Oracle® Fusion Middleware

Oracle WebCenter Sitesリリース・ノート

12c (12.2.1.1)

E77363-02(原本部品番号:E71628-02)

2016年7月

WebCenter Sitesの使用時に生じる可能性のある一般的な問題と制限について説明します。いくつかの問題については、回避策が示されています。さらに、このドキュメントには、新機能、非推奨の機能、Oracleサポートおよび製品ドキュメントに関する情報も記載されています。

Oracle Fusion Middleware Oracle WebCenter Sitesリリース・ノート 12c (12.2.1.1)

E77363-02

Copyright ©2012, 2016, Oracle and/or its affiliates All rights reserved.

原本著者: Debosri Brahma

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

第I部 概要

1 新機能および動作保証

- 1.1 新機能

- 1.2 このマニュアルの目的

- 1.3 システム要件と仕様

- 1.4 非推奨の機能

- 1.5 動作保証情報

- 1.6 製品ドキュメント

- 1.7 Oracleサポート

- 1.8 必要なパッチのダウンロードおよび適用

- 1.9 ライセンス情報

第II部 Oracle WebCenter Sitesコンポーネントに関連する問題

2 一般的な問題および回避策

- 2.1 A/Bテスト

- 2.2 アクセシビリティ

- 2.3 管理インタフェース

- 2.4 API

- 2.5 承認

- 2.6 AssetCache

- 2.7 認証

- 2.8 バルク・アプルーバ・ユーティリティ

- 2.9 キャッシング: inCache

- 2.10 キャッシング: Satellite Server

- 2.11 CKEditor

- 2.12 クラスタ

- 2.13 Contributorインタフェース

- 2.14 開発者ツール

- 2.15 Engage

- 2.16 フレックス・アセット

- 2.17 イメージ最適化

- 2.18 インストール

- 2.19 ロギング

- 2.20 モビリティ

- 2.21 プロキシ・アセット

- 2.22 パブリッシュ

- 2.23 REST API

- 2.24 リビジョン・トラッキング

- 2.25 Satellite Server

- 2.26 検索

- 2.27 共有ファイル・システム(NIO)

- 2.28 サイト・キャプチャ

- 2.29 サイト・ナビゲーション

- 2.30 Sites Explorer

- 2.31 スタート・メニュー

- 2.32 システム・ツール

- 2.33 タグ

- 2.34 ユーザー・インタフェースのカスタマイズ

- 2.35 アップグレード

- 2.36 バニティURL

- 2.37 Visitor Services

- 2.38 WEM管理インタフェース

- 2.39 WEMフレームワーク

- 2.40 ワークフロー

- 2.41 XMLPost

3 制限

- 3.1 A/Bテスト

- 3.2 API

- 3.3 アセット・タイプ名の制限

- 3.4 ブラウザのサポート

- 3.5 BulkLoaderおよびBulkApprover

- 3.6 CatalogManager

- 3.7 CatalogMover

- 3.8 コレクション

- 3.9 コンテンツ・タグ

- 3.10 Contributorインタフェース

- 3.11 データベース

- 3.12 開発者ツール

- 3.13 WebCenter Sitesのインストール

- 3.14 ローカライズ

- 3.15 ページ・キャッシュ: inCache

- 3.16 パブリッシュ

- 3.17 REST API

- 3.18 Satellite Server

- 3.19 検索

- 3.20 サイト・キャプチャ

- 3.21 Sites Explorer

- 3.22 サイト管理

- 3.23 タグ

- 3.24 テンプレート、サイト・エントリおよびCS要素

- 3.25 バニティURL

- 3.26 WebCenter Content統合

4 構成の問題および回避策

5 デモ目的専用

6 ドキュメントの訂正箇所

- 6.1 Oracle WebCenter Sites: Visitor Services Java APIリファレンスにキャッシュ・ツール・リソースがない

- 6.2 getAggregatedProfile APIメソッドのupdatedパラメータ

- 6.3 Visitor Servicesサンプル・コード

はじめに

このドキュメントでは、Oracle WebCenter Sites 12.2.1.1.0のすべての既知の問題および回避策について説明します。

対象読者

このドキュメントは、Oracle WebCenter Sites 12.2.1.1.0のすべてのユーザーを対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティへの取り組みについては、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)にアクセスしてください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、聴覚に障害があるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、次のOracleドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareドキュメント・ライブラリ12c (12.2.1.1.0)

- Oracle Technology Network
http://www.oracle.com/technetwork/index.html

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

第I部 概要

この部では、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebCenter Sitesリリース・ノート リリース12.2.1.1.0』の概要を説明します。ここには、「新機能および動作保証」の章が含まれています。

1 新機能および動作保証

この章では、新機能、非推奨の機能、動作保証およびサポート情報について説明します。

トピック

- 新機能

- このドキュメントの目的

- システム要件と仕様

- 動作保証情報

- 非推奨の機能

- 製品ドキュメント

- Oracleサポート

- 必要なパッチのダウンロードおよび適用

- ライセンス情報

1.1 新機能

リリース12.2.1.1.0で追加された新機能の詳細は、Oracle WebCenter Sitesの新機能を参照してください。

1.2 このマニュアルの目的

このマニュアルには、Oracle WebCenter Sites リリース12.2.1.1.0のリリース情報が含まれています。このマニュアルでは、Oracle WebCenter Sitesに実際に搭載されている機能とマニュアルに記載されている機能との相違点について説明します。

製品をインストールまたは操作する前に、その内容を確認することをお薦めします。

1.3 システム要件と仕様

Oracle WebCenter Sitesのインストールおよび構成を正常に完了するには、インストール前にハードウェアおよびソフトウェアの前提条件の要件を満たす必要があります。

詳細は、Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様を参照してください。

1.4 非推奨の機能

次の機能は、このリリースでは非推奨になりました。

- Hello Asset World、Burlington Financials、GE Lightingsなどのレガシー・サイト。

- ページ・デバッガ

- SOAPベースのWebサービス

- WebCenter Sites Analytics 2.5

- WebCenter Sites GadgetsおよびGadget Server

- WebCenter Sites Content Integration Platform - EMC Documentum

- WebCenter Sites Content Integration Platform Filesystem

- WebCenter Sites Content Integration Platform Sharepoint

- WebCenter SitesとEndecaの統合

- WebCenter SitesのJanrain統合

- Community/GadgetsでのWebCenter Sitesのネイティブ認証

- WebCenter Sites Netomat Mobility Server

1.5 動作保証情報

Oracle WebCenter Sites 12c (12.2.1.1.0)の最新の動作保証情報は、Oracle Fusion Middlewareサポートされるシステム構成に関するページで確認できます。

1.6 製品ドキュメント

開発者の情報については、Oracle WebCenter Sitesでの開発のWebCenter Sitesでの開発の概要を参照してください。

管理者の情報については、Oracle WebCenter Sitesの管理のOracle WebCenter Sitesの概要を参照してください。

ユーザーの情報については、Oracle WebCenter Sitesの使用のOracle WebCenter Sitesの概要を参照してください。

プロパティの情報については、Oracle WebCenter Sitesプロパティ・ファイル・リファレンスのOracle WebCenter SitesのJSONプロパティ・ファイルを参照してください。

1.7 Oracleサポート

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Support (https://support.oracle.com)にアクセスして電子サポートを受けることができます。

1.8 必要なパッチのダウンロードおよび適用

Oracle WebCenter Sites リリース12.2.1.1.0をインストールおよび構成した後、特定の既知の問題に対応するために追加パッチが必要な場合があります。

次の手順を実行して、パッチを取得します。

1. My Oracle SupportのWebサイト(https://myoraclesupport.com/)にログインします。

2. 「パッチと更新版」タブをクリックします。

3. 「パッチ検索」領域を使用してパッチを検索します。

4. 「パッチ検索結果」ページで、パッチを選択し、「ダウンロード」をクリックしてパッチをダウンロードします。

5. パッチに含まれるREADMEファイルの手順に従って、パッチをインストールします。

1.9 ライセンス情報

Oracle Fusion Middlewareのライセンス情報は、次の場所で入手可能です:

Oracle® Fusion Middlewareライセンス情報ユーザー・マニュアル

第II部 Oracle WebCenter Sitesコンポーネントに関連する問題

この部では、Oracle WebCenter Sitesのコンポーネントに関連する問題について説明します。この部は、次の章で構成されています。

- 一般的な問題と回避策

- 制限

- 構成の問題と回避策

- ドキュメントの訂正箇所

2 一般的な問題および回避策

この章では、一般的な問題および回避策について説明します。

トピック

- A/Bテスト

- アクセシビリティ

- 管理インタフェース

- API

- 承認

- AssetCache

- 認証

- バルク・アプルーバ・ユーティリティ

- キャッシング: inCache

- キャッシング: Satellite Server

- CKEditor

- クラスタ

- Contributorインタフェース

- 開発者ツール

- Engage

- フレックス・アセット

- イメージ最適化

- インストール

- ロギング

- モビリティ

- プロキシ・アセット

- パブリッシュ

- REST API

- リビジョン・トラッキング

- Satellite Server

- 検索

- 共有ファイル・システム(NIO)

- サイト・キャプチャ

- サイト・ナビゲーション

- Sites Explorer

- スタート・メニュー

- システム・ツール

- タグ

- ユーザー・インタフェースのカスタマイズ

- アップグレード

- バニティURL

- Visitor Services

- WEM管理インタフェース

- WEMフレームワーク

- ワークフロー

- XMLPost

2.1 A/Bテスト

- A/Bテストが実行されるページが変更されて再公開されると、A/BテストでバリアントAに対する正しい新規データが示されます。バリアント・ページの差分が該当しなくなるようなページの変更が行われた場合は、バリアントは期待どおりに正しく表示されません。

- A/Bテストでは使用されるが、他では使用されないテンプレート・アセットは削除できます。ただし、A/Bテストの差分に使用されているテンプレートを削除すると、A/Bテストで意図していたコンテンツがサイトの訪問者に表示されません。

- A/Bテストの実行時、ベース・ページを変更し、公開できます。この変更によって、テスト・バリアントが正しく出力されず、テスト結果が警告なしで無効になることがあります。したがって、A/Bテストの対象になっている間はページを変更しないことをお薦めします。

2.2 アクセシビリティ

Contributorインタフェースで、JAWSアクセシビリティ・リーダーはPulldown、UploaderおよびtypeAhead属性エディタを使用するフレックス・アセットのフィールド名を読み上げません。さらに、リーダーは「ワークフロー・ステータス」画面のすべてのフィールド名は読み上げません。最後に、リーダーは日付ピッカー属性エディタを使用する複数値日付フィールドのフィールド名を読み上げません。

2.3 管理インタフェース

- システム・ツールからダウンロードしたログ・ファイルには、cas.logの情報が含まれません。

- 「リフレッシュ」を右クリックしても、「スレッド情報」、サイト情報および「DB情報」のページはリフレッシュされません。

- ログ・ビューアでログを表示しようとすると、メッセージ「エラーが発生しました。」が表示されますが、ログは空です。

- 「DB情報」の表情報を表示する権限が不十分な場合、アクセスは許可されていませんというメッセージが複数回表示されます。

- 実行するテストのタイプを変更しないと、ファイル・システムのテストを複数回実行できません。

- システム・ツールのファイル・システムのテスト情報は、Internet Explorerではグラフ形式で表示されません。このグラフを表示するには、Firefoxを使用します。

- WebCenter Sitesが階層LDAPを使用するように構成されているときに、ユーザーが管理サイトへのアクセス権のみを持っていて、管理インタフェースにログインすると、ツリー・タブには複数のタブがロードされて表示されますが、それらのタブはすべて空になります。

2.4 API

- ics.CommitBatchedCommands()が正しいステータスを返さないか、すべての状況においてerrno変数を適切に設定しません。

- JSP処理で空白が追加されます。

- ページまたはコレクションではないアセットでasset:export / asset.exportタグを使用すると、出力されるXMLに無名のアソシエーションに関する情報が含まれません。

- アセットの特定のリビジョンを削除するXMLタグASSET.DELETEREVISIONの実行に失敗します。JSPバリアントasset:deleterevisionを使用する必要があります。

- 大/小文字を区別するデータベースの場合、大/小文字の区別をfalseに設定しても、検索問合せの大/小文字の区別は無効化されません。

2.5 承認

- Contributorインタフェースで右クリックを使用してサイト・プランを承認しても、承認にスロット・アセットが含まれません。スロットを含むページは、個別に承認する必要があります。

- 推奨またはプロモーションが承認されたとき、依存関係としてセグメントが表示されません。

2.6 AssetCache

- リビジョン・トラッキングされているアセットを削除すると、アセットの初期調査において、AssetCacheに表示されるこのアセットの更新時間および有効な依存関係は不正確です。

- 5MBよりも大きいBLOBをアップロードすると例外が発生しますが、無視しても問題ありません。
AssetCacheでコピーのための<Assettype ID>のシリアライズ/デシリアライズ中にエラーが発生しました

- <render:LogDep>によって、リンクされていないキャッシュが行われる可能性があります。認識されないrendermodeが渡された場合、システムはページをキャッシュしますが、依存関係をログに記録しません。これにより、依存関係が存在しないために、どのようにしてもページがフラッシュされなくなります。

- 次のような警告メッセージがログに表示される場合があります: diskStorePathを使用してCacheManagerの新しいインスタンスを作成しています。このメッセージは無視しても問題ありません。

2.7 認証

WebCenter SitesをWebLogic Server埋込みLDAPと統合すると、WEM管理インタフェースのサイト・ユーザーの管理ページで以前に割り当てられていたユーザーのリストに影響することがあります。この表示の問題は、機能には影響しません。以前に割り当てられていたユーザーはサイトに正常にログインできます。

2.8 バルク・アプルーバ・ユーティリティ

バルク・アプルーバ・ユーティリティの実行で、ログイン資格証明をbulkapprove.iniファイルにプレーン・テキストで含める必要がなくなりました。ユーティリティでコマンドラインの引数として資格証明を受け入れるようになりました。次に例を示します。

BulkApprover <config=...> <action=initialize,notify,approve,mark_publish> <output_file=xxx> <target_list=...> <username=...> <password=...>

target_list=<...>[optional, overrides approvalTargetList

2.9 キャッシング: inCache

キャッシュの使用が増えると、キャッシュ内の実際のアイテム数が同じ場合でも、ディスク格納サイズは大きくなり続けます。

2.10 キャッシング: Satellite Server

- Satellite Serverでキャッシュされる予定がないBLOBは、sscachedir/uncachedblobの下に追加されます。このディレクトリは、BLOBがSatellite Serverにキャッシュされない場合に大きくなります。このディレクトリのコンテンツはいつでも安全に削除できます。手動で削除するか、またはFlushServerのresetコールを使用して削除できます。

注意:
FlushServerのresetコールは、Satellite Serverからすべてのキャッシュを消去します。

- テンプレート・バリアントに基づくページは、最初のリクエスト時はリモートのSatellite Serverでキャッシュされません。

2.11 CKEditor

CKEditorで外部リンクを作成する際、ターゲットが"not set"、"frame"または"Same Window (_self)"に設定されている場合、フレームに"Loading"メッセージが表示されます。

2.12 クラスタ

ユーザーがWebCenter Sitesクラスタ環境に正常にログインした後、チケットが無効であるか、すでに期限切れであるというエラー・メッセージがsites.logファイルに表示されます。このメッセージは機能に影響せず、無視してかまいません。

2.13 Contributorインタフェース

- Contributorインタフェースの新規ウィンドウでページをプレビューする場合、まずリクエストのラッパー要素が確認されます。この要素が使用可能でない場合、管理インタフェースでサイトに対して構成されているデフォルトのラッパー要素がページで使用されます。

- スロットのスワッピング中にテンプレートの互換性の問題でエラーが発生すると、元のスロットのコンテンツが消去されます。リフレッシュするか、保存を取り消して、前に保存した状態に復帰してください。

- 開発者ツールを使用してインポートしたサイトのツリーには、ブックマークが表示されません。これを解決するには、管理インタフェースでブックマーク・ツリー・タブを編集してから保存します。

- ドッキングされた検索からドラッグ・アンド・ドロップするとき、アバター・ウィンドウ(アセット名が青で表示されます)が検索の後ろに隠れる傾向があります。

- サイト・プラン・ツリーへのページのドラッグ・アンド・ドロップはサポートされていません。そのようにすると、ツリー・ノードのインジケータが回転しますが、結果が返されません。このとき、もう応答していないサイト・プラン・ツリーのノードから開始されたアクションを除いて、他の操作は続行できます。

- ベーシック・アセットの場合、大きい(64MB超)ファイルのアップロードでは進捗バーが正確に表示されません。

- bs.security=trueを設定すると、WebモードまたはプレビューでBLOBのレンダリングが失敗します。

- bs.security=trueを設定すると、BLOBが作成画面に正確にレンダリングされませんが、調査は適切に表示されます。

- レイアウト選択テンプレートは、Contributorインタフェースでプロキシ・アセットの一部として追加したビデオの後ろに表示されます。

- 値が空の日付ピッカーは、Webモードでは機能しません。

- Webモードでは、「レイアウトの変更」オプションで選択したレイアウトは、アセットを保存しない場合でもブラウザで保持されます。

- スロットの表示に対する変更は、Webモードでのアセットのコピー操作ではコピーされません。

- Contributorインタフェースで右から左(RTL)の方向を使用する場合、ナビゲーション・ペイン・ツリーでコンテキスト・メニューとサブメニューが重なり合うことがあります。さらに、「コンテンツ」メニューのサブメニュー・オプションが完全に表示されないことがあります

2.14 開発者ツール

- 既存の要素オプションを使用してテンプレートを作成すると、指定した要素が存在しない場合は空のテンプレートがWebCenter Sitesに作成されますが、これをエクスポートすることはできません。

- エクスポートするファイルのファイル名の長さがオペレーティング・システムのファイル名制限を超える場合、そのファイルはエクスポートできません。これは、アップロードしたBLOBのファイル名が長すぎる場合に発生することがあります。

- リソースをインポートする順序に注意する必要があります。すべての開発者がそれぞれのシステムに"Bを指し示すA"がある場合を考えてみます。このとき、ある開発者が、Cを指し示すようにAを変更してBを削除したとします。他の開発者がAの前にBを同期化する場合、参照されているアセットを削除できないため、インポートに失敗します。

- インポート中に、索引付けデータの例外が発生する場合があります。これは、検索索引にのみ影響し、実際のデータ・インポートには影響しません。必要に応じて、影響があったアセット・タイプの索引付けを、インポート後に再実行してください。

- スラッシュまたはカンマを含むfw_uidsがあるリソースは、エクスポートできません。

- ロケール階層情報は、エクスポートした階層DimensionSetでは保持されません。回避策として、インポート後に階層情報を手動で構成します。

- SiteCatalogリソースには、ElementCatalogリソースに対する依存関係が含まれません。現時点では、これらを手動でエクスポート/インポートする必要があります。

- セグメント基準に文字列値の履歴定義が含まれている場合は、セグメント・アセットのインポートに失敗します。

- リモート・インスタンスに接続する際、存在しない場所がプロジェクトWEB-INFフォルダによって指し示されます。その結果、コード補完が機能しません。この問題の回避策として、リモート接続で作業する際にローカルjar / tldにマップします。

- ElementCatalogエントリが既存のElementCatalogエントリの名前で作成されている場合、JSPが新しい空のJSPでオーバーライドされます。

2.15 Engage

- 推奨アセットにセグメントを追加するには、管理インタフェースで提供されるアセット・フォーム機能を有効にするかわりに、Contributorインタフェースでフォームを使用することをお薦めします。Contributorインタフェースでアセットの作成フォームは「コンテンツ」→「新規」メニューを選択して作成できます。このフォームには「検索」/「ツリー」タブを使用してアクセスできます。

- 管理インタフェースの推奨アセットの作成からアクセスできる「選択したセグメントの追加」オプションの問題で、アセット・フォームを有効にすると、セグメントを追加できない場合があります。(「選択したセグメントの追加」オプションは、管理インタフェースの「プロパティ管理」でadvancedUI.enableAssetFormsプロパティをtrueに設定し、サイトに対して「推奨」アセット・タイプを有効にすると使用できます。)

- 推奨の一部であるアセットを評価100に設定すると、そのアセットのみが返されます。

2.16 フレックス・アセット

複数の親を使用する場合は、それらすべてで同一の親選択スタイルを使用する必要があります。

2.17 イメージ最適化

デフォルトのイメージ最適化フィルタではGIFイメージは最適化されません。これはJDKの制限です。GIFイメージを最適化する必要がある場合、カスタムのイメージ最適化APIを実装する必要があります。

2.18 インストール

- インストール時およびインストール後、WebCenter Sitesサーバーの停止でjersey-container-servlet-core-2.9.jarライブラリに関連する例外が表示されることがあります。この例外は停止プロセスを妨げず、無視してかまいません。

- WebCenter Sitesの管理対象サーバーおよび管理サーバーの停止時、管理対象サーバーまたは管理サーバーのログ・ファイルに例外が表示されることがあります。これらの例外は機能に影響せず、無視してかまいません。

2.19 ロギング

- Sites.logおよびcas.logファイルは、Fusion Middleware Controlコンソールに表示されません。

- サイト・キャプチャのODLロギングは、-DuseODL JVM引数なしでは機能しません。

2.20 モビリティ

- 150%を超えて拡大すると、モビリティ・プレビュー・ページが正しくレンダリングされません。

- デバイス名によって識別するためのユーザー・エージェント識別を使用して最も効果的に動作するサンプルが、devices.xmlファイルによって提供されます。粒度を大きくするにはこのファイルを変更します。

2.21 プロキシ・アセット

プロキシ・アセットを含むコンテンツ問合せを作成すると、検索結果にドット(…)のみが表示されます。

2.22 パブリッシュ

- クラスタのパブリッシュ中、パブリッシュ・ステータス画面の進捗バーが、実際の手順とは異なる順序で進捗を表示します。

- ディスクへのエクスポート: 表示テンプレートを変更すると、複数のアセットが公開リストに入ります。これを解決するためのユーティリティについては、テクニカル・サポートにお問い合せください。

- パブリッシュ済の子ページをサイト・プランから削除し、後で親のみをパブリッシュすると、子ページはパブリッシュ先に残されますが、サイト・プランには表示されません。

- パブリッシュ中に作成された一時ファイルは、公開後ファイル・システムに残ります。

- プロモーションに対する依存アセット関係は、パブリッシュ後に失われます。これは、RESTおよび開発者ツールのインポート/エクスポートでも発生します。

- BLOBのパブリッシュ時に、エラー-3100が発生する場合があります。これは無視して問題ありません。

- 管理インタフェースの「パブリッシュ」コンソールで、失敗したパブリッシュ・セッションを削除してもセッションは削除されません。削除したセッションは、引き続き「履歴」タブに表示されます。

- パブリッシャ・ロールのユーザーがページをパブリッシュした場合、「パブリッシュ」画面にページの依存(子)アセットは表示されません。この動作は、承認画面と異なります。承認画面では、ページの承認の依存(子)アセットが表示されます。

2.23 REST API

- RESTコールを行うには、ユーザーはまずCASからマルチチケットを取得します。マルチチケットを受信したら、ユーザーはPOSTリクエストをURL http://<host:port>/sites/wem/service/encrypttokenに送信します。このPOSTリクエストには、ContentTypeヘッダー値applications/x-www-form-urlencodedを含めます。ユーザーは、このコールのレスポンスとしてencryptedtoken値を取得します。REST URLへのすべてのコールで、このencryptedtoken値をリクエストのX-CSRF-Tokenヘッダーの値として含める必要があります。この変更は、AGGREGATED REST APIを除くすべてのRESTコールに適用されます。

- 無効なX-CSRF-Tokenヘッダー値をSatellite ServerへのRESTコールで使用すると、ログイン画面にリダイレクトされます。ただし、チケットを生成して要求された情報を表示するのではなく、リダイレクトに失敗してエラーが表示されます。

- WebCenter Sitesへのログイン中に、ブラウザを介して無効なチケットまたはマルチチケットを使用してサイトへのRESTコールを開始すると、セッション・チケットが使用されるため成功します。

- アセットに対する複数値の関連付けは、保存時と同じ順序で返されます。

- 削除したグループは、セキュリティ構成からは削除されません。グループは、FW_CSSecurityConfig表からエントリを削除することによって手動で削除できます。

- 負荷がかかっている状態でバッファ書込みを使用すると、次の例外が発生する場合があります。データが適切に返されるので、これは無視しても問題ありません。
com.sun.jersey.server.impl.application.WebApplicationImpl onException SEVERE: 内部サーバー・エラーjavax.ws.rs.WebApplicationException: javax.xml.bind.MarshalException

- RESTでのアセット・タイプの作成時、Plural Formは管理インタフェースに反映されず無視されます。

- Applicationオブジェクト・タイプに対するUpdateは、Delete権限も付与されていない場合には機能しません。

- WebCenter Sitesの再起動後の最初の要求がPUTの場合、作成が失敗してエラー500が返されることがあります。

- ナビゲーション・サービスは、ページ・アセット・タイプがサイトに対して有効でない場合、エラー400を返します。

- サイト内のユーザーに割り当てられたロールがREST APIを介して削除されると、エラー403が返されます。

- ナビゲーション・サービスにアクセスするために、ユーザーはRESTAdminグループに属している必要があります。

- アセット・データに対するREST APIでは、属性データがnullの場合に空の文字列が返されることがあります。

- Central Authentication Service (CAS)を介したリモートのSatellite ServerへのREST APIコールは、マルチチケットを取得した後、各RESTコールでそのマルチチケットを使用して行う必要があります。

2.24 リビジョン・トラッキング

- リビジョン・トラッキングされているアセットのバージョンを表示すると、その親が削除されている場合は画面が空白になります。

- チェックアウトへのアクセスが拒否される場合、Contributorインタフェースで「チェックアウト」ボタンをクリックしてもレスポンスはありません。

- リビジョン・トラッキングされているアセットに関連付けられているアセットを削除すると、ロールバック時にすべての関連付けが削除されます。

2.25 Satellite Server

- Apache Webサーバーで実行されるRemote Satellite Serverインスタンスで、キャッシュされないテンプレートに関連する1つ以上の操作が、進行中の別の操作が原因でブロックされることがあります。この操作またはスレッドのブロックはApacheの不具合によるもので、スループットが低下します。この問題は、キャッシュされないテンプレートの数が増えるにつれて悪化します。

- 共存するSatellite Serverを使用してラッパー・ページが呼び出されると、Content-typeヘッダーが失われます。WebCenter Sitesのログにヘッダーはすでにコミットされているため、ヘッダー(ヘッダー名)を設定できませんと記録されます。
回避策として、アプリケーション・サーバーのレスポンス・バッファ・サイズを増やします。

2.26 検索

- Contributorでアセットに複数のタグが割り当てられている場合、詳細検索で正しい結果が返されません。たとえば、アセットに3つのタグが割り当てられ、詳細検索でそのタグの1つに基づいてアセットを検索すると、検索結果が表示されません。

- Contributorで属性に固有の詳細検索を大文字で始めると、詳細検索で結果が表示されません。

2.27 共有ファイル・システム(NIO)

- 共有ファイル・システムが個別のデータベースに格納されるNIO(非ブロッキングI/O)共有ファイル・システムが使用される場合、WebCenter Sitesへの最初のログインで2-5分の遅延が見込まれます。

- 共有ファイル・システムがデータベースで管理される場合、システム情報ツールで使用可能なダウンロード・オプションが機能しません。

2.28 サイト・キャプチャ

- アーカイブ・サイズが大きい場合、アーカイブのダウンロード・アクションがタイムアウトになる場合があります。

- 同一のクローラに重複したスケジュールを組むと、複数のジョブおよびアーカイブが作成されます。クローラごとにスケジュールを1つのみ作成し、重複したジョブおよびアーカイブの作成を回避することをお薦めします。

- 場合によっては、Solaris上のインストールで、開始URIが正しく構成されていないと、ネットワーク・エラーのかわりにHTTPとしてのエラーがレポートされることがあります。開始URIが正しく構成されていることを確認してください。

- サイト・キャプチャは、linked-cache.xmlおよびcas-cache.xmlの2つのキャッシュをWebCenter Sitesと共有します。デフォルト値は、サイト・キャプチャとWebCenter Sitesで同じです。
キャッシュの構成では、サイト・キャプチャはWebCenter Sitesのクラスタ・メンバーとして処理されます。WebCenter Sitesのポートを変更する場合、サイト・キャプチャのポートを更新して一致させる必要があります。WebCenter Sitesをunicastに変更する場合、サイト・キャプチャもunicastに変更する必要があります。

サイト・キャプチャとWebCenter Sitesが異なるマシン上にある場合、timeToLive (ttl)値を調整し、同じクラスタのメンバーのようにする必要があります。

2.29 サイト・ナビゲーション

- 更新したページの再公開時、avisportsのサイト・ナビゲーションには配置されていないページのみ表示されます。サイト・ナビゲーションは、新たに作成されたサイトでは想定どおりに機能します。

- Contributorインタフェースで別のユーザーによってページが編集または表示されているときにページを別のサイト・ナビゲーションに移動すると、正しいデバイス・グループがマルチデバイス・プレビューに正確に反映されない場合があります。

- showparentnodes=falseと設定すると、ツリー内の最後のノードの関連アセットが、ルート・ノードの子として表示されます。

2.30 Sites Explorer

HTTPSを使用するように構成されている場合、Windows 7でOracle WebCenter Sites Explorerを使用することをお薦めします。

2.31 スタート・メニュー

スタート・メニューに21文字よりも多くの文字数が含まれていると、Contributorインタフェースの検索ボックスに適切に表示されません。

2.32 システム・ツール

- ResultSetの「サマリー」画面をリフレッシュしても、適切にリフレッシュされない場合があります。正確なレポートを表示するには、キャッシュごとに個別の画面を使用してください。

- fatwire.logging.cs.xmlロガーをDEBUGレベルに設定すると、サーバーを再起動しないかぎり、管理インタフェースが適切にロードされません。

2.33 タグ

- POSTタグは、USERNAME、PASSWORDまたはLOGOUT属性が渡されると正常に機能しません。ログイン要求およびログアウト要求は、CatalogManagerのかわりに、ポストされているURLに送信されます。回避策の1つとして、このタグが実行される前にログインを実行します。別の方法として、FormPoster APIを直接使用して、ポスト操作を実行できます。

- ResultSetによって返される行が1000行よりも多い場合、SEARCHSTATE.ADDRICHTEXTCONSTRAINTは失敗します。

- 有効なpubidがセッションにない場合、asset:voidタグを使用してページおよびベーシック・アセットを削除することはできません。回避策として、セッションのpubidを"0"に設定し、無効にした後で再度削除します。

2.34 ユーザー・インタフェースのカスタマイズ

LayoutConfig内の左および右のナビゲーション・パネルを切り替えると、Contributorインタフェースでエラーがスローされ、ロードは行われません。

2.35 アップグレード

アップグレード後に、Chromeブラウザで一部のユーザー・インタフェース要素が翻訳不可能な文字列として表示される場合があります。たとえば、WebCenter Sitesユーザー・インタフェースの「ログアウト」ボタンなどです。このような問題を解決するには、サイト・データベースで次のupdate問合せを実行します。

UPDATE SiteCatalog SET resargs1='methods=GET,HEAD,OPTIONS&cs.contenttype=text/javascript' WHERE pagename='fatwire/ui/util/GetSLSObj';

2.36 バニティURL

リリース12.2.1より前は、管理者はweb.xmlファイルを変更してバニティURLを解決するようURLリライタ・フィルタを構成していました。リリース12.2.1では、管理者は、Oracle WebCenter Sitesプロパティ・ファイル・リファレンスのJSONファイル・プロパティの管理で説明されているように、プロパティ管理ツールを使用してwcs_properties.jsonファイルのsite.prefixプロパティを変更して、リライタ・フィルタを構成します。site.prefixプロパティでは、リライタ・フィルタを使用したバニティURLの解決に必要な一意のサイト接頭辞のカンマ区切りのリストを指定します。

2.37 Visitor Services

Visitor Servicesの構成には、プロファイル、アイデンティティおよびアクセス・プロバイダ(オプション)JARファイルが必要です。これらのファイルは、次の方法で作成できます。

- 新しい実装を作成します。詳細は、Oracle WebCenter Sitesでの開発.のWebCenter Sites: Visitor Servicesの開発に関する項を参照してください。

- ディストリビューションに含まれるサンプル・ソースとJavaファイルを変更します。構成ウィザードでサンプル付きオプションを選択してVisitor Servicesをインストールした場合、これらのサンプルJARおよびソース・ファイルはsamplesフォルダにあります。Visitor Servicesをサンプルなしでインストールした場合、これらのJARおよびソース・ファイルについてはOracleサポートに問い合せてください。

2.38 WEM管理インタフェース

- WEM管理インタフェースで新規サイトを追加すると、エラーが発生したことを示すメッセージが表示されることがあります。このエラー・メッセージは無視してかまいません。

- ソートの大/小文字の区別に不整合があります。

- サイトを削除しても、そのサイトに割り当てられたアプリケーションをクリーンアップすることにはなりません。これを解決するには、Oracle WebCenter Sites Explorerを使用して、FW_Applications表のurlaccessroles列から、手動でサイトのエントリを削除します。

- 失効したグループ・メンバーシップ・データを持つユーザーには、ロールの割当てができません。この回避策として、WEM管理インタフェースでユーザーを編集して保存します。

2.39 WEMフレームワーク

- WEM管理インタフェースのユーザーに、別のサイトでSiteAdminロールが割り当てられている場合、デフォルトではこのユーザーにSiteAdminロールは追加されません。このユーザーには、必要に応じて、手動でWEM管理インタフェース・アプリケーションへのアクセスを割り当てます。

- 最後にアクセスしたアプリケーションまたはアセットが存在しなくなった後にWebCenter Sitesにログインすると、画面が空白になります。

2.40 ワークフロー

最初の保存後にワークフロー・レポートが編集された場合、共有ロールを再選択する必要があります。

2.41 XMLPost

- Oracle WebCenter Sitesでの開発の任意のタイプのアセットのインポート に関する項に説明されているようにXMLPostユーティリティを起動する場合、開発者はESAPI.propertiesファイルをクラスパスに含めてセキュリティの警告が表示されないようにします。

- XMLネームスペースは、評価中にXML要素から取り除かれます。

- 親アセットを変更すると、アセット上の再帰依存関係としてXMLPostが作成されます。

3 制限

この項では、WebCenter Sitesの使用時に生じる可能性のある制限について説明します。

トピック

- A/Bテスト

- API

- アセット・タイプ名の制限

- ブラウザのサポート

- BulkLoaderおよびBulkApprover

- CatalogManager

- CatalogMover

- コレクション

- コンテンツ・タグ

- Contributorインタフェース

- データベース

- 開発者ツール

- WebCenter Sitesのインストール

- ローカライズ

- ページ・キャッシュ: inCache

- パブリッシュ

- REST API

- Satellite Server

- 検索

- Sites Explorer

- サイト・キャプチャ

- サイト管理

- タグ

- テンプレート、サイト・エントリおよびCS要素

- バニティURL

- WebCenter Content統合

3.1 A/Bテスト

- アセットのA/Bテストに対してカスタマイズした目標を作成するときに、「目標」ダイアログ・ボックスのロードが遅くなる可能性があります。

- Googleからテスト・サマリー・データを取得する必要があるためにA/Bテストを検索するときに、「検索結果」パネルのロードが遅くなる可能性があります。

- A/Bテストのデータは24時間経過ごとにのみ更新されます。そのため、テストを実行する初日には、レビュー対象のデータはありません。初日以降の連続した日にレビューするデータは、およそ1日遅れたデータになります。

- 無料のGoogle Analyticsアカウントを使用する場合、最大20個のA/Bテスト目標を作成できます。

3.2 API

- loadpropertyタグを使用した新しいDataSourceの動的ロードはサポートされていません。

- Asset APIがスタンドアロン・アプリケーションで使用されており、mainメソッドからコールされると、(他のJavaアプリケーションの場合とは異なり)Asset APIコールの完了後に自動的に終了しません。これは、Asset APIがWebCenter Sitesの別のクラスタ・メンバーのように動作して、すべてのイベントをバックグラウンドで起動するためです。終了するには、コードでSystem.exit(0)をコールする必要があります。

3.3 アセット・タイプ名の制限

- WebCenter Sitesによって作成されたすべての管理データベース表には、接頭辞FW_およびWCS_が付きます(表はそれぞれ、FatWire Content Serverの7.5リリース以降およびOracle WebCenter Sitesの12.2.1リリース以降に追加されました)。アセット・タイプは、接頭辞FW_またはWCS_を付けて作成しないでください。

- 新しいアセット・タイプの作成時には、既存のすべてのデータベース表の名前を使用しないでください。既存のデータベース表の一覧を表示するには、管理インタフェースから、「一般的な管理」ツリー・タブの下にある「システム・ツール」を展開して、「サイト・データベース」をダブルクリックします。すべてのデータベース表を一覧表示するには、「サイト・データベース」フォームで、「表名の入力」フィールドに%と指定し、「表の修正」を選択して「OK」をクリックします。

- 特定のデータベースについては、フレックス・アセット・タイプの名前を、データベース表の名前に許可されている最大文字数未満で10文字以上にする必要があります。

- 特定のデータベースについては、ベーシック・アセット・タイプの名前を、データベース表の名前に許可されている最大文字数未満で5文字以上にする必要があります。

- 属性"Start Date"および"End Date"は、WebCenter Sitesが初期状態のアセット・タイプに使用するため、予約されています。それらは、ユーザー作成のAssetMakerアセットでは使用しないでください。

3.4 ブラウザのサポート

- Apache Web ServerがHTTP 1.1を使用するように構成されていない場合、ページはInternet Explorerによってキャッシュされます。

- Internet Explorerで「ツール」→「インターネット オプション」→「設定」→「ページを表示するごとに確認する」オプションをtrueに設定する必要があります。

3.5 BulkLoaderおよびBulkApprover

- 検証なしの場合、ユーティリティはコンテンツのバージョニングを無視します。検証ありの場合、コンテンツ・タイプがバージョニングの対象であるときは、ユーティリティはコンテンツを更新しません。

- ページ・キャッシュはBulkLoaderによってフラッシュされません。ページ・キャッシュは永続的であるため、BulkApproverの実行前にキャッシュを消去する必要があります。

- BulkApproverは、WebCenter Sitesタグを介して実装されるため、BulkApproverを使用するにはWebCenter Sitesの実行が必要です。

- フレックス・フィルタ(FieldCopierなど)は起動されません。

- BulkLoaderではBLOBがサポートされません。これについては、XMLPostを使用する必要があります。

- BulkLoaderを使用して一括転送したアセットには、開始日および終了日を指定または構成できません。

- WebCenter Sitesの実行中は、BulkLoaderを実行しないでください。

- BulkLoaderを使用してアセットを追加すると、そのアセットはLuceneでは索引付けされなくなります。インポート後に再索引付けする必要があります。

- 同じ操作(たとえば、すべて挿入またはすべて更新)を実行しており、かつ複数のソース表が同一のアセットを参照しない場合を除き、複数のBulkLoaderインスタンスを実行することはお薦めしません。そのようにすると、データが破損する可能性があります。

- BulkApproverは、ApproveおよびMark Publishの実行後にパブリッシュ・ステータスを反映するためにPubAsset表を更新することはありません。

3.6 CatalogManager

- オブジェクト表についてリビジョン・トラッキングが有効である場合、CatalogManagerを使用して表を削除しても、WebCenter Sitesはその表をリビジョン・トラッキングされている表として処理し続けます。

- WebCenter Sitesは、SystemSQL表内のtablename列の値にnullを許容します。ただし、ResultSetキャッシングが適切に機能するには、この値を指定する必要があります。

- ユーザー名に、SystemUsers表の既存のユーザーの"id"値がある場合、WebCenter Sitesにログインできません。たとえば、DefaultReaderのID値は2です。ユーザー名"2"でユーザーを作成すると、そのユーザーはログインできません。

3.7 CatalogMover

CatalogMoverは、BLOBを保持する列からエクスポートを実行しません。たとえば、プロパティcc.blobで指定されたデータ型を使用する列で表が作成されています。イメージが表にアップロードされます。CatalogMoverが行をエクスポートすると、イメージはエクスポート・データに書き込まれません。

3.8 コレクション

以前に承認されていたコレクション内のアセットのランクを変更すると、再構築した後でも、そのコレクションが適切なキューに入れられません。

3.9 コンテンツ・タグ

新しく追加したタグは、リフレッシュした後に検索結果に表示されます。

3.10 Contributorインタフェース

- このリリースでは、ブラウザの「戻る」ボタンの使用はサポートされていません。

- 承認および削除の一覧画面には、レイアウト・テンプレートの評価に基づいた参照が表示されます。なんらかの理由でレイアウト・テンプレートの実行が失敗すると、表内に示されるアセットが不正確になることがあります。

- ページ・レイアウトでは、ネストされたスロットで複数のレベルを使用できます。ただし、最初の2レベル以外にスロットのプロパティはありません。ツールで複数レベルへのドラッグ・アンド・ドロップを実行できます。

- Contributorインタフェース内のドラッグ・アンド・ドロップは、ページでiFrameが使用されている場合は機能しません。

- Clarkii Image Editorは、Webモードではサポートされていません。

- Webモードでデバイス・ビューを変更すると、未保存の変更が保持されません。

- Contributorインタフェースでは、ドッキングされた検索モードでのアイテムの複数選択がサポートされていません。

- 互換モードでのInternet Explorerの使用はサポートされていません。

3.11 データベース

WebCenter Sites 12cでは、文字列の長さ指定を使用して、基礎となるデータベースの列サイズをバイト単位で指定します。テキスト・フィールドの最大長を指定する際、マルチバイト・キャラクタでは、文字ごとのバイト数がより多く必要になることに注意してください。最大長は、「名前」フィールドでは64バイト、「説明」フィールドでは128バイトにそれぞれ制限されます。

3.12 開発者ツール

開発者ツールは、リビジョン・トラッキングが有効なアセットはサポートしていません。

3.13 WebCenter Sitesのインストール

- cs.use.short.jsp.names=false (新しいデフォルト値であり、デフォルトではtrueで使用される)の場合、ドットを含むJSP要素(www.xyz.com/common/flexLinkButtonなど)は適切にデプロイされません。これらは.jsp拡張子なしでデプロイされます。その結果、アプリケーション・サーバーでこれらを実行できません。これを回避するには、JSP要素名にドットを使用している場合、cs.use.short.jsp.names=trueに設定します。

- リモートのSatellite ServerとWebCenter Sitesの間にWebサーバーをインストールする場合、httpaccess.propertiesファイル内のCookieヘッダー・プロパティをhttp.protocol.single-cookie-header=trueに設定し、remote_satellite_server install folder/WEB-INF/classesフォルダに置く必要があります。

- セキュリティ上の理由から、次のサーブレットには内部アクセスのみを提供することをお薦めします。

- CacheServer

- CatalogManager

- ContentServer (Satellite Serverのみを使用している場合)

- DebugServer

- DispatchManager

- FlushServer

- HelloCS

- Install

- Inventory

- PageDispatcherServer

- REST (配信サーバーへのRESTリクエストを許可する場合を除きます。これらはパスワードで保護されます)

- SeedDispatchServer

- SyncSeedDispatchServer

- TreeManager

3.14 ローカライズ

- 非ASCII文字は、次の「フォーム名」フィールドで使用しないでください。

- Site

- Template

- Site Entry

- CS-Element

- Attribute

- Recommendation

- Segment

- 次に対しては英数字のみ使用してください。

- AssetTypes

- Asset Definitions

- Asset Subtypes

- Legal Arguments

3.15 ページ・キャッシュ: inCache

- ディスクにキャッシュが残っていると、リモートSatellite Serverの最終アクセス時間およびヒット数が消去されます。

- 各WebCenter Sitesクラスタ・メンバーからサイトのページにアクセスすることによってinCacheを初期化することをお薦めします。

3.16 パブリッシュ

- パブリッシュの宛先のオペレーティングシステム用のオープン・ファイル・ハンドルの最大数が、65000に設定されていることを確認してください。ソース・システムは少なくとも32000に設定する必要があります。ただし、これらの数値は単なるガイドラインであるため、データのタイプとパブリッシュ操作のサイズに応じた調整が必要になることがあります。

- ディスクへのエクスポート: SIMPLENAMEを使用してエクスポートしたページは、実際には正しくないテンプレートでレンダリングされます。重複する公開キーを削除するユーティリティについては、テクニカル・サポートにお問い合せください。

- 複数の開発WebCenter Sitesインスタンスから単一の配信WebCenter Sitesインスタンスへのパブリッシュはサポートされていません。

3.17 REST API

- RESTを使用してベーシック・アセット・タイプを作成する際、Asset API内でINPUTFORMタグのサポートが制限されます。その結果、サポートされていないINPUTFORM TYPESは<INPUTFORM TYPE="TEXT" WIDTH="48" REQUIRED="YES"/>として解釈されます。ユーザーがWebCenter Sitesインタフェースで正しいアセット・タイプ属性を確認できるようにするには、データベース(Oracle WebCenter Sites ExplorerのAssetType表)を介してアセット・ディスクリプタ・ファイル内でINPUTFORMタグを更新する必要があります。

- 複数スレッドを使用するためのBufferingConfig.xmlの設定はサポートされていません。

- REST APIの使用中、サーバー側に次のメッセージが表示される場合があります。このメッセージは無視しても問題ありません。

com.sun.jersey.core.impl.provider.xml.SAXParserContextProvider getInstance
WARNING: JAXP feature XMLConstants.FEATURE_SECURE_PROCESSING cannot be set on a SAXParserFactory. External general entity processing is disabled but other potential security related features will not be enabled.
org.xml.sax.SAXNotRecognizedException:http://javax.xml.XMLConstants/feature/secure-processingSAXParserFactory.

3.18 Satellite Server

WebCenter SitesとSatellite Serverは、同じタイムゾーン内に存在するよう構成される必要があります。

3.19 検索

- Luceneでは、ダッシュ、アンダースコアおよび他の特殊文字に続くテキストの索引付けに失敗します。

- 索引付けにかかる時間がcs.timeout設定よりも長くなると、例外がスローされ、索引付けが不安定な状態になる場合があります。タイムアウトは、索引のサイズに応じて調整する必要があります。

- SQL Serverは、データ型DATETIMEでは最高3.33ミリ秒の精度でミリ秒を格納します。

- WebCenter Sitesでは、レガシーのWord 95ドキュメントの索引付けがサポートされておらず、ログに例外がスローされます。

- Luceneの標準アナライザでは、ハイフン(-)が含まれる語句を様々に処理します。次に例を示します。
ABC-DEF-HIJが1つの単語として索引付けされたり、ABCとDEF-HIJとして個別に索引付けされたりすることがあります。この場合、「ABC-DEF-HIJ」の検索では、必ずしも正しい結果が返されるとはかぎりません。

- XMLまたはHTMLタグに含まれるテキストの検索は、サポートされていません。

3.20 サイト・キャプチャ

- ステータス・メッセージは、アプリケーション・ユーザー・インタフェースに表示されません。crawler.logファイルでログ・メッセージを確認してください。

- サイト・キャプチャ・セッションのフェイルオーバーは、このリリースではサポートされていません。

3.21 Sites Explorer

Oracle WebCenter Sites Explorerは、一部のWindows 2008 R2サーバーで起動に失敗します。

3.22 サイト管理

- プレビュー・アセットを割り当てずにサイトを作成すると、ログにエラーが記録されますが、無視しても問題ありません。
CS.XCELERATE.ASSET][ERROR]エラー: タグasset.load pagename:OpenMarket/Xcelerate/Admin/SiteFrontのVariables.previewAssetTypeに関するアセット・タイプ情報をロードできませんおよび[CS.XML][ERROR] object.getに対してpreviewAssetという名前のオブジェクトが存在しません

- LDAPを使用する場合、ハイフン('-')を含むサイト名はサポートされません。

3.23 タグ

insite:calltemplateで使用されるバリアント属性に入力した値の選択は、clegal引数に有効なすべてのタイプに適用できる値にする必要があります。

3.24 テンプレート、サイト・エントリおよびCS要素

- 名前に"."が含まれるラッパー・ページは実行されません。テンプレート・アセットおよびサイト・エントリ・アセットの名前には、ドット(.)を含めないようにしてください。

- テンプレート・アセットのコードに、タグ<throwexception>を使用しないでください。<throwexception>タグは、WebCenter Sitesでの実行自体およびネストまたは親のWebCenter Sitesエンジンを事実上終了させます。これによって、テンプレートの実行およびクライアントへのデータのストリーミングが中断します。さらに、ユーザーがパブリッシュをエクスポートするためのテンプレートを承認すると、<throwexception>によって承認ページの実行が終了し、ユーザーはフィードバックを取得しません。

- テンプレートが削除されるときのページの破損の可能性について、警告が表示されません。テンプレートは、他のアセットでデフォルト・テンプレートとして使用されている可能性があるため、テンプレートを削除するときは注意する必要があります。削除によって、そのようなページのレンダリングが失敗します。

3.25 バニティURL

URLパターンを削除しても、そのパターンに基づいたURLは削除されません。

3.26 WebCenter Content統合

アセットをWebCenter Sitesにインポートする際、WebCenter Contentコネクタはアセット権限を確認せず、アセット・レベルの制限(アセットがリビジョン・トラッキングされているかどうかなど)にかかわらずアクションを実行します。これがAsset APIの制限です。

4 構成の問題および回避策

この時点で既知の構成の問題はありません。

5 デモ目的専用

ショッピング・カート機能を参照するドキュメント領域はデモ目的専用です。これらのトピックは、次のドキュメントにあります。

- Oracle WebCenter Sitesでの開発のショッピング・カートおよびエンゲージメントについて知っておくべきことを参照してください。

- Oracle WebCenter Sitesの使用のショッピング・カートの作成を参照してください。

- Oracle Fusion Middleware Oracle WebCenter Sitesタグ・リファレンスを参照してください。

6 ドキュメントの訂正箇所

この項では、Oracle WebCenter Sites: Visitor Services Java APIリファレンスの訂正箇所を示します。

トピック

- Oracle WebCenter Sites: Visitor Services Java APIリファレンスにキャッシュ・ツール・リソースがない

- getAggregatedProfile APIメソッドのupdatedパラメータ

- Visitor Servicesサンプル・コード

6.1 Oracle WebCenter Sites: Visitor Services Java APIリファレンスにキャッシュ・ツール・リソースがない

キャッシュ・ツール・リソース:
GET

http://<host>:<port>/<context>/rest/v1/cachetool/{region}/list
リソース・エンドポイントを使用して、現在Visitor Servicesにインストールされているすべてのプロバイダのリストをフェッチできます。

REQUEST:

パス・パラメータ: Name Description Format

Region: 値commonおよびshared_cacheが受け入れられます。Commonでは、インストールされているすべてのプロバイダのリストが返され、Shared_cacheでは、インストールされているすべてのプロバイダとそのインストール/更新の日のStringのリストが返されます。

RESPONSE:

サポートされるメディア・タイプ: application/json

200レスポンス: インストールされているプロバイダのリスト。

例6-1 例1: 現在インストールされているプロバイダのリストのフェッチ

curl -i -H "Accept: application/json" -X GET
http://<host>:<port>/<context>/rest/v1/cachetool/common/list
Response:
Content-Length:1111
Content-Type:application/json

{
"type": "cacheToolResponse",
"status": "success",
"entry": {
"entry": [
{
"key": "profileProviderConfig.pr1",
"value": "profileProviderConfig.pr1"
},
{
"key": "profileProviderConfig.pr2",
"value": "profileProviderConfig.pr2"
},
{
"key": "profileProvider.pr1",
"value": "profileProvider.pr1"
},
{
"key": "profileProvider.pr2",
"value": "profileProvider.pr2"
},
{
"key": "identityProviderConfig.identityProvider1",
"value": "identityProviderConfig.identityProvider1"
},
{
"key": "identityProvider.identityProvider1",
"value": "identityProvider.identityProvider1"
}
]
}
}

例6-2 例2: 現在インストールされているプロバイダがインストール/更新された時間のフェッチ

curl -i -H "Accept: application/json" -X GET
http://<host>:<port>/<context>/<rest>v1/cachetool/shared_cache/tool
Response:

Content-Type:application/json
{
"type": "cacheToolResponse",
"status": "success",
"entry": {
"entry": [
{
"key": "profileProviderConfig.pr1",
"value": "Fri Sep 04 12:03:41 IST 2015"
},
{
"key": "profileProviderConfig.pr2",
"value": "Fri Sep 04 12:03:41 IST 2015"
},
{
"key": "profileProvider.pr1",
"value": "Fri Sep 04 12:03:41 IST 2015"
},
{
"key": "profileProvider.pr2",
"value": "Fri Sep 04 12:03:41 IST 2015"
},
{
"key": "identityProviderConfig.identityProvider1",
"value": "Fri Sep 04 12:03:41 IST 2015"
},
{
"key": "identityProvider.identityProvider1",
"value": "Fri Sep 04 12:03:41 IST 2015"
}
]
}
}

6.2 getAggregatedProfile APIメソッドのupdatedパラメータ

public String getAggregatedProfile(String visitorId, String rule, boolean updated)メソッドとpublic String getAggregatedProfile(String visitorId, String rule)メソッドは、同じRESTポイントを使用します。

http://host:port/context/rest/v1/visitor/id/visitorId/profile/aggregated/rule

使用するメソッドは、REST URLの問合せパラメータupdatedによって異なります。たとえば、URL http://host:port/context/rest/v1/visitor/id/visitorId/profile/aggregated/rule ?updated=trueは、public String getAggregatedProfile(String visitorId,String rule, boolean updated)を使用します。ただし、問合せパラメータupdatedを指定しない場合、public String getAggregatedProfile(String visitorId, String rule)がコールされ、これが最終的にはパラメータが3つの最初のメソッドをコールし、updatedパラメータの値にfalseを渡します。これらの2つのメソッドにより、updatedパラメータに値を指定しない場合のAPIが簡略化されます。値falseを指定する(visitorClient.getAggregatedProfile(visitorId, rule, false))かわりにvisitorClient.getAggregatedProfile(visitorId, rule)をコールできます。

6.3 Visitor Servicesサンプル・コード

サンプル付きオプションを選択した場合、ディストリビューションにsamplesフォルダが含まれます。samplesフォルダには、WebCenter Sitesで使用可能なデフォルト・プロバイダ・バンドルのソース・コードおよびJARが含まれています。このサンプル・コードを使用してデフォルト・プロバイダ・バンドルのコードを変更したり、サンプル・コードをベースにカスタム・プロバイダ・バンドルを作成したりできます。

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。