Oracle® Fusion Middleware

Oracle HTTP Serverリリース・ノート

12c (12.2.1.1.0)

E77240-02(原本部品番号:E76216-02)

2016年7月

このドキュメントには、Oracle HTTP Server 12c (12.2.1)に関する重要なリリース情報が記載されています。

Oracle Fusion Middleware Oracle HTTP Serverリリース・ノート, 12c (12.2.1.1.0)

E77240-02

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

原本著者: Tom Pfaeffle

原本協力者:  Kevin Clark、Leonard Bottleman、Sriram Natarajan、Sebastian Arockiasamy

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 既知の問題

- Apache用WLSプラグイン

- 以前のリリースのOracle HTTP Serverからのアップグレード

- Oracle HTTP Serverの既知の問題

- OHS Fusion Middleware Controlの「サーバー構成」ページ

- IBM-AIX上のOHSから継続的にWebアプリケーションをヒットすると大きなエラー・ログが生成される場合がある

- OHSが停止するとDMSは誤ったメッセージを表示する

- スタンドアロン・インスタンスの自動ポート割当てがない

- Fusion Middleware ControlのOracle HTTP Serverでデプロイヤ・ロールが認識されない

- Fusion Middleware ControlでのMPM名の設定の問題

- HPIAでOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlコンソールを介してOHSを再起動した後にメトリックのロードに失敗

2 解決済の問題

はじめに

このドキュメントには、Oracle HTTP Server 12c (12.1.2)に関する重要なリリース情報が記載されています。

対象読者

『Oracle HTTP Serverリリース・ノート』は、アプリケーション・サーバー管理者、セキュリティ管理者およびアプリケーション・サーバーで使用されるデータベースの管理者を対象としています。このドキュメントは、読者がApache HTTP Serverについて十分に理解していることを前提としています。

特に他に記載のないかぎり、このドキュメントに収められている情報は、Oracle HTTP ServerがOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middleware Controlにインストールされている場合に適用できます。Oracle Fusion Middlewareの理解および『Oracle Fusion Middlewareの管理』で説明されているOracle Fusion Middlewareの主な概念を理解していることが前提です。

スタンドアロン・モードでのOracle HTTP Serverのインストールの詳細は、『Oracle HTTP Serverのインストールと構成』を参照してください。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle HTTP Serverドキュメント・セットの次のドキュメントを参照してください。

- Oracle HTTP Server管理者ガイド

- Oracle WebLogic Serverプロキシ・プラグイン12.2.1の使用

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 既知の問題

この章では、Oracle HTTP Server 12c (12.2.1)に存在する未解決の既知の問題について説明します。

次の項で、既知の問題について説明します。

- Apache用WLSプラグイン

- 以前のリリースのOracle HTTP Serverからのアップグレード

- Oracle HTTP Serverの既知の問題

「解決済の問題」では、Oracle HTTP Server 12c (12.2.1)で解決された12c (12.1.x)の既知の問題について説明しています。

Apache用WLSプラグイン

この問題は、Windows上のApache 2.2用WLSプラグインのみ該当します(OHSまたは他のリスナー/Webサーバーには該当しません)。

IPv6アドレスがWebLogicHost/WebLogicClusterパラメータに指定されている場合、WLSプラグインがこのIPv6アドレスを解決できないことがあります。これは、Apache httpd 2.2.xに含まれるAPRライブラリ(基礎となるAPRライブラリlibapr-1.dll)の不具合によるもので、Apache httpd 2.2.24で解決されています。

以前のリリースのOracle HTTP Serverからのアップグレード

Fusion Middleware環境(およびOHS)を以前のリリースから12.2.1にアップグレードするには、アップグレード・アシスタントを使用したアップグレードに関する項の手順に従います。併置されたOracle HTTP Serverの設定(スタンドアロン・インストールではない)をアップグレードする場合、アップグレード・アシスタントの完了後手動の手順をいくつか実行する必要があります。これらの手順の詳細は、『Oracle HTTP Serverの管理』の以前のリリースのOracle HTTP Serverからのアップグレードに関する項を参照してください。

Oracle HTTP Serverの既知の問題

この項では、Oracle HTTP Server 12c (12.2.1)に存在する未解決の既知の問題について説明します。次の各項で、これらの問題について説明します。

- OHS Fusion Middleware Controlの「サーバー構成」ページ

- IBM-AIX上のOHSから継続的にWebアプリケーションをヒットすると大きなエラー・ログが生成される場合がある

- OHSが停止するとDMSは誤ったメッセージを表示する

- スタンドアロン・インスタンスの自動ポート割当てがない

- Fusion Middleware ControlのOracle HTTP Serverでデプロイヤ・ロールが認識されない

- Fusion Middleware ControlでのMPM名の設定の問題

OHS Fusion Middleware Controlの「サーバー構成」ページ

このページのオンライン・ヘルプのテキストに、次のような内容があります。

コンソールでは、「セッションの編集」で行った変更がアクティブになっていない場合でも、更新された属性の値が表示されます。

「サーバー構成」ページに表示される有効なモジュールのリストは、これには該当しません。<DOMAIN_HOME>/config/fmwconfig/components/OHS/<instanceName>/moduleconfに存在するモジュールのみが表示され、まだアクティブになっていない、現在のセッションで有効または無効になったモジュールは含まれません。

IBM-AIX上のOHSから継続的にWebアプリケーションをヒットすると大きなエラー・ログが生成される場合がある

多数のユーザーがいる(たとえば、400人以上)Webアプリケーションを、IBM-AIXユーザーがOracle HTTP Serverから継続的にヒットすると、大きなエラー・ログが生成される場合があります。これはチューニングの問題である可能性が高く、次の例に示すように、IBM-AIXシステムの特定のパラメータおよびOracle HTTP Serverのチューニング・パラメータを更新することで修正できます。

AIXシステム・パラメータでは、

/etc/security/limitsにおいて、次のようにパラメータを設定します。

nofiles = -1
nofiles_hard = -1

/etc/rc.netでは、次のようにパラメータを設定します。

/usr/sbin/no -o sb_max=6192000
/usr/sbin/no -o tcp_sendspace=4096000
/usr/sbin/no -o tcp_recvspace=4096000
/usr/sbin/no -o udp_sendspace=65536
/usr/sbin/no -o udp_recvspace=655360
/usr/sbin/no -o rfc1323=1
/usr/sbin/no -o ipqmaxlen=150
/usr/sbin/no -o clean_partial_conns=true

マシンを再起動する必要があります。

Oracle HTTP Server構成では、

mod_wl_ohs.confにおいて、次の例のように設定します。

LoadModule weblogic_module   "${PRODUCT_HOME}/modules/mod_wl_ohs.so"
# This empty block is needed to save mod_wl related configuration from EM to this file when changes are made at the Base Virtual Host Level

<IfModule weblogic_module>
#      WebLogicHost <WEBLOGIC_HOST>
#      WebLogicPort <WEBLOGIC_PORT>
#      MatchExpression *.jsp
WebLogicCluster <host-name>:<port>,<host-name>:<port>,<host-name>:<port>
ConnectTimeoutSecs 99999 //[Optional parameter]
WLIOTimeoutSecs 99999 //[default value 300]
WLSocketTimeoutSecs 99999 //[default value 2]
MatchExpression *

<Location /diagservlet>
#      SetHandler weblogic-handler
WLSRequest On
WebLogicCluster
<host-name>:<port>,<host-name>:<port>,<host-name>:<port>
#      PathTrim /weblogic
#      ErrorPage  http:/WEBLOGIC_HOME:WEBLOGIC_PORT/
</Location>

</IfModule>

httpd.confにおいて、次のように設定します。

<IfModule mpm_worker_module>
-
-
-
MinSpareThreads     200 [default value 25]
MaxSpareThreads     800 [default value 75]
-
-
-
-
</IfModule>

OHSが停止するとDMSは誤ったメッセージを表示する

Oracle HTTP Serverが実行されていない場合にメトリックを取得しようとすると、DMSはdisplayMetricTables.displayに関して誤ったメッセージを表示します。

MetricTables(servers='ohs1',servertype='OHS') Traceback (innermost last):
File "<console>", line 1, in ?
File
"/scratch/oracle/Middleware/oracle_common/common/wlst/OracleDMS.py",
line 67, in displayMetricTables
File
"/scratch/oracle/Middleware/oracle_common/common/script_handlers/oracle

dms_handler.py", line 1105, in oracledmsDisplayMetricTables
File
"/scratch/oracle/Middleware/oracle_common/common/script_handlers/oracle

dms_handler.py", line 648, in oracledmsHandleException
NameError: ora_mbs

スタンドアロン・インスタンスの自動ポート割当てがない

スタンドアロン・モードでは、Oracle HTTP Serverインスタンスの自動ポート割当てはありません。

Fusion Middleware ControlのOracle HTTP Serverでデプロイヤ・ロールが認識されない

WebLogic Serverは、管理者、デプロイヤ、オペレータおよびモニターといったデフォルト・ロールをサポートしています。以前のリリースでは、デプロイヤ・ロールはJMXフレームワークおよびFusion Middleware Controlでサポートされていました。

デプロイヤ・ロールを使用すると、Fusion Middleware Controlにログインできます。特定のページまたはインテグレータ領域では、デプロイヤ・ロールが有効かどうかは、ページの機能およびデプロイヤ・ロールの権限によって異なります。決めるのは、ページまたはインテグレータの所有者(Oracle HTTP Server、IDMなど)です。Oracle HTTP Serverでは、デプロイヤ・ロールはサポートされません。これは、このロールがOracle Traffic DirectorやOracle HTTP Serverなどのプロキシ層に適していないからです。

Fusion Middleware ControlでのMPM名の設定の問題

Fusion Middleware Controlの「パフォーマンス・ディレクティブ」ページの「MPM名」値の設定で間欠的に発生する問題があります。

エラー・メッセージが表示され、次のテキストが表示されます。

パフォーマンス・ディレクティブの設定中にエラーが発生しました

回避方法:

このエラーが表示された場合、成功するまで操作を再試行します。

HPIAでOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlコンソールを介してOHSを再起動した後にメトリックのロードに失敗

併置されたOHSをHPIA64プラットフォームに正常にインストールした後、Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlコンソールを介してOHSインスタンスを再起動すると、OHS起動メトリックはロードに失敗します。次のようなエラーが返される場合があります: 「メトリックは現在使用できません。」または「メトリックが構成されていません。」

回避策:

この問題を解決するには、OHSの起動後にOracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlコンソールからログアウトしてログインします。

2 解決済の問題

この章では、以前のOracle HTTP Serverリリースに存在していることがわかっていた解決済の既知の問題について確認します。

次の表で解決済の問題について説明します。

問題

説明

報告されたOHSバージョン

スクリプトの起動および停止にディレクトリの書込み権限が必要

startComponent.shおよびstopComponent.shスクリプトを書込み権限のないディレクトリから実行すると失敗します。

12.1.3.0.0

Oracle HTTP Serverインスタンスがmod_cgidのロードに失敗する

Oracle HTTP Serverインスタンスの起動時に、このメッセージが、

UNIXドメイン・ソケットで権限を設定できませんでした

cgid module (mod_cgid)のロードの際に、Oracle HTTP Serverインスタンス・ログに記録されます。このメッセージは、cgisockログ・ファイルのパスの長さが/usr/include/sys/un.hに定義されているsun_path変数の実際の文字列配列の長さを超えているため、mod_cgidがロードされないことを示しています。

12.1.3.0.0

不正なCLASSPATH環境変数によりWLSTが損なわれる場合がある

不正なCLASSPATH環境変数により、WebLogic Scripting Tool (WLST)の起動が妨げられることがあります。環境変数に不正なCLASSPATHが設定されている場合に、WLSTを起動しようとすると、次のようなメッセージが表示される場合があります。

WLSTに問題があります - java.lang.NoClassDefFoundError:

javax/enterprise/deploy/spi/exceptions/DeploymentManagerCreationException

12.1.3.0.0

Solaris 5.10でOracle HTTP Server Configuration Assistantの起動に失敗する

Oracle HTTP Serverドメインの作成時に、ORACLE_HOME/ohs/common/bin/config.shランチャが失敗し、エラーがスローされます。

12.1.3.0.0

SSLセキュリティ・プロトコルの無効化

いくつかの場所で、『Oracle HTTP Server12cの管理』ドキュメントでは、SSLバージョン3 (SSLv3)セキュリティ・プロトコルについて説明しています。セキュリティ上の問題により、Oracle HTTP ServerからSSLv3セキュリティ・プロトコルを無効にすることをお薦めします。

12.1.3.0.0

Oracle Linux 7環境へのOracle HTTP Serverのインストール

Oracle Universal Installer (OUI)をコマンドラインから-ignoreSysPrereqsオプションを指定して実行する場合にのみ、Oracle HTTP Server 12c (12.1.3)をOracle Linux 7 (OEL7)環境にインストールできます。次に例を示します。

./runInstaller -ignoreSysPrereqs...

12.1.3.0.0

FIPSがWindowsプラットフォームで使用できない

FIPSはUNIX/Linuxプラットフォームでのみ使用できます。Windowsプラットフォームでは使用できません。

12.1.3.0.0

adminserverという名前のインスタンスを作成すると例外がスローされる

adminserverという名前のインスタンスを作成しようとすると、Oracle HTTP Serverによって例外がスローされ、その後は有効な名前であってもインスタンスを作成できなくなります。このため、管理サーバーと同じ名前を使用するインスタンスは作成しようとしないでください。

12.1.2.0.0

ssl.conf内でSSLWalletディレクティブが適切に保存されない可能性がある

Fusion Middleware ControlでSSLウォレットを更新する場合、SSLWalletディレクティブがssl.confに適切に保存されない可能性があります。

12.1.2.0.0

起動失敗の診断時に手動でログ・ディレクトリを作成する

Oracle HTTP Serverインスタンスが起動せず、以前に起動したことがない場合は、ディレクトリDOMAIN_HOME/servers/<instancename>/logsを手動で作成し(存在しない場合)、その後そのインスタンスの起動を再度試みて、すべての診断情報が書き込まれるようにします。このログ・ディレクトリが存在しない場合、lastinvocation.logログ・ファイル(なんらかの起動障害の診断に使用される)には書き込まれません。

12.1.2.0.0

SSL証明書DNの属性の順序が修正された。

12.1.xリリースのOracle HTTP Serverで、CGIインタフェースを使用してをSSL証明書DNを問い合せると、DNの属性の順序が変更されていました。変更前:

Country, location, Organisation, Organisational Unit, Common Name, Email

変更後:

Email, Common Name, Organisational Unit, Organisation, Location, Country

これは、リリース12.2.1で修正されました。

12.1.2.0.0

パラメータなしでshutdown()を使用するとWebLogic Serverが停止する

これは、設計どおりです。WLSTのドキュメントにあるとおり、この引数(名前)のデフォルトはWLSTが現在接続されているサーバーです。

12.1.2.0.0

複数のバージョンのWLST

ORACLE_HOME/ohs/common/binではなく、$ORACLE_HOME/oracle_common/common/binのwlst.shを使用します。

12.1.2.0.0

nmStart()、nmServerStatus()およびnmKill()にはサーバー・タイプ・パラメータが必要

これは、設計どおりです。ServerTypeのデフォルトはWLSTが現在接続されているサーバーであることが明示されたWLSTのドキュメントを参照してください。

12.1.2.0.0

Oracle HTTP Serverインスタンスを作成していない場合に警告が表示される

この問題は解決されています。

12.1.2.0.0

adminserverという名前のインスタンスを作成すると例外がスローされる

管理サーバーと同じ名前を使用するインスタンスは作成しようとしないでください。

12.1.2.0.0

ssl.conf内でSSLWalletディレクティブが適切に保存されない可能性がある

この問題は解決されました。

12.1.2.0.0

スタンドアロン・ドメインでのapxsのCONFIG_FILE_PATH設定

apxsを起動する前にCONFIG_FILE_PATHが設定されていない場合、CONFIG_PATH設定のための適切な情報がエラー・メッセージから提供されないことがあります。CONFIG_FILE_PATHを適切に設定するには、『Oracle HTTP Serverの管理』のapxsコマンドを使用した拡張モジュールのインストールに関する項を参照してください

12.1.2.0.0

ohs.plugins.nodemanager.properties内のパスのバックスラッシュをエスケープする必要がある

エスケープ文字は必要なくなりました。

12.1.2.0.0

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。