するために役立つ共通タスクが含まれています。

「高可用性の環境の準備」には、使用中の環境を高可用性環境に移行する準備に役立つ重要なタスクが含まれています。

5 Java EEエージェントのドメインの構成

標準インストール・トポロジでJava EEエージェントのOracle Data Integrator (ODI)ドメインの作成と構成を行います。

この章の内容は次のとおりです。

- データベース・スキーマの作成
Java EEエージェントに対して必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。

- サーバー・テンプレート生成ウィザードを使用したJava EEエージェントの作成
サーバー・テンプレート生成ウィザードを使用してJava EEエージェントを作成する方法を学習します。

- Oracle Data Integrator Studioを使用したJava EEエージェントの作成
Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を使用してマスター・リポジトリでJava EEエージェントを作成します。

- Java EEエージェントのWebLogicドメインの構成
WebLogic Server構成ウィザードを使用して、Java EEエージェントのWebLogicドメインの作成と構成を行います。

- Java EEエージェントへのライブラリの追加
Java EEエージェント・テンプレートを生成する方法およびエージェントに対して追加ライブラリを指定する方法を学習します。

- Java EEエージェントの起動
Java EEエージェントのWeblogic管理サーバーとWebLogic管理対象サーバーを起動する方法を学習します。

- 次の手順の実行
ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

5.1 データベース・スキーマの作成

Java EEエージェントに対して必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。

Java EEエージェントのトポロジを構成する前に、必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。手順は、「マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマの作成」を参照してください。

5.2 サーバー・テンプレート生成ウィザードを使用したJava EEエージェントの作成

サーバー・テンプレート生成ウィザードを使用してJava EEエージェントを作成する方法を学習します。

サーバー・テンプレート生成ウィザードを使用してJava EEエージェントを作成する手順:

1. 物理エージェント・エディタ・メニューから、「サーバー・テンプレートの生成」を選択します。

2. 「エージェント情報」ステップで、エージェント情報を確認し、必要に応じてデフォルト構成を変更します。この情報には、「エージェント名」、「データソースJNDI名」、「接続の再試行回数」、「再試行の遅延」および「スーパーバイザ・キー」といったパラメータが含まれています。

- 「接続の再試行回数」は、エージェントによるリポジトリへの接続が切断された場合の再試行回数を指定します。ODIリポジトリがOracle RACデータベースに存在する場合、このパラメータをゼロ以外の値に設定すると、高可用性接続再試行機能が有効になります。この機能が有効である場合、1つ以上のOracle RACノードが使用不可になっても、エージェントは中断もなく引き続きセッションを実行できます。

- 「再試行の遅延」は、接続再試行の間隔(ミリ秒)を指定します。

- 「スーパーバイザ・キー」は、スーパーバイザ権限を持つODIユーザーのログインおよびパスワードが含まれるアプリケーション・サーバー資格証明ストアのキーの名前を指定します。エージェントはこれらの資格証明を使用してリポジトリに接続します。

3. 「次へ」をクリックします。

4. エージェントのドメインおよび共有ライブラリを追加するには、ライブラリおよびドライバ・ページに移動して、エージェントとともにデプロイするライブラリを選択します。ライブラリとしては、このエージェントに必要な任意のJARファイルまたはZIPファイルを使用できます。ソースおよびターゲット・データ・サーバーにアクセスするための追加JDBCドライバまたはライブラリをこのページで選択します。ライブラリ名の検証は、新しく追加されるライブラリ内に制限され、、すでにデプロイされている共有ライブラリに対しては行われません。

- ドメイン・ライブラリとは、ドメインで実行されているすべてのアプリケーションに使用可能なドメインにデプロイされているライブラリです。このライブラリの追加方法は、通常、変更頻度の低いJARファイルを追加する場合に使用されます。この方法を使用する場合、変更が有効になるように、ドメイン内のすべてのサーバーを再起動する必要があります。

- 共有ライブラリとは、エージェントをドメインにデプロイする前に、エージェント・デプロイメント・ディスクリプタで指定するライブラリのことです。この方法では、複数のアプリケーションがライブラリ・リソースを使用でき、重複が回避されます。このライブラリの追加方法は、変更またはアップグレードが必要になる可能性のあるライブラリに対して使用されます。共有ライブラリを使用すると、サーバーを再起動せずにライブラリを変更できますが、アプリケーションの再起動が必要な場合があります。

5. 「次へ」をクリックします。

6. 「テンプレート・ターゲットおよびサマリー」ステップで、サーバー・テンプレートが生成される「ターゲット・テンプレート・パス」を入力します。

7. 「終了」をクリックしてウィザードを閉じ、自分の仕様を使用したサーバー・テンプレートを生成します。

生成されたテンプレートは、Oracle WebLogic Serverドメインでのエージェントのデプロイに使用できます。

5.3 Oracle Data Integrator Studioを使用したJava EEエージェントの作成

Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を使用してマスター・リポジトリでJava EEエージェントを作成します。

物理エージェントは、単一のスタンドアロン・エージェントまたはJava EEエージェントに対応します。物理エージェントは、トポロジに一意の名前が必要です。インストーラで構成されるデフォルト・エージェント名はOracleDIAgentであり、このエージェントに構成されるポートは管理対象サーバー・ポートです。

起動順序の一部としてエージェントがマスター・リポジトリに接続し、その名前で定義された物理エージェントがないか確認します。そのエントリが見つかった場合、エージェントは起動を続行し、起動した後、それ自体のスケジュール済ジョブをすべてリポジトリから読み取って処理を開始します。

エージェントに対する物理エージェント・エントリがない場合、エージェントの起動は失敗します。

ODI Studioを使用してエージェントを作成するには、「ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成」を参照してください。

5.4 Java EEエージェントのWebLogicドメインの構成

WebLogic Server構成ウィザードを使用して、Java EEエージェントのためのWebLogicドメインの作成と構成を行います。

ドメイン作成で利用可能な他の方法の詳細は、WebLogicドメインの作成、拡張および管理の追加ツールに関する項を参照してください。

この項には、次のタスクが含まれます:

- 構成ウィザードの起動
このタスクでは、WebLogic Server構成ウィザードを起動する方法について説明します。

- ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート
このタスクでは、ドメインを作成および構成する方法について説明します。

5.4.1 構成ウィザードの起動

このタスクでは、WebLogic Server構成ウィザードを起動する方法について説明します。

ドメインの構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動して、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./config.sh

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

config.cmd

5.4.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

このタスクでは、ドメインを作成および構成する方法について説明します。

この項で説明する手順を実行して、目的のトポロジのドメインを作成して構成します。

注意:

この項で説明する手順を使用して、既存のドメインを拡張することもできます。この手順の説明では要件が満たされない場合は、その要件に応じた選択を行うか、サポート・ドキュメントで追加の詳細を参照してください。

ドメインを作成および構成する手順:

1. 「構成タイプ」画面で、新規ドメインを作成を選択します。
「ドメインの場所」フィールドで、ドメイン・ホームのディレクトリを指定します。

ドメイン・ホームがOracleホーム・ディレクトリの外部にある場合、「推奨されるディレクトリ構造の理解」に要約されているディレクトリ構造に従って、ドメイン・ホームを配置することをお薦めします。このディレクトリ構造は、ソフトウェアのアップグレードや再インストールが必要になったときに問題を回避するために役立ちます。

ヒント:

この画面のその他のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成タイプに関する項を参照してください。

2. 「テンプレート」画面では、「製品テンプレートを使用してドメインを作成」が選択されていることを確認し、次のテンプレートを選択します。

- Oracle Enterprise ManagerのODI用プラグイン - 12.1.3.0 [em]
このテンプレートを選択すると、次の項目が依存関係として自動的に選択されます。

- Oracle Enterprise Manager - 12.2.1.1.0 [em]

- Oracle JRF - 12.1.3.0 [oracle_common]

- WebLogic Coherenceクラスタの拡張 - 12.2.1.1.0 [wlserver]

- Oracle Data Integrator - エージェント - 12.2.1.1.0 [odi]
このテンプレートを選択すると、次の項目が依存関係として自動的に選択されます。

- Oracle Data Integrator - エージェント・ライブラリ - 12.2.1.1.0 [odi]

- Oracle Data Integrator SDK共有ライブラリ・テンプレート - 12.2.1.1.0 [odi]

- Oracle Data Integrator - コンソール - 12.2.1.1.0 [odi]

注意:

Oracle Data Integratorコンソールを使用したセカンダリ・トポロジの構成と管理の詳細は、「Oracle Data Integratorのセカンダリ・トポロジ」を参照してください。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のテンプレートに関する項を参照してください。

3. 「アプリケーションの場所」画面では、ドメインに関連付けられたアプリケーションを格納する場所を選択します。この場所は、アプリケーション・ホーム・ディレクトリとも呼ばれます。
アプリケーション・ホームは、「推奨されるディレクトリ構造の理解」に要約されているディレクトリ構造に従って、アプリケーション・ホームがOracleホーム・ディレクトリの外に配置される場所に設定することをお薦めします。このディレクトリ構造は、ソフトウェアのアップグレードや再インストールが必要になったときに問題を回避するために役立ちます。

ヒント:

アプリケーション・ホーム・ディレクトリの詳細は、アプリケーション・ホームの選択に関する項を参照してください。

この画面のオプションの詳細は、アプリケーションの場所に関する項を参照してください。

4. 「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントにユーザー名とパスワードを指定します。
この画面で指定したユーザー名とパスワードの資格証明は、ドメインの管理サーバーの起動および接続に後で必要になるため、メモしておくことをお薦めします。

5. 「ドメイン・モードおよびJDK」画面では、次の操作を実行します。

- 「ドメイン・モード」フィールドで、「本番」を選択します。

- 「JDK」フィールドで、Oracle HotSpot JDKを選択します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、ドメイン・モードおよびJDKに関する項を参照してください。

6. 「RCUデータ」を選択して、この画面に示されるフィールドをアクティブ化します。「RCUデータ」オプションは、構成ウィザードにデータベースとサービス表(STB)スキーマに接続して、ドメインの構成に必要なスキーマに関するスキーマ情報を自動的に取得するように指示します。

注意:

この画面の「手動構成」を選択した場合は、「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面でスキーマのパラメータを手動で入力する必要があります。

「RCUデータ」を選択してから、次の各フィールドに入力します。

フィールド

説明

DBMS/サービス

データベースのDBMS名(サービス・タイプ・ドライバを選択している場合はサービス名)を入力します。

ホスト名

データベースをホストするサーバーの名前を入力します。

ポート

データベースがリスニングするポート番号を入力します。

スキーマ所有者

スキーマ・パスワード

データベースのサービス表スキーマに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。これは、RCUの「スキーマ・パスワード」画面(「データベース・スキーマの作成」を参照)でサービス表コンポーネントに指定したスキーマ・ユーザー名とパスワードです。

デフォルトのユーザー名はprefix_STBです。prefixは、RCUで定義したカスタム接頭辞です。

データベース接続情報の指定が完了したら、「RCU構成の取得」をクリックします。「接続結果ログ」の次の出力は、操作が成功したことを示しています。

Connecting to the database server...OK
Retrieving schema data from database server...OK
Binding local schema components with retrieved data...OK

Successfully Done.

ヒント:

RCUデータのオプションの詳細は、サービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

この画面のその他のオプションの詳細は、データソース・デフォルトに関する項を参照してください

7. 「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面に示される値が、すべてのスキーマに対して適切であることを確認します。前の画面で「RCUデータ」を選択した場合、スキーマ表はすでに適切に移入されている必要があります。各スキーマの詳細は、リポジトリ作成ユーティリティのスキーマ、IDおよび表領域の理解に関する項を参照してください。

ヒント:

高可用性環境の場合は、Oracle RACデータベースのデータ・ソース構成に関する追加情報について、『高可用性ガイド』の次の項を参照してください。

- Oracle RACでのGridLinkデータ・ソースの構成

- マルチ・データ・ソースの構成

この画面のその他のオプションの詳細は、JDBCコンポーネント・スキーマに関する項を参照してください。

8. 「JDBCコンポーネント・スキーマ・テスト」画面を使用して、構成したばかりのデータ・ソース接続をテストします。
「ステータス」列に示される緑色のチェック・マークは、テストが成功したことを表します。問題が発生した場合は、この画面の「接続結果ログ」セクションに示されるエラー・メッセージを確認し、問題を修正してから接続テストを再試行してください。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、コンポーネント・スキーマのテストに関する項を参照してください。

9. 「資格証明」画面で、次の2つのキーを作成します。

a. スーパーバイザ・ユーザーのキーはすでに存在します。次のように資格証明を変更します。

i. ユーザー名としてSUPERVISOR (すべて大文字)を指定します。これは、最初にスーパーバイザ・アカウントに割り当てられたデフォルトの名前で、新しいスーパーバイザ・アカウントを作成しないかぎり変更できません。

ii. パスワードは、スキーマの作成中にRCUの「カスタム変数」画面に指定されたものと同じパスワードである必要があります(「スキーマを作成するためのリポジトリ作成ユーティリティの各画面の移動」の手順のステップ6を参照)。

b. 次のように、2番目の資格証明を作成します。

i. プラス記号(+)アイコンをクリックして新しい資格証明を追加します。

ii. 「キー名」フィールドに、このドメインの名前をキーとして入力します。

iii. 「ユーザー名」および「パスワード」フィールドに、管理者ユーザーのユーザー名およびパスワードを入力します。

iv. ストア名としてoracle.odi.credmapを選択します。

10. 目的のトポロジに応じたドメインの構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択します。

- 管理サーバー
これは、管理サーバーのリスニング・アドレスを適切に構成するために必要です。

- ノード・マネージャ
これは、ノード・マネージャを構成するために必要です。

- 管理対象サーバー、クラスタおよびCoherence
これはOracle Data Integrator管理対象サーバーの構成で必要です。

11. 「管理サーバー」画面で、「リスニング・アドレス」の横にあるドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」は使用しないでください。
管理サーバーにサーバー・グループは指定しないでください。

12. 「ノード・マネージャ」画面は、構成するノード・マネージャのタイプと、そのノード・マネージャの資格証明を選択するために使用できます。
「ノード・マネージャ・タイプ」に「ドメイン当たり(P)」を選択し、ノード・マネージャ資格証明を指定します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、ノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのタイプの詳細は、ノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

13. 「管理対象サーバー」画面で、ODI_server1という名前の新しい管理対象サーバーが作成されます。

a. 「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーを配置するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」は使用しないでください。

b. 「サーバー・グループ」ドロップダウン・リストで、JRF-MAN-SVRを選択します。このサーバー・グループでは、Oracle JRFサービスが、作成する管理対象サーバーにターゲット指定されます。
サーバー・グループは、定義済アプリケーション・サービス・グループを各定義済サーバー・グループにマップすることにより、Fusion Middlewareアプリケーションおよびサービスを1つ以上のサーバーにターゲット指定します。必要に応じて、特定のアプリケーション・サービス・グループを複数のサーバー・グループにマップできます。特定のサーバー・グループにマップされた任意のアプリケーション・サービスは、そのグループに割り当てられたすべてのサーバーに自動的にターゲット指定されます。詳細は、「アプリケーション・サービス・グループ、サーバー・グループおよびアプリケーション・サービス・マッピング」を参照してください

これらのサーバー名は、このドキュメント全体で引用されるため、別の名前を選択したときには、それらの名前を必要に応じて置換してください。

注意:

管理対象サーバーのIPアドレスおよびポート番号をメモしておく必要があります。この情報はODIエージェントを構成するときに必要になります。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の管理対象サーバーに関する項を参照してください。

14. 「クラスタ」画面を使用して、新しいクラスタを作成します。

a. 「追加」ボタンをクリックします。

b. 「クラスタ名」フィールドにODI_cluster1を指定します。

c. 「クラスタ・アドレス」フィールドは、空白のままにしておきます。

デフォルトでは、クラスタ内のサーバー・インスタンスは、ユニキャストを使用して相互に通信します。クラスタ通信を変更してマルチキャストを使用する場合は、ユニキャストまたはマルチキャストを選択するための考慮事項に関する項を参照してください。

新しいクラスタは、Fusion Middleware Controlを使用して作成することもできます。この場合、クラスタ通信(ユニキャストまたはマルチキャスト)は、新しいクラスタの作成時に構成できます。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクラスタに関する項を参照してください。

15. 「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用してODI_server1を新規クラスタODI_cluster1に割り当てます。

a. 「クラスタ」ペインで、サーバーを割り当てるクラスタ(ここではODI_cluster1)を選択します。

b. 「サーバー」ペインで次のいずれかを実行してODI_server1をODI_cluster_1に割り当てます。

- ODI_server1を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「クラスタ」ペインの選択したクラスタ(ODI_cluster_1)の下に移動します。

- ODI_server1をダブルクリックして、クラスタ・ペインの選択したクラスタ(ODI_cluster_1)の下に移動します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクラスタへのサーバーの割当に関する項を参照してください。

16. 「Coherenceクラスタ」画面を使用して、ドメインに自動的に追加されるCoherenceクラスタを構成します。Coherenceクラスタのリスニング・ポートとして、デフォルトのポート番号の0をそのまま使用します。

注意:

ユニキャストのリスニング・ポートを0に設定すると、管理対象サーバーの各ポート番号にオフセットが作成されます。このオフセットは5000です。つまり、管理対象サーバーのポート番号として割当て可能な最大許容値は、65535ではなく60535になります。

Coherence構成の詳細と次の手順については、表8-2を参照してください。

注意:

Coherenceのライセンス情報については、『』のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

17. 「マシン」画面を使用して、ドメイン内に新しいマシンを作成します。マシンは、ノード・マネージャでサーバーを起動または停止できるようにするために必要です。

ヒント:

高可用性環境を作成する際に目的のトポロジで必要になるマシンのリストがわかっているときには、この項の手順を実行して、この時点ですべてのマシンを作成できます。詳細は、オプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

a. 「追加」ボタンをクリックして新しいマシンを作成します。

b. 「名前」フィールドにODI_machine1を指定します。

c. 「ノード・マネージャ・リスニング・アドレス」フィールドで、管理対象サーバーを構成するマシンのIPアドレスを選択します。
localhostではなく、特定のインタフェースを選択する必要があります。これにより、Coherenceクラスタのアドレスが動的に計算されます。

d. 「ノード・マネージャ・リスニング・ポート」フィールドのポート番号を確認します。
この例に示されているポート番号5556は、このドキュメントの別の例でも引用されることがあります。このポート番号は、必要に応じて各自のポート番号に置換してください。

注意:

既存のドメインを拡張している場合は、既存のマシンにサーバーを割り当てることもできます。新しいマシンが不要な場合は、マシンを作成する必要はありません。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のマシンに関する項を参照してください。

18. 「サーバーのマシンへの割当」画面で、管理サーバーと管理対象サーバーを、作成した新規マシンに割り当てます。

a. 「マシン」ペインで、サーバーを割り当てるマシンを選択します。この場合、ODI_machine1になります。

b. 「サーバー」ペインで、次のいずれかを実行して、AdminServerをODI_machine1に割り当てます。

- 「AdminServer」を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「マシン」ペインの選択したマシン(ODI_machine1)の下に移動します。

- 「AdminServer」をダブルクリックして、「マシン」ペインの選択したマシン(ODI_machine1)の下に移動します。

c. 繰り返しODI_server1をODI_machine1に割り当てます。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、マシンへのサーバーの割当に関する項を参照してください。

19. 「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインに関する詳細な構成情報が表示されます。この画面に示された各項目の詳細を調べて、情報に間違いがないことを確認します。
変更が必要な場合は、「戻る」ボタンを使用するか、ナビゲーション・ペインで画面を選択することで任意の画面に戻れます。

ドメイン作成は、「作成」をクリックするまでは開始されません。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、構成サマリーに関する項を参照してください。

20. 「構成に成功しました」画面に、構成した管理サーバーのドメイン・ホームの場所およびURLが表示されます。

どちらの項目もドメインでサーバーを起動するのに必要になるため、メモしておく必要があります。

「終了」をクリックして、構成ウィザードを閉じます。

5.5 Java EEエージェントへのライブラリの追加

Java EEエージェント・テンプレートを生成する方法およびエージェントに対して追加ライブラリを指定する方法を学習します。

スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントに対する追加ライブラリの指定の詳細は、「スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントへのライブラリの追加」を参照してください。

Java EEエージェントに対して追加ライブラリを指定する方法は2つあります。最初の方法ではライブラリをドメイン・ライブラリに追加し、2番目の方法ではエージェント・テンプレートを生成してから、そのテンプレートを使用してWebLogicドメインを作成または拡張します。この項で説明する2番目の方法は、ODI Studioまたはgenerate_agent_wls_template.shスクリプトを使用して実行できます。

generate_agent_wls_template.shスクリプトを使用してJava EEエージェントのテンプレートを生成するには、次のサンプルに示すように、-domainLibrariesおよび-sharedLibraries引数でドメインと共有ライブラリを指定します。

./generate_agent_wls_template.sh
-agentName sample
-agentContextName context
-odiUser SUPERVISOR
-destinationJar /home/userName/NewFormaterJar.jar
-retryCount 10
-retryDelayMS 1
-createDatasourceForMasterRepository false
-masterDataSource jdbc/odiMasterRepository,oracle.jdbc.OracleDriver,jdbc:oracle:thin:@mycompany.com-isESSDependency false
-addToPath /home/userName
-domainLibraries /home/userName/odi/myDomain/userlib/myLib.jar
-sharedLibraries MessageBox

ODI Studioを使用してJava EEエージェントのテンプレートを生成し、エージェントの追加ライブラリを指定する手順:

1. ODI Studioを起動します。

2. 「サーバー・テンプレートの生成」を選択して、テンプレート生成ウィザードを起動します。

3. エージェント情報ページで、Java EEエージェント名、データソースJNDI名、接続の再試行回数、スーパーバイザ・キーなどのエージェント情報を入力します。

4. 「ライブラリおよびドライバ」・ページで、Java EEエージェントとともにデプロイするライブラリを外部ライブラリのリストから選択します。ライブラリ名の検証は、新しく追加されるライブラリ内に制限され、、すでにデプロイされている共有ライブラリに対しては行われません。ドメイン・ライブラリまたは共有ライブラリを選択できます。ドメイン・ライブラリは、WebLogicドメインでデプロイされるライブラリであり、ドメイン内で実行されているすべてのアプリケーションに使用できるため、Java EEエージェントに使用可能です。ドメイン・ライブラリは、通常、変更頻度の低いJARファイルを追加する場合に使用されます。この方法を使用する場合、変更が有効になるように、ドメイン内のすべてのサーバーを再起動する必要があります。 共有ライブラリとは、エージェントをドメインにデプロイする前に、エージェント・デプロイメント・ディスクリプタで指定するライブラリのことです。共有ライブラリを使用すると、複数のアプリケーションがライブラリ・リソースを使用でき、重複が回避されます。共有ライブラリは、変更またはアップグレードが必要になる可能性のあるライブラリに対して使用されます。共有ライブラリを使用すると、サーバーを再起動せずにライブラリを変更できますが、アプリケーションの再起動が必要な場合があります

5. 「次へ」をクリックして、データソース・ページを表示します。

6. そのページで、エージェント・テンプレートに含めるデータソースの定義を選択します。このウィザードを使用して選択できるのはデータソースのみです。データソースを追加するには、データソースタブを使用します。

7. 「次へ」をクリックして、テンプレート・ターゲットおよびサマリー・ページを表示します。

8. そのページで、テンプレートを生成する必要がある場所を「ターゲット・テンプレート・パス」ボックスに指定します。

9. 「終了」をクリックしてウィザードを閉じ、エージェント・テンプレートを生成します。

5.6 Java EEエージェントの起動

Java EEエージェントのWeblogic管理サーバーとWebLogic管理対象サーバーを起動する方法を学習します。

注意:

マスター・リポジトリで物理エージェントをまだ構成していない場合は、「ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成」を参照してください。

この項には、次のタスクが含まれます:

- ノード・マネージャの起動
ドメインのOracle Node Managerを起動する方法を学習します。

- 管理サーバーの起動
WebLogic管理サーバーを起動する方法を学習します。

- ODI管理対象サーバーの起動
ODI管理対象サーバーを起動する方法を学習します。

5.6.1 ノード・マネージャの起動

ドメインのOracle Node Managerを起動する方法を学習します。

ドメインのノード・マネージャを起動するには、最初にドメインのDOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。次に、ノード・マネージャを次のように起動します:

UNIXオペレーティング・システムでは、次に示すようにnohupとnm.outを出力ファイルとして使用します:

nohup ./startNodeManager.sh > nm.out&

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsオペレーティング・システムの場合、起動サービスとして動作するようにノード・マネージャを構成することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびに、ノード・マネージャが自動で起動されます。

詳細は、「起動サービスとしてのノード・マネージャの実行」を参照してください。

ノード・マネージャの追加の構成オプションの詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

5.6.2 管理サーバーの起動

WebLogic管理サーバーを起動する方法を学習します。

管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

./startWebLogic.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startWebLogic.cmd

注意:

フォアグラウンドで./startWebLogic.shを実行する場合、制御は端末に戻りません。端末を終了する場合、管理サーバーも終了します。そのため、端末が閉じてもサーバーの停止を回避するためにバックグラウンドで起動スクリプトを実行することをお薦めします。

「本番モード」を「ドメイン・モードおよびJDK」画面で選択した場合、「管理者アカウント」画面で指定したように、管理ユーザーのログイン資格証明の入力を求められます。

ヒント:

管理サーバーの起動の詳細は、管理サーバーの起動と停止に関する項を参照してください。

本番モードでは、起動アイデンティティ・ファイルを作成することで、管理サーバーの起動時に必要なユーザー名とパスワードの指定を省略できます。詳細は、管理サーバーの起動アイデンティティ・ファイルの作成に関する項を参照してください。

管理サーバー・コンソールにアクセスすることによって、管理サーバーが起動されて実行中であることを確認できます。URLは、「構成に成功しました」画面に表示されます。

注意:

製品スキーマをホストしているデータベースが稼働中であり、管理サーバーからアクセスできることを確認してください。

http://administration_server_host:administration_server_port/console

デフォルトの管理サーバーのポート番号は7001です。

管理コンソールの使用方法の詳細は、Oracle WebLogic Serverの管理コンソールのスタート・ガイドに関する項を参照してください。

5.6.3 ODI管理対象サーバーの起動

ODI管理対象サーバーを起動する方法を学習します。

WebLogic管理対象サーバーを起動する手順:

1. Oracle Fusion Middleware Controlにログインします。

http://administration_server_host:administration_server_port/em

管理サーバーのホストおよびポート番号は、「構成に成功しました」画面のURLに表示されたものです。デフォルトの管理サーバーのポート番号は7001です。

ログイン資格証明は、「管理者アカウント」画面に表示されたものです。

2. ターゲット・ナビゲーションを起動し、ODI_server1サーバー(WebLogic管理対象サーバー)が表示されるまでドメインを展開します。

3. ODI_server1サーバーを選択し、サーバーのページを表示します。

4. そのページで、起動を選択して、ODI_server1サーバーを起動します。

5. ターゲット・ナビゲーション・ページでodi_domainを選択し、開始したサーバーが起動して稼働中であることを確認します。

ヒント:

Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlを使用したOracle Fusion Middlewareの管理の詳細は、『Fusion Middleware ControlによるOracle Fusion Middlewareの管理』を参照してください。

5.7 次の手順の実行

ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

「基本的な管理タスクの実行」には基本的な管理タスクが含まれています。ドメインが適切に構成されていることを確認するには、この項で説明されているタスクについて理解し、必要に応じてそれらのタスクを実行してください。

「追加ドメイン構成タスクの実行」には、その他のOracle Fusion Middleware製品および機能を利用する追加のドメイン構成タスクが含まれています。

「開発用のOracle Data Integratorの準備タスク」には、開発用にOracle Data Integrator環境を準備するために役立つ共通タスクが含まれています。

「高可用性の環境の準備」には、使用中の環境を高可用性環境に移行する準備に役立つ重要なタスクが含まれています。

6 スタンドアロン・エージェントのドメインの構成

スタンドアロン・エージェントのOracle Data Integrator (ODI)ドメインの作成と構成を行います。

この章の内容は次のとおりです。

- データベース・スキーマの作成
スタンドアロン・エージェントに対して必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。

- Oracle Data Integrator Studioを使用したマスター・リポジトリでのスタンドアロン・エージェントの作成
この項では、トポロジのスタンドアロン・エージェントまたはJava EEエージェントを作成する方法を説明します。

- スタンドアロン・エージェントのスタンドアロン・ドメインの構成
スタンドアロン・エージェントのドメインを作成する方法を学習します。

- スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントへのライブラリの追加
スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントにライブラリを追加する方法を学習します。

- ノード・マネージャを使用したスタンドアロン・エージェントの起動
ノード・マネージャを使用してスタンドアロン・エージェントを起動する方法を学習します。

- ノード・マネージャなしでのスタンドアロン・エージェントの起動
ノード・マネージャを使用せずにスタンドアロン・エージェントを起動する方法を学習します。

- 次の手順の実行
ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

6.1 データベース・スキーマの作成

スタンドアロン・エージェントに対して必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。

スタンドアロン・エージェントのトポロジを構成する前に、必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。手順は、「マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマの作成」を参照してください。

6.2 Oracle Data Integrator Studioを使用したマスター・リポジトリでのスタンドアロン・エージェントの作成

この項では、トポロジのスタンドアロン・エージェントまたはJava EEエージェントを作成する方法を説明します。

物理エージェントは、単一のスタンドアロン・エージェントまたはJava EEエージェントに対応します。物理エージェントは、トポロジに一意の名前が必要です。

起動順序の一部としてエージェントがマスター・リポジトリに接続し、その名前で定義された物理エージェントがないか確認します。そのエントリが見つかった場合、エージェントは起動を続行し、起動した後、それ自体のスケジュール済ジョブをすべてリポジトリから読み取って処理を開始します。

エージェントに対する物理エージェント・エントリがない場合、エージェントの起動は失敗します。

ODI Studioを使用してエージェントを作成するには、「ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成」を参照してください。

6.3 スタンドアロン・エージェントのスタンドアロン・ドメインの構成

スタンドアロン・エージェントのドメインを作成する方法を学習します。

ドメイン作成で利用可能な他の方法の詳細は、WebLogicドメインの作成、拡張および管理の追加ツールに関する項を参照してください。

注意:

複数のエージェントをインストールする場合、各エージェントに固有の個別ドメインが必要です。

この項には次のタスクが含まれます:

- WebLogic Server構成ウィザードの起動
WebLogic Server構成ウィザードは、ドメインの構成に使用するツールです。

- 構成ウィザード画面のナビゲートによるドメインの作成
WebLogic Server構成ウィザードを使用してドメインを作成する方法を学習します。

6.3.1 WebLogic Server構成ウィザードの起動

WebLogic Server構成ウィザードは、ドメインの構成に使用するツールです。

ドメインの構成を開始するには、ORACLET_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動して、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./config.sh

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

config.cmd

6.3.2 構成ウィザード画面のナビゲートによるドメインの作成

WebLogic Server構成ウィザードを使用してドメインを作成する方法を学習します。

トポロジのドメインを作成および構成する手順:

1. 「構成タイプ」画面で、新規ドメインを作成を選択します。
「ドメインの場所」フィールドで、ドメイン・ホームのディレクトリを指定します。

ドメイン・ホームがOracleホーム・ディレクトリの外部にある場合、「推奨されるディレクトリ構造の理解」に要約されているディレクトリ構造に従って、ドメイン・ホームを配置することをお薦めします。このディレクトリ構造は、ソフトウェアのアップグレードや再インストールが必要になったときに問題を回避するために役立ちます。

ヒント:

ドメイン・ホーム・ディレクトリの詳細は、ドメイン・ホームの選択に関する項を参照してください。

この画面のその他のオプションの詳細は、構成タイプに関する項を参照してください。

注意:

ORACLE_HOMEがODIスタンドアロン・インストールである場合のみ、スタンドアロン・テンプレートが表示されます。エンタープライズ・インストールを使用すると、コロケート・エージェントおよびJEEエージェント・テンプレートが表示されます。

2. 「テンプレート」画面で、次のテンプレートを選択します。
Oracle Data Integrator - スタンドアロン・エージェント - 12.2.1.1.0 [odi]

3. 「JDKの選択」画面で、Oracle Fusion Middlewareでの使用について動作保証されているシステム上のJDKを選択します。

4. 「RCUデータ」を選択して、この画面に示されるフィールドをアクティブ化します。「RCUデータ」オプションは、構成ウィザードにデータベースとサービス表(STB)スキーマに接続して、ドメインの構成に必要なスキーマに関するスキーマ情報を自動的に取得するように指示します。

注意:

この画面の「手動構成」を選択した場合は、「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面でスキーマのパラメータを手動で入力する必要があります。

「RCUデータ」を選択してから、次の各フィールドに入力します。

フィールド

説明

DBMS/サービス

データベースのDBMS名(サービス・タイプ・ドライバを選択している場合はサービス名)を入力します。

ホスト名

データベースをホストするサーバーの名前を入力します。

ポート

データベースがリスニングするポート番号を入力します。

スキーマ所有者

スキーマ・パスワード

データベースのサービス表スキーマに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。これはRCUの「スキーマ・パスワード」画面でサービス表コンポーネントに指定したスキーマ(「データベース・スキーマの作成」を参照)のユーザー名およびパスワードです。

デフォルトのユーザー名はprefix_STBであり、この場合prefixはRCUで定義したカスタム接頭辞です。

データベース接続情報の指定が完了したら、「RCUデータ」をクリックします。「接続結果ログ」の次の出力は、操作が成功したことを示しています。

Connecting to the database server...OK
Retrieving schema data from database server...OK
Binding local schema components with retrieved data...OK

Successfully Done.

ヒント:

RCUデータのオプションの詳細は、サービス表スキーマの理解に関する項を参照してください。

この画面のその他のオプションの詳細は、データソース・デフォルトに関する項を参照してください。

5. 「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面に示される値が、すべてのスキーマに対して適切であることを確認します。前の画面で「RCUデータ」を選択した場合、スキーマ表はすでに適切に移入されている必要があります。

ヒント:

高可用性環境の場合は、Oracle RACデータベースのデータ・ソース構成に関する追加情報について、『高可用性ガイド』の次の項を参照してください。

- Oracle RACでのGridLinkデータ・ソースの構成

- マルチ・データ・ソースの構成

この画面のその他のオプションの詳細は、JDBCコンポーネント・スキーマに関する項を参照してください。

6. 「JDBCコンポーネント・スキーマ・テスト」画面を使用して、構成したばかりのデータ・ソース接続をテストします。
「ステータス」列に示される緑色のチェック・マークは、テストが成功したことを表します。問題が発生した場合は、この画面の「接続結果ログ」セクションに示されるエラー・メッセージを確認し、問題を修正してから接続テストを再試行してください。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、コンポーネント・スキーマのテストに関する項を参照してください。

7. 「システム・コンポーネント」画面を使用して、新しいODIシステム・コンポーネントを作成します。「追加」をクリックし、次の操作を行います。

a. 「システム・コンポーネント」の下では、デフォルトのODIコンポーネント(OracleDIAgent1)の名前を使用するか、好きな名前を指定できます。

b. 「コンポーネント・タイプ」の下では、ドロップダウン・リストから「ODI」が選択されていることを確認します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のシステム・コンポーネントに関する項を参照してください。

8. 「ODIサーバー構成」画面を使用して、ODIサーバーへのアクセスを構成します。

フィールド

説明

システム・コンポーネント

ODIシステム・コンポーネント(OracleDIAgent1)を選択します。

サーバー・リスニング・アドレス

ODIサーバーがリスニングする必要があるサーバーのIPアドレスを指定します。"localhost"を使用しないでください。

サーバー・リスニング・ポート

ODIサーバーがリスニングするポート番号を入力します。

スーパーバイザ・ユーザー名

ユーザー名としてSUPERVISORを指定します。

スーパーバイザ・パスワード

スキーマ作成時に指定したスーパーバイザ・ユーザー名を指定します。

優先データソース

デフォルトのOdiMasterRepositoryを使用します。このフィールドを変更しないでください。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、ODIサーバー構成に関する項を参照してください。

9. 「ノード・マネージャ」画面は、構成するノード・マネージャのタイプと、そのノード・マネージャの資格証明を選択するために使用できます。
「ノード・マネージャ・タイプ」に「ドメイン当たり(P)」を選択し、ノード・マネージャ資格証明を指定します。これらの資格証明は、startComponentコマンドでシステム・コンポーネントを起動するときに要求されます。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、ノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのタイプの詳細は、ノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

10. 「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインに関する詳細な構成情報が表示されます。この画面に示された各項目の詳細を調べて、情報に間違いがないことを確認します。
変更が必要な場合は、「戻る」ボタンを使用するか、ナビゲーション・ペインで画面を選択することで任意の画面に戻れます。

ドメイン作成は、「作成」をクリックするまでは開始されません。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、構成サマリーに関する項を参照してください。

「終了」をクリックして、構成ウィザードを終了します。

6.4 スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントへのライブラリの追加

スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントにライブラリを追加する方法を学習します。

Java EEエージェントへのライブラリの追加の詳細は、「Java EEエージェントへのライブラリの追加」を参照してください。

Oracle Data Integrator (ODI)スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントにライブラリを追加するには、次のいずれかを実行します:

- 次の例に示すように、エージェントを起動する前に、追加するjarファイルを検索するパスを指す環境変数ODI_ADDITIONAL_CLASSPATHを設定します。
ODI_ADDITIONAL_CLASSPATH=/share/libs/mytool.jar:/share/libs/drivers/mydriver.jar

- 追加のライブラリを<DOMAIN_HOME>/libディレクトリにコピーし、ODIスタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントによって自動的にこれらのjarファイルをエージェントのクラスパスに追加します。

- <DOMAIN_HOME>/config/fmwconfig/components/ODI/<Agent Name>/bin/instance.sh/cmdコマンドを編集して、JARs/ZIPs/pathsをODI_POST_CLASSPATH変数に追加するようにします。

6.5 ノード・マネージャを使用したスタンドアロン・エージェントの起動

ノード・マネージャを使用してスタンドアロン・エージェントを起動する方法を学習します。

注意:

マスター・リポジトリで物理エージェントをまだ構成していない場合は、「ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成」を参照してください。

ノード・マネージャを使用してスタンドアロン・エージェントを起動する手順:

- ノード・マネージャの起動
ドメインのノード・マネージャを起動する方法を学習します。

- スタンドアロン・エージェントの起動
スタンドアロン・エージェントを起動する方法を学習します。

6.5.1 ノード・マネージャの起動

ドメインのノード・マネージャを起動する方法を学習します。

ドメインのノード・マネージャを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合、nohupとサンプル出力ファイルnm.outを使用してノード・マネージャを起動します。

nohup ./startNodeManager.sh > nm.out&

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsオペレーティング・システムの場合、起動サービスとして動作するようにノード・マネージャを構成することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびに、ノード・マネージャが自動で起動されます。

詳細は、「起動サービスとしてのノード・マネージャの実行」を参照してください

追加ノード・マネージャの構成オプションの詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

6.5.2 スタンドアロン・エージェントの起動

スタンドアロン・エージェントを起動する方法を学習します。

スタンドアロン・エージェントを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動して次のコマンドを実行します:

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./startComponent.sh OracleDIAgent1

Windowsオペレーティング・システムの場合:

startComponent.cmd OracleDIAgent1

ドメインの管理者パスワードの入力を要求されます。

エージェントが起動したことを確認するには、ブラウザで次のURLに移動します。

http://examplehost.exampledomain.com:port/oraclediagent

6.6 ノード・マネージャなしでのスタンドアロン・エージェントの起動

ノード・マネージャを使用せずにスタンドアロン・エージェントを起動する方法を学習します。

ノード・マネージャなしでスタンドアロン・エージェントを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動して次のコマンドを実行します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./agent.sh -NAME=OracleDIAgent1

Windowsオペレーティング・システムの場合:

agent.cmd -NAME=OracleDIAgent1

-NAMEパラメータはすべて大文字で入力し、エージェントの名前(この例ではOracleDIAgent1)は大文字と小文字を区別して入力する必要があります。

6.7 次の手順の実行

ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

「基本的な管理タスクの実行」には基本的な管理タスクが含まれています。ドメインが適切に構成されていることを確認するには、この項で説明されているタスクについて理解し、必要に応じてそれらのタスクを実行してください。

「追加ドメイン構成タスクの実行」には、その他のOracle Fusion Middleware製品および機能を利用する追加のドメイン構成タスクが含まれています。

「開発用のOracle Data Integratorの準備タスク」には、開発用にOracle Data Integrator環境を準備するために役立つ共通タスクが含まれています。

「高可用性の環境の準備」には、使用中の環境を高可用性環境に移行する準備に役立つ重要なタスクが含まれています。

7 スタンドアロン・コロケート・エージェントのドメインの構成

スタンドアロン・コロケート・エージェントのOracle Data Integrator (ODI)ドメインの作成と構成の方法を学習します。

この章の内容は次のとおりです。

- データベース・スキーマの作成
スタンドアロン・コロケート・エージェントに対して必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。

- Oracle Data Integrator Studioを使用したマスター・リポジトリでのスタンドアロン・エージェントの作成
Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を使用してトポロジのスタンドアロン・エージェントを作成する方法を学習します。

- スタンドアロン・コロケート・エージェントのWebLogicドメインの構成
構成ウィザードを使用してスタンドアロン・コロケート・エージェントのWebLogicドメインを作成する方法を学習します。

- スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントへのライブラリの追加
スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントにライブラリを追加する方法を学習します。

- ノード・マネージャを使用したスタンドアロン・コロケート・エージェントの起動
ノード・マネージャを使用してスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

- ノード・マネージャなしでのスタンドアロン・コロケート・エージェントの起動
ノード・マネージャを使用せずにスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

- 次の手順の実行
ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

7.1 データベース・スキーマの作成

スタンドアロン・コロケート・エージェントに対して必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。

スタンドアロン・コロケート・エージェントのトポロジを構成する前に、必要なスキーマがデータベース内に作成されていることを確認してください。手順は、「マスター・リポジトリおよび作業リポジトリ・スキーマの作成」を参照してください。

7.2 Oracle Data Integrator Studioを使用したマスター・リポジトリでのスタンドアロン・エージェントの作成

Oracle Data Integrator Studio (ODI Studio)を使用してトポロジのスタンドアロン・エージェントを作成する方法を学習します。

物理エージェントは、単一のスタンドアロン・エージェントまたはJava EEエージェントに対応します。物理エージェントは、トポロジに一意の名前が必要です。

起動順序の一部としてエージェントがマスター・リポジトリに接続し、その名前で定義された物理エージェントがないか確認します。そのエントリが見つかった場合、エージェントは起動を続行し、起動した後、それ自体のスケジュール済ジョブをすべてリポジトリから読み取って処理を開始します。

エージェントに対する物理エージェント・エントリがない場合、エージェントの起動は失敗します。

ODI Studioを使用してスタンドアロン・エージェントを作成するには、「ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成」を参照してください。

7.3 スタンドアロン・コロケート・エージェントのWebLogicドメインの構成

構成ウィザードを使用してスタンドアロン・コロケート・エージェントのWebLogicドメインを作成する方法を学習します。

ドメイン作成で利用可能な他の方法の詳細は、WebLogicドメインの作成、拡張および管理の追加ツールに関する項を参照してください。

この項には、次のタスクが含まれます:

- 構成ウィザードの起動
WebLogic Server構成ウィザードは、ドメインの構成に使用するツールです。

- 構成ウィザード画面のナビゲートによるドメインの構成
WebLogic Server構成ウィザードを使用してドメインを作成する方法を学習します。

7.3.1 構成ウィザードの起動

WebLogic Server構成ウィザードは、ドメインの構成に使用するツールです。

構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動し、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./config.sh

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

config.cmd

7.3.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

WebLogic Server構成ウィザードを使用してドメインを作成する方法を学習します。

トポロジのドメインを作成および構成する手順:

1. 「構成タイプ」画面で、「新規ドメインの作成」を選択します。

「ドメインの場所」フィールドで、ドメイン・ホームのディレクトリを指定します。

ドメイン・ホームがOracleホーム・ディレクトリの外部にある場合、「推奨されるディレクトリ構造の理解」に要約されているディレクトリ構造に従って、ドメイン・ホームを配置することをお薦めします。このディレクトリ構造は、ソフトウェアのアップグレードや再インストールが必要になったときに問題を回避するために役立ちます。

ヒント:

この画面のその他のオプションの詳細は、構成タイプに関する項を参照してください。

2. 「テンプレート」画面で、Oracle Data Integrator - スタンドアロン・コロケート・エージェント - 12.2.1.1.0 [odi]テンプレートを選択します。

このテンプレートを選択すると、次の項目が依存関係として自動的に選択されます。

- Oracle JRF - 12.2.1.1.0 [oracle_common]

- Oracle Coherence Cluster Extension - 12.2.1.1.0 [wlserver]

3. 「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントにユーザー名とパスワードを指定します。

この画面で指定したユーザー名とパスワードの資格証明は、ドメインの管理サーバーの起動および接続に後で必要になるため、メモしておくことをお薦めします。

4. 「ドメイン・モードおよびJDK」画面では、次の操作を実行します。

- 「ドメイン・モード」フィールドで、「本番」を選択します。

- 「JDK」フィールドで、Oracle HotSpot JDKを選択します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、ドメイン・モードおよびJDKに関する項を参照してください。

5. 「RCUデータ」を選択して、この画面に示されるフィールドをアクティブ化します。「RCUデータ」オプションは、構成ウィザードにデータベースとサービス表(STB)スキーマに接続して、ドメインの構成に必要なスキーマに関するスキーマ情報を自動的に取得するように指示します。

注意:

この画面の「手動構成」を選択した場合は、「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面でスキーマのパラメータを手動で入力する必要があります。

「RCUデータ」を選択してから、次の各フィールドに入力します。

フィールド

説明

DBMS/サービス

データベースのDBMS名(サービス・タイプ・ドライバを選択している場合はサービス名)を入力します。

ホスト名

データベースをホストするサーバーの名前を入力します。

ポート

データベースがリスニングするポート番号を入力します。

スキーマ所有者

スキーマ・パスワード

データベースのサービス表スキーマに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。これは、RCUの「スキーマ・パスワード」画面でサービス表コンポーネントに指定されたスキーマのユーザー名およびパスワードです。

デフォルトのユーザー名はprefix_STBです。prefixは、RCUで定義したカスタム接頭辞です。

「RCU構成の取得」をクリックします。操作に成功すると、「接続結果ログ」に次の出力が示されます。

Connecting to the database server...OK
Retrieving schema data from database server...OK
Binding local schema components with retrieved data...OK

Successfully Done.

ヒント:

この画面のその他のオプションの詳細は、データソース・デフォルトに関する項を参照してください。

6. 「JDBCコンポーネント・スキーマ」画面に示される値が、すべてのスキーマに対して適切であることを確認します。前の画面で「RCUデータ」を選択した場合、スキーマ表はすでに適切に移入されている必要があります。

ヒント:

高可用性環境の場合は、Oracle RACデータベースのデータ・ソース構成に関する追加情報について、『高可用性ガイド』の次の項を参照してください。

- 「Oracle RACを使用したGridLinkデータ・ソースの構成」

- 「マルチ・データ・ソースの構成」

この画面のその他のオプションの詳細は、JDBCコンポーネント・スキーマに関する項を参照してください。

7. 「JDBCコンポーネント・スキーマ・テスト」画面を使用してデータソース接続をテストします。

「ステータス」列の緑のチェック・マークがODI Master Repositoryコンポーネントの横に表示されて、成功したテストを示します。選択したテンプレートでは、ドメイン内のその他のデータソース接続をテストする必要はありません。

問題が発生した場合は、この画面の「接続結果ログ」セクションに示されるエラー・メッセージを確認し、問題を修正してから接続テストを再試行してください。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、コンポーネント・スキーマのテストに関する項を参照してください。

8. 目的のトポロジに応じたドメインの構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択します。

- 管理サーバー
これは、管理サーバーのリスニング・アドレスを適切に構成するために必要です。

- ノード・マネージャ
これは、ノード・マネージャを構成するために必要です。

- システム・コンポーネント
これはスタンドアロン・エージェントの構成で必要です。

9. 「管理サーバー」画面で、「リスニング・アドレス」の横にあるドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」は使用しないでください。

管理サーバーにサーバー・グループは指定しないでください。

10. 「ノード・マネージャ」画面は、構成するノード・マネージャのタイプと、そのノード・マネージャの資格証明を選択するために使用できます。

「ノード・マネージャ・タイプ」に「ドメイン当たり(P)」を選択し、ノード・マネージャ資格証明を指定します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、ノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのタイプの詳細は、ノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

11. 「システム・コンポーネント」画面で、「システム・コンポーネント」列にエージェントの名前としてOracleDIAgent1を指定し(前に作成したJava EEエージェントの名前はOracleDIAgentです)、「コンポーネント・タイプ」列で「ODI」が選択されていることを確認します。

12. 「ODIサーバー構成」画面で、次の表に示す情報を指定します。

フィールド

値

システム・コンポーネント

ドロップダウン・リストからOracleDIAgent1が選択されていることを確認します。

サーバー・リスニング・アドレス

エージェントが存在するシステムのホスト名またはIPアドレスを入力します。"localhost"を使用しないでください。

サーバー・リスニング・ポート

このエージェントがリスニングするポート番号を指定します。

スーパーバイザ・ユーザー名

このユーザー名がSUPERVISOR(すべて大文字)であることを確認します。

スーパーバイザ・パスワード

SUPERVISORユーザーのパスワードを、前にドメインに構成したとおり指定します。

優先データソース

デフォルトのOdiMasterRepositoryを使用します。このフィールドを変更しないでください。

注意:

エージェントのホスト名およびポート番号を書き留めておくことをお薦めします。後でマスター・リポジトリにエージェントを作成するときに必要になります(「Oracle Data Integrator Studioを使用したマスター・リポジトリでのスタンドアロン・エージェントの作成」)。

ヒント:

この画面のその他のオプションの詳細は、ODIサーバー構成に関する項を参照してください。

13. 作成したシステム・コンポーネントは自動的にLocalODIMachineと呼ばれるマシンに割り当てられます。「マシン」画面には、このマシンがすでに作成済であることが示されます。

「ノード・マネージャ・リスニング・アドレス」フィールドで、ノード・マネージャが稼働するホストのIPアドレスを選択します。ローカル・ホストを使用しないでください。

14. 「マシンへのシステム・コンポーネントの割当」画面で、システム・コンポーネントOracleDIAgent1がすでにLocalODIMachineに割り当てられていることを確認します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、マシンへのシステム・コンポーネントの割当に関する項を参照してください。

15. 「構成のサマリー」画面には、更新しようとしているドメインの構成情報の詳細が含まれます。この画面に示された各項目の詳細を調べて、情報に間違いがないことを確認します。

変更が必要な場合は、「戻る」ボタンを使用するか、ナビゲーション・ペインで画面を選択することで任意の画面に戻れます。

「更新」をクリックするまで、ドメインの作成は開始されません。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、構成サマリーに関する項を参照してください。

16. 「構成に成功しました」画面に、構成した管理サーバーのドメイン・ホームの場所およびURLが表示されます。

ドメイン作成が完了したら、「終了(F)」をクリックして構成ウィザードを終了します。

7.4 スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントへのライブラリの追加

スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントにライブラリを追加する方法を学習します。

Java EEエージェントへのライブラリの追加の詳細は、「Java EEエージェントへのライブラリの追加」を参照してください。

Oracle Data Integrator (ODI)スタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントにライブラリを追加するには、次のいずれかを実行します:

- 次の例に示すように、エージェントを起動する前に、追加するjarファイルを検索するパスを指す環境変数ODI_ADDITIONAL_CLASSPATHを設定します。
ODI_ADDITIONAL_CLASSPATH=/share/libs/mytool.jar:/share/libs/drivers/mydriver.jar

- 追加のライブラリを<DOMAIN_HOME>/libディレクトリにコピーし、ODIスタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントによって自動的にこれらのjarファイルをエージェントのクラスパスに追加します。

- <DOMAIN_HOME>/config/fmwconfig/components/ODI/<Agent Name>/bin/instance.sh/cmdコマンドを編集して、JARs/ZIPs/pathsをODI_POST_CLASSPATH変数に追加するようにします。

7.5 ノード・マネージャなしでのスタンドアロン・コロケート・エージェントの起動

ノード・マネージャを使用してスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

注意:

マスター・リポジトリで物理エージェントをまだ構成していない場合は、「ODI Studioを使用したマスター・リポジトリでのエージェントの作成」を参照してください。

ノード・マネージャを使用してスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する手順:

- ノード・マネージャの起動
ドメインのOracle Node Managerを起動する方法を学習します。

- スタンドアロン・コロケート・エージェントの起動
スタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

7.5.1 ノード・マネージャの開始

ドメインのOracle Node Managerを起動する方法を学習します。

ドメインのノード・マネージャを起動するには、最初にドメインのDOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。次に、ノード・マネージャを次のように起動します:

UNIXオペレーティング・システムでは、次に示すようにnohupとnm.outを出力ファイルとして使用します:

nohup ./startNodeManager.sh > nm.out&

Windowsオペレーティング・システムの場合::

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsオペレーティング・システムの場合、起動サービスとして動作するようにノード・マネージャを構成することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびに、ノード・マネージャが自動で起動されます。

詳細は、「起動サービスとしてのノード・マネージャの実行」を参照してください。

追加ノード・マネージャの構成オプションの詳細は、『Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』を参照してください。

7.5.2 スタンドアロン・コロケート・エージェントの起動

スタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

スタンドアロン・エージェントを起動するには、最初にDOMAIN_HOME/binディレクトリに移動して次のコマンドを実行します:

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./startComponent.sh OracleDIAgent1

Windowsオペレーティング・システムの場合:

startComponent.cmd OracleDIAgent1

ドメインの管理者パスワードの入力を要求されます。

エージェントが起動したことを確認するには、ブラウザで次のURLに移動します。

http://examplehost.exampledomain.com:port/oraclediagent

7.6 ノード・マネージャなしでのスタンドアロン・コロケート・エージェントの起動

ノード・マネージャを使用せずにスタンドアロン・コロケート・エージェントを起動する方法を学習します。

ノード・マネージャなしでスタンドアロン・エージェントを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動して次のコマンドを実行します:

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./agent.sh -NAME=OracleDIAgent1

Windowsオペレーティング・システムの場合:

agent.cmd -NAME=OracleDIAgent1

-NAMEパラメータはすべて大文字で入力し、エージェントの名前(ここではOracleDIAgent1)は大文字と小文字を区別して入力する必要があります。

7.7 次の手順の実行

ドメインの管理と構成、および開発用にOracle Data Integrator環境を準備するためのその他のタスクについて学習します。

「基本的な管理タスクの実行」には基本的な管理タスクが含まれています。ドメインが適切に構成されていることを確認するには、この項で説明されているタスクについて理解し、必要に応じてそれらのタスクを実行してください。

「追加ドメイン構成タスクの実行」には、その他のOracle Fusion Middleware製品および機能を利用する追加のドメイン構成タスクが含まれています。

「開発用のOracle Data Integratorの準備タスク」には、開発用にOracle Data Integrator環境を準備するために役立つ共通タスクが含まれています。

「高可用性の環境の準備」には、使用中の環境を高可用性環境に移行する準備に役立つ重要なタスクが含まれています。

8 新規Oracle Data Integratorドメインの構成

Oracle Data Integratorの新規ドメインを構成します。

この章の内容は次のとおりです。

- 基本的な管理タスクの実行
新規ドメインで通常実行される管理タスクについて学習します。

- 追加ドメイン構成タスクの実行
新規ドメインの構成後に通常実行される追加タスクについて学習します。

- 開発用のOracle Data Integratorの準備
開発用のOracle Data Integratorを準備するタスクについて学習します。

- 可用性の高い環境の準備
可用性の高い環境を設定する方法を学習します。

8.1 基本的な管理タスクの実行

新規ドメインで通常実行される管理タスクについて学習します。

表8-1に、新規ドメインで通常実行される一般的な管理タスクの一部を示します。

表8-1 新規ドメイン用の基本的な管理タスク

タスク

説明

詳細

Fusion Middleware管理ツールについての学習

環境の管理に使用できる各種ツールについて習熟します。

Oracle Fusion Middlewareの管理ツールの概要

製品およびサーバーの起動と停止

Oracle Fusion Middleware(管理サーバー、管理対象サーバー、コンポーネントを含む)起動と停止の方法について学習します。

Oracle Fusion Middlewareの起動と停止

Secure Sockets Layer (SSL)の構成

Oracle Fusion Middlewareコンポーネント間のSSLを使用したセキュアな通信の設定方法について学習します。

安全な転送を使用するためのスタンドアロン・エージェントまたはスタンドアロン・コロケート・エージェントの構成に関する項。

Oracle Fusion Middlewareのモニタリング

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのステータスを追跡する方法を学習します。

Oracle Fusion Middlewareのモニタリング

バックアップとリカバリの手順の理解

Oracle Fusion Middlewareのバックアップとリカバリの推奨手順について学習します。

バックアップとリカバリの概要

8.2 追加ドメイン構成タスクの実行

新規ドメインの構成後に通常実行される追加タスクについて学習します。

表8-2に、新規ドメインの構成後に通常実行される追加タスクを示します。

表8-2 追加ドメイン構成タスク

タスク

説明

詳細

アプリケーションのデプロイ

アプリケーションをOracle Fusion Middlewareにデプロイする方法を学習します。

アプリケーションのデプロイに関する項。

ドメインへのWeb層のフロントエンドの追加

OracleのWeb層でWebページ(静的と動的)をホストし、組込みのクラスタ、ロード・バランシングおよびフェイルオーバーの機能とともにセキュリティと高パフォーマンスを実現します。特にWeb層にはOracle HTTP Serverが含まれます。

『Oracle HTTP Serverのインストールと構成』のOracle HTTP ServerをWebLogic Serverドメインにインストールして構成する手順に従います。

詳細は、同じドメインでの複数製品のインストールに関する項を参照してください。

トポロジに対するCoherenceのチューニングと構成

標準インストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象Coherenceサーバーが含まれるCoherenceクラスタがあります。この構成はCoherenceの使用には適切な出発点ですが、特定の要件によっては、本番環境でのパフォーマンスを向上させるためにCoherenceをチューニングして再構成することを検討してください。

Coherenceクラスタの詳細は、Coherenceクラスタの構成と管理に関する項を参照してください。

Coherenceのチューニングの詳細は、『Oracle Coherenceの管理』を参照してください。

CoherenceへのHTTPセッション・データの格納の詳細は、WebLogic ServerでのCoherence*Webの使用に関する項を参照してください。

Coherenceアプリケーションの作成とデプロイの詳細は、『Oracle WebLogic Server Oracle Coherenceアプリケーションの開発 』を参照してください。

8.3 開発用のOracle Data Integratorの準備

開発用のOracle Data Integratorを準備するタスクについて学習します。

表8-3に、開発者用のOracle Data Integratorを準備するタスクを示します。

表8-3 開発用のOracle Data Integratorの準備タスク

タスク

説明

詳細

論理エージェントの作成

異なる環境で同一の役割を持つ複数の物理エージェントは、同じ論理エージェントにグループ化できます。論理エージェントは、コンテキストによって物理エージェントに関連付けられています。実行の開始時、論理エージェントおよびコンテキストを指定します。Oracle Data Integratorはこの情報を単一の物理エージェントに変換し、物理エージェントが実行リクエストを受信します。

論理エージェントの作成

エージェントの管理

エージェントがトポロジに定義された後は、必要に応じてエージェントを起動、デプロイおよび停止できます。

エージェントの管理に関する項。

リポジトリの管理

新しいマスターおよび作業リポジトリの作成および接続、パスワードの変更および環境のカスタマイズに役立つその他の管理タスクが使用できます

リポジトリの管理に関する項。

Java EEエージェント用サーバー・テンプレートの作成

Oracle Data Integratorでは、ランタイム・エージェント用のサーバー・テンプレートの作成に役立つサーバー・テンプレート生成ウィザードが用意されています。

Java EEエージェントに対するサーバー・テンプレートの作成

8.4 高可用性の環境の準備

高可用性環境を設定する方法を学習します。

高可用性環境の設定の詳細は、高可用性トポロジの設定手順に関する項を参照してください。

9 Oracle Data Integratorのアンインストール

Oracle Data Integrator (ODI)をアンインストールおよび再インストールする方法を学習します。

ソフトウェアを削除するには、この章の手順を使用します。ソフトウェアを手動で削除すると、後でODIを再インストールする際に問題が発生する場合があります。

この章の内容は次のとおりです。

- 製品のアンインストールの理解
Oracle Data Integrator (ODI)をアンインストールするには、この項のロードマップに従います。

- Oracle Fusion Middlewareの停止
Oracle Fusion Middlewareを停止する方法を学習します。

- データベース・スキーマの削除
Repository Creation Utility (RCU)を使用してデータベース・スキーマを削除します。

- ソフトウェアのアンインストール
アンインストーラを使用してOracle製品をアンインストールする方法を学習します。

- Oracleホーム・ディレクトリの手動削除
Oracleホーム・ディレクトリを手動削除する方法を学習します。

- Windowsオペレーティング・システム上のプログラム・ショートカットの削除
Windowsオペレーティング・システム上のプログラム・ショートカットを削除する方法を学習します。

- ドメインとアプリケーション・データの削除
ドメインとアプリケーション・データを削除する方法を学習します。

- ODIウォレット情報の削除
Oracle Data Integrator (ODI)ウォレットには、手動での削除が必要な暗号化されたデータの資格証明が保持されています。

- Oracle Fusion Middleware Infrastructureのアンインストール
Oracle Data Integratorを削除した後にOracle Fusion Middleware Infrastructureをアンインストールする方法を学習します。

- ソフトウェアの再インストール
OracleホームにOracleソフトウェアを再インストールする方法を学習します。

9.1 製品のアンインストールの理解

Oracle Data Integrator (ODI)をアンインストールするには、この項のロードマップに従います。

The Oracle Fusion Middlewareアンインストーラは、ソフトウェアが起動されたOracleホーム・ディレクトリから、このソフトウェアを削除します。表5-1に、手順の概要とサポート・ドキュメントへのリンクを示します。

表9-1 Oracle Fusion Middlewareをアンインストールするためのロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

Oracle Fusion Middlewareの停止。

アンインストーラ実行前に、ドメインにあるすべてのサーバーとプロセスが停止している必要があります。

「Oracle Fusion Middlewareの停止」を参照してください。

データベース・スキーマを削除します。

Repository Creation Utilityを実行してデータベース・スキーマを削除します。

「データベース・スキーマの削除」を参照してください。

ソフトウェアを削除します。

製品のアンインストーラを実行し、Oracle Fusion Middleware Infrastructureを削除します。

「ソフトウェアのアンインストール」を参照してください。

Oracleホーム・ディレクトリの削除。

アンインストーラでは、すべてのファイルとフォルダがOracleホーム・ディレクトリから削除されません。アンインストーラが終了した後、手動でOracleホームを削除して、製品の削除を完了させる必要があります。

「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」を参照。

ドメインとアプリケーション・データを削除します。

アンインストーラがOracleホーム内にある場合でも、ドメイン・ホーム・ディレクトリまたはアプリケーション・ホーム・ディレクトリに含まれるデータは削除されません。これらのディレクトリは手動で削除する必要があります。

「ドメインおよびアプリケーション・データの削除」を参照してください。

Oracle Fusion Middleware Infrastructureを削除します。

Java EEエージェントのトポロジを作成した場合、Oracle Fusion Middleware Infrastructureソフトウェアをシステムから削除することもできます。

「Oracle Fusion Middleware Infrastructureのアンインストール」を参照してください。

9.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

Oracle Fusion Middlewareを停止する方法を学習します。

Oracle Fusion Middlewareを停止するには、次のタスクを実行します:

- Oracle Data Integratorエージェントの停止
Oracle Data Integratorエージェントを停止する方法を学習します。

- Oracle Fusion Middleware環境の停止
Oracle Fusion Middleware環境のすべてのプロセスとサーバーを停止する方法を学習します。

9.2.1 Oracle Data Integratorエージェントの停止

Oracle Data Integratorエージェントを停止する方法を学習します。

アンインストーラを実行する前に、実行中のすべてのエージェントを停止します。

エージェントを停止するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動して次のコマンドを実行します:

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./stopComponent.sh OracleDIAgent1

Windowsオペレーティング・システムの場合:

stopComponent.cmd OracleDIAgent1

9.2.2 Oracle Fusion Middleware環境の停止

Oracle Fusion Middleware環境のすべてのプロセスとサーバーを停止する方法を学習します。

アンインストーラ実行前に、削除対象のOracleホームに関連付けられたサーバーとプロセスをすべて停止します。

詳細は、Oracle Fusion Middleware Environment環境の停止に関する項を参照してください。

9.3 データベース・スキーマの削除

Repository Creation Utility (RCU)を使用してデータベース・スキーマを削除します。

Oracleホームを削除する前に、RCUを実行して、ドメインに関連付けられたデータベース・スキーマを削除します。各ドメインにはカスタム接頭辞によって一意に識別される独自のスキーマ・セットがあります(カスタム接頭辞の理解に関する項を参照してください)。このスキーマ・セットを他のドメインと共有することはできません(スキーマの作成計画に関する項を参照してください)。

データベースに複数のスキーマ・セットがある場合は、削除するドメインに関連付けられたスキーマ接頭辞を指定します。

スキーマの削除手順は、スキーマの削除に関する項を参照してください。

9.4 ソフトウェアのアンインストール

アンインストーラを使用してOracle製品をアンインストールする方法を学習します。

サイレント(コマンド行)のアンインストールを実行するには、サイレント・アンインストールのためのOracle Universal Installerの実行に関する項を参照してください。

アンインストーラを使用してソフトウェアのアンインストールと削除を行うには、次のタスクを実行します:

- アンインストーラの起動
使用しているシステム上でアンインストーラを起動する方法を学習します。

- アンインストール画面のナビゲート
アンインストーラによって表示される画面を理解します。

9.4.1 アンインストーラの起動

使用しているシステム上でアンインストーラを起動する方法を学習します。

アンインストーラをWindowsオペレーティング・システムで起動する場合、次のいずれかを実行します。

1. ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してORACLE_HOME\oui\binディレクトリに移動して、deinstall.cmdをダブルクリックします。

2. コマンド行から、ORACLE_HOME\oui\binに移動し、次のコマンドを入力します。

deinstall.cmd

3. 「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「Oracle」→「OracleHome」→「Uninstall Oracle Middleware」を選択します。

アンインストーラをUNIXオペレーティング・システムで起動するには、ORACLE_HOME/oui/binディレクトリに移動し、次のコマンドを入力します。

./deinstall.sh

9.4.2 アンインストール画面のナビゲート

アンインストーラによって表示される画面を理解します。

アンインストーラでは表9-2に記載された順番で一連の画面が表示されます。画面に関して詳細な情報が必要な場合は、画面名をクリックしてください。

表9-2 アンインストーラの画面および説明

画面

説明

ようこそ

この画面では、製品のアンインストーラが紹介されています。

インストールの概要

この画面は、アンインストールしようとしているOracleホーム・ディレクトリとその内容を示しています。これが正しいディレクトリであることを確認してください。

「アンインストール」 をクリックしてソフトウェアの削除を開始します。

アンインストールの進捗

この画面にはアンインストールの進行状況が表示されます。

アンインストール完了

アンインストールが完了するとこの画面が表示されます。この画面の情報を確認してから、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。

9.5 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

Oracleホーム・ディレクトリを手動削除する方法を学習します。

アンインストーラが終了した後、アンインストーラで削除されなかったOracleホーム・ディレクトリと既存のサブディレクトリを手動で削除します。

UNIXオペレーティング・システムでOracleホーム・ディレクトリが/home/oracle/product/Oracle_Homeの場合は次のようにします:

> cd /home/oracle/product
> rm -rf Oracle_Home

Windowsオペレーティング・システムでOracleホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Product\Oracle_Homeの場合、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Productディレクトリに移動し、Oracle_Homeフォルダを右クリックしてから「削除」を選択します。

9.6 Windowsオペレーティング・システムのプログラム・ショートカットの削除

Windowsオペレーティング・システム上のプログラム・ショートカットを削除する方法を学習します。

Windowsオペレーティング・システムの場合は、プログラムのショートカットを手動で削除する必要があります。アンインストーラでは削除されません。

C:\Program Data\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle\Oracle Home\Productディレクトリに移動します。Oracleホームにインストールされている製品が1つのみの場合は、Oracle Homeディレクトリを削除します。Oracleホームに複数の製品がインストールされている場合は、Oracle Homeを削除する前に、すべての製品を削除します。

9.7 ドメインおよびアプリケーション・データの削除

ドメインとアプリケーション・データを削除する方法を学習します。

ドメインとアプリケーション・データを削除するには、次の手順を実行します。

1. 手動でドメイン・ホーム・ディレクトリを削除します。

UNIXオペレーティング・システムでドメイン・ホーム・ディレクトリが/home/oracle/config/domains/odi_domainの場合は次のようにします:

> cd /home/oracle/config/domains
> rm -rf odi_domain

Windowsオペレーティング・システムで、ドメイン・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\domains\odi_domainの場合は、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\domainsディレクトリに移動し、odi_domainフォルダを右クリックして「削除」をクリックします。

2. アプリケーション・ホーム・ディレクトリを手動で削除します。

UNIXオペレーティング・システムでアプリケーション・ホーム・ディレクトリが/home/Oracle/config/applications/odi_domainの場合は次のようにします。

> cd /home/Oracle/config/applications
> rm -rf odi_domain

Windowsオペレーティング・システムでアプリケーション・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\applications\odi_domainの場合、ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\applicationsディレクトリに移動し、odi_domainフォルダを右クリックして「削除」を選択します。

3. Oracleホームにdomain_registry.xmlファイルをバックアップしてから、ファイルを編集し、削除しようとするドメインに関連する行を削除します。たとえばodi_domainを削除するには、次の行を検索してこれを削除します。

<domain location="/home/Oracle/config/domains/odi_domain"/>

完了したらファイルを保存して終了します。

9.8 ODIウォレット情報の削除

Oracle Data Integrator (ODI)ウォレットには、手動での削除が必要な暗号化されたデータの資格証明が保持されています。

アンインストーラではODIウォレットは削除されませんので、手動で削除する必要があります。ウォレット情報は、次のようにユーザーのホーム・ディレクトリ内に格納されます:

UNIXオペレーティング・システムの場合:

/home/exampleuser/.odi

Windowsオペレーティング・システムでは次のようになります。

C:\Users\exampleuser\AppData\Roaming\odi

9.9 Oracle Fusion Middleware Infrastructureのアンインストール

Oracle Data Integratorを削除した後にOracle Fusion Middleware Infrastructureをアンインストールする方法を学習します。

Oracle Data Integratorソフトウェアを削除した後、Oracle Fusion Middleware Infrastructureをマシンから削除することを選択できます。Infrastructureが削除されると、Infrastructureを使用する他の製品が機能しなくなるため、削除する前に、それらの製品がないことを確認します。

アンインストール手順は、Oracle Fusion Middleware Infrastructureのアンインストールに関する項を参照してください。

9.10 ソフトウェアの再インストール

OracleホームにOracleソフトウェアを再インストールする方法を学習します。

手動でOracleホーム・ディレクトリを削除することを含め、この章の指示に従ってソフトウェアが削除されている場合のみ、同じOracleホームに前のインストールとしてソフトウェアを再インストールできます。再インストールする際、同じOracleホームを前のインストールとして指定できます。

Oracleホームが空ではない場合、次の事項を考慮します。

- 同じ機能セットを含む既存のOracleホームへのインストール。
インストール時に指定したOracleホームには、インストールしようとしているソフトウェアと同じソフトウェアがすでに含まれている旨がインストーラによって警告されます。次のオプションがあります。

1. 別のインストール・タイプを選択します。この場合、Oracleホーム・ディレクトリに存在しない機能セットのみがインストールできます。

2. 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

- 空ではない既存のOracleホームへのインストール。
たとえば、ドメイン・ホームやアプリケーション・ホームを既存のOracleホーム内部で作成することを選択したと仮定します。このデータはアンインストール中に削除されません。そのため、同じOracleホームに再インストールしようとしても、インストーラではできません。次のオプションがあります。

1. この章の説明のとおりにOracleホームからソフトウェアをアンインストールした後でOracleホーム・ディレクトリを削除します。これが完了すると、「Oracle Data Integratorのインストール」の手順に従って、同じOracleホームの場所に再インストールし、再び使用できるようになります。Oracleホームにあったドメイン・データやアプリケーション・データは、再作成する必要があります。

2. 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

A Oracle Data Integratorディストリビューションの理解

Oracle Data Integratorディストリビューションで使用できる製品と機能セットについて学習します。

この付録の内容は次のとおりです。

- Oracle Data Integratorのコンポーネント
Oracle Data Integrator (ODI)ディストリビューションに含まれる製品と機能セットについて学習します。

A.1 Oracle Data Integratorのコンポーネント

Oracle Data Integrator (ODI)ディストリビューションに含まれる製品と機能セットについて学習します。

ODIディストリビューションには、表A-1に記載された製品および機能セットが含まれています。特に断りがないかぎり、すべての製品と機能セットがスタンドアロン・インストールとエンタープライズ・インストールの両方のタイプで使用できます。

表A-1 Oracle Data Integratorのコンポーネントと機能

製品

機能セット

説明

Oracle Data Integratorの機能

ODI SDK

ODI Software Development Kit (SDK)は、実行時操作と設計時操作を行うためのJava APIです。

ODI Studio

Oracle Data Integrator Studioは、インフラストラクチャ(セキュリティとトポロジ)の管理、メタデータのリバースエンジニアリング、プロジェクトの開発、スケジュール管理、オペレーティング、実行のモニタリングに使用されます。

ODIスタンドアロン・エージェント

スタンドアロン・エージェントは独自のプロセスとして動作し、システム・コンポーネントとしてドメインにデプロイされます。

スタンドアロン・ドメイン内に構成してWebLogic Management Frameworkにより管理するか、WebLogicドメインにコロケートしてFusion Middleware Controlにより管理できます。

ODI J2EE

これはJava EEエージェントで、WebLogicドメイン内に構成された管理対象サーバー上にデプロイされ動作するJava EEアプリケーションです。

この機能セットは、「エンタープライズ・インストール」タイプでのみ使用できます。

ODIスタンドアロン・エージェント・テンプレート

このテンプレートでは、Oracle Data IntegratorインストールがOracle WebLogic Serverにより管理されていない場合に必要なドメイン・ファイルが提供されます。

この機能セットは、「スタンドアロン・インストール」タイプでのみ使用できます。

ODIコンソール

Oracle Data Integratorコンソールは、様々なタイプのユーザーが使用できるWebベース・コンソールです。

内部機能

Apache Ant

ビルド・プロセスの自動化に使用されるソフトウェア・ツールです。

FMW Upgrade

これは、11g Oracle Data Integratorソフトウェアを12cにアップグレードするために使用できるアップグレード・アシスタントです。

詳細は、『Oracle Data Integratorのアップグレード』を参照してください。

OPatch

OPatchユーティリティは、Oracle製品に対する個別パッチの適用またはロールバックを可能にするツールです。

Repository Creation Utility

リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)は、データベース・スキーマの作成に使用されます。

この機能セットは、「スタンドアロン・インストール」タイプに含まれています。「エンタープライズ・インストール」タイプにはRCUが含まれていません。Oracle Fusion Middleware Infrastructureが要件でありRCUがOracle Fusion Middleware Infrastructureディストリビューションに含まれているためです。

B Oracle Data Integratorのトラブルシューティング

Oracle Data Integrator (ODI)に関する問題のトラブルシューティング方法を学習します。

この付録の内容は次のとおりです。

- 一般的なトラブルシューティングのヒントの理解
Oracle Data Integratorのインストールに関する最も一般的な問題のトラブルシューティングを行います。

- インストール・ログ・ファイルと構成ログ・ファイルの理解
インストール・ログ・ファイルと構成ログ・ファイルを使用して、Oracle Data Integratorの問題のトラブルシューティングを行います。

- ODIクライアントとリポジトリの互換性の確認
どのOracle Data Integrator (ODI)とリポジトリのバージョンが互換性があるかを学習します。

- その他のヘルプ情報
My Oracle Supportを介してその他のヘルプ情報にアクセスします。

B.1 一般的なトラブルシューティングのヒントの理解

Oracle Data Integratorのインストールに関する最も一般的な問題のトラブルシューティングを行います。

インストール中にエラーが発生した場合は、次のように対処します。

- Oracle Fusion Middlewareのリリース・ノートで最新情報を確認します。最新版のリリース・ノートは、Oracle Technology Networkから入手できます。

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/index.html#middleware

- システムおよび構成が動作保証されていることを確認します。Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成ページのOracle Fusion Middleware 12c R1のシステム要件およびサポートされるプラットフォームのドキュメントを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html

- システムが最小システム要件を満たしていることを確認します。システム要件と仕様に関するドキュメントを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-requirements-100147.html

- いずれかのインストール画面に間違った情報を入力した場合、「戻る」をクリックしてその画面に戻ります。

- インストーラでファイルのコピーまたはリンクが行われているときにエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。

1. エラーを記録し、インストール・ログ・ファイルを確認します。

2. 「Oracle Data Integratorのアンインストール」の手順に従い、障害が発生したインストールを削除します。

3. エラーの原因となった問題を修正します。

4. インストールを再起動します。

B.2 インストール・ログ・ファイルと構成ログ・ファイルの理解

インストール・ログ・ファイルと構成ログ・ファイルを使用して、Oracle Data Integratorの問題のトラブルシューティングを行います。

インストール・ログ・ファイルと構成ログ・ファイルには、発生する可能性がある問題のトラブルシューティングに役立つ情報が含まれています。これらのログ・ファイルおよびその内容の詳細は、インストール・ログ・ファイルおよび構成ログ・ファイルの構成に関する項を参照してください。

B.3 ODIクライアントとリポジトリの互換性の確認

どのOracle Data Integrator (ODI)とリポジトリのバージョンが互換性があるかを学習します。

Oracle Data Integratorを他のOracle Fusion Middleware製品と一緒に使用している場合、相互運用および互換性の理解を参照してください。

特定のサイトまたはプラットフォームでは、ODI Studio、ODIコンソール、スタンドアロン・エージェント、J2EEエージェントおよび実行可能スクリプトなど、様々なODIコンポーネントを同一バージョンにして使用することを強くお薦めします。また、マスター・リポジトリと作業リポジトリのバージョンが、それらのコンポーネントと互換性があることを確認する必要があります(表B-1)。

表B-1 ODIおよびリポジトリの互換性のあるバージョン

ODIバージョン

リポジトリ・バージョン

12c (12.2.1.1.0)

05.01.02.02

12c (12.1.2)

05.01.01.16

11gリリース1 (11.1.1.7.0)

04.03.04.02

11gリリース1 (11.1.1.6.0)

04.03.04.02

B.4 その他のヘルプ情報

My Oracle Supportを介してその他のヘルプ情報にアクセスします。

この付録で問題が解決されない場合は、My Oracle Support (以前のOracleMetaLink)で解決方法を検索してください。

https://support.oracle.com/

問題の解決方法が見つからない場合は、サービス・リクエストをオープンしてください。

C Oracle Data Integratorのセカンダリ・トポロジ

Oracle Data Integratorコンソール(ODI)は、ODIランタイムの管理とODIのセカンダリ・トポロジの設定および構成を行うために使用するWebベース・コンソールです。

Oracle Data Integratorコンソールは、Oracle Data Integratorのランタイム・アーキテクチャの管理と設計時オブジェクトの参照を行うためのWebベース・コンソールです。

この付録の内容は次のとおりです。

- Oracle Data Integratorコンソールを含むOracle Data Integratorトポロジ
Oracle Data Integrator (ODI)コンソールは、管理者および開発者がODIトポロジの構成と開発アーティファクトの参照に使用できるWebベースのコンソールです。

- Oracle Data Integratorコンソールの使用
Oracle Data Integrator (ODI)コンソールのアクセス方法および使用方法を学習します。

C.1 Oracle Data Integratorコンソールを含むOracle Data Integratorトポロジ

Oracle Data Integrator (ODI)コンソールは、管理者および開発者がODIトポロジの構成と開発アーティファクトの参照に使用できるWebベースのコンソールです。

ODIコンソールは次のようなユーザーが使用できるWebベースのコンソールです:

- 管理者は、Oracle Data Integratorコンソールを使用して、リポジトリの作成とインポート、およびトポロジの構成を行います。

- ビジネス・ユーザーおよび開発者は、たとえばデータ系統機能やフロー・マップ機能を使用して、このインタフェースで開発アーティファクトを参照します。

このODIインタフェースはOracle Fusion Middleware Controlコンソールと統合され、Fusion Middlewareの管理者はこれにより、Oracle Data Integratorのコンポーネントおよびセッションの詳細にドリルダウンできます。

図C-1は、ODIコンソールを含むOracle Data Integratorトポロジを示しています。

図C-1 ODIコンソールを含むセカンダリ・インストール・トポロジ

C.2 ODIコンソールの使用

Oracle Data Integrator (ODI)コンソールのアクセス方法および使用方法を学習します。

ODIコンソールにアクセスするには、構成ウィザードの「テンプレート」画面で、Oracle Data Integrator - コンソール - 12.1.3.0 [odi]を選択します。

ODIコンソールを使用するには、Oracle Data Integratorコンソールの使用に関する項の手順に従います。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。