Oracle® Fusion Middleware

Oracle GoldenGate Studioのアップグレード

リリース12.2.1.1

E67085-01(原本部品番号:E73559-01)

2016年6月

アップグレードのプランニング・プロセス、アップグレードの概念および一般的なFusion Middlewareのアップグレード・タスクの概要を説明します。

Oracle Fusion Middleware Oracle GoldenGate Studioのアップグレード, リリース12.2.1.1

E67085-01

Copyright © 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates All rights reserved

原本著者: Geetha Savithriamma

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報
はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle GoldenGate Studioアップグレードの概要

- 1.1 12cへのOracle GoldenGate Studioアップグレードの理解

- 1.2 Oracle GoldenGate Studioアップグレード・プロセス・フローの理解

- 1.3 Oracle GoldenGate Studioアップグレードの開始点の理解

- 1.4 アップグレード前の相互運用性および互換性に関する制限事項の理解

2 Oracle GoldenGate Studioのアップグレードの準備

- 2.1 アップグレード前チェックリスト

- 2.2 完全バックアップの作成

- 2.2.1 スキーマ・バージョン・レジストリ表のバックアップ

- 2.3 テスト用の本番環境のクローニング

- 2.4 動作保証要件とシステム要件の確認

- 2.4.1 現在の環境が動作保証要件を満たしていることの確認

- 2.4.2 システム要件と仕様の確認

- 2.4.3 Oracle Fusion Middlewareをホストするデータベースがサポートされていることの確認

- 2.4.4 JDKがこのリリースのOracle Fusion Middlewareで動作保証されていることの確認

- 2.5 使用していないデータのパージ

- 2.6 サーバーでのエディションベース再定義用のエディションの作成

- 2.7 アップグレード・アシスタントを実行するSYSDBA以外のユーザーの作成

3 Oracle GoldenGate Studioアップグレードの実行

- 3.1 Oracle GoldenGate Studioリリース12.2.1.1のインストール

- 3.2 アップグレード・アシスタントによるスキーマのアップグレード

はじめに

次の各項を確認し、対象読者およびこのマニュアルで使用する規則をよく理解してください。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このマニュアルは、Oracle Fusion Middlewareのインストールおよびアップグレードを担当するOracle Fusion Middlewareシステム管理者を対象としています。このマニュアルの読者には次の知識を持っていることが仮定されています。

- Oracle Fusion Middleware 12cのシステム管理の知識

- アップグレードする12cシステムの構成および予測される動作

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポート契約がある場合には、My Oracle Supportを通して電子支援をご利用いただけます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle Fusion Middlewareリリース12c (12.2.1.1)ドキュメント・ライブラリで入手可能な次の関連ドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareの理解

- Upgrade Assistantによるアップグレード

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle GoldenGate Studioアップグレードの概要

このガイドでは、Oracle GoldenGate Studioを12.2.1.0.0から12.2.1.1.0にアップグレードする手順について説明します。

注意:Fusion Middlewareのアップグレード・プランニングとその他のアップグレードの概念およびリソースに関する一般な情報は、Oracle Fusion Middlewareのアップグレードのプランニングの次の各項を参照してください。

- Oracle Fusion Middleware 12cへのアップグレードのプランニング

- インプレース・アップグレードとアウトオブプレース・アップグレードの理解

- 基本的な12cのアップグレード・タスクの理解

この章の各トピックを確認し、アップグレードについての理解を深め、準備してください。この章には次のトピックが含まれます:

- 12cへのOracle GoldenGate Studioアップグレードの理解

- Oracle GoldenGate Studioアップグレード・プロセス・フローの理解
プロセス・フローに、大まかなアップグレード手順とOracle GoldenGate Studio (OGS) 12.2.1.1.0へのアップグレードに使用するツールを示します。

- Oracle GoldenGate Studioアップグレードの開始点の理解

- アップグレード前の相互運用性および互換性に関する制限事項の理解
単一のサポートされているOracle Fusion Middleware構成で同じまたは異なるバージョンのOracle Fusion Middleware製品を複数使用している場合、アップグレードを計画する前に、相互運用性および互換性の要素を検討する必要があります。

1.1 12cへのOracle GoldenGate Studioアップグレードの理解

Oracle GoldenGate Studioはスタンドアロン製品です。12.2.1.0.0から12.2.1.1.0へのOracle GoldenGate Studioのアップグレードは、アップグレード・アシスタントによって実行されるインプレース・アップグレードです。12.2.1.1.0製品ディストリビューションを新しいOracleホームにインストールしてから、アップグレード・アシスタントを使用して12.2.1.0.0スキーマおよびセキュリティ・メタデータをアップグレードする必要があります。Oracle GoldenGate Studio 12.2.1.1.0には、アップグレードされたリポジトリが必要です。12.2.1.0.0のリポジトリを使用しても機能しません。

注意:
既存の12.2.1.0.0の本番環境は、アップグレード・プロセスによる影響を受けません。12.2.1.1.0システムを公開する準備ができるまで、12.2.1.0.0システムを引き続き使用できます。

1.2 Oracle GoldenGate Studioアップグレード・プロセス・フローの理解

プロセス・フローに、大まかなアップグレード手順とOracle GoldenGate Studio (OGS) 12.2.1.1.0へのアップグレードに使用するツールを示します。

図1-1 Oracle GoldenGate Studioアップグレード・プロセス・フロー

Oracle GoldenGate Studioリリース12.2.1.1.0にアップグレードするための大まかなアップグレード手順を示すフローチャート。

次の表に、Oracle GoldenGate Studioリリース12.2.1.1.0にアップグレードするために実行する必要がある大まかな手順を示します。

表1-1 Oracle GoldenGate Studioの大まかなアップグレード手順

手順番号

重要度(必須、条件付き、任意)

タスク

説明

実行者(ロール)

1

任意

OGGST 12.2.1.1.0へのアップグレード方法に影響を及ぼす可能性がある相互運用性および互換性の要素を把握します。

サポートされているOracle Fusion Middleware構成でバージョンが同じまたは異なる複数のOracle Fusion Middleware製品がどのように連携(相互運用)しているかを理解することは重要です。

相互運用性および互換性の詳細は、Oracle Fusion Middleware相互運用性および互換性の理解を参照してください。

2

必須

既存の環境をバックアップします。

リポジトリがインプレースでアップグレードされるため、アップグレード前に既存の環境をバックアップすることは重要です。バックアップにより、アップグレードに失敗した場合やアップグレードの結果に満足できない場合にアップグレード前の環境をリストアすることが可能になります。

3

必須

アップグレード前タスクを完了します。

アップグレード前タスクには、本番環境のクローニング、システム要件および動作保証の確認、使用していないデータのパージ、SYSDBA以外のユーザーの作成などがあります。

アップグレード前タスクの詳細なリストは、Oracle GoldenGate Studioのアップグレードの準備を参照してください。

4

必須

12.2.1.1.0 Oracle GoldenGate Studioディストリビューションをダウンロードしてインストールします。

OGGSTをインストールするには、Oracle GoldenGate Studioリリース12.2.1.1のインストールで説明されている手順に従ってください。

SYSDBA以外のユーザー。

6

必須

12.2.1.0リポジトリへの接続を停止します。

アップグレード・プロセスを開始する前に、12.2.1.0リポジトリへの接続を停止します。

ただし、データベース(RDBMS)は稼働した状態のままにします。

7

必須

アップグレード・アシスタントを使用して12.2.1.0.0スキーマをアップグレードします。

12.2.1.0.0のインストール時に作成したスキーマは12.2.1.1.0でサポートされます。したがって、スキーマを再作成する必要はありません。

アップグレード・アシスタントを使用してリポジトリ・スキーマをすべてアップグレードする必要があります。詳細な手順は、アップグレード・アシスタントによるスキーマのアップグレードを参照してください。

SYSDBA以外のユーザー。

10

必須

12.2.1.1.0リポジトリに接続します。

アップグレード・プロセスは完了です。これで、12.2.1.1.0 OGGSTリポジトリに接続できます。

SYSDBA以外のユーザー。

11

必須

アップグレードを検証します。

12.2.1.0.0環境と12.2.1.1.0環境を比較し、新しくアップグレードされた環境でデータおよび構成の設定が一致していることを確認することは重要です。

1.3 Oracle GoldenGate Studioアップグレードの開始点の理解

Oracle GoldenGate Studio 12.2.1.0.0は最初のリリースです。Oracle GoldenGate Studio 12c (12.2.1.0.0)からにOracle GoldenGate Studio 12c (12.2.1.1)にアップグレードできます。

このガイドのアップグレード手順では、既存のOracle GoldenGate Studio 12.2.1.0.0のリポジトリ・スキーマをOracle GoldenGate Studio 12.2.1.1にアップグレードする方法を説明します。

1.4 アップグレード前の相互運用性および互換性に関する制限事項の理解

単一のサポートされているOracle Fusion Middleware構成で同じまたは異なるバージョンのOracle Fusion Middleware製品を複数使用している場合、アップグレードを計画する前に、相互運用性および互換性の要素を検討する必要があります。

相互運用性

Oracle Fusion Middleware製品のコンテキストでは、相互運用性とは、サポートされているOracle Fusion Middleware構成で同じバージョン(またはリリース)の2つのOracle Fusion Middleware製品またはコンポーネントが連携(相互運用)する機能と定義されています。厳密には、リリース番号またはバージョン番号の最初の4桁が同じ場合に、相互運用性が適用されます。たとえば、Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.0)のコンポーネントは通常、他の12c (12.2.1.0)のコンポーネントと相互運用できます。

互換性

Oracle Fusion Middleware製品のコンテキストでは、互換性とは、異なるバージョン(またはリリース)の2つのOracle Fusion Middlewareコンポーネントが相互運用する機能と定義されています。

Oracle Fusion Middlewareリリース12.2.1.1で使用可能な製品および機能のリストは、Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.1)で使用できる製品および機能を参照してください。相互運用性および互換性に関する考慮事項の詳細は、相互運用性および互換性の理解を参照してください。

2 Oracle GoldenGate Studioのアップグレードの準備

アップグレードはサーバーが停止している間に実行されます。アップグレード前は通常、多くの時間を要します。次のアップグレード前タスクを完了することでアップグレードの計画を立てて環境を準備し、アップグレードを正常に終了して停止時間を抑えられるようにすることをお薦めします。

次のチェックリストを使用して、アップグレード前タスクを必ず完了してください。

- アップグレード前チェックリスト
アップグレード前チェックリストでは、アップグレードが正常に終了して停止時間を抑えられるように、アップロードを開始する前に実行できるタスクを特定します。

- 完全バックアップの作成
新しい12c (12.2.1.1)ディストリビューションをインストールして既存のOracle Fusion Middlewareデプロイメントのアップグレードを開始する前に、必ずシステムに不可欠なファイルをすべて(Oracle Fusion Middlewareスキーマをホストするデータベースもすべて含む)バックアップしておきます。

- テスト用の本番環境のクローニング
実際の本番環境のコピーを作成し、クローン環境をアップグレードしてアップグレード後のコンポーネントが想定どおりに動作するか検証した後に(初めて)本番環境をアップグレードすることをお薦めします。

- 動作保証要件とシステム要件の確認
動作保証マトリックスとシステム要件に関するドキュメントを併用して、現在の環境が必要なインストール要件を満たしていることを確認する必要があります。

- 使用していないデータのパージ
アップグレード前に使用していないデータをパージし、パージ手順を整えておくと、アップグレード・プロセスを最適化できます。

- サーバーでのエディションベース再定義用のエディションの作成
エディションベース再定義(EBR)対応のスキーマをアップグレードする前に、データベース・サーバーに接続し、12c用のエディションをデータベース・サーバーで作成する必要があります。

- アップグレード・アシスタントを実行するSYSDBA以外のユーザーの作成
アップグレード・アシスタントを実行するために、FMWというSYSDBA以外のユーザーを作成することをお薦めします。FMWユーザーには、スキーマの変更に必要な権限がありますが、管理者権限をすべて持っているわけではありません。

2.1 アップグレード前チェックリスト

アップグレード前チェックリストでは、アップグレードが正常に終了して停止時間を抑えられるように、アップロードを開始する前に実行できるタスクを特定します。

アップロードは、サーバーが停止している間に実行されます。このチェックリストは、停止時間を抑えるために、アップグレード前に実行できる重要な(通常、多くの時間を要する)アップグレード前タスクを特定するように作成されています。アップグレード・プロセスを開始する前に実行できる準備が多いほど、オフライン状態に費やす時間が少なくなります。

注意:
実行するアップグレード前手順は、既存のシステムの構成、アップグレードするコンポーネント、アップグレードおよび構成プロセスが終了したときに作成する環境によって異なります。構成またはユースケースに適用するタスクのみを実行してください。

表2-1 Oracle Fusion Middleware 12cにアップグレードする前に実行するタスク

タスク

説明

ドキュメント

アップグレード前の環境の完全バックアップを作成します。

必須

アップグレードを開始する前に、システムに不可欠なファイルと、アップグレード対象となるスキーマが含まれるデータベースをすべてバックアップします。

アップグレードに失敗した場合、アップグレード前の環境をリストアし、アップグレードを再度開始する必要があります。

完全バックアップの作成

アップグレード・テスティング・プラットフォームとして使用するために、本番環境のクローンを作成します。

任意

システム・ファイルの完全バックアップの作成に加えて、本番環境のクローンを作成することをお薦めします。この環境を使用してアップグレードをテストできます。

テスト用の本番環境のクローニング

サポートされているハードウェア構成とソフトウェア構成で製品をインストールおよびアップグレードしていることを確認します。

注意: サポートされている最新のオペレーティング・システムを使用できない場合は、アップグレードしないでください。サポートされているすべての構成と同様に、この要件に従わない場合、アップグレードに失敗する可能性があります。

必須

ハードウェア構成とソフトウェア構成(オペレーティング・システムを含む)が動作保証および要件に関する最新のドキュメントでサポートされていることを確認します。

動作保証要件は頻繁に更新されるため、アップグレードを開始する直前にこの情報を確認することをお薦めします。

アップグレードする前に、必ず最新のパッチをコンポーネントに適用しておきます。

動作保証要件とシステム要件の確認

アップグレードする前に、古いデータや使用されていないデータをすべてパージします。

任意

パフォーマンスを最適化するために、アップグレードされた環境で使用しないデータおよびオブジェクトをパージすることを検討します。

使用していないデータのパージ

Oracle Databaseユーザーのみ: エディションベース再定義(EBR)対応のスキーマをアップグレードする前に、データベース・サーバーに接続し、12c (12.2.1.1)用のエディションをデータベース・サーバーで作成する必要があります。

必須

エディションベース再定義(EBR)データベースを使用している場合は、アップグレードを開始する前にエディションを作成する必要があります。

サーバーでのエディションベース再定義用のエディションの作成

SYSDBA以外のユーザー'FMW'を作成し、アップグレード・アシスタントをSYSDBAとして実行することを回避します。

任意

アップグレード・アシスタントを実行するために、アップグレード・アシスタントで必要な権限のみを持つSYSDBA以外のユーザー'FMW'を作成することをお薦めします。

アップグレード・アシスタントを実行するSYSDBA以外のユーザーの作成

2.2 完全バックアップの作成

新しい1212c (12.2.1.1)ディストリビューションをインストールして既存のOracle Fusion Middlewareデプロイメントのアップグレードを開始する前に、必ずシステムに不可欠なファイルをすべて(Oracle Fusion Middlewareスキーマをホストするデータベースもすべて含む)バックアップしておきます。

スキーマのアップグレードを実行する前にデータベースの完全バックアップを実行することは、アップグレード・アシスタントを実行するための前提条件です。アップグレード・アシスタントの前提条件のGUI画面で、実際のアップグレードを続行する前に、バックアップを実行したか確認を要求されます。

詳細は、Oracle Fusion Middleware環境のバックアップおよび12cのためのOracle Databaseのアップグレードおよび準備を参照してください。

注意:
システム・バックアップには、SYSTEM.SCHEMA_VERSION_REGISTRY$表を含める必要があります。

- スキーマ・バージョン・レジストリ表のバックアップ
システム・バックアップには、SYSTEM.SCHEMA_VERSION_REGISTRY$表を含める必要があります。

2.2.1 スキーマ・バージョン・レジストリ表のバックアップ

システム・バックアップには、SYSTEM.SCHEMA_VERSION_REGISTRY$表を含める必要があります。

SYSTEM.SCHEMA_VERSION_REGISTRY$表には、Fusion Middlewareスキーマごとに1行含まれています。アップグレード・アシスタントを実行して既存のスキーマを更新し、失敗した場合、再試行するには元のスキーマをリストアする必要があります。アップグレード・アシスタントを実行する前に、必ず既存のデータベース・スキーマをバックアップします。

注意:
スキーマのアップグレードを実行する前にこのようなバックアップを実行することは、アップグレード・アシスタントを実行するための前提条件です。アップグレード・アシスタントの前提条件のGUI画面で、実際のアップグレードを続行する前に、バックアップを実行したか確認を要求されます。

2.3 テスト用の本番環境のクローニング

実際の本番環境のコピーを作成し、クローン環境をアップグレードしてアップグレード後のコンポーネントが想定どおりに動作するか検証した後に(初めて)本番環境をアップグレードすることをお薦めします。

アップグレードを元に戻すことはできません。ほとんどの場合、エラーが発生すると、アップグレードを中止してバックアップから環境全体をリストアし、初めからアップグレード・プロセスを開始する必要があります。開発環境で発生する可能性のあるアップグレード問題を特定すると、不要な停止時間を省くことができます。

注意:
すべてのコンポーネントおよびオペレーティング・システムに関するクローニング手順を説明することは、このドキュメントの範囲を超えています。クローニング手順は、コンポーネントおよびオペレーティング・システムに固有のものです。大まかに言えば、アップグレード前のバージョンのコンポーネント・ドメインをテスト・マシンにインストールし、リポジトリ作成ユーティリティ(RCU)を使用して必要なスキーマを作成してから、アップグレードを実行します。

クローン本番環境でアップグレードを実行する他のメリットには、次が挙げられます。

- アップグレード問題を明らかにして修正する。

- アップグレードを始めから終わりまで完了する練習をする。

- アップグレードのパフォーマンスとパージ・スクリプトがどの程度役立つかを把握する。

- アップグレードの完了に必要な時間を把握する。

- データベース・リソースの使用状況(一時表領域、PGAなど)を把握する。

注意:
クローン本番環境でアップグレード前の準備状況チェックを実行し、データに関して発生する可能性があるアップグレード問題を容易に特定できますが、確実にアップグレードに成功するためにはクローン環境で完全テスト・アップグレードを実行する必要があります。

2.4 動作保証要件とシステム要件の確認

動作保証マトリックスとシステム要件に関するドキュメントを併用して、現在の環境が必要なインストール要件を満たしていることを確認する必要があります。

注意:
動作保証、システム要件および相互運用性に関する情報を確認する際、特に32ビットまたは64ビットのシステム要件について確認してください。32ビットまたは64ビットの環境専用に設計されたソフトウェアを明示的にダウンロードすることは重要です。

警告:
アップグレードを開始する前に、現在の環境にパッチが適用され最新のパッチ・セットになっていることを確認します。動作保証は、特に指定のないかぎり、パッチがすべて適用された環境に基づいています。

- 現在の環境が動作保証要件を満たしていることの確認
オラクル社では、動作保証されたシステムおよび環境すべてで製品のパフォーマンスをテストおよび検証しています。サポートされているハードウェアまたはソフトウェア構成で製品をインストールしていることを確認します

- システム要件と仕様の確認
ディスク容量、使用可能なメモリー、特定のプラットフォームのパッケージおよびパッチ、その他のオペレーティング・システム固有の項目など、システム要件が満たされていることを確認することは重要です。

- Oracle Fusion Middlewareをホストするデータベースがサポートされていることの確認
Oracle Fusion Middleware 12cを実行する前に、サポートされているOracleデータベースを必要なスキーマで構成しておく必要があります。

- JDKがこのリリースのOracle Fusion Middlewareで動作保証されていることの確認
汎用インストーラを使用してOracle Fusion Middleware製品をインストールするには、サポートされているJDKをシステムにダウンロードしてインストールする必要があります。

2.4.1 現在の環境が動作保証要件を満たしていることの確認

オラクル社では、動作保証されたシステムおよび環境すべてで製品のパフォーマンスをテストおよび検証しています。サポートされているハードウェアまたはソフトウェア構成で製品をインストールしていることを確認します

新しい動作保証情報が発生するたびに、適切な動作保証に関するドキュメントにすぐに追加されます。新しい動作保証情報は常に発生する可能性があるため、動作保証ドキュメントはドキュメント・ライブラリの外部に保持され、Oracle Technology Networkで利用できます。詳細は、12c (12.2.1.1)の動作保証マトリックスを参照してください。

2.4.2 システム要件と仕様の確認

ディスク容量、使用可能なメモリー、特定のプラットフォームのパッケージおよびパッチ、その他のオペレーティング・システム固有の項目など、システム要件が満たされていることを確認することは重要です。

Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様に関するドキュメントを使用して、動作保証要件を満たしていることを確認してください。たとえば、使用している製品が64ビットのOracle Linux 7上でのインストールで動作保証されていると動作保証に関するドキュメントに記載されている場合、このドキュメントを使用してそのOracle Linux 7システムが、ディスク容量、使用可能なメモリー、特定のプラットフォームのパッケージおよびパッチ、その他のオペレーティング・システム固有の項目など、必要な最小仕様を満たしていることを確認する必要があります。このドキュメントは必要に応じて更新され、ドキュメント・ライブラリには含まれません。最新のバージョンはOracle Technology Networkから入手できます。

Oracle Fusion Middleware 12cのインストールおよびアップグレードに関するシステム要件の詳細は、システム要件と仕様の確認を参照してください。

注意:
アップグレードのための準備で、Oracle Fusion Middlewareリリース12cソフトウェアをインストールする際は、既存のアップグレード前のOracle Fusion Middlewareソフトウェアをインストールして構成するために使用したのと同じユーザー・アカウントを使用する必要があります。UNIXオペレーティング・システムでは、これにより、適切な所有者およびグループが新しいOracle Fusion Middleware 12cのファイルおよびディレクトリに確実に適用されます。

2.4.3 Oracle Fusion Middlewareをホストするデータベースがサポートされていることの確認

Oracle Fusion Middleware 12cを実行する前に、サポートされているOracleデータベースを必要なスキーマで構成しておく必要があります。

アップグレード時にOracle Databaseの要件を理解していること、また、Oracle Fusion Middlewareをホストするデータベースがサポートされていることを確認し、アップグレードを実行するのに十分な空き領域を確保していることを前提としています。詳細は、12c (12.2.1.1)の動作保証マトリックスを参照してください。

2.4.4 JDKがこのリリースのOracle Fusion Middlewareで動作保証されていることの確認

汎用インストーラを使用してOracle Fusion Middleware製品をインストールするには、サポートされているJDKをシステムにダウンロードしてインストールする必要があります。

このドキュメントが公開された時点で、動作保証されたJDKは1.8.0_51です。

必要なJDKをダウンロードするには、ブラウザを使用して次のURLにアクセスし、Java SE JDKをダウンロードします。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

JDKは、必ずOracleホーム以外にインストールしてください。Oracle Universal Installerでは、指定されたOracleホーム・ディレクトリが空であることを検証するため、空のディレクトリを指定するまでインストールは先に進みません。Oracleホームの下にJDKをインストールすると、その後の操作で問題が発生することがあります。したがって、JDKは/home/oracle/products/jdkディレクトリにインストールすることをお薦めします。

汎用インストーラとプラットフォーム固有のインストーラとの相違点の詳細は、Oracle Fusion Middlewareダウンロード、インストール、構成のREADMEファイルの汎用ディストリビューションとプラットフォーム固有のディストリビューションとの違いに関する項を参照してください。

2.5 使用していないデータのパージ

アップグレード前に使用していないデータをパージし、パージ手順を整えておくと、アップグレード・プロセスを最適化できます。

注意:
大量のデータをパージする必要がある場合は、表のパーティション化またはその他のデータ最適化方法の採用を検討してください。スクリプトを使用した大量データの削除はパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。パージおよびパーティション化の方法の開発およびデータベース増分管理戦略の策定を参照してください。

コンポーネントによっては、自動化されたパージ・スクリプトが付属しています。パージ・スクリプトを使用している場合は、パージが完了するまで待機してからアップグレード・プロセスを開始します。アップグレード・アシスタントを使用してスキーマをアップグレードしている間に、パージ・スクリプトが実行されていると、アップグレードが失敗する可能性があります。

2.6 サーバーでのエディションベース再定義用のエディションの作成

エディションベース再定義(EBR)対応のスキーマをアップグレードする前に、データベース・サーバーに接続し、12c用のエディションをデータベース・サーバーで作成する必要があります。

エディションベース再定義を使用すると、アプリケーションが使用中でも、アプリケーションのデータベース・オブジェクトをアップグレードできるようになるため、停止時間をゼロまたは最小限に抑えることができます。これを実現するには、エディションと呼ばれるプライベート環境でデータベース・オブジェクトを変更(再定義)します。すべての変更が加えられ、テストが完了している場合にのみ、アプリケーションの新しいバージョンをユーザーが使用できるようにします。

注意:
このタスクは、DBA権限を持つOracle Databaseユーザーが実行する必要があります。

エディションベース再定義(EBR)対応のスキーマをアップグレードする前に、データベース・サーバーに接続し、12c用のエディションをデータベース・サーバーで作成する必要があります。12c用の新しいエディションは、既存の11gまたは12cのエディションの子である必要があります。

データベース・サーバーでエディションを作成するには、SYSユーザー(またはDBA権限を持つ別のOracleユーザー)としてログインして次のコマンドを入力します。

create edition Oracle_FMW_12_2_1 as child of Oracle_FMW_11_1_1_7_0;

Oracle_FMW_11_1_1_7_0は、11.1.1.7スキーマの作成時にRCU 11.1.1.7で指定したサンプルのエディション名です。必ずエディションの作成時に使用した実際の名前を指定してください。

エディションが正常に作成されると、次のメッセージが表示されます。

Edition created.

アップグレード中、再構成ウィザードを起動して既存のドメインを再構成するように求められます。再構成ウィザードの実行前に、データベースのデフォルト・エディションを指定する必要があります。次のSQLを使用して、データベースのデフォルト・エディション名を手動で設定します。

ALTER DATABASE DEFAULT EDITION = Oracle_FMW_12_2_1;

2.7 アップグレード・アシスタントを実行するSYSDBA以外のユーザーの作成

アップグレード・アシスタントを実行するために、FMWというSYSDBA以外のユーザーを作成することをお薦めします。FMWユーザーには、スキーマの変更に必要な権限がありますが、管理者権限をすべて持っているわけではありません。

SYSDBAは管理権限であり、データベースの作成、起動、停止、バックアップまたはリカバリなどの高レベルの管理操作を実行するために必要となります。SYSDBAシステム権限は、全権限を持つデータベース管理者のためのものです。SYSDBA権限で接続する場合、デフォルト・スキーマには接続しますが、一般にユーザー名に関連付けられたスキーマには接続しません。SYSDBAの場合、そのスキーマはSYSです。デフォルト・スキーマへのアクセス権は非常に強力な権限になる可能性があります。たとえば、ユーザーSYSとして接続すると、データ・ディクショナリ表に対して無制限の権限を保有します。したがって、スキーマをアップグレードするためにSYSDBA以外のユーザーを作成することをお薦めします。このトピックで示した権限は、アップグレード・アシスタントを起動する前に付与する必要があります。

注意:
v$xatrans$表は、デフォルトでは存在しません。ユーザーの作成前に、XAVIEW.SQLスクリプトを実行してこの表を作成する必要があります。さらに、Oracle Identity Managerについてのみ、v$xatrans$表での権限付与が必要です。構成にOracle Identity Managerが必要ない場合またはv$xatrans$表がない場合は、スクリプトから次の行を削除します。

grant select on v$xatrans$ to FMW with grant option;

次の例では、welcome1がパスワードです。権限を付与する際には、必ず実際のパスワードを指定してください。

create user FMW identified by welcome1;
grant dba to FMW;
grant execute on DBMS_LOB to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_OUTPUT to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_STATS to FMW with grant option;
grant execute on sys.dbms_aqadm to FMW with grant option;
grant execute on sys.dbms_aqin to FMW with grant option;
grant execute on sys.dbms_aqjms to FMW with grant option;
grant execute on sys.dbms_aq to FMW with grant option;
grant execute on utl_file to FMW with grant option;
grant execute on dbms_lock to FMW with grant option;
grant select on sys.V_$INSTANCE to FMW with grant option;
grant select on sys.GV_$INSTANCE to FMW with grant option;
grant select on sys.V_$SESSION to FMW with grant option;
grant select on sys.GV_$SESSION to FMW with grant option;
grant select on dba_scheduler_jobs to FMW with grant option;
grant select on dba_scheduler_job_run_details to FMW with grant option;
grant select on dba_scheduler_running_jobs to FMW with grant option;
grant select on dba_aq_agents to FMW with grant option;
grant execute on sys.DBMS_SHARED_POOL to FMW with grant option;
grant select on dba_2pc_pending to FMW with grant option;
grant select on dba_pending_transactions to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_FLASHBACK to FMW with grant option;
grant execute on dbms_crypto to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_REPUTIL to FMW with grant option;
grant execute on dbms_job to FMW with grant option;
grant select on pending_trans$ to FMW with grant option;
grant select on dba_scheduler_job_classes to fmw with grant option;
grant select on SYS.DBA_DATA_FILES to FMW with grant option;
grant select on SYS.V_$ASM_DISKGROUP to FMW with grant option;
grant select on v$xatrans$ to FMW with grant option;
grant execute on sys.dbms_system to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_SCHEDULER to FMW with grant option;
grant select on dba_data_files to FMW with grant option;
grant execute on UTL_RAW to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_XMLDOM to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_APPLICATION_INFO to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_UTILITY to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_SESSION to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_METADATA to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_XMLGEN to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_DATAPUMP to FMW with grant option;
grant execute on DBMS_MVIEW to FMW with grant option;
grant select on ALL_ENCRYPTED_COLUMNS to FMW with grant option;
grant select on dba_queue_subscribers to FMW with grant option;
grant execute on SYS.DBMS_ASSERT to FMW with grant option;

注意:

Oracle Database 11.2.0.3のデータベース・ユーザーのみ: アップグレードを開始する前に、Oracle Patch 13036331を適用する必要があります。My Oracle Supportにアクセスしてパッチをダウンロードします。

このパッチを適用しない場合、一部のスキーマについて追加で権限を付与する必要があります。

3 Oracle GoldenGate Studioアップグレードの実行

この章では、Oracle Business Intelligenceをリリース12.2.1.0.0からリリース12.2.1.1.0にアップグレードする手順について説明します。アップグレードは、インプレースで実行されます(つまり、アップグレード操作は既存の12.2.1ドメインに対して実行されます)。

大まかなアップグレード手順は次のとおりです。

- Oracle GoldenGate Studioリリース12.2.1.1のインストール

- アップグレード・アシスタントによるスキーマのアップグレード
アップグレード・アシスタントを実行して12.2.1.0.0ドメイン内のスキーマをすべて12.2.1.1.0にアップグレードします。

3.1 Oracle GoldenGate Studioリリース12.2.1.1のインストール

Oracle GoldenGate Studioをインストールするには、次のようにします。

1. 12.2.1.1製品ディストリビューションをインストールするターゲット・システムにサインインします。

2. Oracle Technology NetworkまたはOracle Software Delivery Cloudからターゲット・システムにOracle GoldenGate Studioのインストール・ファイルをすべてダウンロードします。ディストリビューション・ファイルの名前はfmw_12.2.1.1.0_oggstudio_generic.jarです。

3. 次のコマンドを入力してインストール・プログラムを起動します。
UNIXオペレーティング・システムの場合:

$JDK_HOME/bin/java [-d64] -jar <distribution_file_name>.jar

注意:
HP-UX Itaniumシステムを使用している場合のみ、"-d64"フラグを使用します。

Windowsオペレーティング・システムの場合:

%JDK_HOME%\bin\java -jar <distribution_file_name>.jar

4. UNIXオペレーティング・システムでは、このホストにOracle製品をインストールするのが初めての場合、「Installation Inventory Setup」画面が表示されます。
中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択したオペレーティング・システムのグループ名に、中央インベントリの場所への書込み権限があることを確認し、「Next」をクリックします。

注意:
「Installation Inventory Setup」画面は、Windowsオペレーティング・システムでは表示されません。

5. 「Welcome」画面で、情報を検討して前提条件をすべて満たしていることを確認し、「Next」をクリックします。

6. 「Auto Updates」画面で、「Skip Auto Updates」を選択し、「Next」をクリックします。

- Skip Auto Updates: この時点で、ソフトウェア更新がないかシステム・チェックしない場合。

- Select patches from directory: パッチ・ファイルをダウンロードした場合、ローカル・ディレクトリに移動します。

- Search My Oracle Support for Updates: My Oracle Supportアカウントを持っている場合、ソフトウェア更新を自動的にダウンロードします。Oracle Supportの資格証明を入力する必要があり、「Search」をクリックします。インストーラがMy Oracle Supportにアクセスするようにプロキシ・サーバーを構成するには、「Proxy Settings」をクリックします。「Test Connection」をクリックして接続をテストします。

7. 「Installation Location」画面で、Oracleホーム・ディレクトリの場所を指定して「Next」をクリックします。

注意:

Oracle GoldenGate StudioをインストールするOracleホーム・ディレクトリが空であることを確認します。

Oracle Fusion Middlewareのディレクトリ構造の詳細は、Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニングのインストールおよび構成のディレクトリの選択を参照してください。

8. 「Installation Type」画面で、Complete Installを選択します。

9. 「Prerequisite Checks」画面では、ホスト・コンピュータが分析され、オペレーティング・システムの特定の前提条件が満たされていることが確認されます。
前提条件チェックに失敗すると、画面の下部にエラー・メッセージが表示されます。エラーを修正してから「Rerun」をクリックして再試行します。

エラー・メッセージまたは警告メッセージを無視してインストールを続行するには、「Skip」をクリックしますが、この方法はお薦めしません。

10. 「Installation Summary」画面で、選択したインストール・オプションを確認します。
これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存するには、「Save Response File」をクリックして、レスポンス・ファイルの場所と名前を入力します。レスポンス・ファイルは、サイレント・インストールに使用できます。「Install」をクリックします。

11. 「Installation Progress」画面で、プログレス・バーが100%を示したら、「Next」をクリックします。

12. 「Installation Complete」画面に、インストール場所とインストールされた機能セットが表示されます。この画面の情報を確認し、「Finish」をクリックしてインストーラを閉じます。

3.2 アップグレード・アシスタントによるスキーマのアップグレード

アップグレード・アシスタントを実行して12.2.1.0.0ドメイン内のスキーマをすべて12.2.1.1.0にアップグレードします。

12.2.1.0.0リポジトリ・スキーマをアップグレードするには、次のようにします。

1. 次のコマンドを入力して12.2.1.1 Oracleホームからアップグレード・アシスタントを実行します。
UNIXオペレーティング・システムの場合:

$Oracle_Home/oracle_common/upgrade/bin/ua

Windowsオペレーティング・システムの場合:

%Oracle_Home%\oracle_common\upgrade\bin\ua.bat

2. 「Welcome」画面に、アップグレード・アシスタントの概要と重要なアップグレード前タスクに関する一部の情報が表示されます。「Next」をクリックします。
アップグレード・アシスタントの使用方法の詳細は、アップグレード・アシスタントの画面で「Help」をクリックします。

3. 「Selected Schemas」画面で、「Individually Selected Schemas」を選択します。このオプションにより、アップグレードの対象とするスキーマのみを選択できるようになります。「Next」をクリックします。

4. 「Available Components」画面で、「Oracle GoldenGate Studio」を選択し、「Next」をクリックします。

5. 「Prerequisites」画面で、チェック・ボックスをすべて選択して前提条件を満たしていることを確認します。「Next」をクリックします。

注意:
アップグレード・アシスタントでは、前提条件が満たされているかどうかを検証しません。

6. OGGSTUDIOスキーマ画面で、スキーマを作成または削除する接続資格証明を指定します。
サービス名およびデータベース管理者アカウント(OGGSTUDIOスキーマが含まれるデータベースのDBAユーザー名およびパスワード)を指定し、「Connect」をクリックします。

注意:

SYSDBAをデータベース・ユーザー名として使用しないでください。

7. 選択したスキーマのスキーマ・ユーザー名およびパスワードを指定します。
「Connection to database successfully completed」というメッセージが表示されたら、「Next」をクリックします。

8. Studioオプション画面で、「Upgrade topology and security metadata」および「Use AES-128 encryption algorithm」を選択します。「Next」をクリックします。

注意:

「Use AES-128 encryption algorithm」を選択しない場合、AES-256がアップグレード用の暗号化アルゴリズムとして使用されます。

9. 「OGG Studio Supervisor」画面で、アップグレードするOGGリポジトリのスーパーバイザ資格証明を指定して「Next」をクリックします。

10. 「Examine」画面には、アップグレード・アシスタントが各コンポーネントを調査してコンポーネントがアップグレードできる状態にあることを確認しているときのステータスが表示されます。ステータスが「ready for upgrade」の場合、「Upgrade」をクリックします。
リポジトリ・バージョンが現在のリポジトリと同じ場合、ステータスは「upgrade not required」となります。

11. 「Upgrade Summary」画面で、ツリーを展開し、選択したオプションの概要を確認します。
ソース・バージョンとターゲット・バージョンを見直し、どちらのバージョンも正しいことを確認してからアップグレードを続行します。

レスポンス・ファイルには、アップグレード・アシスタントのグラフィカル・ユーザー・インタフェースから入力した情報がすべて収集されて格納されるため、後でサイレント・アップグレードを実行できます。サイレント・アップグレードでは、アップグレード・アシスタント・ウィザードが実行するのとまったく同じ機能を実行しますが、データを手動で再入力する必要がありません。これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存するには、「Save」をクリックして、レスポンス・ファイルの場所と名前を指定します。

「Upgrade」をクリックして、アップグレード・プロセスを開始します。

12. 「Upgrade Progress」画面に、アップグレード・プロセスのステータスとアップグレード成功後のコンポーネントの予測されるターゲット・バージョンが表示されます。「Next」をクリックします。

注意:
アップグレード・アシスタントによるアップグレードは、時間に余裕をもって実行してください。間違いなく必要である場合以外は、アップグレード操作を取り消さないでください。取り消すと、不安定な環境になる可能性があります。

コンポーネントが正常にアップグレードされない場合は、アップグレード・アシスタントのログ・ファイルを調べて詳細を確認します。

13. アップグレードに成功すると、「Upgrade Success」画面が表示されます。「Close」をクリックしてアップグレードを完了し、ウィザードを閉じます。
Post-Upgrade Actionsウィンドウには、新しいインストールでコンポーネントを機能させるために実行する必要がある手動タスクが表示されます。これは、コンポーネントにアップグレード後手順がある場合にのみ表示されるオプション・ウィンドウです。

14. アップグレードに失敗すると、「Upgrade Failure」画面が表示されます。この画面には、1つ以上のコンポーネントのアップグレードが失敗したことが表示されます。今回、そのコンポーネントはアップグレードできませんでした。
「View Log」をクリックしてエラーを表示し、トラブルシューティングします。

アップグレード前の環境で問題を修正してから、再度アップグレード・アシスタントを起動します。バックアップ(必ず別の場所に元のバックアップ・ファイルを保存すること)からアップグレード前の環境をリストアして問題を修正し、アップグレード・アシスタントを再起動してください。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。