Oracle® Fusion Middleware

Oracle WebLogic ServerのRESTfulサーバー・ランタイム・リファレンス

12c (12.2.1.1.0)

E77668-01(原本部品番号:E74638-01)

2016年6月

このリファレンスでは、WebLogic Serverの管理に使用されるRESTfulサーバー・ランタイム・リソースについて説明します。

Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server RESTfulサーバー・ランタイム・リファレンス, 12c (12.2.1.1.0)

E77668-01

Copyright (C) 2015, 2016, Oracle and/or its affiliatesAll rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 表記規則

1 リソース

- /management/weblogic

- GET

- /management/weblogic/{version}

- GET

- /management/weblogic/{version}/currentUser

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/redefineClasses

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/getPersistenceUnitRuntime

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/hasApplicationCache

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/reInitializeApplicationCachesAndPools

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/asyncReplicationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/batchJobRepositoryRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/bootPartition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/classLoaderRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/initiateResourceGroupMigration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/getJob

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/unicastMessaging

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/defaultExecuteQueueRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCumulativeRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCurrentStateRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheHistoricalRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceRestartPartition

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceShutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceShutdownResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceSuspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceSuspendResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/getIPv4URL

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/getIPv6URL

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/getRgState

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/getURL

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncShutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncSuspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/clearStatementCache

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPoolProfile

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceShutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceSuspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/clearStatistics

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/refreshStatistics

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/poolExists

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shrink

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/start

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/destroy

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceCommit

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceRollback

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getTransactionStatus

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceCommit

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceRollback

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getTransactionStatus

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/resetConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/getRecoveryRuntimeMBean

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/JVMRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/logBroadcasterRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANAsyncReplicationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANReplicationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/redefineClasses

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/getPersistenceUnitRuntime

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/hasApplicationCache

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/reInitializeApplicationCachesAndPools

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/batchJobRepositoryRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/resume

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceShutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceShutdownResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceSuspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceSuspendResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/getRgState

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/halt

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncShutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncSuspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/clearStatementCache

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPoolProfile

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceShutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceSuspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/clearStatistics

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/refreshStatistics

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/poolExists

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/reset

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shrink

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shutdown

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/start

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/suspend

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/testPool

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/destroy

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceCommit

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceRollback

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getTransactionStatus

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getMessages

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceCommit

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceRollback

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getTransactionStatus

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeConsumption

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeInsertion

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeProduction

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionResourceMetricsRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/fairShareRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/minThreadsConstraintCapRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getMapEntries

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/remove

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/fairShareConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resumeResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}/destroy

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseReceiving

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/expireAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/purge

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeReceiving

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/shutdown

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/shutdownResourceGroup

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/startResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/startResourceGroupInAdmin

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/suspendResourceGroup

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/deleteDataRecords

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/getDataRecordCount

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/hasMoreData

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/openCursor

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/lookupWLDFDataAccessRuntime

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}/closeArchive

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionHarvesterRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/captureImage

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/clearCompletedImageCaptureTasks

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/purgeCapturedImages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/resetImageLockout

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/resetWatchAlarm

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getMapEntries

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/remove

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/restartSSLChannels

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/resume

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/resumeResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}/destroy

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseReceiving

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/expireAll

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorEndPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorSize

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorStartPosition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getMessages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/purge

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/sort

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeForwarding

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeIncoming

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeReceiving

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/search

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/checkRole

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/clearLockout

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/getLastLoginFailure

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/getLoginFailureCount

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/isLockedOut

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/clearLockout

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/getLastLoginFailure

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/getLoginFailureCount

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/isLockedOut

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/shutdown

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/shutdownResourceGroup

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime/publish

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime/invalidateLocalizedKeyCache

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime/outputCustomMBeansMIBModule

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/startPartition

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/startPartitionInAdmin

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/startResourceGroup

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/startResourceGroupInAdmin

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/suspend

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/suspendResourceGroup

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/threadPoolRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/timerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime/cleanupExpiredSessionsInTheDatabase

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/flushLog

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/forceLogRotation

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/closeCursor

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/deleteDataRecords

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/getDataRecordCount

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/hasMoreData

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/openCursor

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/lookupWLDFDataAccessRuntime

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}/closeArchive

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/harvesterManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime/resetWatchAlarm

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/activateDebugPatch

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/clearDebugPatchTasks

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/deactivateAllDebugPatches

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/deactivateDebugPatches

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/showDebugPatchInfo

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFHarvesterRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/captureImage

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/clearCompletedImageCaptureTasks

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/purgeCapturedImages

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/resetImageLockout

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}/resetMethodInvocationStatisticsData

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}/resetMethodMemoryAllocationStatisticsData

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/resetWatchAlarm

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeWsrmRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/getServiceStatus

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/resumeService

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/startConnection

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/stopConnection

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/suspendService

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean

- GET

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundFailReqTotalCount

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundMessageTotalCount

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundNWMessageTotalSize

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundSuccessReqTotalCount

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInTransactionCommittedTotalCount

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInTransactionRolledBackTotalCount

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundFailReqTotalCount

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundMessageTotalCount

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundNWMessageTotalSize

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundSuccessReqTotalCount

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutstandingNWReqCount

- POST

- POST

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutTransactionCommittedTotalCount

- POST

- /management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutTransactionRolledBackTotalCount

- POST

2 エンティティ

- com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBean

- com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBean

- java.lang.Throwable

- java.util.Date

- java.util.Properties

- weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBean

- weblogic.health.HealthState

- weblogic.health.Symptom

- weblogic.management.rest.bean.model.CurrentUser

- weblogic.management.rest.bean.model.Version

- weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.AsyncReplicationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.EntityCacheCurrentStateRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.FairShareConstraintRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JDBCPartitionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JDBCServiceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JTAPartitionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JTARuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JVMRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JobSchedulerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.JoltConnectionServiceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.LogBroadcasterRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MANAsyncReplicationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MANReplicationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PartitionFairShareRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PartitionMinThreadsConstraintCapRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PartitionResourceMetricsRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PartitionWorkManagerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ResourceManagerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.RuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.SNMPAgentRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ServerLogRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ServerMigrationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ServerSecurityRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.SingleSignOnServicesRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.ThreadPoolRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.TimerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.UnicastMessagingRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WANReplicationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFAccessRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFControlRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchesRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterManagerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFImageRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFPartitionAccessRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFPartitionHarvesterRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFPartitionImageRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFPartitionRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFWatchManagerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WTCRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WTCStatisticsRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBean

- weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBean

はじめに

この「はじめに」では、ドキュメント・アクセシビリティ機能およびこのガイドOracle WebLogic Server RESTfulサーバー・ランタイム・リファレンスで使用される表記規則について説明しています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご購入のOracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) か、聴覚に障害のあるお客様は (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 リソース

ここでは、管理サーバーまたは管理対象サーバーのモニタリングに使用する、Oracle WebLogic Server RESTfulサーバーのランタイム・リソースについて説明します。

WLS RESTのリファレンス・ドキュメントのリスト全体およびその使用方法の説明については、『RESTful管理サービスによるOracle WebLogic Serverの管理』を参照してください。

/management/weblogic

このドメインにあるリソースの様々なバージョン(該当する場合)にアクセスするには、このリソースを使用します。

12.2.1.0 (非推奨)と最新バージョンの2つがあり、最新バージョンは12.2.1.1.0です。今後のリリースでは、latestは常に最新リリースを表します。

12.2.1.1.0と12.2.1.0のRESTリソースには、MBeanのすべての新機能が追加されています。12.2.1.1.0で非推奨になったMBean機能はいずれも、12.2.1.0のREST URLではまだ使用できますが、12.2.1.1.0のREST URLでは使用できません。

常に最新のリソースを使用するには、URL内で必ずlatestを使用するようにします。この場合、WebLogic Serverの新規バージョンに移行するときにクライアントの更新も必要になる場合があることに注意してください。バージョンを固定して更新しないようにするには、URLで12.2.1.1.0を使用します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.rest.bean.model.Versionインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.rest.bean.model.Versionエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/12.2.1.1.0 rel=current
このドメインのWLSリソースの最新バージョンにアクセスします。

- uri=/management/weblogic rel=self
このリソース。

例

例1   バージョン・コレクションの表示。

この例では、GETメソッドを使用して、このコレクションのバージョン・インスタンスを表示します。

リクエストの例

curl -v \
--user admin:admin123 \
-H X-Requested-By:MyClient \
-H Accept:application/json \
-X GET http://localhost:7001/management/weblogic

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK

Response Body:
{
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic"
},
{
"rel": "canonical",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic"
},
{
"rel": "current",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0"
}
],
"items": [{
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "http:\//localhost:7001/management/12.2.1.0"
},
{
"rel": "canonical",
"href": "http:\//localhost:7001/management/12.2.1.0"
}
],
"version": "12.2.1.0",
"isLatest": true,
"lifecycle": "active"
}]
}

/management/weblogic/{version}

このリソースは、WebLogic Serverドメインとその管理対象サーバーの管理に使用するリソース・ツリーを示します。このリソース・ツリーはWLSTのBeanツリーに似ており、構成の表示と編集を行って実行時の動作をモニターできます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.rest.bean.model.Versionインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.rest.bean.model.Versionエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/currentUser rel=currentUser

- uri=/management/weblogic/{version}/domainConfig rel=domainConfig

- uri=/management/weblogic/{version}/domainRuntime rel=domainRuntime

- uri=/management/weblogic/{version}/edit rel=edit

- uri=/management/weblogic rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverConfig rel=serverConfig

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=serverRuntime

例

例1   最新バージョンの表示。

この例では、GETメソッドを使用して最新バージョンを表示します。

リクエストの例

curl -v \
--user admin:admin123 \
-H X-Requested-By:MyClient \
-H Accept:application/json \
-X GET http://localhost:7001/management/weblogic/latest

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK

Response Body:
{
"links": [
{
"rel": "parent",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic"
},
{
"rel": "self",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest"
},
{
"rel": "canonical",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest"
},
{
"rel": "edit",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/edit"
},
{
"rel": "domainConfig",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/domainConfig"
},
{
"rel": "domainRuntime",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/domainRuntime"
},
{
"rel": "serverRuntime",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/serverRuntime"
},
{
"rel": "serverConfig",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/serverConfig"
},
{
"rel": "currentUser",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/currentUser"
}
],
"version": "12.2.1.0",
"isLatest": true,
"lifecycle": "active"
}

例2   特定のバージョンの表示。

この例では、GETメソッドを使用して特定のバージョンを表示します。

リクエストの例

curl -v \
--user admin:admin123 \
-H X-Requested-By:MyClient \
-H Accept:application/json \
-X GET http://localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK

Response Body:
{
"links": [
{
"rel": "parent",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic"
},
{
"rel": "self",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0"
},
{
"rel": "canonical",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0"
},
{
"rel": "edit",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0/edit"
},
{
"rel": "domainConfig",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0/domainConfig"
},
{
"rel": "domainRuntime",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0/domainRuntime"
},
{
"rel": "serverRuntime",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0/serverRuntime"
},
{
"rel": "serverConfig",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0/serverConfig"
},
{
"rel": "currentUser",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/12.2.1.0/currentUser"
}
],
"version": "12.2.1.0",
"isLatest": true,
"lifecycle": "active"
}

/management/weblogic/{version}/currentUser

このリソースは、ドメイン内で認証されたユーザーを表します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.rest.bean.model.CurrentUserインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.rest.bean.model.CurrentUserエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/currentUser rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/currentUser rel=self
このリソース。

例

例1   weblogic.management.rest.bean.model.CurrentUserインスタンスの表示

この例では、GETメソッドを使用して、このweblogic.management.rest.bean.model.CurrentUserインスタンスを表示します。

リクエストの例

curl -v \
--user admin:admin123 \
-H X-Requested-By:MyClient \
-H Accept:application/json \
-X GET http://localhost:7001/management/weblogic/latest/currentUser

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK

Response Body:
{
"links": [
{
"rel": "parent",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest"
},
{
"rel": "self",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/currentUser"
},
{
"rel": "canonical",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/currentUser"
}
],
"partitionId": "0",
"partitionName": "DOMAIN",
"user": "admin"
}

/management/weblogic/{version}/serverRuntime

このリソースを使用して、管理サーバーと管理対象サーバーをモニターします。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime rel=JDBCServiceRuntime
このリソースのJDBCServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime rel=JMSRuntime
このリソースのJMSRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=JTARuntime
このリソースのJTARuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JVMRuntime rel=JVMRuntime
このリソースのJVMRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANAsyncReplicationRuntime rel=MANAsyncReplicationRuntime
このリソースのMANAsyncReplicationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANReplicationRuntime rel=MANReplicationRuntime
このリソースのMANReplicationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime rel=SAFRuntime
このリソースのSAFRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime rel=SNMPAgentRuntime
このリソースのSNMPAgentRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime rel=WANReplicationRuntime
このリソースのWANReplicationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=WLDFRuntime
このリソースのWLDFRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime rel=WTCRuntime
このリソースのWTCRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/bootPartition rel=action title=bootPartition
このリソースのbootPartitionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceRestartPartition rel=action title=forceRestartPartition
このリソースのforceRestartPartitionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceShutdown rel=action title=forceShutdown
このリソースのforceShutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceShutdownResourceGroup rel=action title=forceShutdownResourceGroup
このリソースのforceShutdownResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceSuspend rel=action title=forceSuspend
このリソースのforceSuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceSuspendResourceGroup rel=action title=forceSuspendResourceGroup
このリソースのforceSuspendResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getIPv4URL rel=action title=getIPv4URL
このリソースのgetIPv4URLアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getIPv6URL rel=action title=getIPv6URL
このリソースのgetIPv6URLアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getRgState rel=action title=getRgState
このリソースのgetRgStateアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getURL rel=action title=getURL
このリソースのgetURLアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/restartSSLChannels rel=action title=restartSSLChannels
このリソースのrestartSSLChannelsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/resumeResourceGroup rel=action title=resumeResourceGroup
このリソースのresumeResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/shutdown rel=action title=shutdown
このリソースのshutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/shutdownResourceGroup rel=action title=shutdownResourceGroup
このリソースのshutdownResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startPartition rel=action title=startPartition
このリソースのstartPartitionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startPartitionInAdmin rel=action title=startPartitionInAdmin
このリソースのstartPartitionInAdminアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startResourceGroup rel=action title=startResourceGroup
このリソースのstartResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startResourceGroupInAdmin rel=action title=startResourceGroupInAdmin
このリソースのstartResourceGroupInAdminアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/suspendResourceGroup rel=action title=suspendResourceGroup
このリソースのsuspendResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes rel=applicationRuntimes
このリソースのapplicationRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/asyncReplicationRuntime rel=asyncReplicationRuntime
このリソースのasyncReplicationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/batchJobRepositoryRuntime rel=batchJobRepositoryRuntime
このリソースのbatchJobRepositoryRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/classLoaderRuntime rel=classLoaderRuntime
このリソースのclassLoaderRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime rel=clusterRuntime
このリソースのclusterRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime rel=concurrentManagedObjectsRuntime
このリソースのconcurrentManagedObjectsRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/defaultExecuteQueueRuntime rel=defaultExecuteQueueRuntime
このリソースのdefaultExecuteQueueRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCumulativeRuntime rel=entityCacheCumulativeRuntime
このリソースのentityCacheCumulativeRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCurrentStateRuntime rel=entityCacheCurrentStateRuntime
このリソースのentityCacheCurrentStateRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheHistoricalRuntime rel=entityCacheHistoricalRuntime
このリソースのentityCacheHistoricalRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes rel=executeQueueRuntimes
このリソースのexecuteQueueRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime rel=joltRuntime
このリソースのjoltRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes rel=libraryRuntimes
このリソースのlibraryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/logBroadcasterRuntime rel=logBroadcasterRuntime
このリソースのlogBroadcasterRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes rel=mailSessionRuntimes
このリソースのmailSessionRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes rel=maxThreadsConstraintRuntimes
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes rel=messagingBridgeRuntimes
このリソースのmessagingBridgeRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes rel=minThreadsConstraintRuntimes
このリソースのminThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes rel=partitionRuntimes
このリソースのpartitionRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes rel=pathServiceRuntimes
このリソースのpathServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes rel=persistentStoreRuntimes
このリソースのpersistentStoreRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes rel=requestClassRuntimes
このリソースのrequestClassRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/search rel=search
このリソースのsearchリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes rel=serverChannelRuntimes
このリソースのserverChannelRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime rel=serverLogRuntime
このリソースのserverLogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime rel=serverSecurityRuntime
このリソースのserverSecurityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime rel=singleSignOnServicesRuntime
このリソースのsingleSignOnServicesRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/threadPoolRuntime rel=threadPoolRuntime
このリソースのthreadPoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes rel=webServerRuntimes
このリソースのwebServerRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime rel=wseeClusterFrontEndRuntime
このリソースのwseeClusterFrontEndRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeWsrmRuntime rel=wseeWsrmRuntime
このリソースのwseeWsrmRuntimeシングルトン・リソース。

例

例1   weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBeanインスタンスの表示

この例では、GETメソッドを使用して、このweblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBeanインスタンスを表示します。

リクエストの例

curl -v \
--user admin:admin123 \
-H X-Requested-By:MyClient \
-H Accept:application/json \
-X GET http://localhost:7001/management/weblogic/latest/serverRuntime?fields=name,openSocketsCurrentCount,overallHealthState,administrationURL&links=self

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK

Response Body:
{
"links": [{
"rel": "self",
"href": "http:\//localhost:7001/management/weblogic/latest/serverRuntime"
}],
"openSocketsCurrentCount": 1,
"administrationURL": "t3:\//localhost:7001",
"overallHealthState": {
"state": "ok",
"subsystemName": null,
"partitionName": null,
"symptoms": []
},
"name": "AdminServer"
}

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/getPersistenceUnitRuntime rel=action title=getPersistenceUnitRuntime
このリソースのgetPersistenceUnitRuntimeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/hasApplicationCache rel=action title=hasApplicationCache
このリソースのhasApplicationCacheアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/reInitializeApplicationCachesAndPools rel=action title=reInitializeApplicationCachesAndPools
このリソースのreInitializeApplicationCachesAndPoolsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime rel=classLoaderRuntime
このリソースのclassLoaderRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=classRedefinitionRuntime
このリソースのclassRedefinitionRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime rel=coherenceClusterRuntime
このリソースのcoherenceClusterRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=componentRuntimes
このリソースのcomponentRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=libraryRuntimes
このリソースのlibraryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=managedExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=managedScheduledExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedScheduledExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=managedThreadFactoryRuntimes
このリソースのmanagedThreadFactoryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=maxThreadsConstraintRuntimes
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=minThreadsConstraintRuntimes
このリソースのminThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=optionalPackageRuntimes
このリソースのoptionalPackageRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=persistenceUnitRuntimes
このリソースのpersistenceUnitRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=queryCacheRuntimes
このリソースのqueryCacheRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=requestClassRuntimes
このリソースのrequestClassRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=wseeV2Runtimes
このリソースのwseeV2Runtimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime

このリソースでは、com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このcom.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/redefineClasses rel=action title=redefineClasses
このリソースのredefineClassesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=classRedefinitionTasks
このリソースのclassRedefinitionTasksコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks

このリソースでは、com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}

このリソースでは、com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このcom.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/redefineClasses

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

クラス再定義サイクルを開始します。この再定義サイクルでは、変更された可能性のあるクラスを特定して、そのクラスの再定義を試みます。クラス再定義は非同期で実行されます。クラス再定義プロセスの進行状況は、返されるタスクでモニターできます。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

クラス再定義サイクルを開始し、特定のモジュールから指定されたクラスのみを再定義します。クラス再定義は非同期で実行されます。クラス再定義プロセスの進行状況は、返されるタスクでモニターできます。指定されたモジュール名がnullである場合は、アプリケーション内のクラス(任意のモジュールにスコープされたクラス、およびグローバルにスコープされたクラス)でリストに含まれるものが再定義されます。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

moduleName

クラスを再定義する元のモジュール。

タイプ: 文字列

classNames

再定義するクラス。

型: string型配列

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/getPersistenceUnitRuntime

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定された名前のアプリケーションにPersistenceUnitRuntimeMBeanを提供します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

unitName

unitName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/hasApplicationCache

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

アプリケーションに(EJB)アプリケーション・レベル・キャッシュがある場合、trueを返します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=referencingRuntimes
このリソースのreferencingRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=referencingRuntimes
このリソースのreferencingRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/reInitializeApplicationCachesAndPools

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

アプリケーションに(EJB)アプリケーション・レベル・キャッシュがある場合、このメソッドは、キャッシュおよびキャッシュに関連付けられている任意のプールを、可能であれば起動時の状態に初期化しなおします。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime rel=policyRuntime
このリソースのpolicyRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=ports
このリソースのportsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations rel=aggregatedBaseOperations
このリソースのaggregatedBaseOperationsシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=baseOperations
このリソースのbaseOperationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting rel=clusterRouting
このリソースのclusterRoutingシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=handlers
このリソースのhandlersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc rel=mc
このリソースのmcシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=operations
このリソースのoperationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy rel=portPolicy
このリソースのportPolicyシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm rel=wsrm
このリソースのwsrmシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/asyncReplicationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.AsyncReplicationRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.AsyncReplicationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.AsyncReplicationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/asyncReplicationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/asyncReplicationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/batchJobRepositoryRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/batchJobRepositoryRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/batchJobRepositoryRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/bootPartition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

パーティションを起動します

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

partitionName

起動するパーティションの名前

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/classLoaderRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/classLoaderRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/classLoaderRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/initiateResourceGroupMigration rel=action title=initiateResourceGroupMigration
このリソースのinitiateResourceGroupMigrationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime rel=jobSchedulerRuntime
このリソースのjobSchedulerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime rel=serverMigrationRuntime
このリソースのserverMigrationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/unicastMessaging rel=unicastMessaging
このリソースのunicastMessagingシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/initiateResourceGroupMigration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソース・グループの移行を開始するための同期メソッドを提供します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

partitionName

partitionName

タイプ: 文字列

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

targetCluster

targetCluster

タイプ: 文字列

timeout

timeout

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JobSchedulerRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JobSchedulerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JobSchedulerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/getJob rel=action title=getJob
このリソースのgetJobアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs rel=executedJobs
このリソースのexecutedJobsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JobRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/executedJobs/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このジョブを取り消し、このサーバーのみでなくすべてのサーバーで再び実行されないようにします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/jobSchedulerRuntime/getJob

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたIDに対応するJobRuntimeMBeanを戻します。IDは、Job Schedulerで新しいジョブがスケジュールされると必ず、WebLogicサーバー・ログに記録されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

id

ジョブに対応する一意のID

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ServerMigrationRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ServerMigrationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ServerMigrationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData rel=migrationData
このリソースのmigrationDataコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/serverMigrationRuntime/migrationData/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/unicastMessaging

このリソースでは、weblogic.management.runtime.UnicastMessagingRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.UnicastMessagingRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.UnicastMessagingRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/unicastMessaging rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/clusterRuntime/unicastMessaging rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=managedExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=managedScheduledExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedScheduledExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=managedThreadFactoryRuntimes
このリソースのmanagedThreadFactoryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/defaultExecuteQueueRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/defaultExecuteQueueRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/defaultExecuteQueueRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCumulativeRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCumulativeRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCumulativeRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCurrentStateRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EntityCacheCurrentStateRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EntityCacheCurrentStateRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EntityCacheCurrentStateRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCurrentStateRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheCurrentStateRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheHistoricalRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheHistoricalRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/entityCacheHistoricalRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/executeQueueRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceRestartPartition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

forceRestartPartitionメソッドが呼び出された時点のこのサーバーにおけるパーティションの状態に戻すために、中止が完了してから操作を実行するまでの間、指定された時間待機して、指定されたパーティションの強制的な再起動を実行します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

partitionName

再起動するパーティション

タイプ: 文字列

restartDelayMillis

停止してから再起動するまでの待機時間(ミリ秒)

タイプ: ロング

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定したパーティションの強制的な再起動を実行します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

partitionName

partitionName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceShutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

サーバーを強制停止します。サーバーが新規リクエストを拒否し、保留中のリクエストに失敗する原因となります。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceShutdownResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソース・グループを強制停止します。リソース・グループが新規リクエストを拒否し、保留中のリクエストに失敗する原因となります。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceSuspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

サーバーはRUNNINGからADMIN状態に遷移し、処理中の作業は強制的に取り消されます。

取り消しできない作業はドロップされます。アプリケーションは管理モードに移行します。これはサーバーを強制的に一時停止して、ADMIN状態にするサポートされた方法です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/forceSuspendResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソース・グループはRUNNINGからADMIN状態に遷移し、処理中の作業は強制的に取り消されます。

取り消しできない作業はドロップされます。アプリケーションは管理モードに移行します。これはリソース・グループを強制的に中断して、ADMIN状態にするサポートされた方法です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getIPv4URL

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

クライアントが指定されたプロトコルを使用して、このサーバーに接続するときに使用するURL。

注: 指定されたプロトコルのリスニング・アドレスおよびリスニング・ポートはドメインのconfig.xmlファイル内に保持されますが、サーバー・インスタンスが起動するときに、コマンド行オプションでこれらの永続値がオーバーライドされる場合があります。このgetURLメソッドは現在使用されているURL値を返します。この値は必ずしもconfig.xmlに指定されている値とはかぎりません

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

protocol

必要なプロトコル

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

例

例1   getIPv4URLアクションの呼出し

この例では、POSTメソッドを使用してgetIPv4URLアクションを呼び出します。

リクエストの例

curl -v \
--user admin:admin123 \
-H X-Requested-By:MyClient \
-H Accept:application/json \
-H Content-Type:application/json \
-d "{ protocol: 'http' }" \
-X POST http://localhost:7001/management/weblogic/latest/serverRuntime/getIPv4URL

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK

Response Body:
{"return": "http:\//localhost:7001"}

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getIPv6URL

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

クライアントが指定されたプロトコルを使用して、このサーバーに接続するときに使用するURL。

注: 指定されたプロトコルのリスニング・アドレスおよびリスニング・ポートはドメインのconfig.xmlファイル内に保持されますが、サーバー・インスタンスが起動するときに、コマンド行オプションでこれらの永続値がオーバーライドされる場合があります。このgetURLメソッドは現在使用されているURL値を返します。この値は必ずしもconfig.xmlに指定されている値とはかぎりません

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

protocol

必要なプロトコル

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getRgState

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/getURL

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

クライアントが指定されたプロトコルを使用して、このサーバーに接続するときに使用するURL。

注: 指定されたプロトコルのリスニング・アドレスおよびリスニング・ポートはドメインのconfig.xmlファイル内に保持されますが、サーバー・インスタンスが起動するときに、コマンド行オプションでこれらの永続値がオーバーライドされる場合があります。このgetURLメソッドは現在使用されているURL値を返します。この値は必ずしもconfig.xmlに指定されている値とはかぎりません

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

protocol

必要なプロトコル

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCServiceRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=JDBCDataSourceRuntimeMBeans
このリソースのJDBCDataSourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans rel=JDBCDriverRuntimeMBeans
このリソースのJDBCDriverRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans
このリソースのJDBCMultiDataSourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime rel=JDBCDriverRuntime
このリソースのJDBCDriverRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean
このリソースのJDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncShutdown rel=action title=asyncShutdown
このリソースのasyncShutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncSuspend rel=action title=asyncSuspend
このリソースのasyncSuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/clearStatementCache rel=action title=clearStatementCache
このリソースのclearStatementCacheアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPool rel=action title=dumpPool
このリソースのdumpPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPoolProfile rel=action title=dumpPoolProfile
このリソースのdumpPoolProfileアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceShutdown rel=action title=forceShutdown
このリソースのforceShutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceSuspend rel=action title=forceSuspend
このリソースのforceSuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/poolExists rel=action title=poolExists
このリソースのpoolExistsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shrink rel=action title=shrink
このリソースのshrinkアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shutdown rel=action title=shutdown
このリソースのshutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/start rel=action title=start
このリソースのstartアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- rel=lastTask
weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのlastTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=tasks
このリソースのtasksコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncShutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを正常に、非同期的にシャットダウンします。データソースの正常な(強制でない)シャットダウン操作では、まず、データソースを正常に中断してから、接続を含む関連リソースを解放します。データソースの正常な中断の詳細は、前述の説明を参照してください。データソースを正常に中断した後、残りの使用中のすべての接続をクローズして、データソースをシャットダウンとしてマークします。

IgnoreInUseConnectionsEnabledをfalseに設定すると、使用中の接続が存在する場合に操作が失敗します。

成功すると、ヘルス状態が「停止」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

operationSecs

処理を停止する前に操作を実行できる秒数。0に設定した場合、デフォルトが使用されます。デフォルトは、非アクティブ接続タイムアウト秒の値(設定されている場合)、または60秒です。最短のタイムアウトにする場合は、値を1に設定します。タイムアウトしないようにする場合は、大きい値に設定します(非推奨)。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncSuspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningで、既存の接続を無効にするデータ・ソースを非同期で正常に中断します。この操作では、データ・ソースは中断として即座にマークされ、それ以上接続は作成されなくなります。アイドル(非予約)接続は、無効としてマークされます。中断操作のタイムアウト期間の経過後、プールに残っているすべての接続が中断としてマークされ、接続に対する任意の操作でデータ・ソースが中断していることを示す次の例外がスローされます。「java.sql.SQLRecoverableException: 接続が管理者により無効化されています。後で再度実行してください。プールが再開される可能性があるため、これらの接続はプールに残され、閉じられません。

IgnoreInUseConnectionsEnabledをfalseに設定すると、使用中の接続が存在する場合に操作が失敗します。

成功した場合は、ヘルス状態がSuspendedに設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

operationSecs

処理を停止する前に操作を実行できる秒数。0に設定した場合、デフォルトが使用されます。デフォルトは、非アクティブ接続タイムアウト秒の値(設定されている場合)、または60秒です。最短のタイムアウトにする場合は、値を1に設定します。タイムアウトしないようにする場合は、大きい値に設定します(非推奨)。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/clearStatementCache

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プール内の各接続について、準備済みの文と呼出し可能文の文キャッシュをクリアします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

データ・ソースの接続プール内のすべての接続に関する情報を出力します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPoolProfile

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

データ・ソースに関するプロファイル情報を出力します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceShutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

現在のすべての接続ユーザーの強制的な切断を含め、ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを強制的に停止します。

成功すると、ヘルス状態が「停止」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceSuspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

現在のすべての接続ユーザーの切断を含め、ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを強制的に中断します。現在のすべての接続がクローズされ、再作成されます。

成功した場合は、ヘルス状態がSuspendedに設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/clearStatistics rel=action title=clearStatistics
このリソースのclearStatisticsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/refreshStatistics rel=action title=refreshStatistics
このリソースのrefreshStatisticsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/clearStatistics

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての接続に関する統計をクリアします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/refreshStatistics

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

スナップショットを更新します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/poolExists

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定された名前のデータ・ソースが存在するかどうかを指定します。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

poolName

検索するプール名

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プール内の使用可能なすべてのデータベース接続を停止し、再作成することで、データ・ソース内の接続プールをリセットします。

データ・ソースのヘルス状態がUnhealthyで、初期化しなおす必要がある場合に使用します。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態が「中断」のデータ・ソースに対するアクセスおよび操作をすべて復元します。

成功すると、ヘルス状態が「実行中」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shrink

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

データ・ソースのデータベース接続プールを、現在予約されている接続の数、または接続プールの初期サイズのいずれか大きい方に縮小します。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを正常に、同期的にシャットダウンします。データソースの正常な(強制でない)シャットダウン操作では、まず、データソースを正常に中断してから、接続を含む関連リソースを解放します。データソースの正常な中断の詳細は、前述の説明を参照してください。データソースを正常に中断した後、残りの使用中のすべての接続をクローズして、データソースをシャットダウンとしてマークします。

成功すると、ヘルス状態が「停止」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/start

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態が「停止」のデータ・ソースを起動します。

成功すると、ヘルス状態が「実行中」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningで、既存の接続を無効にするデータ・ソースを同期して正常に中断します。この操作では、データ・ソースは中断として即座にマークされ、それ以上接続は作成されなくなります。アイドル(非予約)接続は、無効としてマークされます。中断操作のタイムアウト期間の経過後、プールに残っているすべての接続が中断としてマークされ、接続に対する任意の操作でデータ・ソースが中断していることを示す次の例外がスローされます。「java.sql.SQLRecoverableException: 接続が管理者により無効化されています。後で再度実行してください。正常な中断が正常なシャットダウン操作の一部として行われる場合、接続は未予約になったとき、またはタイムアウト期間の終了時に即座にクローズされます。停止操作の一部として行われない場合、プールが再開される可能性があるため、これらの接続はプールに残され、閉じられません。

デフォルトでは、タイムアウト期間は60秒です。このタイムアウト期間の値は、非アクティブ接続タイムアウト秒を0 (ゼロ)以外の値に構成(または動的に設定)することで変更できます。

IgnoreInUseConnectionsEnabledをfalseに設定すると、使用中の接続が存在する場合に操作が失敗します。

成功した場合は、ヘルス状態がSuspendedに設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールで接続の予約と解放を実行して、データ・ソースの接続プールをテストします。

プール構成属性TestConnectionsOnReserveが有効の場合、取得された接続も予約操作の一環としてテストされます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCDriverRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JDBCServiceRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers rel=JMSServers
このリソースのJMSServersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/destroy rel=action title=destroy
このリソースのdestroyアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=sessions
このリソースのsessionsコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/destroy

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続のサーバー側のコンテキストを破棄します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=consumers
このリソースのconsumersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=producers
このリソースのproducersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceCommit rel=action title=forceCommit
このリソースのforceCommitアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceRollback rel=action title=forceRollback
このリソースのforceRollbackアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getTransactionStatus rel=action title=getTransactionStatus
このリソースのgetTransactionStatusアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=destinations
このリソースのdestinationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=sessionPoolRuntimes
このリソースのsessionPoolRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=destinationRuntime
このリソースのdestinationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceCommit

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がコミットされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceRollback

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がロールバックされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSトランザクション・ブランチに関連付けられた一連のメッセージを返します。結果セットはメッセージ・カーソルの形式で呼出し側に返されます。結果セットには、このJMSサーバー上の複数の宛先からのメッセージが含まれる可能性があります。

タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

timeoutSeconds

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getTransactionStatus

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

Xidを指定すると、このメソッドは、関連するJMSトランザクション・ブランチのJTAステータスを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での消費処理を休止します。

JMSServerでの消費が休止されると、宛先の状態がすべて「消費の休止」とマークされ、宛先での消費が再開されてメッセージが消費可能になるまで、すべての新しい同期受信処理がブロックされます。ブロッキング・タイムアウトを伴うすべての同期受信は、「消費の休止」状態の間、タイムアウトが発生するまでブロックされます。

この宛先にアタッチされているすべての非同期コンシューマは、宛先が「消費の休止」状態の間に配信されたメッセージを取得しません。

消費の「休止」処理が正常に行われた後、その宛先でさらに消費処理を行えるようにするには、ユーザーが宛先を明示的に「再開」する必要があります。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerのすべての宛先でメッセージの表示を休止します。これらのメッセージは、このJMSServerによってホストされるすべての宛先で処理中の作業完了の結果です。

処理中の作業とは

次の定義は、WebLogic JMSサブシステムの現在の実装に基づいています。

- プロデューサに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未生成メッセージ
「生成時刻」(TimeToDeliver)が未来に設定された、プロデューサによって将来生成されるメッセージは未生成メッセージと呼ばれ、宛先の統計で「保留中」メッセージとしてカウントされ、コンシューマにはまだ消費できません。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクションの一環としてプロデューサにより生成されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。未コミット・メッセージは、宛先の統計で「保留中」のメッセージとしてカウントされ、消費できません。

- 送信をブロックする割り当て
プロデューサによって生成されたが、宛先に対する(メッセージかバイトまたはその両方の)クォータ制限のために宛先に到着できないメッセージ。プロデューサは、クォータが利用可能になるまで一定期間送信をブロックします。これらのメッセージはシステムから認識できないため、宛先の統計では一切カウントされません。

- コンシューマに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未応答(CLIENT ACK PENDING)メッセージ
「クライアント応答」セッションを使用してクライアントによって正常に消費され、クライアントからの応答を待機しているメッセージ。この種のメッセージは「保留中のメッセージ」であり、確認応答の受信時に宛先またはシステムから削除されます。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクション内でクライアントにより消費(受信)されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。この種のメッセージは、クライアントがそのトランザクションを正常にコミットしたときに、システムから削除されます。

- ロールバック・メッセージ
コンシューマによるトランザクションの受信が正常にロールバックされたため、宛先に戻されたメッセージ。この種のメッセージは、クライアントに対してただちに消費(再配信)可能になる場合とならない場合があります。これは、関連付けられているJMSConnectionFactoryおよびJMSDestinationにおいてそれぞれ構成されている再配信パラメータ(RedeliveryDelay、RedeliveryDelayOverride、RedeliveryLimitなど)に依存します。

再配信遅延が構成されている場合、メッセージはその「遅延」期間中は消費不可となり、宛先の統計で「保留中」としてカウントされます。「遅延」期間後、再配信制限を超えなければ、その宛先に配信(消費可能な状態に)され、宛先の統計で「現在の」メッセージとしてカウントされます。再配信制限を超えている場合、メッセージは(構成済であれば)ErrorDestinationに移されます。

ロールバック・メッセージの利用を制御する別のパラメータはRedeliveryLimitです。

- 回復されたメッセージ
クライアントによるセッション「回復」の呼出しが明示的に行われたためにキューに現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

- 再配信されたメッセージ
クライアントへの配信に失敗したため(コンシューマのクラッシュ、クローズなど)、宛先に再び現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成を休止します。

生成が休止されると、宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサで、新しい生成処理ができなくなることがあります。宛先が「生成休止から再開」すると、その宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサでの新しいメッセージ生成がすべて許可されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSSeverによってホストされるすべての宛先での消費処理を再開します。

宛先の状態は「消費が有効」にマークされ、すべての「消費中」アクティビティは正常に続行されます。

現在「消費の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での処理中のメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「挿入が有効」にマークされ、処理中の作業完了からのメッセージがすべて宛先に表示されます。

現在「挿入の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「生成が有効」にマークされ、すべての新しい「生成中」アクティビティは正常に続行されます。現在「生成の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=JMSServer
このリソースのJMSServerシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=connectionConsumers
このリソースのconnectionConsumersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceCommit rel=action title=forceCommit
このリソースのforceCommitアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceRollback rel=action title=forceRollback
このリソースのforceRollbackアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getTransactionStatus rel=action title=getTransactionStatus
このリソースのgetTransactionStatusアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=destinations
このリソースのdestinationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sessionPoolRuntimes rel=sessionPoolRuntimes
このリソースのsessionPoolRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=destinationRuntime
このリソースのdestinationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceCommit

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がコミットされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceRollback

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がロールバックされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSトランザクション・ブランチに関連付けられた一連のメッセージを返します。結果セットはメッセージ・カーソルの形式で呼出し側に返されます。結果セットには、このJMSサーバー上の複数の宛先からのメッセージが含まれる可能性があります。

タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

timeoutSeconds

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getTransactionStatus

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

Xidを指定すると、このメソッドは、関連するJMSトランザクション・ブランチのJTAステータスを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での消費処理を休止します。

JMSServerでの消費が休止されると、宛先の状態がすべて「消費の休止」とマークされ、宛先での消費が再開されてメッセージが消費可能になるまで、すべての新しい同期受信処理がブロックされます。ブロッキング・タイムアウトを伴うすべての同期受信は、「消費の休止」状態の間、タイムアウトが発生するまでブロックされます。

この宛先にアタッチされているすべての非同期コンシューマは、宛先が「消費の休止」状態の間に配信されたメッセージを取得しません。

消費の「休止」処理が正常に行われた後、その宛先でさらに消費処理を行えるようにするには、ユーザーが宛先を明示的に「再開」する必要があります。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerのすべての宛先でメッセージの表示を休止します。これらのメッセージは、このJMSServerによってホストされるすべての宛先で処理中の作業完了の結果です。

処理中の作業とは

次の定義は、WebLogic JMSサブシステムの現在の実装に基づいています。

- プロデューサに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未生成メッセージ
「生成時刻」(TimeToDeliver)が未来に設定された、プロデューサによって将来生成されるメッセージは未生成メッセージと呼ばれ、宛先の統計で「保留中」メッセージとしてカウントされ、コンシューマにはまだ消費できません。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクションの一環としてプロデューサにより生成されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。未コミット・メッセージは、宛先の統計で「保留中」のメッセージとしてカウントされ、消費できません。

- 送信をブロックする割り当て
プロデューサによって生成されたが、宛先に対する(メッセージかバイトまたはその両方の)クォータ制限のために宛先に到着できないメッセージ。プロデューサは、クォータが利用可能になるまで一定期間送信をブロックします。これらのメッセージはシステムから認識できないため、宛先の統計では一切カウントされません。

- コンシューマに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未応答(CLIENT ACK PENDING)メッセージ
「クライアント応答」セッションを使用してクライアントによって正常に消費され、クライアントからの応答を待機しているメッセージ。この種のメッセージは「保留中のメッセージ」であり、確認応答の受信時に宛先またはシステムから削除されます。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクション内でクライアントにより消費(受信)されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。この種のメッセージは、クライアントがそのトランザクションを正常にコミットしたときに、システムから削除されます。

- ロールバック・メッセージ
コンシューマによるトランザクションの受信が正常にロールバックされたため、宛先に戻されたメッセージ。この種のメッセージは、クライアントに対してただちに消費(再配信)可能になる場合とならない場合があります。これは、関連付けられているJMSConnectionFactoryおよびJMSDestinationにおいてそれぞれ構成されている再配信パラメータ(RedeliveryDelay、RedeliveryDelayOverride、RedeliveryLimitなど)に依存します。

再配信遅延が構成されている場合、メッセージはその「遅延」期間中は消費不可となり、宛先の統計で「保留中」としてカウントされます。「遅延」期間後、再配信制限を超えなければ、その宛先に配信(消費可能な状態に)され、宛先の統計で「現在の」メッセージとしてカウントされます。再配信制限を超えている場合、メッセージは(構成済であれば)ErrorDestinationに移されます。

ロールバック・メッセージの利用を制御する別のパラメータはRedeliveryLimitです。

- 回復されたメッセージ
クライアントによるセッション「回復」の呼出しが明示的に行われたためにキューに現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

- 再配信されたメッセージ
クライアントへの配信に失敗したため(コンシューマのクラッシュ、クローズなど)、宛先に再び現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成を休止します。

生成が休止されると、宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサで、新しい生成処理ができなくなることがあります。宛先が「生成休止から再開」すると、その宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサでの新しいメッセージ生成がすべて許可されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSSeverによってホストされるすべての宛先での消費処理を再開します。

宛先の状態は「消費が有効」にマークされ、すべての「消費中」アクティビティは正常に続行されます。

現在「消費の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での処理中のメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「挿入が有効」にマークされ、処理中の作業完了からのメッセージがすべて宛先に表示されます。

現在「挿入の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「生成が有効」にマークされ、すべての新しい「生成中」アクティビティは正常に続行されます。現在「生成の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JoltConnectionServiceRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JoltConnectionServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JoltConnectionServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/resetConnectionPool rel=action title=resetConnectionPool
このリソースのresetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/joltRuntime/connectionPools/{name}/resetConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JTARuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JTARuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JTARuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/getRecoveryRuntimeMBean rel=action title=getRecoveryRuntimeMBean
このリソースのgetRecoveryRuntimeMBeanアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=nonXAResourceRuntimeMBeans
このリソースのnonXAResourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans rel=recoveryRuntimeMBeans
このリソースのrecoveryRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean rel=transactionLogStoreRuntimeMBean
このリソースのtransactionLogStoreRuntimeMBeanシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=transactionNameRuntimeMBeans
このリソースのtransactionNameRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=transactionResourceRuntimeMBeans
このリソースのtransactionResourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/getRecoveryRuntimeMBean

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定したサーバーのトランザクション・リカバリ・サービスのランタイムMBeanを返します。指定されたサーバーのトランザクション・リカバリ・サービスがこのサーバーにデプロイされていない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

serverName

serverName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/recoveryRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionLogStoreRuntimeMBean/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JTARuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JVMRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JVMRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JVMRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JVMRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JVMRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/JVMRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=referencingRuntimes
このリソースのreferencingRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/logBroadcasterRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogBroadcasterRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogBroadcasterRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogBroadcasterRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/logBroadcasterRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/logBroadcasterRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/mailSessionRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANAsyncReplicationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MANAsyncReplicationRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MANAsyncReplicationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MANAsyncReplicationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANAsyncReplicationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANAsyncReplicationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANReplicationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MANReplicationRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MANReplicationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MANReplicationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANReplicationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/MANReplicationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/messagingBridgeRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime rel=JDBCPartitionRuntime
このリソースのJDBCPartitionRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime rel=JMSRuntime
このリソースのJMSRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime rel=JTAPartitionRuntime
このリソースのJTAPartitionRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime rel=SAFRuntime
このリソースのSAFRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime rel=WLDFPartitionRuntime
このリソースのWLDFPartitionRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceShutdown rel=action title=forceShutdown
このリソースのforceShutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceShutdownResourceGroup rel=action title=forceShutdownResourceGroup
このリソースのforceShutdownResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceSuspend rel=action title=forceSuspend
このリソースのforceSuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceSuspendResourceGroup rel=action title=forceSuspendResourceGroup
このリソースのforceSuspendResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/getRgState rel=action title=getRgState
このリソースのgetRgStateアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/halt rel=action title=halt
このリソースのhaltアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resumeResourceGroup rel=action title=resumeResourceGroup
このリソースのresumeResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/shutdown rel=action title=shutdown
このリソースのshutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/shutdownResourceGroup rel=action title=shutdownResourceGroup
このリソースのshutdownResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/startResourceGroup rel=action title=startResourceGroup
このリソースのstartResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/startResourceGroupInAdmin rel=action title=startResourceGroupInAdmin
このリソースのstartResourceGroupInAdminアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/suspendResourceGroup rel=action title=suspendResourceGroup
このリソースのsuspendResourceGroupアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes rel=applicationRuntimes
このリソースのapplicationRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/batchJobRepositoryRuntime rel=batchJobRepositoryRuntime
このリソースのbatchJobRepositoryRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime rel=concurrentManagedObjectsRuntime
このリソースのconcurrentManagedObjectsRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=libraryRuntimes
このリソースのlibraryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes rel=mailSessionRuntimes
このリソースのmailSessionRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=maxThreadsConstraintRuntimes
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes rel=messagingBridgeRuntimes
このリソースのmessagingBridgeRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=minThreadsConstraintRuntimes
このリソースのminThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionResourceMetricsRuntime rel=partitionResourceMetricsRuntime
このリソースのpartitionResourceMetricsRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime rel=partitionWorkManagerRuntime
このリソースのpartitionWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes rel=pathServiceRuntimes
このリソースのpathServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes rel=persistentStoreRuntimes
このリソースのpersistentStoreRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=requestClassRuntimes
このリソースのrequestClassRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime rel=resourceManagerRuntime
このリソースのresourceManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime rel=wseeClusterFrontEndRuntime
このリソースのwseeClusterFrontEndRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/getPersistenceUnitRuntime rel=action title=getPersistenceUnitRuntime
このリソースのgetPersistenceUnitRuntimeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/hasApplicationCache rel=action title=hasApplicationCache
このリソースのhasApplicationCacheアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/reInitializeApplicationCachesAndPools rel=action title=reInitializeApplicationCachesAndPools
このリソースのreInitializeApplicationCachesAndPoolsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime rel=classLoaderRuntime
このリソースのclassLoaderRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=classRedefinitionRuntime
このリソースのclassRedefinitionRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime rel=coherenceClusterRuntime
このリソースのcoherenceClusterRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=componentRuntimes
このリソースのcomponentRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=libraryRuntimes
このリソースのlibraryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=managedExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=managedScheduledExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedScheduledExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=managedThreadFactoryRuntimes
このリソースのmanagedThreadFactoryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=maxThreadsConstraintRuntimes
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=minThreadsConstraintRuntimes
このリソースのminThreadsConstraintRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=optionalPackageRuntimes
このリソースのoptionalPackageRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=persistenceUnitRuntimes
このリソースのpersistenceUnitRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=queryCacheRuntimes
このリソースのqueryCacheRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=requestClassRuntimes
このリソースのrequestClassRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=wseeV2Runtimes
このリソースのwseeV2Runtimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classLoaderRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime

このリソースでは、com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このcom.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/redefineClasses rel=action title=redefineClasses
このリソースのredefineClassesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=classRedefinitionTasks
このリソースのclassRedefinitionTasksコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks

このリソースでは、com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}

このリソースでは、com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このcom.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/classRedefinitionTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/classRedefinitionRuntime/redefineClasses

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

クラス再定義サイクルを開始します。この再定義サイクルでは、変更された可能性のあるクラスを特定して、そのクラスの再定義を試みます。クラス再定義は非同期で実行されます。クラス再定義プロセスの進行状況は、返されるタスクでモニターできます。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

クラス再定義サイクルを開始し、特定のモジュールから指定されたクラスのみを再定義します。クラス再定義は非同期で実行されます。クラス再定義プロセスの進行状況は、返されるタスクでモニターできます。指定されたモジュール名がnullである場合は、アプリケーション内のクラス(任意のモジュールにスコープされたクラス、およびグローバルにスコープされたクラス)でリストに含まれるものが再定義されます。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

moduleName

クラスを再定義する元のモジュール。

タイプ: 文字列

classNames

再定義するクラス。

型: string型配列

レスポンス・ボディ

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/coherenceClusterRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/componentRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/getPersistenceUnitRuntime

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定された名前のアプリケーションにPersistenceUnitRuntimeMBeanを提供します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

unitName

unitName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/hasApplicationCache

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

アプリケーションに(EJB)アプリケーション・レベル・キャッシュがある場合、trueを返します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=referencingRuntimes
このリソースのreferencingRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=referencingRuntimes
このリソースのreferencingRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/optionalPackageRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/persistenceUnitRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/queryCacheRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/reInitializeApplicationCachesAndPools

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

アプリケーションに(EJB)アプリケーション・レベル・キャッシュがある場合、このメソッドは、キャッシュおよびキャッシュに関連付けられている任意のプールを、可能であれば起動時の状態に初期化しなおします。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime rel=policyRuntime
このリソースのpolicyRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=ports
このリソースのportsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/policyRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations rel=aggregatedBaseOperations
このリソースのaggregatedBaseOperationsシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=baseOperations
このリソースのbaseOperationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting rel=clusterRouting
このリソースのclusterRoutingシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=handlers
このリソースのhandlersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc rel=mc
このリソースのmcシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=operations
このリソースのoperationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy rel=portPolicy
このリソースのportPolicyシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm rel=wsrm
このリソースのwsrmシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/aggregatedBaseOperations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/baseOperations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/clusterRouting rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/handlers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/mc rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/operations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/portPolicy rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/applicationRuntimes/{name}/wseeV2Runtimes/{name}/ports/{name}/wsrm rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/batchJobRepositoryRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/batchJobRepositoryRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/batchJobRepositoryRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=managedExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=managedScheduledExecutorServiceRuntimes
このリソースのmanagedScheduledExecutorServiceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=managedThreadFactoryRuntimes
このリソースのmanagedThreadFactoryRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=workManager
このリソースのworkManagerシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedScheduledExecutorServiceRuntimes/{name}/workManager/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/concurrentManagedObjectsRuntime/managedThreadFactoryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/RAs rel=RAs
このリソースのRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections rel=action title=getInboundConnections
このリソースのgetInboundConnectionsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA rel=action title=getRA
このリソースのgetRAアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=activeRAs
このリソースのactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=inactiveRAs
このリソースのinactiveRAsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/activeRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getInboundConnections

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報を返します。インバウンド接続が見つからない場合は、nullを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドの配列を持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/getRA

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のJNDI名によって指定されるリソース・アダプタのランタイム情報を返します。リソース・アダプタが見つからない場合は、nullを返します。この関数は、リソース・アダプタの複数のバージョンがデプロイされている場合、アクティブなRAを返します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

リソース・アダプタのJNDI名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration rel=action title=getConfiguration
このリソースのgetConfigurationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool rel=action title=getConnectionPool
このリソースのgetConnectionPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection rel=action title=getInboundConnection
このリソースのgetInboundConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema rel=action title=getSchema
このリソースのgetSchemaアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll rel=action title=resumeAll
このリソースのresumeAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll rel=action title=suspendAll
このリソースのsuspendAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=connectionPools
このリソースのconnectionPoolsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorServiceRuntime rel=connectorServiceRuntime
このリソースのconnectorServiceRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=connectorWorkManagerRuntime
このリソースのconnectorWorkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=inboundConnections
このリソースのinboundConnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=workManagerRuntime
このリソースのworkManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset rel=action title=forceReset
このリソースのforceResetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete rel=action title=delete
このリソースのdeleteアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError rel=action title=hasError
このリソースのhasErrorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection rel=action title=testConnection
このリソースのtestConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/delete

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をコンソールから手動で閉じる手段を提供します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/hasError

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続にエラーがあるかどうかを示すフラグを返します。エラーがある場合は、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/connections/{name}/testConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続をテストします。テストが正常に終了した場合、trueを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/forceReset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての使用中/未使用の接続を即座に強制破棄し、ユーザーによってプールの構成が更新された場合は、新しい構成を使用して接続プールを再作成します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールをリセットします。クライアント・アプリケーションによってプールの接続が予約されていない場合は、すべての未使用の接続を破棄し、プールの構成を更新した場合は新しい構成を使用して接続プールを再作成します。接続プールの接続が現在使用されている場合は、操作が失敗してfalseが戻されます。使用されていない場合は、すべての接続がリセットされtrueが戻されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectionPools/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プールで使用可能なすべての接続をテストします。すべての接続がテストに合格した場合はtrueを返し、少なくとも1つがテストに不合格の場合はfalseを返します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/inactiveRAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/connectorWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConfiguration

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

RA構成を表すxml文字列を返します。指定されたバージョンに対応するXMLを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getConnectionPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールの統計を表すConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanを返します。この呼出しでアクセスされるプールは、アクセスするリソース・アダプタの一部である必要があります。JNDI名またはリソースリンク名が見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

key

接続プールのJNDI名またはリソースリンク名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getInboundConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたインバウンド接続のランタイム情報。インバウンド接続がリソース・アダプタに見つからない場合、nullが返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

messageListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/getSchema

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたバージョンに基づくRA構成のスキーマを取得します。バージョンが見つからない場合はnullを返します。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

version

String

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=MDBRuntimes
このリソースのMDBRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=poolRuntime
このリソースのpoolRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=resources
このリソースのresourcesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=timerRuntime
このリソースのtimerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=transactionRuntime
このリソースのtransactionRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool rel=action title=initializePool
このリソースのinitializePoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/poolRuntime/initializePool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

構成された起動時サイズに初期化するよう、プールに指示します。

これは同期的に動作し、プールが初期化されるまで待機してから制御を戻します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resources/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstartをコールし、特定のタイプのMDBを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMS接続でstopをコールし、特定のタイプのMDBを中断します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers rel=action title=activateDisabledTimers
このリソースのactivateDisabledTimersアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/timerRuntime/activateDisabledTimers

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

一時的に無効になっているタイマーをアクティブ化します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/inboundConnections/{name}/MDBRuntimes/{name}/transactionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このリソース・アダプタの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このリソース・アダプタの特定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntime/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/RAs/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/resumeAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

props

RAに渡すプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのRAの指定のアクティビティ・タイプを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

type

intアクティビティ・タイプ、weblogic.connector.extensions.Suspendableを参照

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/connectorServiceRuntime/suspendAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

props

リソース・アダプタに渡されるプロパティまたはnull

タイプ: java.util.Properties

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

すべてのリソース・アダプタのすべてのアクティビティを中断します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceShutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

パーティションを強制停止します。パーティションが新規リクエストを拒否し、保留中のリクエストに失敗する原因となります。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceShutdownResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソース・グループを強制停止します。リソース・グループが新規リクエストを拒否し、保留中のリクエストに失敗する原因となります。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceSuspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

パーティションはRUNNINGからADMIN状態に遷移し、処理中の作業は強制的に取り消されます。

取り消しできない作業はドロップされます。アプリケーションは管理モードに移行します。これにより、パーティションが強制的に中断され、ADMIN状態に遷移されます。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/forceSuspendResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソース・グループはRUNNINGからADMIN状態に遷移し、処理中の作業は強制的に取り消されます。

取り消しできない作業はドロップされます。アプリケーションは管理モードに移行します。これにより、リソース・グループが強制的に中断され、ADMIN状態に遷移されます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/getRgState

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

MBeanという名前のリソース・グループの現在の状態

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

リソース・グループ名

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/halt

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

パーティションを停止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCPartitionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCPartitionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCPartitionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=JDBCDataSourceRuntimeMBeans
このリソースのJDBCDataSourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans
このリソースのJDBCMultiDataSourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime rel=JDBCDriverRuntime
このリソースのJDBCDriverRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean
このリソースのJDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncShutdown rel=action title=asyncShutdown
このリソースのasyncShutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncSuspend rel=action title=asyncSuspend
このリソースのasyncSuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/clearStatementCache rel=action title=clearStatementCache
このリソースのclearStatementCacheアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPool rel=action title=dumpPool
このリソースのdumpPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPoolProfile rel=action title=dumpPoolProfile
このリソースのdumpPoolProfileアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceShutdown rel=action title=forceShutdown
このリソースのforceShutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceSuspend rel=action title=forceSuspend
このリソースのforceSuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/poolExists rel=action title=poolExists
このリソースのpoolExistsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/reset rel=action title=reset
このリソースのresetアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/resume rel=action title=resume
このリソースのresumeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shrink rel=action title=shrink
このリソースのshrinkアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shutdown rel=action title=shutdown
このリソースのshutdownアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/start rel=action title=start
このリソースのstartアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/suspend rel=action title=suspend
このリソースのsuspendアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/testPool rel=action title=testPool
このリソースのtestPoolアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- rel=lastTask
weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのlastTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=tasks
このリソースのtasksコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncShutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを正常に、非同期的にシャットダウンします。データソースの正常な(強制でない)シャットダウン操作では、まず、データソースを正常に中断してから、接続を含む関連リソースを解放します。データソースの正常な中断の詳細は、前述の説明を参照してください。データソースを正常に中断した後、残りの使用中のすべての接続をクローズして、データソースをシャットダウンとしてマークします。

IgnoreInUseConnectionsEnabledをfalseに設定すると、使用中の接続が存在する場合に操作が失敗します。

成功すると、ヘルス状態が「停止」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

operationSecs

処理を停止する前に操作を実行できる秒数。0に設定した場合、デフォルトが使用されます。デフォルトは、非アクティブ接続タイムアウト秒の値(設定されている場合)、または60秒です。最短のタイムアウトにする場合は、値を1に設定します。タイムアウトしないようにする場合は、大きい値に設定します(非推奨)。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/asyncSuspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningで、既存の接続を無効にするデータ・ソースを非同期で正常に中断します。この操作では、データ・ソースは中断として即座にマークされ、それ以上接続は作成されなくなります。アイドル(非予約)接続は、無効としてマークされます。中断操作のタイムアウト期間の経過後、プールに残っているすべての接続が中断としてマークされ、接続に対する任意の操作でデータ・ソースが中断していることを示す次の例外がスローされます。「java.sql.SQLRecoverableException: 接続が管理者により無効化されています。後で再度実行してください。プールが再開される可能性があるため、これらの接続はプールに残され、閉じられません。

IgnoreInUseConnectionsEnabledをfalseに設定すると、使用中の接続が存在する場合に操作が失敗します。

成功した場合は、ヘルス状態がSuspendedに設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

operationSecs

処理を停止する前に操作を実行できる秒数。0に設定した場合、デフォルトが使用されます。デフォルトは、非アクティブ接続タイムアウト秒の値(設定されている場合)、または60秒です。最短のタイムアウトにする場合は、値を1に設定します。タイムアウトしないようにする場合は、大きい値に設定します(非推奨)。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/clearStatementCache

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プール内の各接続について、準備済みの文と呼出し可能文の文キャッシュをクリアします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

データ・ソースの接続プール内のすべての接続に関する情報を出力します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/dumpPoolProfile

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

データ・ソースに関するプロファイル情報を出力します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceShutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

現在のすべての接続ユーザーの強制的な切断を含め、ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを強制的に停止します。

成功すると、ヘルス状態が「停止」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/forceSuspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

現在のすべての接続ユーザーの切断を含め、ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを強制的に中断します。現在のすべての接続がクローズされ、再作成されます。

成功した場合は、ヘルス状態がSuspendedに設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCDriverRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/clearStatistics rel=action title=clearStatistics
このリソースのclearStatisticsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/refreshStatistics rel=action title=refreshStatistics
このリソースのrefreshStatisticsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/clearStatistics

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての接続に関する統計をクリアします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/refreshStatistics

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

スナップショットを更新します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/poolExists

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定された名前のデータ・ソースが存在するかどうかを指定します。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

poolName

検索するプール名

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/reset

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

プール内の使用可能なすべてのデータベース接続を停止し、再作成することで、データ・ソース内の接続プールをリセットします。

データ・ソースのヘルス状態がUnhealthyで、初期化しなおす必要がある場合に使用します。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態が「中断」のデータ・ソースに対するアクセスおよび操作をすべて復元します。

成功すると、ヘルス状態が「実行中」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shrink

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

データ・ソースのデータベース接続プールを、現在予約されている接続の数、または接続プールの初期サイズのいずれか大きい方に縮小します。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/shutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningのデータ・ソースを正常に、同期的にシャットダウンします。データソースの正常な(強制でない)シャットダウン操作では、まず、データソースを正常に中断してから、接続を含む関連リソースを解放します。データソースの正常な中断の詳細は、前述の説明を参照してください。データソースを正常に中断した後、残りの使用中のすべての接続をクローズして、データソースをシャットダウンとしてマークします。

成功すると、ヘルス状態が「停止」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/start

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態が「停止」のデータ・ソースを起動します。

成功すると、ヘルス状態が「実行中」に設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ヘルス状態がRunningで、既存の接続を無効にするデータ・ソースを同期して正常に中断します。この操作では、データ・ソースは中断として即座にマークされ、それ以上接続は作成されなくなります。アイドル(非予約)接続は、無効としてマークされます。中断操作のタイムアウト期間の経過後、プールに残っているすべての接続が中断としてマークされ、接続に対する任意の操作でデータ・ソースが中断していることを示す次の例外がスローされます。「java.sql.SQLRecoverableException: 接続が管理者により無効化されています。後で再度実行してください。正常な中断が正常なシャットダウン操作の一部として行われる場合、接続は未予約になったとき、またはタイムアウト期間の終了時に即座にクローズされます。停止操作の一部として行われない場合、プールが再開される可能性があるため、これらの接続はプールに残され、閉じられません。

デフォルトでは、タイムアウト期間は60秒です。このタイムアウト期間の値は、非アクティブ接続タイムアウト秒を0 (ゼロ)以外の値に構成(または動的に設定)することで変更できます。

IgnoreInUseConnectionsEnabledをfalseに設定すると、使用中の接続が存在する場合に操作が失敗します。

成功した場合は、ヘルス状態がSuspendedに設定されます。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/tasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/testPool

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続プールで接続の予約と解放を実行して、データ・ソースの接続プールをテストします。

プール構成属性TestConnectionsOnReserveが有効の場合、取得された接続も予約操作の一環としてテストされます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=workManagerRuntimes
このリソースのworkManagerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JDBCPartitionRuntime/JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeans/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers rel=JMSServers
このリソースのJMSServersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/destroy rel=action title=destroy
このリソースのdestroyアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=sessions
このリソースのsessionsコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/destroy

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

接続のサーバー側のコンテキストを破棄します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=consumers
このリソースのconsumersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=producers
このリソースのproducersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/consumers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/connections/{name}/sessions/{name}/producers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceCommit rel=action title=forceCommit
このリソースのforceCommitアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceRollback rel=action title=forceRollback
このリソースのforceRollbackアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getTransactionStatus rel=action title=getTransactionStatus
このリソースのgetTransactionStatusアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=destinations
このリソースのdestinationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=sessionPoolRuntimes
このリソースのsessionPoolRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=destinationRuntime
このリソースのdestinationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/destinations/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceCommit

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がコミットされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/forceRollback

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がロールバックされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSトランザクション・ブランチに関連付けられた一連のメッセージを返します。結果セットはメッセージ・カーソルの形式で呼出し側に返されます。結果セットには、このJMSサーバー上の複数の宛先からのメッセージが含まれる可能性があります。

タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

timeoutSeconds

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/getTransactionStatus

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

Xidを指定すると、このメソッドは、関連するJMSトランザクション・ブランチのJTAステータスを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での消費処理を休止します。

JMSServerでの消費が休止されると、宛先の状態がすべて「消費の休止」とマークされ、宛先での消費が再開されてメッセージが消費可能になるまで、すべての新しい同期受信処理がブロックされます。ブロッキング・タイムアウトを伴うすべての同期受信は、「消費の休止」状態の間、タイムアウトが発生するまでブロックされます。

この宛先にアタッチされているすべての非同期コンシューマは、宛先が「消費の休止」状態の間に配信されたメッセージを取得しません。

消費の「休止」処理が正常に行われた後、その宛先でさらに消費処理を行えるようにするには、ユーザーが宛先を明示的に「再開」する必要があります。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerのすべての宛先でメッセージの表示を休止します。これらのメッセージは、このJMSServerによってホストされるすべての宛先で処理中の作業完了の結果です。

処理中の作業とは

次の定義は、WebLogic JMSサブシステムの現在の実装に基づいています。

- プロデューサに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未生成メッセージ
「生成時刻」(TimeToDeliver)が未来に設定された、プロデューサによって将来生成されるメッセージは未生成メッセージと呼ばれ、宛先の統計で「保留中」メッセージとしてカウントされ、コンシューマにはまだ消費できません。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクションの一環としてプロデューサにより生成されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。未コミット・メッセージは、宛先の統計で「保留中」のメッセージとしてカウントされ、消費できません。

- 送信をブロックする割り当て
プロデューサによって生成されたが、宛先に対する(メッセージかバイトまたはその両方の)クォータ制限のために宛先に到着できないメッセージ。プロデューサは、クォータが利用可能になるまで一定期間送信をブロックします。これらのメッセージはシステムから認識できないため、宛先の統計では一切カウントされません。

- コンシューマに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未応答(CLIENT ACK PENDING)メッセージ
「クライアント応答」セッションを使用してクライアントによって正常に消費され、クライアントからの応答を待機しているメッセージ。この種のメッセージは「保留中のメッセージ」であり、確認応答の受信時に宛先またはシステムから削除されます。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクション内でクライアントにより消費(受信)されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。この種のメッセージは、クライアントがそのトランザクションを正常にコミットしたときに、システムから削除されます。

- ロールバック・メッセージ
コンシューマによるトランザクションの受信が正常にロールバックされたため、宛先に戻されたメッセージ。この種のメッセージは、クライアントに対してただちに消費(再配信)可能になる場合とならない場合があります。これは、関連付けられているJMSConnectionFactoryおよびJMSDestinationにおいてそれぞれ構成されている再配信パラメータ(RedeliveryDelay、RedeliveryDelayOverride、RedeliveryLimitなど)に依存します。

再配信遅延が構成されている場合、メッセージはその「遅延」期間中は消費不可となり、宛先の統計で「保留中」としてカウントされます。「遅延」期間後、再配信制限を超えなければ、その宛先に配信(消費可能な状態に)され、宛先の統計で「現在の」メッセージとしてカウントされます。再配信制限を超えている場合、メッセージは(構成済であれば)ErrorDestinationに移されます。

ロールバック・メッセージの利用を制御する別のパラメータはRedeliveryLimitです。

- 回復されたメッセージ
クライアントによるセッション「回復」の呼出しが明示的に行われたためにキューに現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

- 再配信されたメッセージ
クライアントへの配信に失敗したため(コンシューマのクラッシュ、クローズなど)、宛先に再び現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成を休止します。

生成が休止されると、宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサで、新しい生成処理ができなくなることがあります。宛先が「生成休止から再開」すると、その宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサでの新しいメッセージ生成がすべて許可されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSSeverによってホストされるすべての宛先での消費処理を再開します。

宛先の状態は「消費が有効」にマークされ、すべての「消費中」アクティビティは正常に続行されます。

現在「消費の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での処理中のメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「挿入が有効」にマークされ、処理中の作業完了からのメッセージがすべて宛先に表示されます。

現在「挿入の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「生成が有効」にマークされ、すべての新しい「生成中」アクティビティは正常に続行されます。現在「生成の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=JMSServer
このリソースのJMSServerシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=connectionConsumers
このリソースのconnectionConsumersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/connectionConsumers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceCommit rel=action title=forceCommit
このリソースのforceCommitアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceRollback rel=action title=forceRollback
このリソースのforceRollbackアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getTransactionStatus rel=action title=getTransactionStatus
このリソースのgetTransactionStatusアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=destinations
このリソースのdestinationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sessionPoolRuntimes rel=sessionPoolRuntimes
このリソースのsessionPoolRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=destinationRuntime
このリソースのdestinationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber rel=action title=createDurableSubscriber
このリソースのcreateDurableSubscriberアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages rel=action title=deleteMessages
このリソースのdeleteMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption rel=action title=pauseConsumption
このリソースのpauseConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion rel=action title=pauseInsertion
このリソースのpauseInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction rel=action title=pauseProduction
このリソースのpauseProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption rel=action title=resumeConsumption
このリソースのresumeConsumptionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion rel=action title=resumeInsertion
このリソースのresumeInsertionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction rel=action title=resumeProduction
このリソースのresumeProductionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/durableSubscribers rel=durableSubscribers
このリソースのdurableSubscribersコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/createDurableSubscriber

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたクライアントIDとサブスクリプション名を持つ宛先で恒久サブスクライバを作成します。メッセージ・セレクタと非ローカル・フラグを指定することもできます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

ClientID

クライアント接続を一意に識別する識別子。

タイプ: 文字列

subscriptionName

このサブスクリプションの識別に使用される名前。

タイプ: 文字列

selector

メッセージ・セレクタ式と一致したプロパティを持つメッセージのみが配信されます。NULL値または空の文字列は、メッセージ・コンシューマに対するメッセージ・セレクタがないことを表します。

タイプ: 文字列

noLocal

設定すると、独自の接続によってパブリッシュされたメッセージの配信が抑制されます。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/deleteMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSメッセージ・セレクタにより修飾された宛先から一連のメッセージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

削除するメッセージを識別するためのJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/destinationRuntime/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/durableSubscribers/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたメッセージ・セレクタと状態ビットマスクに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

state

メッセージング・カーネル状態ビットマスク。様々なメッセージ状態の説明については、メッセージング・カーネルのMessageElementインタフェースを参照してください。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたメッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成を休止します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での消費処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での挿入処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

宛先での生成処理を再開します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/destinations/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceCommit

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がコミットされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/forceRollback

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたトランザクション・ブランチに関連付けられた作業がロールバックされるようにします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のxid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSトランザクション・ブランチに関連付けられた一連のメッセージを返します。結果セットはメッセージ・カーソルの形式で呼出し側に返されます。結果セットには、このJMSサーバー上の複数の宛先からのメッセージが含まれる可能性があります。

タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。タイムアウトの期限が切れるとカーソルは無効になり、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

timeoutSeconds

カーソルの最終アクセス・タイムアウト。指定された時間間隔内にアクセスされなかった場合、カーソル・リソースは回収されます。値が0の場合、タイムアウトはありません。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/getTransactionStatus

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

Xidを指定すると、このメソッドは、関連するJMSトランザクション・ブランチのJTAステータスを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

xid

JMSトランザクション・ブランチのstring表現内のXid。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での消費処理を休止します。

JMSServerでの消費が休止されると、宛先の状態がすべて「消費の休止」とマークされ、宛先での消費が再開されてメッセージが消費可能になるまで、すべての新しい同期受信処理がブロックされます。ブロッキング・タイムアウトを伴うすべての同期受信は、「消費の休止」状態の間、タイムアウトが発生するまでブロックされます。

この宛先にアタッチされているすべての非同期コンシューマは、宛先が「消費の休止」状態の間に配信されたメッセージを取得しません。

消費の「休止」処理が正常に行われた後、その宛先でさらに消費処理を行えるようにするには、ユーザーが宛先を明示的に「再開」する必要があります。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerのすべての宛先でメッセージの表示を休止します。これらのメッセージは、このJMSServerによってホストされるすべての宛先で処理中の作業完了の結果です。

処理中の作業とは

次の定義は、WebLogic JMSサブシステムの現在の実装に基づいています。

- プロデューサに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未生成メッセージ
「生成時刻」(TimeToDeliver)が未来に設定された、プロデューサによって将来生成されるメッセージは未生成メッセージと呼ばれ、宛先の統計で「保留中」メッセージとしてカウントされ、コンシューマにはまだ消費できません。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクションの一環としてプロデューサにより生成されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。未コミット・メッセージは、宛先の統計で「保留中」のメッセージとしてカウントされ、消費できません。

- 送信をブロックする割り当て
プロデューサによって生成されたが、宛先に対する(メッセージかバイトまたはその両方の)クォータ制限のために宛先に到着できないメッセージ。プロデューサは、クォータが利用可能になるまで一定期間送信をブロックします。これらのメッセージはシステムから認識できないため、宛先の統計では一切カウントされません。

- コンシューマに関連付けられる処理中のメッセージ

- 未応答(CLIENT ACK PENDING)メッセージ
「クライアント応答」セッションを使用してクライアントによって正常に消費され、クライアントからの応答を待機しているメッセージ。この種のメッセージは「保留中のメッセージ」であり、確認応答の受信時に宛先またはシステムから削除されます。

- 未コミット・メッセージ
ユーザー・トランザクションまたはトランザクション・セッションを使用してトランザクション内でクライアントにより消費(受信)されたメッセージのうち、そのトランザクションがまだコミットまたはロールバックされていないメッセージ。この種のメッセージは、クライアントがそのトランザクションを正常にコミットしたときに、システムから削除されます。

- ロールバック・メッセージ
コンシューマによるトランザクションの受信が正常にロールバックされたため、宛先に戻されたメッセージ。この種のメッセージは、クライアントに対してただちに消費(再配信)可能になる場合とならない場合があります。これは、関連付けられているJMSConnectionFactoryおよびJMSDestinationにおいてそれぞれ構成されている再配信パラメータ(RedeliveryDelay、RedeliveryDelayOverride、RedeliveryLimitなど)に依存します。

再配信遅延が構成されている場合、メッセージはその「遅延」期間中は消費不可となり、宛先の統計で「保留中」としてカウントされます。「遅延」期間後、再配信制限を超えなければ、その宛先に配信(消費可能な状態に)され、宛先の統計で「現在の」メッセージとしてカウントされます。再配信制限を超えている場合、メッセージは(構成済であれば)ErrorDestinationに移されます。

ロールバック・メッセージの利用を制御する別のパラメータはRedeliveryLimitです。

- 回復されたメッセージ
クライアントによるセッション「回復」の呼出しが明示的に行われたためにキューに現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

- 再配信されたメッセージ
クライアントへの配信に失敗したため(コンシューマのクラッシュ、クローズなど)、宛先に再び現れるメッセージ。この点以外はロールバック・メッセージと同じです。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/pauseProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成を休止します。

生成が休止されると、宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサで、新しい生成処理ができなくなることがあります。宛先が「生成休止から再開」すると、その宛先にアタッチされた新規、既存両方のプロデューサでの新しいメッセージ生成がすべて許可されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeConsumption

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSSeverによってホストされるすべての宛先での消費処理を再開します。

宛先の状態は「消費が有効」にマークされ、すべての「消費中」アクティビティは正常に続行されます。

現在「消費の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeInsertion

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での処理中のメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「挿入が有効」にマークされ、処理中の作業完了からのメッセージがすべて宛先に表示されます。

現在「挿入の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/resumeProduction

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

JMSServerによってホストされるすべての宛先での新しいメッセージの生成処理を再開します。JMSServerの状態は「生成が有効」にマークされ、すべての新しい「生成中」アクティビティは正常に続行されます。現在「生成の休止」状態にはないJMSServer上でこのAPIを呼び出しても影響はありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sessionPoolRuntimes/{name}/JMSServer/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JMSRuntime/JMSServers/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたJMSヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルのハンドル。

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のJMSヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.JTAPartitionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.JTAPartitionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.JTAPartitionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=nonXAResourceRuntimeMBeans
このリソースのnonXAResourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=transactionNameRuntimeMBeans
このリソースのtransactionNameRuntimeMBeansコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=transactionResourceRuntimeMBeans
このリソースのtransactionResourceRuntimeMBeansコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/nonXAResourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionNameRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/JTAPartitionRuntime/transactionResourceRuntimeMBeans/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=referencingRuntimes
このリソースのreferencingRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/libraryRuntimes/{name}/referencingRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/mailSessionRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/messagingBridgeRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionResourceMetricsRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PartitionResourceMetricsRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PartitionResourceMetricsRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PartitionResourceMetricsRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionResourceMetricsRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionResourceMetricsRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PartitionWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PartitionWorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PartitionWorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/fairShareRuntime rel=fairShareRuntime
このリソースのfairShareRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/minThreadsConstraintCapRuntime rel=minThreadsConstraintCapRuntime
このリソースのminThreadsConstraintCapRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/fairShareRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PartitionFairShareRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PartitionFairShareRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PartitionFairShareRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/fairShareRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/fairShareRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/minThreadsConstraintCapRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PartitionMinThreadsConstraintCapRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PartitionMinThreadsConstraintCapRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PartitionMinThreadsConstraintCapRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/minThreadsConstraintCapRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/partitionWorkManagerRuntime/minThreadsConstraintCapRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=assemblies
このリソースのassembliesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getMapEntries rel=action title=getMapEntries
このリソースのgetMapEntriesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/remove rel=action title=remove
このリソースのremoveアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getMapEntries

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

永続マップのアセンブリにあるすべてのエントリを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

操作がタイムアウトするまでの秒数。ゼロは無限のタイムアウトです。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/remove

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このオブジェクトによって参照されるパス・サービス・エントリを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルへのハンドル

タイプ: 文字列

itemHandle

カーソル内の特定の項目へのハンドル

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/requestClassRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ResourceManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ResourceManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ResourceManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes rel=resourceRuntimes
このリソースのresourceRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/fairShareConstraintRuntime rel=fairShareConstraintRuntime
このリソースのfairShareConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes rel=triggerRuntimes
このリソースのtriggerRuntimesコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/fairShareConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.FairShareConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.FairShareConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.FairShareConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/fairShareConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/fairShareConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resourceManagerRuntime/resourceRuntimes/{name}/triggerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

中断されているパーティションを再開します。新規のリクエストを許可します。この操作により、パーティションはRUNNING状態に移行します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/resumeResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

中断されているリソース・グループを再開します。新規のリクエストを許可します。この操作により、リソース・グループはRUNNING状態に移行します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents rel=agents
このリソースのagentsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseForwarding rel=action title=pauseForwarding
このリソースのpauseForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseIncoming rel=action title=pauseIncoming
このリソースのpauseIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseReceiving rel=action title=pauseReceiving
このリソースのpauseReceivingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeForwarding rel=action title=resumeForwarding
このリソースのresumeForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeIncoming rel=action title=resumeIncoming
このリソースのresumeIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeReceiving rel=action title=resumeReceiving
このリソースのresumeReceivingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=conversations
このリソースのconversationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=remoteEndpoints
このリソースのremoteEndpointsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}/destroy rel=action title=destroy
このリソースのdestroyアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}/destroy

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

会話を破棄してすべてのメッセージをパージします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

メッセージの転送時に送信エージェントを休止し、エージェントがメッセージの転送は行わないが、新しいメッセージを受け付けるようにします。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

新しいメッセージの受付け時に送信エージェントを休止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/pauseReceiving

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

メッセージの受信時に受信エージェントを休止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/expireAll rel=action title=expireAll
このリソースのexpireAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseForwarding rel=action title=pauseForwarding
このリソースのpauseForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseIncoming rel=action title=pauseIncoming
このリソースのpauseIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/purge rel=action title=purge
このリソースのpurgeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeForwarding rel=action title=resumeForwarding
このリソースのresumeForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeIncoming rel=action title=resumeIncoming
このリソースのresumeIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/expireAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リモート宛先に対するすべての保留中メッセージは、関連するエラー処理構成で指定されたポリシーに従って処理されてから、削除されます。

- 選択した場合、expireAllはサーバーによって非同期的に実行されます。

- メッセージを期限切れにする前に、リモート・エンドポイントでメッセージの受信を休止することをお薦めします。すべての保留中メッセージを処理および削除した後、リモート・エンドポイントを再開して新しいメッセージを受け付けるように設定できます。

- expireAll操作の状態はgetOperationStateメソッドによって判別できます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

メッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。カーソルが期限切れになった場合、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタまたはSAFメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

メッセージ・カーソルが有効な時間を指定します。値が0の場合はカーソルに期限がないことを示します。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リモート・エンドポイントに対するメッセージの転送を休止します。エージェントは新しいメッセージを受け付けますが、転送はしません。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

新しいメッセージを受け付けないようにするため、リモート・エンドポイントを休止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/purge

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての会話を破棄し、リモート宛先に対する保留中メッセージをすべてパージします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リモート・エンドポイントに対するメッセージの転送を再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

新しいメッセージを受け付けるためにリモート・エンドポイントを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたSAFヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

ソート処理を実行するカーソルのハンドル

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のSAFヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

送信エージェントを再開してメッセージを転送します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

送信エージェントを再開して新しいメッセージを受け付けます。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/SAFRuntime/agents/{name}/resumeReceiving

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

受信エージェントを再開してメッセージを受信します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/shutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

POST

実行中の作業を処理した後、パーティションを正常に停止します。オプションで実行中の作業を処理している間は、保留中のHTTPセッションを無視します。

次のように、実行中の作業はシャットダウン前の完了を許可されます:

- 保留中のトランザクションおよびTLOGチェックポイント

- 保留中のHTTPセッション

- 保留中のJMS作業

- 実行キューの保留中の作業

- トランザクション・コンテキストのRMIリクエスト

その他の管理呼出しは、パーティションが処理中の作業を完了している間に受け付けられます。たとえば、正常なシャットダウンに時間がかかっている場合、forceShutdownコマンドを発行すると迅速にパーティションを停止できます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

処理中の作業を中断し、パーティションをシャットダウンする前に待機する秒数。

タイプ: int

ignoreSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、保留中のHTTPセッションを無視します。

タイプ: ブール

waitForAllSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、すべてのHTTPセッションを待機します。falseは非永続化HTTPセッションのみを待機します。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、パーティションを正常に停止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、パーティションを正常に停止します。

このメソッドは、shutdown(timeout, ignoreSessions, false);の呼出しと同じです。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

timeout

タイプ: int

ignoreSessions

ignoreSessions

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/shutdownResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

POST

実行中の作業を処理した後、リソース・グループを正常に停止します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、パーティションを正常に停止します。必要に応じて、実行中の作業を処理している間、保留中のHTTPセッションを無視します。

次のように、実行中の作業はシャットダウン前の完了を許可されます:

- 保留中のトランザクションおよびTLOGチェックポイント

- 保留中のHTTPセッション

- 保留中のJMS作業

- 実行キューの保留中の作業

- トランザクション・コンテキストのRMIリクエスト

さらに、管理コールは実行中の作業が完了しているサーバーに受け付けられます。たとえば、正常なシャットダウンに時間がかかっている場合、forceShutdownコマンドを発行すると迅速にパーティションを停止できます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

timeout

処理中の作業を中断し、パーティションをシャットダウンする前に待機する秒数。

タイプ: int

ignoreSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、保留中のHTTPセッションを無視します。

タイプ: ブール

waitForAllSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、すべてのHTTPセッションを待機します。falseは非永続化HTTPセッションのみを待機します。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、パーティションを正常に停止します。

このメソッドは、shutdown(timeout, ignoreSessions, false);の呼出しと同じです。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

timeout

timeout

タイプ: int

ignoreSessions

ignoreSessions

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/startResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソース・グループを開始します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

リソース・グループ名

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/startResourceGroupInAdmin

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ADMIN状態でリソース・グループを開始します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。管理ユーザー以外の場合、アプリケーションとリソースへのアクセスを拒否されます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

パーティションを中断します。権限を付与されたユーザー以外の新規リクエストを拒否します。保留中のリクエストの完了を許可します。この操作により、パーティションはADMIN状態に移行します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。管理ユーザー以外の場合、アプリケーションとリソースへのアクセスを拒否されます。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

パーティションはRUNNINGからADMIN状態に正常に移行します。

アプリケーションは管理モードです。処理中の作業が完了しました。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。管理ユーザー以外の場合、アプリケーションとリソースへのアクセスを拒否されます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

パーティションが正常に移行するのを待機する秒数。forceSuspend()はタイムアウト後に呼び出されます。

タイプ: int

ignoreSessions

正常に中断している間に処理中のHTTPセッションをドロップ

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/suspendResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

リソース・グループを中断します。権限を付与されたユーザー以外の新規リクエストを拒否します。保留中のリクエストの完了を許可します。この操作により、パーティションはADMIN状態に移行します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。管理ユーザー以外の場合、アプリケーションとリソースへのアクセスを拒否されます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

timeout

timeout

タイプ: int

ignoreSessions

ignoreSessions

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

リソース・グループを中断します。権限を付与されたユーザー以外の新規リクエストを拒否します。保留中のリクエストの完了を許可します。この操作により、パーティションはADMIN状態に移行します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。管理ユーザー以外の場合、アプリケーションとリソースへのアクセスを拒否されます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFPartitionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFPartitionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime rel=WLDFPartitionAccessRuntime
このリソースのWLDFPartitionAccessRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionHarvesterRuntime rel=WLDFPartitionHarvesterRuntime
このリソースのWLDFPartitionHarvesterRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime rel=WLDFPartitionImageRuntime
このリソースのWLDFPartitionImageRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=WLDFWatchNotificationRuntime
このリソースのWLDFWatchNotificationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFPartitionAccessRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFPartitionAccessRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionAccessRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=WLDFDataAccessRuntimes
このリソースのWLDFDataAccessRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/lookupWLDFDataAccessRuntime rel=action title=lookupWLDFDataAccessRuntime
このリソースのlookupWLDFDataAccessRuntimeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=dataAccessRuntimes
このリソースのdataAccessRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes

このリソースでは、weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/deleteDataRecords rel=action title=deleteDataRecords
このリソースのdeleteDataRecordsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/getDataRecordCount rel=action title=getDataRecordCount
このリソースのgetDataRecordCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/hasMoreData rel=action title=hasMoreData
このリソースのhasMoreDataアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/openCursor rel=action title=openCursor
このリソースのopenCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

クライアントによってすべてのレコードがフェッチされたら、カーソルを破棄します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorName

cursorName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/deleteDataRecords

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定された問合せに一致する指定された時間範囲内のレコードを削除します。問合せがnullまたは空の場合、その時間範囲内のすべてのレコードが削除されます。

開始および終了時刻は、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

一部のアーカイブでは、削除機能をサポートしていません。サポートされていない場合、このメソッドはUnsupportedOperationException例外をスローします。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

startTime

時間間隔の開始時刻(指定時刻も含む)

タイプ: ロング

endTime

時間間隔の終了時刻(指定時刻は含まない)

タイプ: ロング

queryString

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/getDataRecordCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

POST

指定された問合せと時間範囲に一致するレコード数。

開始および終了時刻は、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

startTime

時間間隔の開始時刻(指定時刻も含む)

タイプ: ロング

endTime

時間間隔の終了時刻(指定時刻は含まない)

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せに一致するレコード数。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

問合せ

問合せ式

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せとレコードID範囲に一致し、タイムスタンプ(利用可能な場合)が指定された終了時刻よりも前のレコード数。

終了時刻は、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

startRecordId

最初のレコードのレコードID

タイプ: ロング

endRecordId

レコードIDが指定されたendrecordIdよりも小さいレコードを検索します。

タイプ: ロング

endTime

endTimeより前に入力されたレコードを検索します。

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/hasMoreData

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたカーソルにまだフェッチするデータがあるかどうかを判別します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorName

cursorName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/openCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

POST

指定されたタイムアウト値(ミリ秒)を使用してカーソルをオープンします。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

問合せ

ベースとなる診断ログから結果セットをフィルタリングするための問合せ式。

タイプ: 文字列

cursorTimeout

カーソルが呼び出されない場合にタイムアウトして無効になるまでのタイムアウト間隔。

タイプ: ロング

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された時間範囲と問合せ条件に一致するレコードのカーソルをオープンします。カーソルのタイムアウト値も指定します。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginTimestamp

beginTimestamp

タイプ: ロング

endTimestamp

endTimestamp

タイプ: ロング

問合せ

問合せ

タイプ: 文字列

cusorTimeout

cusorTimeout

タイプ: ロング

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

問合せのサーバー側のカーソルをオープンします。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

問合せ

ベースとなる診断ログから結果セットをフィルタリングするための問合せ式。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せと時間範囲を使用してカーソルをオープンします。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

カーソルのデフォルトのタイムアウト間隔は5分です。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginTimestamp

beginTimestamp

タイプ: ロング

endTimestamp

endTimestamp

タイプ: ロング

問合せ

問合せ

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたレコードID範囲、終了タイムスタンプ、問合せを使用してカーソルをオープンします。カーソルのタイムアウト値も指定します。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginRecordId

結果セット内の最初のレコード(このレコードを含む)のレコードID

タイプ: ロング

endRecordId

結果セット内の最後のレコード(このレコードを含まない)のレコードID

タイプ: ロング

endTimestamp

タイムスタンプがこの値よりも前のレコードのみ含まれます

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

cusorTimeout

cusorTimeout

タイプ: ロング

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せとレコードID範囲を使用してカーソルをオープンします。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

カーソルのデフォルトのタイムアウト間隔は5分です。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginRecordId

結果セット内の最初のレコード(このレコードを含む)のレコードID

タイプ: ロング

endRecordId

結果セット内の最後のレコード(このレコードを含まない)のレコードID

タイプ: ロング

endTimestamp

タイムスタンプがこの値よりも前のレコードのみ含まれます

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/lookupWLDFDataAccessRuntime

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

論理名で定義されたWLDFDataAccessMBeanのインスタンス。リクエストされた特定のタイプのログ・データから名前が作成されます。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

logicalName

logicalName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}/closeArchive rel=action title=closeArchive
このリソースのcloseArchiveアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}/closeArchive

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionHarvesterRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFPartitionHarvesterRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFPartitionHarvesterRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionHarvesterRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionHarvesterRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionHarvesterRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFPartitionImageRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFPartitionImageRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionImageRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/captureImage rel=action title=captureImage
このリソースのcaptureImageアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/clearCompletedImageCaptureTasks rel=action title=clearCompletedImageCaptureTasks
このリソースのclearCompletedImageCaptureTasksアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/purgeCapturedImages rel=action title=purgeCapturedImages
このリソースのpurgeCapturedImagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/resetImageLockout rel=action title=resetImageLockout
このリソースのresetImageLockoutアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks rel=imageCaptureTasks
このリソースのimageCaptureTasksコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/captureImage

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

構成済の保存先ディレクトリに診断イメージを作成します。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

構成済の保存先ディレクトリに診断イメージを作成します。

指定されたロックアウト期間が過ぎるまで、追加のイメージ・キャプチャ・リクエストは受け付けられません。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lockoutMinutes

次のイメージ・キャプチャ・リクエストが受け付けられるまでの分数。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/clearCompletedImageCaptureTasks

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

完了したイメージ・キャプチャ・タスクをすべて削除します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/purgeCapturedImages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

経過時間基準で指定されたキャプチャ済イメージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

age

日:時間:分の形式で指定された経過時間よりも古い診断イメージをパージします。空またはnullの場合、ディスク上の既存のイメージ・ファイルがすべてパージされます。時間と分のコンポーネントは省略可能です。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFPartitionImageRuntime/resetImageLockout

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ロックアウト期間をリセットし、イメージ・キャプチャ・リクエストを受付け可能にします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource rel=WLDFWatchJMXNotificationSource
このリソースのWLDFWatchJMXNotificationSourceシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/resetWatchAlarm rel=action title=resetWatchAlarm
このリソースのresetWatchAlarmアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/resetWatchAlarm

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ポリシー・アラームをリセットします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

watchName

リセットするポリシーの名前

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/WLDFPartitionRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting rel=clusterRouting
このリソースのclusterRoutingシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/partitionRuntimes/{name}/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=assemblies
このリソースのassembliesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getMapEntries rel=action title=getMapEntries
このリソースのgetMapEntriesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/remove rel=action title=remove
このリソースのremoveアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/getMapEntries

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

永続マップのアセンブリにあるすべてのエントリを返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

操作がタイムアウトするまでの秒数。ゼロは無限のタイムアウトです。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/pathServiceRuntimes/{name}/assemblies/{name}/remove

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このオブジェクトによって参照されるパス・サービス・エントリを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソルへのハンドル

タイプ: 文字列

itemHandle

カーソル内の特定の項目へのハンドル

タイプ: int

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=connections
このリソースのconnectionsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/persistentStoreRuntimes/{name}/connections/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/requestClassRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/restartSSLChannels

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

サーバーがリスニングするすべてのSSLチャネルを再起動します。これは、キーストアへのインスタンス更新などのサーバーの一部の変更には必要ありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

例

例1   restartSSLChannelsアクションの呼出し

この例では、POSTメソッドを使用してrestartSSLChannelsアクションを呼び出します。

リクエストの例

curl -v \
--user admin:admin123 \
-H X-Requested-By:MyClient \
-H Accept:application/json \
-H Content-Type:application/json \
-d "{}" \
-X POST http://localhost:7001/management/weblogic/latest/serverRuntime/restartSSLChannels

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK

Response Body:
{}

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/resume

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

中断しているサーバーを再開します。新規のリクエストを許可します。この操作はサーバーをRUNNING状態に移行させます。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/resumeResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

中断されているリソース・グループを再開します。新規のリクエストを許可します。この操作により、リソース・グループはRUNNING状態に移行します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents rel=agents
このリソースのagentsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseForwarding rel=action title=pauseForwarding
このリソースのpauseForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseIncoming rel=action title=pauseIncoming
このリソースのpauseIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseReceiving rel=action title=pauseReceiving
このリソースのpauseReceivingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeForwarding rel=action title=resumeForwarding
このリソースのresumeForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeIncoming rel=action title=resumeIncoming
このリソースのresumeIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeReceiving rel=action title=resumeReceiving
このリソースのresumeReceivingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=conversations
このリソースのconversationsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=remoteEndpoints
このリソースのremoteEndpointsコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}/destroy rel=action title=destroy
このリソースのdestroyアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/conversations/{name}/destroy

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

会話を破棄してすべてのメッセージをパージします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

メッセージの転送時に送信エージェントを休止し、エージェントがメッセージの転送は行わないが、新しいメッセージを受け付けるようにします。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

新しいメッセージの受付け時に送信エージェントを休止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/pauseReceiving

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

メッセージの受信時に受信エージェントを休止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/expireAll rel=action title=expireAll
このリソースのexpireAllアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorEndPosition rel=action title=getCursorEndPosition
このリソースのgetCursorEndPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorSize rel=action title=getCursorSize
このリソースのgetCursorSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorStartPosition rel=action title=getCursorStartPosition
このリソースのgetCursorStartPositionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getMessages rel=action title=getMessages
このリソースのgetMessagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseForwarding rel=action title=pauseForwarding
このリソースのpauseForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseIncoming rel=action title=pauseIncoming
このリソースのpauseIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/purge rel=action title=purge
このリソースのpurgeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeForwarding rel=action title=resumeForwarding
このリソースのresumeForwardingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeIncoming rel=action title=resumeIncoming
このリソースのresumeIncomingアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/sort rel=action title=sort
このリソースのsortアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カーソルに関連付けられたサーバー側リソースを解放し、ランタイムMBeanインスタンスを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/expireAll

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リモート宛先に対するすべての保留中メッセージは、関連するエラー処理構成で指定されたポリシーに従って処理されてから、削除されます。

- 選択した場合、expireAllはサーバーによって非同期的に実行されます。

- メッセージを期限切れにする前に、リモート・エンドポイントでメッセージの受信を休止することをお薦めします。すべての保留中メッセージを処理および削除した後、リモート・エンドポイントを再開して新しいメッセージを受け付けるように設定できます。

- expireAll操作の状態はgetOperationStateメソッドによって判別できます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorEndPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル終了位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内の項目の数を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getCursorStartPosition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

結果セット内のカーソル開始位置を返します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

カーソル・ハンドル。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/getMessages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

メッセージ・セレクタに従ってキュー上のメッセージを問い合せ、結果セットを表すメッセージ・カーソルを返します。タイムアウト・パラメータでは、カーソルが有効な時間(秒)を指定します。カーソルが期限切れになった場合、関連付けられているリソースは解放されます。

ロール

Admin、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

selector

有効なJMSメッセージ・セレクタまたはSAFメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

timeout

メッセージ・カーソルが有効な時間を指定します。値が0の場合はカーソルに期限がないことを示します。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リモート・エンドポイントに対するメッセージの転送を休止します。エージェントは新しいメッセージを受け付けますが、転送はしません。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/pauseIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

新しいメッセージを受け付けないようにするため、リモート・エンドポイントを休止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/purge

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての会話を破棄し、リモート宛先に対する保留中メッセージをすべてパージします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リモート・エンドポイントに対するメッセージの転送を再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/resumeIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

新しいメッセージを受け付けるためにリモート・エンドポイントを再開します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/remoteEndpoints/{name}/sort

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたSAFヘッダー属性に従って、カーソルにより管理されるメッセージ結果セット全体をソートします。ソートが実行される前の「開始」位置に対応するメッセージの新しい位置にカーソル位置が設定されます。メソッドにより新しいカーソル位置が返されます。

ロール

Admin、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorHandle

ソート処理を実行するカーソルのハンドル

タイプ: 文字列

start

ソート後に最初に返されるメッセージのソート前の位置。値が-1の場合、新しいソート順序の先頭にカーソル開始位置を置きます。

タイプ: ロング

fields

ソート対象のSAFヘッダー属性。

型: string型配列

ascending

対応するフィールド要素のソートが昇順か降順かを指定します。

型: boolean型配列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeForwarding

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

送信エージェントを再開してメッセージを転送します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeIncoming

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

送信エージェントを再開して新しいメッセージを受け付けます。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SAFRuntime/agents/{name}/resumeReceiving

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

受信エージェントを再開してメッセージを受信します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/search

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

serverRuntimeツリーを検索します。

リクエスト・ボディ

検索リクエスト本文には検索条件が含まれます。

レスポンス・ボディ

検索レスポンスには検索結果が含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverChannelRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ServerLogRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ServerLogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ServerLogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverLogRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ServerSecurityRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ServerSecurityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ServerSecurityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/checkRole rel=action title=checkRole
このリソースのcheckRoleアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime rel=defaultRealmRuntime
このリソースのdefaultRealmRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes rel=realmRuntimes
このリソースのrealmRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/checkRole

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

現在のサブジェクトに指定されたロールがあるかをチェックします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

roleName

サブジェクトに指定されたロールがあるかをチェックするロールの名前。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

現在のサブジェクトに要求されたロールのいずれかがあるかをチェックします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

roleNames

サブジェクトに指定されたロールのいずれかがあるかをチェックするロールの名前。

型: string型配列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes rel=authenticatorRuntimes
このリソースのauthenticatorRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime rel=userLockoutManagerRuntime
このリソースのuserLockoutManagerRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/authenticatorRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/clearLockout rel=action title=clearLockout
このリソースのclearLockoutアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/getLastLoginFailure rel=action title=getLastLoginFailure
このリソースのgetLastLoginFailureアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/getLoginFailureCount rel=action title=getLoginFailureCount
このリソースのgetLoginFailureCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/isLockedOut rel=action title=isLockedOut
このリソースのisLockedOutアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/clearLockout

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

ユーザー・アカウントのロックを解除します

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

ユーザー・アカウントのロックを解除します

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/getLastLoginFailure

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このユーザーの前回の無効なログイン時間を示す文字列を戻します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このユーザーの前回の無効なログイン時間を示す文字列を戻します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/getLoginFailureCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

特定ユーザーの現在のログイン失敗数を戻します。戻される値は次のとおりです

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

特定ユーザーの現在のログイン失敗数を戻します。戻される値は次のとおりです

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/defaultRealmRuntime/userLockoutManagerRuntime/isLockedOut

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

ユーザーがロックアウトされているかどうかを示します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

ユーザーがロックアウトされているかどうかを示します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes rel=authenticatorRuntimes
このリソースのauthenticatorRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime rel=userLockoutManagerRuntime
このリソースのuserLockoutManagerRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/authenticatorRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/clearLockout rel=action title=clearLockout
このリソースのclearLockoutアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/getLastLoginFailure rel=action title=getLastLoginFailure
このリソースのgetLastLoginFailureアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/getLoginFailureCount rel=action title=getLoginFailureCount
このリソースのgetLoginFailureCountアクション・リソース

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/isLockedOut rel=action title=isLockedOut
このリソースのisLockedOutアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/clearLockout

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

ユーザー・アカウントのロックを解除します

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

ユーザー・アカウントのロックを解除します

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/getLastLoginFailure

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このユーザーの前回の無効なログイン時間を示す文字列を戻します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このユーザーの前回の無効なログイン時間を示す文字列を戻します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/getLoginFailureCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

特定ユーザーの現在のログイン失敗数を戻します。戻される値は次のとおりです

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

特定ユーザーの現在のログイン失敗数を戻します。戻される値は次のとおりです

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/serverSecurityRuntime/realmRuntimes/{name}/userLockoutManagerRuntime/isLockedOut

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

ユーザーがロックアウトされているかどうかを示します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

identityDomain

- ユーザーのアイデンティティ・ドメイン。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

ユーザーがロックアウトされているかどうかを示します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

userName

- ユーザー名。ユーザーが存在しない場合、このメソッドはfalseを返します。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/shutdown

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

POST

実行中の作業を処理した後、サーバーを正常に停止します。オプションで実行中の作業を処理している間は、保留中のHTTPセッションを無視します。

次のように、実行中の作業はシャットダウン前の完了を許可されます:

- 保留中のトランザクションおよびTLOGチェックポイント

- 保留中のHTTPセッション

- 保留中のJMS作業

- 実行キューの保留中の作業

- トランザクション・コンテキストのRMIリクエスト

さらに、管理コールは実行中の作業が完了しているサーバーに受け付けられます。たとえば、正常にシャットダウンするのに時間がかかっている場合、forceShutdownコマンドを発行すると迅速にシャットダウンされます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

処理中の作業を中止してサーバーを停止するまでの待機秒数。

タイプ: int

ignoreSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、保留中のHTTPセッションを無視します。

タイプ: ブール

waitForAllSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、すべてのHTTPセッションを待機します。falseは非永続化HTTPセッションのみを待機します。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、サーバーを正常に停止します。

ロール

Admin、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、サーバーを正常に停止します。

このメソッドは、shutdown(timeout, ignoreSessions, false);の呼出しと同じです。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

timeout

タイプ: int

ignoreSessions

ignoreSessions

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/shutdownResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

POST

実行中の作業を処理した後、リソース・グループを正常に停止します。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、リソース・グループを正常に停止します。オプションで実行中の作業を処理している間は、保留中のHTTPセッションを無視します。

次のように、実行中の作業はシャットダウン前の完了を許可されます:

- 保留中のトランザクションおよびTLOGチェックポイント

- 保留中のHTTPセッション

- 保留中のJMS作業

- 実行キューの保留中の作業

- トランザクション・コンテキストのRMIリクエスト

さらに、管理コールは実行中の作業が完了しているサーバーに受け付けられます。たとえば、正常なシャットダウンに時間がかかっている場合、forceShutdownコマンドを発行すると迅速にパーティションを停止できます。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

timeout

処理中の作業を中断し、パーティションをシャットダウンする前に待機する秒数。

タイプ: int

ignoreSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、保留中のHTTPセッションを無視します。

タイプ: ブール

waitForAllSessions

trueの場合、実行中の作業を処理している間、すべてのHTTPセッションを待機します。falseは非永続化HTTPセッションのみを待機します。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

実行中の作業を処理した後、リソース・グループを正常に停止します。

このメソッドは、shutdown(timeout, ignoreSessions, false);の呼出しと同じです。

ロール

Admin、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

timeout

timeout

タイプ: int

ignoreSessions

ignoreSessions

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SingleSignOnServicesRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SingleSignOnServicesRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SingleSignOnServicesRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime/publish rel=action title=publish
このリソースのpublishアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/singleSignOnServicesRuntime/publish

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

WebブラウザSSOプロファイルのSAML 2.0メタデータを公開します

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

fileName

作成するファイルの名前。警告なしで既存のファイルを上書きします（存在する場合）

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

WebブラウザSSOプロファイルのSAML 2.0メタデータを公開します

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

fileName

作成するファイルの名前

タイプ: 文字列

prohibitOverwrite

trueの場合、すでにファイルが存在していたら上書きを禁止します。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.SNMPAgentRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.SNMPAgentRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.SNMPAgentRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime/invalidateLocalizedKeyCache rel=action title=invalidateLocalizedKeyCache
このリソースのinvalidateLocalizedKeyCacheアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime/outputCustomMBeansMIBModule rel=action title=outputCustomMBeansMIBModule
このリソースのoutputCustomMBeansMIBModuleアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime/invalidateLocalizedKeyCache

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたWebLogic Serverユーザーのキャッシュされたセキュリティ・キーをただちに無効化します。

SNMPセキュリティ・キーは、SNMPエージェントのエンジンIDと認証パスワードまたはプライバシ・パスワードを暗号化したものです。WebLogic Serverは、SNMP資格証明マップ内に作成された各エントリごとに1つのセキュリティ・キーを生成します。WebLogic Server SNMPエージェントはSNMPv3リクエストを受信すると、リクエストに含まれるキーとWebLogic Serverのキーを比較します。一致した場合はそのリクエストを処理します。また、SNMPエージェントはレスポンスや通知の中でこれらのキーをエンコードします。(トラップ通知を作成するときに、エンコードするキーを構成します。)

各SNMPv3ごとにキーを再生成するかわりに、WebLogic Serverはキーをキャッシュします。キャッシュに必ず最新のSNMP資格証明のセットが含まれるように、WebLogic Serverは定期的にキャッシュを無効にします。キャッシュが無効にされると、次にSNMPエージェントが資格をリクエストしたときに、WebLogic Serverはキャッシュを再生成します。

資格証明マップを変更した場合、キャッシュは自動的に更新されません。キャッシュが更新されるのは、無効化を経た場合のみです。

WebLogic Serverによってキーのキャッシュ・エントリが無効にされるまで待つかわりに、即時に無効にすることができます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

username

ユーザー名

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/SNMPAgentRuntime/outputCustomMBeansMIBModule

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

カスタムMBeanのWebLogic Server MIBモジュールをjava.lang.Stringとして戻します。Stringをファイルに保存してから、ファイルをMIBブラウザにロードできます。

WebLogic Server実行時MBeanサーバーにカスタムMBeanを登録すると、WebLogic Serverは、自身がカスタムMBean用に管理している実行時MIBモジュールにそのエントリを追加します。各カスタムMBeanタイプについて、WebLogic ServerではMIBモジュールに表が追加されます。カスタムMBeanの各インスタンスごとに、表の行が追加されます。WebLogic Serverでは、MIBモジュールをファイルなどのデータ構造として永続化することはありませんが、モジュール内のOIDは複数のサーバー・セッションに渡って一定に保持されます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startPartition

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

パーティションを起動します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

partitionName

リソース・グループ名

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startPartitionInAdmin

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ADMIN状態のパーティションを起動します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。しかし、管理ユーザー以外はアプリケーションおよびリソースへのアクセスを拒否されます

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

partitionName

partitionName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソース・グループを開始します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

リソース・グループ名

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/startResourceGroupInAdmin

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ADMIN状態でリソース・グループを開始します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。しかし、管理ユーザー以外はアプリケーションおよびリソースへのアクセスを拒否されます

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/suspend

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

サーバーを中断します。新規リクエストを拒否します(権限を付与されているユーザーを想定)。保留中のリクエストの完了を許可します。この操作はサーバーをADMIN状態に遷移させます。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。しかし、管理ユーザー以外はアプリケーションおよびリソースへのアクセスを拒否されます

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

サーバーはRUNNINGからADMIN状態に正常に遷移します。

アプリケーションは管理モードです。処理中の作業が完了しました。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。しかし、管理ユーザー以外はアプリケーションおよびリソースへのアクセスを拒否されます

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

timeout

サーバーが正常に移行するのを待機する秒数。サーバーはタイムアウト後にforceSuspend()を呼び出します。

タイプ: int

ignoreSessions

正常に中断している間に処理中のHTTPセッションをドロップ

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/suspendResourceGroup

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

リソース・グループを中断します。新規リクエストを拒否します(権限を付与されているユーザーを想定)。保留中のリクエストの完了を許可します。この操作により、パーティションはADMIN状態に移行します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。しかし、管理ユーザー以外はアプリケーションおよびリソースへのアクセスを拒否されます

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

timeout

timeout

タイプ: int

ignoreSessions

ignoreSessions

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

リソース・グループを中断します。新規リクエストを拒否します(権限を付与されているユーザーを想定)。保留中のリクエストの完了を許可します。この操作により、パーティションはADMIN状態に移行します。ADMIN状態では、管理者はアプリケーションおよびリソースを完全に使用できます。しかし、管理ユーザー以外はアプリケーションおよびリソースへのアクセスを拒否されます

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

resourceGroupName

resourceGroupName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/threadPoolRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.ThreadPoolRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.ThreadPoolRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.ThreadPoolRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/threadPoolRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/threadPoolRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/timerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TimerRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TimerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TimerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/timerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/timerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WANReplicationRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WANReplicationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WANReplicationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime/cleanupExpiredSessionsInTheDatabase rel=action title=cleanupExpiredSessionsInTheDatabase
このリソースのcleanupExpiredSessionsInTheDatabaseアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WANReplicationRuntime/cleanupExpiredSessionsInTheDatabase

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

データベースの期限切れセッションのクリーンアップ

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime rel=logRuntime
このリソースのlogRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/ensureLogOpened rel=action title=ensureLogOpened
このリソースのensureLogOpenedアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/flushLog rel=action title=flushLog
このリソースのflushLogアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/forceLogRotation rel=action title=forceLogRotation
このリソースのforceLogRotationアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/ensureLogOpened

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログへの出力ストリームが以前のエラーが原因で閉じている場合、それを開きます。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/flushLog

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ディスクのログ・ファイルにバッファをフラッシュします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/webServerRuntimes/{name}/logRuntime/forceLogRotation

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

基になるログを、ただちに強制的にローテーションします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime rel=WLDFAccessRuntime
このリソースのWLDFAccessRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes rel=WLDFArchiveRuntimes
このリソースのWLDFArchiveRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime rel=WLDFControlRuntime
このリソースのWLDFControlRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime rel=WLDFDebugPatchesRuntime
このリソースのWLDFDebugPatchesRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFHarvesterRuntime rel=WLDFHarvesterRuntime
このリソースのWLDFHarvesterRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime rel=WLDFImageRuntime
このリソースのWLDFImageRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes rel=WLDFInstrumentationRuntimes
このリソースのWLDFInstrumentationRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=WLDFWatchNotificationRuntime
このリソースのWLDFWatchNotificationRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFAccessRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFAccessRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFAccessRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=WLDFDataAccessRuntimes
このリソースのWLDFDataAccessRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/lookupWLDFDataAccessRuntime rel=action title=lookupWLDFDataAccessRuntime
このリソースのlookupWLDFDataAccessRuntimeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=dataAccessRuntimes
このリソースのdataAccessRuntimesコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes

このリソースでは、weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/closeCursor rel=action title=closeCursor
このリソースのcloseCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/deleteDataRecords rel=action title=deleteDataRecords
このリソースのdeleteDataRecordsアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/getDataRecordCount rel=action title=getDataRecordCount
このリソースのgetDataRecordCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/hasMoreData rel=action title=hasMoreData
このリソースのhasMoreDataアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/openCursor rel=action title=openCursor
このリソースのopenCursorアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/closeCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

クライアントによってすべてのレコードがフェッチされたら、カーソルを破棄します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorName

cursorName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/deleteDataRecords

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定された問合せに一致する指定された時間範囲内のレコードを削除します。問合せがnullまたは空の場合、その時間範囲内のすべてのレコードが削除されます。

開始および終了時刻は、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

一部のアーカイブでは、削除機能をサポートしていません。サポートされていない場合、このメソッドはUnsupportedOperationException例外をスローします。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

startTime

時間間隔の開始時刻(指定時刻も含む)

タイプ: ロング

endTime

時間間隔の終了時刻(指定時刻は含まない)

タイプ: ロング

queryString

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/getDataRecordCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

POST

指定された問合せと時間範囲に一致するレコード数。

開始および終了時刻は、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

startTime

時間間隔の開始時刻(指定時刻も含む)

タイプ: ロング

endTime

時間間隔の終了時刻(指定時刻は含まない)

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せに一致するレコード数。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

問合せ

問合せ式

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せとレコードID範囲に一致し、タイムスタンプ(利用可能な場合)が指定された終了時刻よりも前のレコード数。

終了時刻は、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

startRecordId

最初のレコードのレコードID

タイプ: ロング

endRecordId

レコードIDが指定されたendrecordIdよりも小さいレコードを検索します。

タイプ: ロング

endTime

endTimeより前に入力されたレコードを検索します。

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/hasMoreData

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたカーソルにまだフェッチするデータがあるかどうかを判別します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

cursorName

cursorName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

ブール型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/dataAccessRuntimes/{name}/openCursor

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

POST

指定されたタイムアウト値(ミリ秒)を使用してカーソルをオープンします。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

問合せ

ベースとなる診断ログから結果セットをフィルタリングするための問合せ式。

タイプ: 文字列

cursorTimeout

カーソルが呼び出されない場合にタイムアウトして無効になるまでのタイムアウト間隔。

タイプ: ロング

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された時間範囲と問合せ条件に一致するレコードのカーソルをオープンします。カーソルのタイムアウト値も指定します。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginTimestamp

beginTimestamp

タイプ: ロング

endTimestamp

endTimestamp

タイプ: ロング

問合せ

問合せ

タイプ: 文字列

cusorTimeout

cusorTimeout

タイプ: ロング

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

問合せのサーバー側のカーソルをオープンします。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

問合せ

ベースとなる診断ログから結果セットをフィルタリングするための問合せ式。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せと時間範囲を使用してカーソルをオープンします。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

カーソルのデフォルトのタイムアウト間隔は5分です。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginTimestamp

beginTimestamp

タイプ: ロング

endTimestamp

endTimestamp

タイプ: ロング

問合せ

問合せ

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたレコードID範囲、終了タイムスタンプ、問合せを使用してカーソルをオープンします。カーソルのタイムアウト値も指定します。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginRecordId

結果セット内の最初のレコード(このレコードを含む)のレコードID

タイプ: ロング

endRecordId

結果セット内の最後のレコード(このレコードを含まない)のレコードID

タイプ: ロング

endTimestamp

タイムスタンプがこの値よりも前のレコードのみ含まれます

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

cusorTimeout

cusorTimeout

タイプ: ロング

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定された問合せとレコードID範囲を使用してカーソルをオープンします。

タイムスタンプは、エポック(Jan 1 1970 AD, 00:00:00 GMT)から経過したミリ秒数で指定します。

カーソルのデフォルトのタイムアウト間隔は5分です。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

beginRecordId

結果セット内の最初のレコード(このレコードを含む)のレコードID

タイプ: ロング

endRecordId

結果セット内の最後のレコード(このレコードを含まない)のレコードID

タイプ: ロング

endTimestamp

タイムスタンプがこの値よりも前のレコードのみ含まれます

タイプ: ロング

問合せ

問合せ条件

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/lookupWLDFDataAccessRuntime

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

論理名で定義されたWLDFDataAccessMBeanのインスタンス。リクエストされた特定のタイプのログ・データから名前が作成されます。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

logicalName

logicalName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}/closeArchive rel=action title=closeArchive
このリソースのcloseArchiveアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFAccessRuntime/WLDFDataAccessRuntimes/{name}/closeArchive

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFArchiveRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFControlRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFControlRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFControlRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls rel=systemResourceControls
このリソースのsystemResourceControlsコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/harvesterManagerRuntime rel=harvesterManagerRuntime
このリソースのharvesterManagerRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime rel=watchManagerRuntime
このリソースのwatchManagerRuntimeシングルトン・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/harvesterManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterManagerRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFHarvesterManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/harvesterManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/harvesterManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFWatchManagerRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFWatchManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFWatchManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime/resetWatchAlarm rel=action title=resetWatchAlarm
このリソースのresetWatchAlarmアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFControlRuntime/systemResourceControls/{name}/watchManagerRuntime/resetWatchAlarm

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ポリシー・アラームをリセットします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

watchName

リセットするポリシーの名前

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchesRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchesRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchesRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/activateDebugPatch rel=action title=activateDebugPatch
このリソースのactivateDebugPatchアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/clearDebugPatchTasks rel=action title=clearDebugPatchTasks
このリソースのclearDebugPatchTasksアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/deactivateAllDebugPatches rel=action title=deactivateAllDebugPatches
このリソースのdeactivateAllDebugPatchesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/deactivateDebugPatches rel=action title=deactivateDebugPatches
このリソースのdeactivateDebugPatchesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/showDebugPatchInfo rel=action title=showDebugPatchInfo
このリソースのshowDebugPatchInfoアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks rel=debugPatchTasks
このリソースのdebugPatchTasksコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/activateDebugPatch

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたアプリケーションとモジュールのスコープ内で、オプションでデバッグ・パッチをアクティブ化します。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

patch

アクティブ化するパッチ

タイプ: 文字列

application

nullではない場合、指定のアプリケーションのアクティブ化のスコープを制限します。nullの場合、システム・レベルでアクティブ化します。

タイプ: 文字列

module

nullではなく、アプリケーションが指定されている場合、アプリケーションの指定のモジュール内のアクティブ化のスコープを制限します。

タイプ: 文字列

partitionName

partitionName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/clearDebugPatchTasks

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべての完了したデバッグ・パッチ(アクティブ化または非アクティブ化)・タスクをクリアします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/deactivateAllDebugPatches

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

すべてのアクティブ・デバッグ・パッチを非アクティブ化します。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/deactivateDebugPatches

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

指定されたアプリケーションとモジュールのスコープ内で、指定されたパッチを非アクティブ化します。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

patches

非アクティブ化されるパッチのカンマ区切りリスト

タイプ: 文字列

application

nullではない場合、指定のアプリケーションのスコープ内の指定のパッチを非アクティブ化します。nullの場合、システム・レベルで非アクティブ化します。

タイプ: 文字列

module

nullではなく、アプリケーションが指定されている場合、指定のモジュールの非アクティブ化のスコープを制限します。

タイプ: 文字列

partitionName

partitionName

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/debugPatchTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFDebugPatchesRuntime/showDebugPatchInfo

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

patch

デバッグ・パッチ

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

文字列の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFHarvesterRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFHarvesterRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFHarvesterRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFHarvesterRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFImageRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFImageRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/captureImage rel=action title=captureImage
このリソースのcaptureImageアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/clearCompletedImageCaptureTasks rel=action title=clearCompletedImageCaptureTasks
このリソースのclearCompletedImageCaptureTasksアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/purgeCapturedImages rel=action title=purgeCapturedImages
このリソースのpurgeCapturedImagesアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/resetImageLockout rel=action title=resetImageLockout
このリソースのresetImageLockoutアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks rel=imageCaptureTasks
このリソースのimageCaptureTasksコレクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/captureImage

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

- POST

POST

相対または絶対パス名として指定可能な、指定済の保存先ディレクトリに診断イメージを作成します。相対の場合、パスはサーバーのlogsディレクトリに対して相対です。

ディレクトリが存在していない場合は、作成されます。ディレクトリが存在する場合、ディレクトリはイメージ作成が進行するよう書込み可能である必要がります。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

destination

絶対ディレクトリ・パスまたは相対ディレクトリ・パス

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

構成済の保存先ディレクトリに診断イメージを作成します。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

相対または絶対パス名として指定可能な、指定済の保存先ディレクトリに診断イメージを作成します。相対の場合、パスはサーバーのlogsディレクトリに対して相対です。

ディレクトリが存在していない場合は、作成されます。ディレクトリが存在する場合、ディレクトリはイメージ作成が進行するよう書込み可能である必要がります。

指定されたロックアウト期間が過ぎるまで、追加のイメージ・キャプチャ・リクエストは受け付けられません。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

destination

絶対パスまたは相対パス

タイプ: 文字列

lockoutMinutes

次のイメージ・キャプチャ・リクエストが受け付けられるまでの分数

タイプ: int

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

構成済の保存先ディレクトリに診断イメージを作成します。

指定されたロックアウト期間が過ぎるまで、追加のイメージ・キャプチャ・リクエストは受け付けられません。

このメソッドでは、非同期呼出しおよびベスト・エフォートの同期呼出しの両方がサポートされます。この動作はPreferヘッダーによって制御されます。「同期および非同期操作について」を参照してください。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lockoutMinutes

次のイメージ・キャプチャ・リクエストが受け付けられるまでの分数。

タイプ: int

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean参照戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/clearCompletedImageCaptureTasks

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

完了したイメージ・キャプチャ・タスクをすべて削除します。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel rel=action title=cancel
このリソースのcancelアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=parent
このリソースの親リソース。

- rel=parentTask
weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanリソースへの、このリソースのparentTask参照。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name} rel=self
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks rel=subTasks
このリソースのsubTasksコレクション・リソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/imageCaptureTasks/{name}/subTasks/{name}/subTasks/{name}/cancel

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このタスクの取消しを試みます。

例外がスローされて、タスクの取消しの失敗を示します。すべてのタスクを取り消すことができるわけではありません。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/purgeCapturedImages

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

経過時間基準で指定されたキャプチャ済イメージを削除します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

age

日:時間:分の形式で指定された経過時間よりも古い診断イメージをパージします。空またはnullの場合、ディスク上の既存のイメージ・ファイルがすべてパージされます。時間と分のコンポーネントは省略可能です。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFImageRuntime/resetImageLockout

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ロックアウト期間をリセットし、イメージ・キャプチャ・リクエストを受付け可能にします。

ロール

Admin

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBeanインスタンスのコレクションが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}/resetMethodInvocationStatisticsData rel=action title=resetMethodInvocationStatisticsData
このリソースのresetMethodInvocationStatisticsDataアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}/resetMethodMemoryAllocationStatisticsData rel=action title=resetMethodMemoryAllocationStatisticsData
このリソースのresetMethodMemoryAllocationStatisticsDataアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}/resetMethodInvocationStatisticsData

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ネストされたMethodInvocationStatistics構造をリセットして基礎のメトリックを初期化しなおします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

expr

属性名接頭辞のないMethodInvocationStatisticsプロパティのハーベスタ構文に準拠した式。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFInstrumentationRuntimes/{name}/resetMethodMemoryAllocationStatisticsData

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ネストされたMethodMemoryAllocationStatistics構造をリセットして基礎のメトリックを初期化しなおします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

expr

属性名接頭辞のないMethodMemoryAllocationStatisticsプロパティのハーベスタ構文に準拠した式。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource rel=WLDFWatchJMXNotificationSource
このリソースのWLDFWatchJMXNotificationSourceシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/resetWatchAlarm rel=action title=resetWatchAlarm
このリソースのresetWatchAlarmアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/resetWatchAlarm

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

ポリシー・アラームをリセットします。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

watchName

リセットするポリシーの名前

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WLDFRuntime/WLDFWatchNotificationRuntime/WLDFWatchJMXNotificationSource rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのコレクションを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスのこのコレクションを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのリストが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name} rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=capacityRuntime
このリソースのcapacityRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=maxThreadsConstraintRuntime
このリソースのmaxThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=minThreadsConstraintRuntime
このリソースのminThreadsConstraintRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=requestClassRuntime
このリソースのrequestClassRuntimeシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name} rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/capacityRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/maxThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/minThreadsConstraintRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name} rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/workManagerRuntimes/{name}/requestClassRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting rel=clusterRouting
このリソースのclusterRoutingシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeClusterFrontEndRuntime/clusterRouting rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeWsrmRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanインスタンスを管理します。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeWsrmRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/wseeWsrmRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WTCRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WTCRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WTCRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean rel=WTCStatisticsRuntimeMBean
このリソースのWTCStatisticsRuntimeMBeanシングルトン・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/getServiceStatus rel=action title=getServiceStatus
このリソースのgetServiceStatusアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/resumeService rel=action title=resumeService
このリソースのresumeServiceアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/startConnection rel=action title=startConnection
このリソースのstartConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/stopConnection rel=action title=stopConnection
このリソースのstopConnectionアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/suspendService rel=action title=suspendService
このリソースのsuspendServiceアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/getServiceStatus

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

POST

指定されたローカル・アクセス・ポイントおよびリモート・アクセス・ポイント・リストで提供された、特定のインポート・サービスのステータスを戻します。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。リモート・アクセス・ポイント・リストは、たとえば"TDOM1,TDOM2"など、カンマ区切りのリストです。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

remoteAccessPointList

カンマ区切りのリモート・アクセス・ポイント名。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名の、ターゲットのWTCサーバーに構成されたインポートおよびエクスポート・サービス/リソースのステータスを戻します。このサービス名はWTCImportおよびWTCExportのリソース名です。どちらかが有効なかぎり、戻されたステータスは有効です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名および指定されたローカル・アクセス・ポイントで提供された、インポートまたはエクスポート済サービスのステータスを戻します。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

isImport

サービスのタイプがインポートまたはエクスポートかを示します。trueの場合はインポートされたサービスです。falseの場合は、エクスポートされたサービスに設定されています。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名の、ターゲットのWTCサーバーに構成されたインポートまたはエクスポート・サービス/リソースのステータスを戻します。このサービス名はWTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

isImport

サービスのタイプがインポートまたはエクスポートかを示します。trueの場合はインポートされたサービスです。falseの場合は、エクスポートされたサービスに設定されています。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名および指定されたローカル・アクセス・ポイントで提供された、インポートおよびエクスポート済サービスのステータスを戻します。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。どちらかが有効なかぎり、戻されたステータスは有効です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

int型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/resumeService

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

POST

指定されたローカル・アクセス・ポイント用に構成された、指定済のサービス名を持つすべてのインポートまたはエクスポート・サービスが再開されます。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

isImport

サービスのタイプがインポートまたはエクスポートかを示します。trueの場合はインポートされたサービスです。falseの場合は、エクスポートされたサービスに設定されています。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名を持つすべてのインポートおよびエクスポートされたサービスが再開されます。このサービス名はWTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたローカル・アクセス・ポイントおよびリモート・アクセス・ポイント・リスト用に構成された、指定済のサービス名を持つ特定のインポート・サービスが再開されます。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。リモート・アクセス・ポイント・リストは、たとえば"TDOM1,TDOM2"など、カンマ区切りのリストです。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

remoteAccessPointList

カンマ区切りのリモート・アクセス・ポイント名。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたローカル・アクセス・ポイント用に構成された、指定済のサービス名を持つすべてのインポートおよびエクスポート・サービスが再開されます。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名を持つすべてのインポートまたはエクスポート・サービスが再開されます。このサービス名はWTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

isImport

サービスのタイプがインポートまたはエクスポートかを示します。trueの場合はインポートされたサービスです。falseの場合は、エクスポートされたサービスに設定されています。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/startConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定したローカルおよびリモート・ドメインのアクセス・ポイント間の接続の開始を試行します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

LDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

RDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定のローカル・ドメイン・アクセス・ポイントと、指定のローカル・ドメイン・アクセス・ポイントに定義されたすべてのリモート・エンド・ポイントとの間の接続の開始を試行します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

LDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/stopConnection

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

指定されたローカル・ドメイン・アクセス・ポイントとリモート・ドメイン・アクセス・ポイントの間の接続の停止を試行します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

LdomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

RDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定のローカル・アクセス・ポイントIDに構成されたすべてのリモート接続の停止を試行します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

LdomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/suspendService

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

- POST

- POST

- POST

POST

指定されたローカル・アクセス・ポイントおよびリモート・アクセス・ポイント・リスト用に構成された、指定済のサービス名を持つ特定のインポート・サービスが中断されます。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。リモート・アクセス・ポイント・リストは、たとえば"TDOM1,TDOM2"など、カンマ区切りのリストです。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

remoteAccessPointList

カンマ区切りのリモート・アクセス・ポイント名。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名を持つすべてのインポートまたはエクスポート・サービスが中断されます。このサービス名はWTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

isImport

サービスのタイプがインポートまたはエクスポートかを示します。trueの場合はインポートされたサービスです。falseの場合は、エクスポートされたサービスに設定されています。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたローカル・アクセス・ポイント用に構成された、指定済のサービス名を持つすべてのインポートまたはエクスポート・サービスが中断されます。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

isImport

サービスのタイプがインポートまたはエクスポートかを示します。trueの場合はインポートされたサービスです。falseの場合は、エクスポートされたサービスに設定されています。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたサービス名を持つすべてのインポートおよびエクスポートされたサービスが中断されます。このサービス名はWTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

POST

指定されたローカル・アクセス・ポイント用に構成された、指定済のサービス名を持つすべてのインポートおよびエクスポートされたサービスが中断されます。サービス名は、WTCImportおよびWTCExportのリソース名です。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

localAccessPoint

ローカル・アクセス・ポイントの名前。

タイプ: 文字列

svcName

インポートまたはエクスポートされたサービス/リソース名のリソース名。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

空のJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean

このリソースでは、weblogic.management.runtime.WTCStatisticsRuntimeMBeanインスタンスが管理されます。

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- GET

GET

このweblogic.management.runtime.WTCStatisticsRuntimeMBeanインスタンスを取得します。

ロール

Admin、Deployer、Monitor、Operator

レスポンス・ボディ

weblogic.management.runtime.WTCStatisticsRuntimeMBeanエンティティが含まれます。

このメソッドは次のリンクを返すことができます。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInTransactionCommittedTotalCount rel=action title=getInTransactionCommittedTotalCount
このリソースのgetInTransactionCommittedTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInTransactionRolledBackTotalCount rel=action title=getInTransactionRolledBackTotalCount
このリソースのgetInTransactionRolledBackTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundFailReqTotalCount rel=action title=getInboundFailReqTotalCount
このリソースのgetInboundFailReqTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundMessageTotalCount rel=action title=getInboundMessageTotalCount
このリソースのgetInboundMessageTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundNWMessageTotalSize rel=action title=getInboundNWMessageTotalSize
このリソースのgetInboundNWMessageTotalSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundSuccessReqTotalCount rel=action title=getInboundSuccessReqTotalCount
このリソースのgetInboundSuccessReqTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutTransactionCommittedTotalCount rel=action title=getOutTransactionCommittedTotalCount
このリソースのgetOutTransactionCommittedTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutTransactionRolledBackTotalCount rel=action title=getOutTransactionRolledBackTotalCount
このリソースのgetOutTransactionRolledBackTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundFailReqTotalCount rel=action title=getOutboundFailReqTotalCount
このリソースのgetOutboundFailReqTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundMessageTotalCount rel=action title=getOutboundMessageTotalCount
このリソースのgetOutboundMessageTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundNWMessageTotalSize rel=action title=getOutboundNWMessageTotalSize
このリソースのgetOutboundNWMessageTotalSizeアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundSuccessReqTotalCount rel=action title=getOutboundSuccessReqTotalCount
このリソースのgetOutboundSuccessReqTotalCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutstandingNWReqCount rel=action title=getOutstandingNWReqCount
このリソースのgetOutstandingNWReqCountアクション・リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean rel=canonical
このリソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime rel=parent
このリソースの親リソース。

- uri=/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean rel=self
このリソース。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundFailReqTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のエクスポート・サービスによりエラーが戻された非会話型、非CORBAのインバウンド・リクエストの合計数を戻します。指定したサービスがインポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス・リソース名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

このエクスポートされたサービス用のローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

isImport

エクスポートされたサービスの値を取得するにはfalseにする必要があります。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundMessageTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このエクスポート・サービスにより受信された非会話型、非CORBAのインバウンド・リクエストの合計数を戻します。指定したサービスがインポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス・リソース名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

このエクスポートされたサービス用のローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

isImport

エクスポートされたサービスの値を取得するにはfalseにする必要があります。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このWTC接続により受信された非会話型、非CORBAのインバウンド・リクエストの合計数を戻します。WTC接続は、lDomAccessPointId and rDomAccessPointIdペアで識別されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundNWMessageTotalSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このWTC接続で受信された非会話型、非CORBAのインバウンド・メッセージの合計メッセージ・サイズを戻します。WTC接続は、LDomAccessPointIdとRDomAccessPointIdのペアで定義されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

LDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

RDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このエクスポート・サービスにより受信された非会話型、非CORBAのインバウンド・メッセージの合計サイズを戻します。指定したサービスがインポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス・リソース名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

このエクスポートされたサービス用のローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

isImport

エクスポートされたサービスの値を取得するにはfalseにする必要があります。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInboundSuccessReqTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のエクスポート・サービスにより正常に処理された非会話型、非CORBAのインバウンド・リクエストの合計数を戻します。指定したサービスがインポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス・リソース名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

このエクスポートされたサービス用のローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

isImport

エクスポートされたサービスの値を取得するにはfalseにする必要があります。

タイプ: ブール

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInTransactionCommittedTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このWTC接続にコミットされたインバウンド・トランザクションの合計数を戻します。WTC接続は、lDomAccessPointIdとrDomAccessPointIdのペアで定義されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getInTransactionRolledBackTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このWTC接続にロール・バックされたインバウンド・トランザクションの合計数を戻します。WTC接続は、lDomAccessPointIdとrDomAccessPointIdのペアで定義されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundFailReqTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のインポート・サービスによりエラーが戻された非会話型、非CORBAのアウトバウンド・リクエストの合計数を戻します。指定したサービスがエクスポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

ローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointIdList

リモート・アクセス・ポイントIDリスト。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundMessageTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このインポート・サービスに送信された非会話型、非CORBAのアウトバウンド・メッセージの合計数を戻します。指定したサービスがエクスポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

ローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointIdList

リモート・アクセス・ポイントIDリスト。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このWTC接続により受信された非会話型、非CORBAのアウトバウンド・メッセージの合計数を戻します。WTC接続は、lDomAccessPointId and rDomAccessPointIdペアで識別されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundNWMessageTotalSize

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このインポート・サービスに送信された非会話型、非CORBAのアウトバウンド・メッセージの合計サイズを戻します。指定したサービスがエクスポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

ローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointIdList

リモート・アクセス・ポイントIDリスト。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

このWTC接続で受信された非会話型、非CORBAのアウトバウンド・メッセージの合計サイズを戻します。WTC接続は、LDomAccessPointIdとRDomAccessPointIdのペアで定義されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

LDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

RDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutboundSuccessReqTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

特定のインポート・サービスにより正常に処理された非会話型、非CORBAのアウトバウンド・リクエストの合計数を戻します。指定したサービスがエクスポートされると、戻り値は0になります。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

ローカル・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointIdList

リモート・アクセス・ポイントIDリスト。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutstandingNWReqCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

- POST

POST

このWTC接続で受信された非会話型、非CORBAの未処理のインバウンド・リクエストの現在の数を戻します。WTC接続は、LDomAccessPointIdとRDomAccessPointIdのペアで定義されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

POST

特定のインポート/エクスポート・サービス非会話型、非CORBAの未処理のリクエストの現在の数を戻します。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

svcName

サービス名。

タイプ: 文字列

lDomAccessPointId

ローカル・アクセス・ポイント。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointIdList

リモート・アクセス・ポイントIDリスト。nullの場合、サービスはエクスポートされたサ－ビスです。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutTransactionCommittedTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このWTC接続にコミットされたアウトバウンド・トランザクションの合計数を戻します。WTC接続は、lDomAccessPointIdとrDomAccessPointIdのペアで定義されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

/management/weblogic/{version}/serverRuntime/WTCRuntime/WTCStatisticsRuntimeMBean/getOutTransactionRolledBackTotalCount

リソースでは、次のメソッドがサポートされます。

- POST

POST

このWTC接続にロール・バックされたアウトバウンド・トランザクションの合計数を戻します。WTC接続は、lDomAccessPointIdとrDomAccessPointIdのペアで定義されます。

ロール

Admin

リクエスト・ボディ

次のフィールドを持つJSONオブジェクトを含める必要があります。

lDomAccessPointId

ローカル・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

rDomAccessPointId

リモート・ドメイン・アクセス・ポイントID。

タイプ: 文字列

レスポンス・ボディ

long型の戻りフィールドを持つJSONオブジェクトが含まれます。

2 エンティティ

次の各項では、RESTリソースが動作するデータ・モデルについて説明します。これらのデータ・モデルは、RESTリソースでやりとりされる情報を記述したものです。

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBean

このインタフェースでは、クラス再定義プロセスをモニターする機能が提供されます。また、クラス再定義を明示的に開始するメソッドも用意されています。

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

classRedefinitionCount

これまでに実行されたクラス再定義の数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

failedClassRedefinitionCount

アプリケーションのデプロイメント以降に失敗した再定義処理の数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

processedClassesCount

アプリケーションのデプロイメント以降に処理されたクラスの数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

totalClassRedefinitionTime

アプリケーションのデプロイメント以降にクラスの処理に要した合計時間(ナノ秒)。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBean

このインタフェースでは、クラス再定義リクエストをモニターおよび制御する機能が提供されます。

com.bea.wls.redef.runtime.ClassRedefinitionTaskRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

candidateClassesCount

現在の変更リストで再定義される候補クラスの推定数。まだ推定されていない場合は-1を返します。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

completed

このプロパティは、非同期ジョブが完了したかどうかを示します。

タイプ: ブール

description

このタスクの説明。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

endTime

このプロパティは、非同期ジョブが終了した時間を示します。

タイプ: java.util.Date

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

parentTask

このタスクを一部とするタスク。

null値は、このタスクがサブタスクでないことを示します。

タイプ: weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBean参照

制約: 読取り専用、再起動が必要

processedClassesCount

これまでに処理されたクラスの数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

progress

このタスクの進行状況。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

running

タスクがまだ実行中かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

startTime

このプロパティは、非同期ジョブが開始された時間を示します。

タイプ: java.util.Date

startTimeAsLong

このタスクが開始された時刻。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

systemTask

このタスクがサーバーによって開始されたか、ユーザーによって開始されたかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

taskError

このタスクの実行中にエラーが発生した場合、エラーを表す例外を返します。

タイプ: java.lang.Throwable

制約: 読取り専用、再起動が必要

taskStatus

このタスクのステータス。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

java.lang.Throwable

このエンティティは、エラーおよび例外を表します。

java.lang.Throwableエンティティのプロパティは、次のとおりです。

cause

このプロパティには、エラーおよび例外のスタック・トレースが含まれます。

タイプ: java.lang.Throwable

message

このプロパティには、エラーまたは例外がスローされた理由が含まれます。

タイプ: string

java.util.Date

このエンティティは、ISO 8601形式(yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSX)の文字列で日付を表します

java.util.Properties

このエンティティは、プロパティ・オブジェクトに各プロパティを表すプロパティを持つJSONオブジェクトを表します。ここで、キーはプロパティの名前で値はプロパティの値を含む文字列です。

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBean

このインタフェースを使用して、このインスタンスが作成される基礎となったログから特定のタイプの診断データにアクセスします。

weblogic.diagnostics.accessor.runtime.DataAccessRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

earliestAvailableTimestamp

診断データ・ログの最初のレコードの、西暦1970年1月1日00:00:00 GMT以降のタイムスタンプ(ミリ秒)。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

latestAvailableTimestamp

診断データ・ログの最新のレコードの、西暦1970年1月1日00:00:00 GMT以降のタイムスタンプ(ミリ秒)。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

latestRecordId

基礎となるアーカイブの既知の最新レコードID。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

timestampAvailable

基礎となるアーカイブにタイムスタンプ情報が存在する場合はtrueを返します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.health.HealthState

このエンティティは、WebLogic Serverドメイン内のサービスのヘルス状態を表します。各WebLogic Serverインスタンス内の選択されたサブシステムは、そのサブシステムに固有の条件に基づいて自身のヘルス・ステータスをモニターします。

weblogic.health.HealthStateエンティティのプロパティは、次のとおりです。

partitionName

このプロパティは、ヘルス状態が報告されたパーティションの名前を示します。

タイプ: string

state

このプロパティは、報告されたヘルス状態を次のように示します。

- OK - サービスは健全です。

- WARN - 今後サービスに問題が発生する可能性があります

- CRITICAL - サービスの障害を防止するためにすぐに対処する必要があります

- FAILED - サービスに障害が発生し、サービスを再起動する必要があります

- OVERLOADED - サービスは正常に機能していますが、負荷が大きすぎます

- UNKNOWN - サービスの状態を判断できません

タイプ: string

subsystemName

このプロパティは、ヘルス状態が報告されたサービスを示します。

タイプ: string

symptoms

このプロパティは、報告された状態の原因を示します。

型: weblogic.health.Symptomの配列

weblogic.health.Symptom

このエンティティは、ヘルス状態に関してサービスによって報告された観察結果を表します。症状に基づいて、WebLogic Serverの現在のヘルス状態の原因を判別することができます。

weblogic.health.Symptomエンティティのプロパティは、次のとおりです。

info

症状に関する追加情報がある場合は、このプロパティによってその情報が提供されます。

タイプ: string

instanceId

このプロパティは、症状の識別子を表します。

タイプ: string

severity

このプロパティは、低、中、高の重大度レベルを示します。

タイプ: string

type

このプロパティは、症状の原因(メモリー不足、ネットワーク・エラー、スタック・スレッドなど)を表します。

タイプ: string

weblogic.management.rest.bean.model.CurrentUser

リクエストを行っている認証済ユーザー。

weblogic.management.rest.bean.model.CurrentUserエンティティのプロパティは、次のとおりです。

partitionId

起動されているコンポーネントが存在するパーティションのID。

タイプ: string

partitionName

人間が読める形式のパーティションIDの名前。

タイプ: string

user

ユーザーが認証済の場合、このリクエストを行っているユーザーのログイン。ユーザーが認証されていない場合、null。

タイプ: string

weblogic.management.rest.bean.model.Version

Versionエンティティでは、WebLogic Serverリソースのバージョンが表されます。

weblogic.management.rest.bean.model.Versionエンティティのプロパティは、次のとおりです。

isLatest

これがデフォルト・バージョンの場合True。

タイプ: ブール

lifecycle

このバージョンのライフサイクル: activeまたはdeprecated

タイプ: string

version

このバージョンの名前。

タイプ: string

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBean

アプリケーションは、パッケージ化されたEARファイルまたは展開されたEARディレクトリとしてJava EEエンタープライズ・アプリケーションを表します。EARファイルまたはディレクトリには、WAR、EJBおよびRARコネクタ・コンポーネントなどのコンポーネント・セットが格納されており、それぞれのコンポーネントは1つ以上のターゲットにデプロイできます。ターゲットは、サーバーまたはクラスタです。アプリケーション内のモジュールの状態は、次のいずれかです。

- UNPREPARED - このアプリケーション内のモジュールは、現在どれも準備されておらず、アクティブになっていないことを示します。

- PREPARED - このアプリケーション内のモジュールは、現在どれも準備されておらず、アクティブになっていないことを示します。

- ACTIVATED - このアプリケーション内の少なくとも1つのモジュールが、現在アクティブになっていることを示します。

ApplicationRuntimeMBeanは、デプロイされたエンタープライズ・アプリケーションに関するランタイム情報をカプセル化します。

weblogic.management.runtime.ApplicationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeVersionState

このアプリケーションのバージョンが現在アクティブなバージョンかどうかを示します。

アプリケーションは、並列デプロイ機能を使用して現在デプロイされている唯一のバージョンにするか、現在デプロイされている複数のバージョンを持つことができます。複数バージョンをデプロイする場合、アクティブにできるバージョンは1つのみです。この属性は、現在のアプリケーション・バージョンの状態を指定します。

アプリケーションがINACTIVE状態の場合、このアプリケーション・バージョンはまだアクティブ化されていないか、(並列デプロイを使用して)複数のバージョンのアプリケーションがデプロイされており、このバージョンはリタイアされます。

アプリケーションがACTIVE_ADMIN状態の場合、このアプリケーション・バージョンは管理チャネル・リクエスト用の現在アクティブなバージョンです。

アプリケーションがACTIVE状態の場合、このアプリケーション・バージョンは通常(非管理)のチャネル・リクエスト用の現在アクティブなバージョンです。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

applicationName

アプリケーションの名前。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

applicationVersion

アプリケーションのバージョン識別子。

これは、並列デプロイ機能を使用する場合に特に役立ち、同時にデプロイされる、同じアプリケーションの2つの異なるバージョンを区別することができます。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

healthState

アプリケーションのHealthState MBean。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読取り専用、再起動が必要

internal

このアプリケーションが内部アプリケーションかどうかを示します。内部アプリケーションは、コンソールに表示されず、config.xmlに保持されません。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

overallHealthState

ヘルス状態を報告する一部のコンポーネントのヘルス状態を含む、アプリケーションの全体的なヘルス状態。現在、ヘルス状態を報告しているのはコネクタ・モジュールのみであり、アプリケーションの全体的なヘルス状態ではコネクタ・モジュールのみが考慮されています。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読取り専用、再起動が必要

partitionName

アプリケーションのパーティション。

このアプリケーションがデプロイされているパーティションを返します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.AsyncReplicationRuntimeMBean

このMBeanは、WebLogicクラスタでの非同期レプリケーションに関するランタイム統計を提供します。

weblogic.management.runtime.AsyncReplicationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

detailedSecondariesDistribution

ローカル・サーバーがセカンダリ・オブジェクトをホストしている、リモート・サーバー(myserverなど)の名前を示します。名前には、そのサーバーのためにホストされるセカンダリの数を示す数字が付加されます。

タイプ: stringの配列

制約: 読取り専用、再起動が必要

lastSessionsFlushTime

1970年1月1日協定世界時午前0時からの経過ミリ秒単位で表した、セッションが最後にフラッシュされた時間。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

primaryCount

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を示します。

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

secondaryCount

ローカル・サーバーがセカンダリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

secondaryServerDetails

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

sessionsWaitingForFlushCount

フラッシュ待機中のセッションの数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBean

このクラスは、認証プロバイダのランタイム情報のモニタリングおよび管理に使用されます。

weblogic.management.runtime.AuthenticatorRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

providerName

このセキュリティ・プロバイダの名前を返します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBean

weblogic.management.runtime.BatchJobRepositoryRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBean

リクエストを共有するすべてのワーク・マネージャによってエンキュー可能なリクエストの最大数を定義する容量のモニタリング情報。

weblogic.management.runtime.CapacityRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

count

エンキューされ得るリクエストの総数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、デフォルト値: -1

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBean

クラスのロードに関するランタイム情報を取得するためのメソッドを提供します

weblogic.management.runtime.ClassLoaderRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

afterIndexingFindClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

afterIndexingFindClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

afterIndexingLoadClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

afterIndexingLoadClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

afterIndexingResourceCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

afterIndexingResourceTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

beforeIndexingFindClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

beforeIndexingFindClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

beforeIndexingLoadClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

beforeIndexingLoadClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

beforeIndexingResourceCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

beforeIndexingResourceTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

defineClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

defineClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

duringIndexingFindClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

duringIndexingFindClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

duringIndexingLoadClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

duringIndexingLoadClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

duringIndexingResourceCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

duringIndexingResourceTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

findClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

findClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

indexingTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

loadClassCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

loadClassTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

parentDelegationCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

parentDelegationTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

resourceCount

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

resourceTime

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean

このクラスは、WebLogicドメインに属するWebLogicクラスタ・メンバーのサーバーのビューのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeSingletonServices

このサーバー上でアクティブなシングルトン・サービスの名前の配列を返します。

タイプ: stringの配列

制約: 読取り専用、再起動が必要

aliveServerCount

このクラスタ内で現在アライブ状態にあるサーバーの合計数を示します。

このクラスタ内で現在アライブ状態にあるサーバーの合計数を返します。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

detailedSecondariesDistribution

ローカル・サーバーがセカンダリ・オブジェクトをホストしている、リモート・サーバー(myserverなど)の名前を示します。名前には、そのサーバーのためにホストされるセカンダリの数を示す数字が付加されます。

タイプ: stringの配列

制約: 読取り専用、再起動が必要

foreignFragmentsDroppedCount

同一のマルチキャスト・アドレスを使用する外部のドメインまたはクラスタから発生した、フラグメントの数を示します。

同一のマルチキャスト・アドレスを使用する外部のドメインまたはクラスタから発生した、フラグメントの数を回答します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

fragmentsReceivedCount

クラスタからこのサーバーで受信されたメッセージの総数を示します。これは、マルチキャストおよびユニキャストの両方のメッセージ・タイプに適用されます。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

fragmentsSentCount

このサーバーからクラスタ内に送信されたメッセージ・フラグメントの総数を戻します。これは、マルチキャストおよびユニキャストの両方のメッセージ・タイプに適用されます。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

healthState

サーバーの自己ヘルス監視サービスによって返されたヘルス情報を示します。

- HEALTH_OK = 0 - サーバー・サービスは健全です。

- HEALTH_WARN = 1 - 今後サービスに問題が発生する可能性があります。詳細は、サーバー・ログと対応する実行時MBeanを確認します。

- HEALTH_CRITICAL = 2 - サービスの障害を防止するためにすぐに対処する必要があります。詳細は、サーバー・ログと対応する実行時MBeanを確認します。

- HEALTH_FAILED = 3 - サービスに障害が発生し、サービスを再起動する必要があります。詳細は、サーバー・ログと対応する実行時MBeanを確認します。

- HEALTH_OVERLOADED = 4 - サービスは正常に機能していますが、負荷が大きすぎます。CRITICALとOVERLOADEDは異なります。サブシステムは、その一部が正常に機能しなくなると(スタック・スレッドなど)、クリティカル状態になります。過負荷状態とは、構成されたしきい値を超える処理がサービスに割り当てられていることを意味します。この状態になると、これ以上の処理はサービスにより拒否される可能性があります。

- LOW_MEMORY_REASON = サーバー低メモリー状態 - サーバーが低メモリー状態であることを示す理由コードです。管理者は、メモリー使用量の下限および上限のしきい値を構成できます。下限のしきい値を超えると、サーバー・ヘルスがOVERLOADEDに変わり、この理由コードが示されます。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読取り専用、再起動が必要

multicastMessagesLostCount

このサーバーに従って、失われた受信マルチキャスト・メッセージの総数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

primaryCount

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を示します。

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

resendRequestsCount

クラスタ内の受信サーバーが、メッセージを見逃したために、再送しなければならなかったstate-deltaメッセージの数を示します。

クラスタ内の受信サーバーが、メッセージを見逃したために、再送しなければならなかったstate-deltaメッセージの数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

secondaryCount

ローカル・サーバーがセカンダリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

secondaryServerDetails

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

serverNames

クラスタ内のサーバーの名前を示します。

タイプ: stringの配列

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBean

Coherenceクラスタのランタイム情報。

weblogic.management.runtime.CoherenceClusterRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

clusterName

Coherenceクラスタの名前。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

clusterSize

Coherenceクラスタのサイズ。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

licenseMode

Coherenceクラスタのライセンス・モード。可能な値は、Evaluation、DevelopmentまたはProductionです。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

members

使用可能なCoherenceクラスタ・メンバーの識別子。

タイプ: stringの配列

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

version

Coherenceクラスタのバージョン。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBean

実行中のモジュールのステータスを示すすべてのランタイムMBeanのベース・クラス。

weblogic.management.runtime.ComponentRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

deploymentState

モジュールの現在のデプロイ状態。

モジュールは、次のうちいずれかの状態になります。状態は、デプロイメントまたは管理者コンソールを介して変更できます。

- UNPREPAREDこのモジュールは準備されておらず、アクティブにもなっていないことを示す状態。

- PREPAREDこのアプリケーションのこのモジュールは準備ができているが、アクティブになっていないことを示す状態。クラスがロードされており、モジュールは検証されています。

- ACTIVATEDこのモジュールは現在アクティブになっていることを示す状態。

- NEWこのモジュールの作成が終了し、初期化中であることを示す状態。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

moduleId

このコンポーネントの識別子を返します。この識別子は、アプリケーション内で一意です。

一般的なモジュールでは、URIをIDとして使用します。web-uriがEAR内で一意ではない可能性があるため、Webモジュールはコンテキストルートを返します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBean

グローバル/ドメイン・パーティションまたは共通パーティションの同時管理対象オブジェクトのランタイム情報。

weblogic.management.runtime.ConcurrentManagedObjectsRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

rejectedLongRunningRequests

現在のサーバーのこのパーティションで、管理対象エグゼキュータ・サービスと管理対象スケジュール済エグゼキュータ・サービスによって拒否された長時間実行リクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

rejectedNewThreadRequests

現在のサーバーのこのパーティションで、管理対象スレッド・ファクトリによって拒否されたnewThreadメソッド呼出しの数。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

runningLongRunningRequests

現在のサーバーのこのパーティションで、管理対象エグゼキュータ・サービスと管理対象スケジュール済エグゼキュータ・サービスに発行された長時間実行リクエストの数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

runningThreadsCount

現在のサーバーのこのパーティションで、管理対象スレッド・ファクトリによって作成された実行中のスレッドの数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBean

リソース・アダプタのデプロイ状態に関する通知を生成します。(各リソース・アダプタは、weblogic.management.configuration.ConnectorComponentMBeanのインスタンスによって表されます。)

2フェーズ・デプロイメントでは、リソース・アダプタの状態がPREPAREDになっている場合、デプロイメントの第1フェーズが達成されています(設定はすべて済んでおり、アダプタへの参照を有効にすることだけが残っている状態)。リソース・アダプタの状態がACTIVATEDの場合は、デプロイメントの第2フェーズが達成されており、アプリケーションでアダプタへの参照を取得できます。

サーバー・インスタンスは、weblogic.management.configuration.ConnectorComponentMBeanのインスタンスを作成するときにこのインタフェースのインスタンスを作成します。

weblogic.management.runtime.ConnectorComponentRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

EISResourceId

コンポーネントのEISResourceIdを返します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

EISType

EISタイプを取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

activeVersion

このバージョンがアクティブなバージョンである場合にtrueを返します。このリソース・アダプタがバージョニングされていない場合にtrueを返します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

activeVersionId

アクティブ・バージョンのIDを取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

componentName

コネクタ・コンポーネントの名前を取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

configuration

RA構成を表すxml文字列を返します。最新のスキーマに対応するxmlが返されます。現在サポートされているバージョンは「1.0」です。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

configurationVersion

最新の構成バージョンを返します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

configuredProperties

リソース・アダプタ・ディスクリプタ情報のサブセットを取得します。

タイプ: java.util.Properties

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionPoolCount

接続プールの数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

deploymentState

モジュールの現在のデプロイ状態。

モジュールは、次のうちいずれかの状態になります。状態は、デプロイメントまたは管理者コンソールを介して変更できます。

- UNPREPAREDこのモジュールは準備されておらず、アクティブにもなっていないことを示す状態。

- PREPAREDこのアプリケーションのこのモジュールは準備ができているが、アクティブになっていないことを示す状態。クラスがロードされており、モジュールは検証されています。

- ACTIVATEDこのモジュールは現在アクティブになっていることを示す状態。

- NEWこのモジュールの作成が終了し、初期化中であることを示す状態。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

description

リソース・アダプタの説明を取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

descriptions

リソース・アダプタの説明を取得します。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読取り専用、再起動が必要

healthState

アプリケーションのHealthState MBean。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読取り専用、再起動が必要

inboundConnectionsCount

リソース・アダプタのインバウンド接続の数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

jndiName

リソース・アダプタのJNDI名を取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

linkref

linkrefを取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

moduleId

このコンポーネントの識別子を返します。この識別子は、アプリケーション内で一意です。

一般的なモジュールでは、URIをIDとして使用します。web-uriがEAR内で一意ではない可能性があるため、Webモジュールはコンテキストルートを返します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

schema

RA構成の最新スキーマを取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

specVersion

仕様バージョンを取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

state

リソース・アダプタの状態を取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

suspendedState

リソース・アダプタの一時停止状態の情報を取得します。

getState()がSUSPENDEDを返す場合、getSuspendedState()は、リソース・アダプタの一時停止している機能を示す整数を返します(INBOUND、OUTBOUND、WORK (ALL)から1つ以上、または何も一時停止していない場合は0)

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

vendorName

ベンダー名を取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

version

バージョンを取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

versionId

バージョンIDを取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

versioned

リソース・アダプタがバージョニングされているかどうかをチェックします。バージョニングされている場合はtrueを返します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBean

このクラスは、WebLogicコネクタ接続プールのモニタリングに使用されます

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

EISResourceId

このコネクタ接続プールのEISResourceId。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

MCFClassName

MCFクラス名を取得します。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

activeConnectionsCurrentCount

現在アクティブな接続の合計数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

activeConnectionsHighCount

プールがインスタンス化された以降のこの接続プールのアクティブ接続の高水位標。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

averageActiveUsage

作成された接続のうち実行中の平均使用数で、プールが最後に縮小されて以降、コネクタ・プールでアクティブなものです。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

capacityIncrement

このコネクタ接続プールに構成されている初期容量。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

closeCount

接続プールに対して閉じられた接続の数。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionFactoryClassName

このコネクタ接続プールのConnectionFactoryName。

タイプ: string

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionFactoryName

1.0 link-refリソース・アダプタの場合にのみ、ベース・リソース・アダプタの接続ファクトリ名を示します。

タイプ: 文字列

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionsCreatedTotalCount

プールがインスタンス化されてから、このコネクタ・プールで作成されたコネクタ接続の総数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionsDestroyedByErrorTotalCount

エラー・イベントを受信したために破棄された接続の数を返します。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionsDestroyedByShrinkingTotalCount

圧縮のために破棄された接続の数を返します。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionsDestroyedTotalCount

プールがインスタンス化されて以降に、このコネクタ・プールで破棄されたコネクタ接続の総数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionsMatchedTotalCount

プールがインタンス化されてから、既存の作成済接続を使用してコネクタ接続に対するリクエストが満たされた合計回数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectionsRejectedTotalCount

プールがインタンス化されてから、このコネクタ・プールのコネクタ接続に対するリクエストが拒否された合計回数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

connectorEisType

このコネクタ接続プールのEISタイプ。

タイプ: 文字列

制約: 読取り専用、再起動が必要

currentCapacity

このコネクタ接続プールのプール・サイズ。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

freeConnectionsCurrentCount

現在の合計空き接続数。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

freeConnectionsHighCount

プールがインスタンス化された以降のこの接続プールの空き接続の高水位標。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

freePoolSizeHighWaterMark

このコネクタ接続プールのFreePoolSizeHighWaterMark。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

freePoolSizeLowWaterMark

このコネクタ接続プールのFreePoolSizeLowWaterMark。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

healthState

アプリケーションのHealthState MBean。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読取り専用、再起動が必要

highestNumWaiters

最大待機数を取得します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

initialCapacity

このコネクタ接続プールに構成されている初期容量。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

key

このコネクタ接続プールを使用する接続ファクトリに構成されているキー。

タイプ: 文字列

制約: 読取り専用、再起動が必要

lastShrinkTime

プールが最後に圧縮された時刻を返します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

logFileName

このコネクタ接続プールのリソース・アダプタが使用するログ・ファイル。

タイプ: 文字列

制約: 読取り専用、再起動が必要

logFileStreamOpened

このインスタンスによって表されるログ・ファイル・ストリームの公開された状態を取得します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

loggingEnabled

このコネクタ接続プールでロギングが有効になっているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要

managedConnectionFactoryClassName

このコネクタ接続プールのManagedConnectionFactoryName。

タイプ: 文字列

制約: 読取り専用、再起動が必要

maxCapacity

このコネクタ接続プールに構成されている最大容量。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読取り専用、再起動が必要

numUnavailableCurrentCount

使用できない接続の数を返します。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

numUnavailableHighCount

所定の時点での使用できない接続の最大数を返します。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

numWaiters

現在の待機数を取得します。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

numWaitersCurrentCount

待機数を返します。

タイプ: int

制約: 読取り専用、再起動が必要

poolName

このコネクタ接続プールを使用する接続ファクトリに構成されている論理名。

タイプ: 文字列

制約: 読取り専用、再起動が必要

poolSizeHighWaterMark

このコネクタ接続プールのPoolSizeHighWaterMark。

タイプ: ロング

制約: 読取り専用、再起動が必要

poolSizeLowWaterMark

このコネクタ接続プールのPoolSizeLowWaterMark。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

proxyOn

プロキシがオンかどうかを示すフラグを返します。バージョニングされている場合はtrueを返します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recycledTotal

プールがインタンス化されてから、このコネクタ・プールで再利用されたコネクタ接続の合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

runtimeTransactionSupport

ランタイムに使用中の実際のトランザクション・サポート・レベル。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

shrinkCountDownTime

プールの縮小が試みられるまでの残り時間(分)。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

shrinkPeriodMinutes

このコネクタ接続プールの縮小期間(分)。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

shrinkingEnabled

このコネクタ接続プールの縮小が有効かどうかを指定します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

プールの状態を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

testable

これは、接続プールがテスト可能かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionSupport

このコネクタ接続プールのリソース・アダプタについて、ra.xmlまたは@Connectorアノテーションのどちらかで構成される静的トランザクションのサポート・レベル。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBean

このクラスは、個々のWebLogicコネクタ接続のモニタリングに使用されます

weblogic.management.runtime.ConnectorConnectionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

EISProductName

ManagedConnectionのメタデータに関連付けられているEISProductNameを返します

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

EISProductVersion

ManagedConnectionのメタデータに関連付けられているEISProductVersionを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

activeHandlesCurrentCount

この接続に対する現在の合計アクティブ接続ハンドル数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

activeHandlesHighCount

接続作成時以降のこの接続に対するアクティブ接続ハンドルの高水位標。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionFactoryClassName

接続ファクトリのクラス名を返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

creationDurationTime

接続の作成に要した時間を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentlyInUse

接続が現在使用中かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

deletable

接続をコンソールから手動で閉じることが可能かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

handlesCreatedTotalCount

接続作成時以降のこの接続に対して作成された接続ハンドルの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

inTransaction

接続が現在トランザクションで使用されているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

managedConnectionFactoryClassName

管理対象接続ファクトリのクラス名を返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxConnections

ManagedConnectionのメタデータに関連付けられているMaxConnectionsを返します

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

reserveDurationTime

この接続の予約に要した時間を取得します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

reserveTime

接続が最後に予約された時間を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

shared

複数の呼び出し側によって、現在、接続が共有されているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionId

この接続と一緒に使用されているトランザクションのIDを取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

userName

ManagedConnectionのメタデータに関連付けられているユーザー名を戻します

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBean

このクラスは、リソース・アダプタのインバウンド接続のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.ConnectorInboundRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activationSpecClass

アクティブ化仕様クラス。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

msgListenerType

メッセージ・リスナーのタイプ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

インバウンド接続の状態を戻します。戻り値は"実行中"および"中断"です。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBean

このインタフェースにより、コネクタ・サービス・レベルでアクセス可能なランタイム情報を定義します。ランタイム情報には、リソース・アダプタ・レベルごとに、または全体レベルでアクセスできます。

weblogic.management.runtime.ConnectorServiceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

RACount

サーバーでデプロイされているリソース・アダプタの数を返します。この数には、アクティブなRAと非アクティブなRAが含まれます(新しいバージョンによって置き換えられるバージョニング済RAの場合)

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

activeRACount

アクティブなリソース・アダプタの数を返します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBean

このクラスは、リソース・アダプタのコネクタ・ワーク・マネージャのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.ConnectorWorkManagerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeLongRunningRequests

現在アクティブな長時間実行作業リクエストの数を返します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedLongRunningRequests

完了した長時間実行作業リクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxConcurrentLongRunningRequests

許可される同時長時間実行作業リクエストの最大数。現在実行中の長時間実行作業リクエストがこの制限を超えると、新たな作業の発行が拒否されます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBean

このインタフェースには、EJBについて収集されるすべてのフリー・プール・ランタイム情報のアクセッサ・メソッドが含まれています。

weblogic.management.runtime.EJBPoolRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

accessTotalCount

フリー・プールからのインスタンス取得が試行された合計回数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

beansInUseCurrentCount

フリー・プールからの、現在使用されているBeanインスタンスの数を示します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destroyedTotalCount

非アプリケーション例外をスローしたために、このプールからのBeanインスタンスが破棄された合計回数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

missTotalCount

フリー・プールからのインスタンス取得の試行が失敗した合計回数を示します。プール内に使用可能なインスタンスがない場合、プールからのBeanの取得は失敗します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pooledBeansCurrentCount

フリー・プールからの、使用可能なBeanインスタンスの現在の数を示します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

timeoutTotalCount

フリー・プールからの、使用可能なBeanインスタンスを待機していてタイムアウトしたスレッドの合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

waiterCurrentCount

フリー・プールからの、使用可能なBeanインスタンスを現在待機しているスレッドの数を示します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBean

このインタフェースには、EJBについて収集されるすべてのEJBタイマー・ランタイム情報のアクセッサ・メソッドが含まれています。

weblogic.management.runtime.EJBTimerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeTimerCount

このEJBについてのアクティブなタイマーの現在の数を示します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cancelledTimerCount

このEJBについて明示的に取り消されたタイマーの合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

disabledTimerCount

このEJBについて一時的に無効化されたタイマーの現在の数を示します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

timeoutCount

このEJBについて行われた正常なタイムアウト通知の合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBean

このインタフェースには、EJBについて収集されるすべてのトランザクション・ランタイム情報のアクセッサ・メソッドが含まれています。

weblogic.management.runtime.EJBTransactionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionsCommittedTotalCount

このEJBについてコミットされたトランザクションの合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionsRolledBackTotalCount

このEJBについてロールバックされたトランザクションの合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionsTimedOutTotalCount

このEJBについてタイムアウトしたトランザクションの合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBean

このクラスは、XMLキャッシュのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.EntityCacheCumulativeRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

avgEntrySizeDiskPurged

ディスク・キャッシュからパージされたエントリの累積平均サイズを示します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgEntrySizeMemoryPurged

メモリーからパージされたすべてのエントリの平均サイズを示します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgPerEntryDiskSize

エンティティ・ディスク・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを示します。

エンティティ・ディスク・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgPerEntryMemorySize

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを示します。

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgPercentPersistent

エンティティ・キャッシュ内の、ディスク・キャッシュに永続化されたエントリの現在の平均比率を示します。

エンティティ・キャッシュ内の、ディスク・キャッシュに永続化されたエントリの現在の平均比率を戻します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgPercentTransient

エンティティ・キャッシュ内の、一時的な(まだ永続化されていない)エントリの現在の平均比率を示します。

エンティティ・キャッシュ内の、一時的な(まだ永続化されていない)エントリの現在の平均比率を戻します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgTimeout

エンティティを取得しようとしたときにエンティティ・キャッシュがタイムアウトした平均時間を示します。

エンティティを取得しようとしたときにエンティティ・キャッシュがタイムアウトした平均時間を戻します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

diskPurgesPerHour

1時間当たりのディスク・キャッシュからの累積平均パージ数を示します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxEntryMemorySize

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最大サイズを示します。

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最大サイズを返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxEntryTimeout

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最大タイムアウト値を示します。

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最大タイムアウト値を返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

memoryPurgesPerHour

エンティティ・キャッシュからパージされたエントリの累積平均数を示します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minEntryMemorySize

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最小サイズを示します。

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最小サイズを返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minEntryTimeout

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最小タイムアウト値を示します。

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最小タイムアウト値を返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

mostRecentDiskPurge

ディスク・キャッシュから最後にパージが行われた日付を示します。

タイプ: java.util.Date

制約: 読み取り専用、再起動が必要

mostRecentMemoryPurge

エンティティ・キャッシュが最後にパージされた日付を示します。

タイプ: java.util.Date

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

percentRejected

拒否されたエンティティ・キャッシュへの潜在的なエントリの累積的な比率を示します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCurrentEntries

エンティティ・キャッシュにあるエントリの現在の合計数を示します。

エンティティ・キャッシュにある現在の合計エントリ数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalItemsDiskPurged

ディスク・キャッシュからパージされた項目の合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalItemsMemoryPurged

エンティティ・キャッシュからパージされた項目の累積数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalNumberDiskPurges

ディスク・キャッシュからパージされたエントリの合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalNumberMemoryPurges

エンティティ・キャッシュからパージされたエントリの累積数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalNumberOfRejections

現在のセッションについて、エンティティ・キャッシュから拒否されたエントリの累積統計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalNumberOfRenewals

エンティティ・キャッシュ内でリフレッシュされたエントリの累積数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalPersistentCurrentEntries

キャッシュ内の、ディスクに永続化されたエントリの現在の合計数を示します。

キャッシュ内の、ディスクに永続化されたエントリの現在の合計数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSizeOfRejections

エンティティ・キャッシュからの拒否の累積合計サイズを示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalTransientCurrentEntries

エンティティ・キャッシュにある、一時的な(まだディスクに永続化されていない)エントリの現在の合計数を示します。

エンティティ・キャッシュにある一時エントリの現在の合計数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.EntityCacheCurrentStateRuntimeMBean

このクラスは、XMLキャッシュのサイズおよび使用量のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.EntityCacheCurrentStateRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

avgPerEntryDiskSize

エンティティ・ディスク・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを示します。

エンティティ・ディスク・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgPerEntryMemorySize

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを示します。

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の平均サイズを返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgPercentPersistent

エンティティ・キャッシュ内の、ディスク・キャッシュに永続化されたエントリの現在の平均比率を示します。

エンティティ・キャッシュ内の、ディスク・キャッシュに永続化されたエントリの現在の平均比率を戻します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgPercentTransient

エンティティ・キャッシュ内の、一時的な(まだ永続化されていない)エントリの現在の平均比率を示します。

エンティティ・キャッシュ内の、一時的な(まだ永続化されていない)エントリの現在の平均比率を戻します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

avgTimeout

エンティティを取得しようとしたときにエンティティ・キャッシュがタイムアウトした平均時間を示します。

エンティティを取得しようとしたときにエンティティ・キャッシュがタイムアウトした平均時間を戻します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

diskUsage

エンティティ・ディスク・キャッシュの現在のサイズを示します。

エンティティ・ディスク・キャッシュの現在のサイズを戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxEntryMemorySize

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最大サイズを示します。

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最大サイズを返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxEntryTimeout

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最大タイムアウト値を示します。

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最大タイムアウト値を返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

memoryUsage

エンティティ・メモリー・キャッシュの現在のサイズを示します。

エンティティ・メモリー・キャッシュの現在のサイズを戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minEntryMemorySize

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最小サイズを示します。

エンティティ・メモリー・キャッシュ内のエントリの現在の最小サイズを返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minEntryTimeout

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最小タイムアウト値を示します。

エンティティ・キャッシュ内の現在のエントリの最小タイムアウト値を返します。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCurrentEntries

エンティティ・キャッシュにあるエントリの現在の合計数を示します。

エンティティ・キャッシュにある現在の合計エントリ数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalPersistentCurrentEntries

キャッシュ内の、ディスクに永続化されたエントリの現在の合計数を示します。

キャッシュ内の、ディスクに永続化されたエントリの現在の合計数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalTransientCurrentEntries

エンティティ・キャッシュにある、一時的な(まだディスクに永続化されていない)エントリの現在の合計数を示します。

エンティティ・キャッシュにある一時エントリの現在の合計数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBean

このBeanは、実行キューおよびそれに関連付けられたスレッド・プールのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.ExecuteQueueRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

executeThreadCurrentIdleCount

キューに割り当てられているアイドル状態のスレッド数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executeThreadTotalCount

キューに割り当てられている実行スレッドの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingRequestCurrentCount

キューにある待機中のリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingRequestOldestTime

最も長く待機中のリクエストがキューに入れられてから経過した時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

servicedRequestTotalCount

キューで処理されたリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.FairShareConstraintRuntimeMBean

weblogic.management.runtime.FairShareConstraintRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activated

トリガーが正常に実行された場合にtrueを返します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

起動済

トリガーが実行開始された場合にtrueを返します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastTimeExecuted

最後のトリガー実行日時を返します。

タイプ: java.util.Date

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

リソースの名前を返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recourseActionEventsHistory

過去のトリガー実行の詳細を返します。

型: weblogic.management.runtime.RecourseActionEventVBeanの配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JDBCデータ・ソースとそれに関連付けられた接続プールのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeConnectionsAverageCount

データ・ソースのこのインスタンスにおけるアクティブな接続の平均数。

アクティブな接続とは、アプリケーションが使用中の接続のことです。この値は縮小を許可するようにリソースが構成されている場合にのみ有効です。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

activeConnectionsCurrentCount

アプリケーションが現在使用中の接続の数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

activeConnectionsHighCount

データ・ソースのインスタンス化以降の、データ・ソースのこのインスタンスにおけるアクティブなデータベース接続の最大数。

アクティブな接続とは、アプリケーションが使用中の接続のことです。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionDelayTime

データベースへの物理接続の作成に要する平均時間(ミリ秒)。

この値は、接続にかかった総時間を接続の総数で除算して計算されます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionsTotalCount

データ・ソースのデプロイ以降にこのデータ・ソースで作成されたデータベース接続の累計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currCapacity

データ・ソースの接続プールにあるJDBC接続の現在の数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currCapacityHighCount

データ・ソースのデプロイ以降に、データ・ソースのこのインスタンスで使用可能または使用中だったデータベース接続の最大数(現在の容量)。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

databaseProductName

このデータ・ソースの接続先データベースの製品名。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

databaseProductVersion

このデータ・ソースの接続先データベースの製品バージョン。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

deploymentState

モジュールの現在のデプロイ状態。

モジュールは、次のうちいずれかの状態になります。状態は、デプロイメントまたは管理者コンソールを介して変更できます。

- UNPREPAREDこのモジュールは準備されておらず、アクティブにもなっていないことを示す状態。

- PREPAREDこのアプリケーションのこのモジュールは準備ができているが、アクティブになっていないことを示す状態。クラスがロードされており、モジュールは検証されています。

- ACTIVATEDこのモジュールは現在アクティブになっていることを示す状態。

- NEWこのモジュールの作成が終了し、初期化中であることを示す状態。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

driverName

このデータ・ソースで使用するように構成されているJDBCドライバの製品名。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

driverVersion

このデータ・ソースで使用するように構成されているJDBCドライバのバージョン。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

enabled

データ・ソースが有効か無効かを示します。

- データ・ソースが有効化されている場合はtrue。

- データ・ソースが無効化されている場合はfalse。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedReserveRequestCount

このデータ・ソースの接続に対するリクエストのうち、満たすことのできなかったリクエストの現在の累積数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failuresToReconnectCount

データ・ソースがデータベース接続のリフレッシュを試行して失敗した回数。

リフレッシュの失敗は、データベースが使用できない場合、またはデータベースへのネットワーク接続が遮断されている場合に発生する可能性があります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

highestNumAvailable

データ・ソースのデプロイ以降に、データ・ソースのこのインスタンスにおいて、任意の時点でアイドル状態でアプリケーションが使用できたデータベース接続の最大数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

highestNumUnavailable

データ・ソースがデプロイされた後、データ・ソースのこのインスタンスにおいて、アプリケーションによる使用中またはシステムによるテスト中であったデータベース接続の最大数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastTask

直前のデータソース・タスクを取得します。

型: weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanリファレンス

制約: 読み取り専用、再起動が必要

leakedConnectionCount

リークされた接続の数。リークされた接続とは、データ・ソースから予約されたが、close()呼出しでデータ・ソースに戻されなかった接続のことです。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

moduleId

このコンポーネントの識別子を返します。この識別子は、アプリケーション内で一意です。

一般的なモジュールでは、URIをIDとして使用します。web-uriがEAR内で一意ではない可能性があるため、Webモジュールはコンテキストルートを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

numAvailable

データ・ソースのこのインスタンスにおいて、現在アイドル状態でアプリケーションが使用できるデータベース接続の数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

numUnavailable

データ・ソースのこのインスタンスにおいて、現在テスト中またはアプリケーションが現在使用中の接続の数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

prepStmtCacheAccessCount

文キャッシュがアクセスされた、現在の累積回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

prepStmtCacheAddCount

文キャッシュに追加された文の現在の累積数。

接続プール内の接続ごとに、独自の文キャッシュが保持されます。この数は、接続プール内の各接続のキャッシュに追加された文の合計数です。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

prepStmtCacheCurrentSize

文キャッシュに現在キャッシュされているプリコンパイルされた文および呼出し可能文の数。

接続プール内の接続ごとに、独自の文キャッシュが保持されます。この数は、接続プール内すべての接続のキャッシュにある文の数の合計です。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

prepStmtCacheDeleteCount

キャッシュから破棄された文の現在の累積数。

接続プール内の接続ごとに、独自の文キャッシュが保持されます。この数は、接続プールのすべての接続のキャッシュから破棄された文の数の合計です。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

prepStmtCacheHitCount

キャッシュにある文が使用された、現在の累積回数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

prepStmtCacheMissCount

キャッシュにある文で文リクエストを満たすことができなかった回数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

properties

データベース接続の作成時にJDBCドライバに渡されるデータ・ソースのプロパティのリスト。

これは、権限のあるユーザーのみが起動できる、権限が必要な操作です。

タイプ: java.util.Properties

制約: 読み取り専用、再起動が必要

reserveRequestCount

このデータ・ソースの接続に対するリクエストの現在の累積数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

データソースの現行の状態。

次の状態があります。

- Running - データ・ソースは有効化されています(デプロイされており、Suspended状態ではありません)。これがデータソースの通常の状態です。これには、データベース・サーバーが使用不可の状態でデータ・ソースが作成されたとき(作成の再試行を有効にする必要があります)、すべての接続が接続テスト(作成時、予約時または定期的なテストで)に失敗したときなどの状態も含まれます。

- Suspended - データ・ソースは無効化されています。

- Shutdown - データ・ソースが遮断され、すべてのデータベース接続が閉じられています。

- Overloaded - プール内のリソースはすべて使用中です。

- Unknown - データ・ソースの状態が不明です。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

versionJDBCDriver

データベース接続の作成に使用されるJDBCドライバのドライバ・クラス名。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

waitSecondsHighCount

接続プールがインスタンス化された後、接続プールのそのインスタンスからの接続をアプリケーションが待機する最大秒数(最大接続予約待機時間)。

完了したgetConnectionリクエストが以前のリクエストよりも接続を返すのに長時間かかる場合は、この値が更新されます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

waitingForConnectionCurrentCount

データベース接続を待機している接続リクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

waitingForConnectionFailureTotal

このデータ・ソースの接続に対するリクエストのうち、接続を取得する際に待機する必要があり、最終的に接続を取得することのできなかったリクエストの現在の累積数。

待機中の接続リクエストが失敗する理由は、待機時間がConnectionReserveTimeoutSecondsを超えたなど、様々です。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

waitingForConnectionHighCount

データ・ソースのこのインスタンスの接続を同時に待機するアプリケーション・リクエストの最大数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

waitingForConnectionSuccessTotal

このデータ・ソースの接続に対するリクエストのうち、接続を取得する際に待機する必要があり、最終的に接続を取得することのできたリクエストの現在の累積数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

waitingForConnectionTotal

このデータ・ソースの接続に対するリクエストのうち、接続を取得する際に待機する必要があったリクエストの現在の累積数。最終的に接続を取得できたリクエストと取得できなかったリクエストの両方が含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBean

weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceTaskRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

completed

このプロパティは、非同期ジョブが完了したかどうかを示します。

タイプ: ブール

description

このタスクの説明。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

endTime

このプロパティは、非同期ジョブが終了した時間を示します。

タイプ: java.util.Date

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

parentTask

このタスクを一部とするタスク。

null値は、このタスクがサブタスクでないことを示します。

タイプ: weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBean参照

制約: 読み取り専用、再起動が必要

progress

このタスクの進行状況。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

running

タスクがまだ実行中かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

startTime

このプロパティは、非同期ジョブが開始された時間を示します。

タイプ: java.util.Date

startTimeAsLong

このタスクが開始された時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

systemTask

このタスクがサーバーによって開始されたか、ユーザーによって開始されたかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskError

このタスクの実行中にエラーが発生した場合、エラーを表す例外を返します。

タイプ: java.lang.Throwable

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskStatus

このタスクのステータス。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBean

このクラスはJDBCDriver JMOにマップします

weblogic.management.runtime.JDBCDriverRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JDBCマルチ・データ・ソースとそれに関連付けられたデータ・ソースのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JDBCMultiDataSourceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

deploymentState

モジュールの現在のデプロイ状態。

モジュールは、次のうちいずれかの状態になります。状態は、デプロイメントまたは管理者コンソールを介して変更できます。

- UNPREPAREDこのモジュールは準備されておらず、アクティブにもなっていないことを示す状態。

- PREPAREDこのアプリケーションのこのモジュールは準備ができているが、アクティブになっていないことを示す状態。クラスがロードされており、モジュールは検証されています。

- ACTIVATEDこのモジュールは現在アクティブになっていることを示す状態。

- NEWこのモジュールの作成が終了し、初期化中であることを示す状態。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxCapacity

このマルチ・データ・ソースの最大容量。最大容量: - マルチ・データ・ソースでFAILOVERアルゴリズムが使用されている場合(FailoverRequestIfBusyフラグが設定されていない場合)は、リストで最初に使用可能な(中断されていない)データ・ソースの最大容量。- マルチ・データ・ソースで他のアルゴリズムが使用されている場合は、すべての使用可能な(中断されていない)データ・ソースの最大容量の合計。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

moduleId

このコンポーネントの識別子を返します。この識別子は、アプリケーション内で一意です。

一般的なモジュールでは、URIをIDとして使用します。web-uriがEAR内で一意ではない可能性があるため、Webモジュールはコンテキストルートを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JDBCPartitionRuntimeMBean

WebLogic JDBCリソースのパーティション・モニタリング

weblogic.management.runtime.JDBCPartitionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBean

このクラスは、プール内のすべての接続で集計されたOracleリプレイ・データソースのリプレイ統計情報の取得に使用されます。

weblogic.management.runtime.JDBCReplayStatisticsRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

deploymentState

モジュールの現在のデプロイ状態。

モジュールは、次のうちいずれかの状態になります。状態は、デプロイメントまたは管理者コンソールを介して変更できます。

- UNPREPAREDこのモジュールは準備されておらず、アクティブにもなっていないことを示す状態。

- PREPAREDこのアプリケーションのこのモジュールは準備ができているが、アクティブになっていないことを示す状態。クラスがロードされており、モジュールは検証されています。

- ACTIVATEDこのモジュールは現在アクティブになっていることを示す状態。

- NEWこのモジュールの作成が終了し、初期化中であることを示す状態。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedReplayCount

失敗したリプレイの数を取得します。

リプレイに失敗すると、元のSQLRecoverableExceptionが、その例外にチェーニングされた失敗の理由と一緒に、アプリケーションに再スローされます。アプリケーションは、getNextExceptionを呼び出して理由を取得できます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

moduleId

このコンポーネントの識別子を返します。この識別子は、アプリケーション内で一意です。

一般的なモジュールでは、URIをIDとして使用します。web-uriがEAR内で一意ではない可能性があるため、Webモジュールはコンテキストルートを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

replayDisablingCount

リプレイが無効にされた回数を取得します。リクエストの最中にリプレイが無効にされると、そのリクエストでの残りの呼出しはACによって保護されなくなります。それらの残りの呼出しの1つが停止した場合は、リプレイが試行されず、アプリケーションでは単にSQLRecoverableExceptionが発生します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

successfulReplayCount

成功したリプレイの数を取得します。リプレイの成功により、停止はアプリケーションから隠蔽されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCalls

これまでに実行されたJDBC呼出しの合計数を取得します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCallsAffectedByOutages

停止の影響を受けたJDBC呼出しの数を取得します。これには、ローカル・コールと、データベース・サーバーへのラウンドトリップを含むコールの両方が含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCallsAffectedByOutagesDuringReplay

リプレイの最中に停止の影響を受けたJDBC呼出しの数を取得します。停止は、カスケードされ、リプレイの進行中にコールが複数回起動する可能性があります。ACは、この状態が発生した場合、最大再試行制限に到達しないかぎり、自動的にリプレイを再試行します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCallsTriggeringReplay

リプレイをトリガーしたJDBC呼出しの数を取得します。一部のリクエストではリプレイを無効化できるため、停止トリガー・リプレイによる影響を受けない呼出しもあります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCompletedRequests

これまでに完了したリクエストの合計数を取得します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalProtectedCalls

これまでに実行された、ACによって保護されるJDBC呼出しの合計数を取得します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalReplayAttempts

リプレイの試行回数を取得します。ACはリプレイが失敗すると自動的に再試行するため、この数はリプレイをトリガーしたJDBC呼出しの数より多くなる場合があります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalRequests

これまでに正常に送信されたリクエストの合計数を取得します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JDBCServiceRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JDBCサービスのモニタリングに使用されます。JDBCResource JMOにマップされます。

weblogic.management.runtime.JDBCServiceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

healthState

JDBCサブシステムのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMS接続のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSConnectionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

clientID

この接続のクライアントID。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

clientIDPolicy

この接続のClientIDPolicyまたは恒久サブスクライバ。

値は次のとおりです。

- weblogic.management.configuration.JMSConstants.CLIENT_ID_POLICY_RESTRICTED: クラスタには、特定のClientIDの接続について、このポリシーを使用する接続がどの時点においても1つのみ存在します。

- weblogic.management.configuration.JMSConstants.CLIENT_ID_POLICY_UNRESTRICTED: このポリシーを使用して作成された接続では、すでに他の制限付きまたは制限なしの接続で同じClientIDが使用されていても、任意のClientIDを指定できます

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

hostAddress

クライアントJVMのホスト・アドレス(文字列)。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sessionsCurrentCount

この接続の現在のセッション数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sessionsHighCount

最後のリセット以降の、この接続のセッションの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sessionsTotalCount

最後のリセット以降の、この接続のセッション数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMSコンシューマのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSConsumerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

active

コンシューマがアクティブかどうかを示します。メッセージ・リスナーが設定されているか、または同期受信が進行中のコンシューマはアクティブです。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPendingCount

このコンシューマによって保留中(未コミットかつ未応答)にされているバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesReceivedCount

最後のリセット以降にこのコンシューマが受信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

clientID

この接続のクライアントID。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

clientIDPolicy

この接続のClientIDPolicyまたは恒久サブスクライバ。

有効な値は次のとおりです。

- weblogic.management.configuration.JMSConstants.CLIENT_ID_POLICY_RESTRICTED: クラスタには、特定のClientIDの接続について、このポリシーを使用する接続がどの時点においても1つのみ存在します。

- weblogic.management.configuration.JMSConstants.CLIENT_ID_POLICY_UNRESTRICTED: このポリシーを使用して作成された接続では、すでに他の制限付きまたは制限なしの接続で同じClientIDが使用されていても、任意のClientIDを指定できます

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destinationName

このコンシューマの宛先の名前。分散宛先の場合は、メンバー宛先ではなく分散宛先の名前になります。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

durable

コンシューマが恒久的かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

memberDestinationName

このコンシューマの宛先の名前。分散宛先の場合は、メンバー宛先の名前になります。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

このコンシューマによって保留中(未コミットかつ未応答)にされているメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

最後のリセット以降にこのコンシューマが受信したメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

selector

このコンシューマに関連付けられているセレクタ(存在する場合)。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

subscriptionSharingPolicy

このサブスクライバのサブスクリプション共有ポリシー。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMS宛先(トピックまたはキュー)のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSDestinationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

bytesCurrentCount

宛先で現在格納されているバイト数。保留中のバイト数は含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesHighCount

最後にリセットしてからこの宛先で格納された最大のバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPendingCount

宛先で格納されている保留中のバイト数。

保留バイトは現在のバイト数に含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesReceivedCount

最後にリセットしてからこの宛先で受信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesThresholdTime

最後にリセットしてからしきい値状態にあった時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumersCurrentCount

この宛先にアクセスしている現在のコンシューマ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumersHighCount

最後にリセットしてからこの宛先にアクセスしたコンシューマの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumersTotalCount

最後にリセットしてからこの宛先にアクセスしたコンシューマの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumptionPaused

宛先の現在の消費の休止状態を示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumptionPausedState

宛先の現在の消費の休止状態。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destinationType

宛先のタイプ。宛先がキューの場合はweblogic.management.configuration.JMSConstants.DESTINATION_TYPE_QUEUE、トピックの場合はweblogic.management.configuration.JMSConstants.DESTINATION_TYPE_TOPIC。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

insertionPaused

宛先のInsertionPauseの状態を示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

insertionPausedState

宛先の現在の挿入の休止状態。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesCurrentCount

宛先の現在のメッセージ数。保留中のメッセージは含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesDeletedCurrentCount

宛先から削除されたメッセージの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesHighCount

最後のリセット以降の、この宛先の最大メッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesMovedCurrentCount

宛先から移動されたメッセージの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

宛先の保留中のメッセージ数。

保留メッセージは現在のメッセージ数に含まれません。保留中のメッセージとは、トランザクションで送信されてコミットされていないメッセージや、受信されてコミットや確認応答がされていないメッセージのことです。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

最後にリセットしてからこの宛先で受信したメッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesThresholdTime

最後にリセットしてからしきい値状態にあった時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

productionPaused

宛先のProductionPauseの状態を示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

productionPausedState

宛先の現在の生成の休止状態。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

宛先の動作状態を表す文字列。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMS恒久サブスクライバのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSDurableSubscriberRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

active

このサブスクリプションが恒久サブスクライバによって使用されているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesCurrentCount

この恒久サブスクライバが受信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPendingCount

この恒久サブスクライバによって保留中にされているバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

clientID

この恒久サブスクライバに対する一意なクライアントID。

注意: クライアントIDは、WebLogic Serverのユーザー名、すなわちWebLogicセキュリティ・レルムでユーザーの認証に使用される名前と同じものにする必要はありません。使用するJMSアプリケーションにとって適切であれば、クライアントIDにWebLogic Serverのユーザー名を設定しても構いません。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

clientIDPolicy

この恒久サブスクライバのクライアント識別子のポリシー。

注意: クライアントIDポリシーはRestrictedかUnrestrictedのいずれかです。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastMessagesReceivedTime

サブスクライバが最後にサブスクリプションからメッセージを受信した時刻。戻される値はJavaの絶対時間(UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数)です

サブスクリプションを起動した後に、このサブスクリプションのサブスクライバに正常に配信されたメッセージがなかった場合は、JMS恒久サブスクリプションの起動時刻を戻します。恒久サブスクリプションの起動時刻は、サブスクリプションが最初に作成された時刻およびサーバーの再起動時またはJMS移行時にサブスクリプションが回復された時刻のどちらか新しい方になるように定義されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesCurrentCount

この恒久サブスクライバでまだ使用できるメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesDeletedCurrentCount

宛先から削除されたメッセージの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesHighCount

最後のリセット以降の恒久サブスクライバの最大メッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesMovedCurrentCount

宛先から移動されたメッセージの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

この恒久サブスクライバによって保留中(未コミットかつ未応答)にされているメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

リセットしてから恒久サブスクライバが受信したメッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

noLocal

この恒久サブスクライバがパブリッシュしたローカル・メッセージを受信するかどうかを指定します。

受信しないようにするには、noLocalパラメータをtrueに設定します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

selector

この恒久サブスクライバに定義されたメッセージ・セレクタ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

subscribersCurrentCount

このサブスクリプションを現在共有しているサブスクライバの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要、デフォルト値: 0

subscribersHighCount

サブスクリプションの作成または最後の再起動のうち後から行われた方の操作以降に、このサブスクリプションを同時に共有した最大サブスクライバ数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要、デフォルト値: 0

subscribersTotalCount

サブスクリプションの作成または最後の再起動のうち後から行われた方の操作以降に、このサブスクリプションにアクセスしたサブスクライバの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要、デフォルト値: 0

subscriptionName

この恒久サブスクライバのサブスクリプション名。この名前は、各クライアントIDの範囲内で一意である必要があります。

恒久サブスクリプションの名前に含めることのできない文字は、カンマ(,)、等号(=)、コロン(:)、アスタリスク(*)、パーセント記号(%)、および疑問符(?)です。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

subscriptionSharingPolicy

このサブスクライバのSubscriptionSharingPolicy。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要、デフォルト値: Exclusive

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMSプロデューサのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSProducerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

bytesPendingCount

このプロデューサによって保留中(未コミットかつ未応答)にされているバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesSentCount

最後のリセット以降にこのプロデューサが送信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

このプロデューサによって保留中(未コミットかつ未応答)にされているメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesSentCount

最後のリセット以降にこのプロデューサが送信したメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMSサービスのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

JMSServersCurrentCount

このWebLogic Serverインスタンスに現在デプロイされているJMSサーバーの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

JMSServersHighCount

このサーバーの起動以降に、このWebLogic ServerインスタンスにデプロイされたJMSサーバーの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

JMSServersTotalCount

このサーバーの起動以降に、このWebLogic ServerインスタンスにデプロイされたJMSサーバーの総数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionsCurrentCount

WebLogic Serverサーバーへの現在の接続数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionsHighCount

最後のリセット以降の、このWebLogic Serverに対する接続の最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionsTotalCount

最後のリセット以降に、このWebLogic Serverに対して行われた接続の総数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

このJMSサービスのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMSサーバーのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSServerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

bytesCurrentCount

このJMSサーバーに現在格納されているバイト数。

この数には保留中のバイト数は含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesHighCount

最後のリセット以降にこのJMSサーバーに格納された最大のバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPageableCurrentCount

現在ページングすることができるが、まだページングされていないすべてのメッセージの総バイト数を戻します。JMSサーバーでは、この数が"MessageBufferSize"パラメータよりも常に小さくなるようにしています。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPagedInTotalCount

JMSサーバーの起動以降にページング・ディレクトリから読み取られた総バイト数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPagedOutTotalCount

JMSサーバーの起動以降にページング・ディレクトリに書き込まれた総バイト数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPendingCount

このJMSサーバーに現在格納されている保留中(未応答または未コミット)のバイト数。

保留バイトは現在のバイト数に含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesReceivedCount

最後のリセット以降にこのJMSサーバーで受信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesThresholdTime

最後にリセットしてからしきい値状態にあった時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumptionPaused

JMSServerの現在の消費の休止状態をブール値で戻します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumptionPausedState

JMSServerの現在の消費の休止状態を文字列値で返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destinationsCurrentCount

このJMSサーバーの現在の宛先の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destinationsHighCount

最後のリセット以降の、このJMSサーバー上の宛先の最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destinationsTotalCount

最後のリセット以降にこのJMSサーバーでインスタンス化された宛先の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

このJMSサーバーのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

insertionPaused

JMSServerの現在の挿入の休止状態をブール値で戻します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

insertionPausedState

JMSServerの現在の挿入の休止状態を文字列値で返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesCurrentCount

このJMSサーバーに現在格納されているメッセージの数。この数には保留メッセージは含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesHighCount

最後のリセット以降にこのJMSサーバーに格納されたメッセージの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPageableCurrentCount

このJMSサーバーで現在ページングすることができるが、まだページングされていないメッセージの数を戻します。内部的な実装の仕組み上、この値は「PageableByteCurrentCount」がゼロの場合でもゼロになる可能性があります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPagedInTotalCount

JMSサーバーの起動以降にページング・ディレクトリから読み取られたメッセージの総数を戻します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPagedOutTotalCount

JMSサーバーの起動以降にページング・ディレクトリに書き込まれたメッセージの総数を戻します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

このJMSサーバーに現在格納されている保留中(未応答または未コミット)のメッセージの数。

保留メッセージは現在のメッセージ数に含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

最後のリセット以降にこの宛先で受信したメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesThresholdTime

最後にリセットしてからしきい値状態にあった時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pagingAllocatedIoBufferBytes

PersistentStoreRuntimeMBean.AllocatedIoBufferBytesを参照

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pagingAllocatedWindowBufferBytes

PersistentStoreRuntimeMBean.AllocatedWindowBufferBytesを参照

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pagingPhysicalWriteCount

PersistentStoreRuntimeMBean.PhysicalWriteCountを参照

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingTransactions

このJMSサーバーに保留状態で存在するトランザクション・ブランチ(トランザクション・マネージャによって準備されたが、まだコミットまたはロール・バックされていないブランチ)を表すXidの配列を返します。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

productionPaused

JMSServerの現在の生成の休止状態をブール値で戻します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

productionPausedState

JMSServerの現在の生成の休止状態を文字列値で返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sessionPoolsCurrentCount

このJMSサーバーで現在インスタンス化されているセッション・プールの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sessionPoolsHighCount

最後のリセット以降にこのJMSサーバーでインスタンス化されたセッション・プールの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sessionPoolsTotalCount

最後のリセット以降にこのJMSサーバーでインスタンス化されたセッション・プールの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactions

このJMSサーバーに任意の状態で存在するトランザクション・ブランチを表すXidの配列を返します。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMSセッション・プールのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSSessionPoolRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

connectionConsumersCurrentCount

このセッション・プールの現在の接続コンシューマの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionConsumersHighCount

このセッション・プールの同時接続コンシューマの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionConsumersTotalCount

最後のリセット以降に、このセッション・プールによって作成された接続コンシューマの総数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic JMSセッションのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JMSSessionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

acknowledgeMode

確認応答モード。次のいずれかになります。

- AUTO_ACKNOWLEDGE

- CLIENT_ACKNOWLEDGE

- DUPS_OK_ACKNOWLEDGE

- NO_ACKNOWLEDGE

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPendingCount

このセッションで保留中(未コミットかつ未応答)にされているバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesReceivedCount

最後のリセット以降にこのセッションが受信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesSentCount

最後のリセット以降にこのセッションが送信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumersCurrentCount

このセッションの現在のコンシューマの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumersHighCount

最後のリセット以降の、このセッションのコンシューマの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

consumersTotalCount

最後のリセット以降に、このセッションによってインスタンス化されたコンシューマの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

このセッションで保留中(未コミットかつ未応答)にされているメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

最後のリセット以降にこのセッションが受信したメッセージの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesSentCount

最後のリセット以降にこのセッションが送信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

producersCurrentCount

このセッションの現在のプロデューサの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

producersHighCount

最後のリセット以降の、このセッションのプロデューサの最大数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

producersTotalCount

最後のリセット以降の、このセッションのプロデューサの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transacted

セッションがトランザクション・セッションかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JTAPartitionRuntimeMBean

このインタフェースは、WebLogic Server内のトランザクション実行時特性へのアクセスに使用されます。

weblogic.management.runtime.JTAPartitionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeTransactionsTotalCount

サーバー上のアクティブなトランザクションの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

registeredNonXAResourceNames

トランザクション・マネージャに登録されるNonXAリソース名の配列。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

registeredResourceNames

トランザクション・マネージャに登録されるXAリソース名の配列。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondsActiveTotalCount

すべてのコミットされたトランザクションについて、トランザクションがアクティブだった秒数の合計。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionAbandonedTotalCount

サーバーの起動後に破棄されたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicsTotalCount

サーバーの起動後にヒューリスティック・ステータスで完了したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionLLRCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたLLRトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionNoResourcesCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされた登録済リソースのないトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionOneResourceOnePhaseCommittedTotalCount

サーバーの起動後に1フェーズ・コミットされた、1つのリソースのみ登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionReadOnlyOnePhaseCommittedTotalCount

読取り専用の最適化のためサーバーの起動後に1フェーズ・コミットされた、複数のリソースが登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackAppTotalCount

アプリケーション・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackResourceTotalCount

リソース・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackSystemTotalCount

内部システム・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTimeoutTotalCount

タイムアウトの期限がすぎたためにロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTotalCount

サーバーの起動後にロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTotalCount

処理されたトランザクションの合計数。この合計には、サーバーの起動後の、コミットされたトランザクション、ロールバックされたトランザクション、ヒューリスティックなトランザクションの完了がすべて含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedLoggedTotalCount

サーバーの起動後にTLogありでコミットされた、2フェーズ・コミット・トランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedNotLoggedTotalCount

サーバーの起動後にTLogなしでコミットされた、2フェーズ・コミット・トランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedTotalCount

サーバーの起動後に2フェーズ・コミットされた、複数のリソースが登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBean

このインタフェースは、特定のトランザクション回復サービスに関連付けられている回復済トランザクションのトランザクション実行時特性にアクセスするために使用されます。

weblogic.management.runtime.JTARecoveryRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

active

現在、このサーバーでトランザクション回復サービスがアクティブ化されているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

initialRecoveredTransactionTotalCount

最初にトランザクション・ログから回復されるトランザクションの総数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

initialRecoveredUnloggedTransactionTotalCount

最初にトランザクション・ログなしで回復されるトランザクションの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recoveredTransactionCompletionPercent

最初にトランザクション・ログから回復されるトランザクションの割合。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recoveredUnloggedTransactionCompletionPercent

最初にトランザクション・ログなしで回復されるトランザクションの割合。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JTARuntimeMBean

このインタフェースは、WebLogic Server内のトランザクション実行時特性へのアクセスに使用されます。

weblogic.management.runtime.JTARuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeTransactionsTotalCount

サーバー上のアクティブなトランザクションの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

JTAサブシステムのヘルス状態。状態値を表します。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

registeredNonXAResourceNames

トランザクション・マネージャに登録されるNonXAリソース名の配列。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

registeredResourceNames

トランザクション・マネージャに登録されるXAリソース名の配列。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondsActiveTotalCount

すべてのコミットされたトランザクションについて、トランザクションがアクティブだった秒数の合計。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionAbandonedTotalCount

サーバーの起動後に破棄されたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicsTotalCount

サーバーの起動後にヒューリスティック・ステータスで完了したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionLLRCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたLLRトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionNoResourcesCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされた登録済リソースのないトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionOneResourceOnePhaseCommittedTotalCount

サーバーの起動後に1フェーズ・コミットされた、1つのリソースのみ登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionReadOnlyOnePhaseCommittedTotalCount

読取り専用の最適化のためサーバーの起動後に1フェーズ・コミットされた、複数のリソースが登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackAppTotalCount

アプリケーション・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackResourceTotalCount

リソース・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackSystemTotalCount

内部システム・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTimeoutTotalCount

タイムアウトの期限がすぎたためにロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTotalCount

サーバーの起動後にロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTotalCount

処理されたトランザクションの合計数。この合計には、サーバーの起動後の、コミットされたトランザクション、ロールバックされたトランザクション、ヒューリスティックなトランザクションの完了がすべて含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedLoggedTotalCount

サーバーの起動後にTLogありでコミットされた、2フェーズ・コミット・トランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedNotLoggedTotalCount

サーバーの起動後にTLogなしでコミットされた、2フェーズ・コミット・トランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedTotalCount

サーバーの起動後に2フェーズ・コミットされた、複数のリソースが登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JVMRuntimeMBean

現在のサーバー・インスタンスで実行されているJava仮想マシン(JVM)に関する情報を取得するためのメソッドを提供します。JVMがアクティブ状態のときにJVMの操作パラメータを変更することはできません。かわりに、JVMのドキュメントで説明されている起動オプションを使用してください。

WebLogic JVMには、次のランタイムMBeanのいずれか1つのみが含まれています。

- JVMがJRockit JDKのインスタンスである場合は、JVMにはJRockitRuntime MBeanが含まれています。

- それ以外の場合は、JVMRuntimeMBeanが含まれています。

weblogic.management.runtime.JVMRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

OSName

JVMが動作しているオペレーティング・システムを戻します。

JVMが動作しているオペレーティング・システム。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

OSVersion

JVMが動作しているオペレーティング・システムのバージョン。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

heapFreeCurrent

JVMヒープで現在使用可能なメモリー量(バイト)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

heapFreePercent

最大の空きメモリーの割合。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

heapSizeCurrent

JVMヒープの現在のサイズ(バイト)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

heapSizeMax

このJVMに対して構成されている最大の空きメモリー。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

javaVMVendor

JVMのベンダーを戻します。

このサーバーが動作しているJVMのベンダー。

システム・プロパティのjava.vm.vendorが戻されます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

javaVendor

Javaのベンダーを返します。

このサーバーが動作しているJavaのベンダー。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

javaVersion

JVMのJavaバージョン。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

threadStackDump

JVMスレッド・ダンプ。スレッド・ダンプは1.5 VMでのみ使用できます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

uptime

仮想マシンが実行されている時間(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBean

特定のジョブに関する情報を提供するRuntimeMBean。

weblogic.management.runtime.JobRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

ID

このジョブに対応する一意のID。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

description

発行されたcommonj.timers.TimerListenerの説明を取得します。commonj.timers.TimerListener#toStringを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastLocalExecutionTime

このジョブがローカル・サーバーで最後に実行された時刻を戻します。同じジョブが複数回実行される場合、ジョブの実行はクラスタ全体でロード・バランシングされますが、この時刻が示すのはローカルで最後に実行された時刻です。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

localExecutionCount

このジョブがローカルで実行された回数を戻します。ジョブの実行は、クラスタ全体でロード・バランシングされます。この回数は、ローカル・サーバーでのジョブの実行回数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

period

このジョブに指定された実行周期を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

タスクの状態を返します。ジョブが実行状態にあるか取消し状態にあるか

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

timeout

ジョブが次に実行される時刻を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JobSchedulerRuntimeMBean

ジョブ・スケジューラによりスケジュールされたジョブに関する情報を提供するRuntimeMBean。

weblogic.management.runtime.JobSchedulerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic Jolt接続プールのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JoltConnectionPoolRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

maxCapacity

このJoltプールに対して構成されている最大接続数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

poolName

このJoltプールに構成されている名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

poolState

プールの状態。「アクティブ」または「中断」のいずれかになります。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

securityContextPropagation

セキュリティ・コンテキストが伝播されるかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBean

このクラスは、個々のWebLogic Jolt接続のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JoltConnectionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

address

接続のアドレス。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

alive

接続の有効性を示すインジケータ。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

errorCount

リクエスト・エラー数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

inTransaction

トランザクション内の接続のインジケータ。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastAccessTime

最終アクセス日時。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingRequestCount

保留中のリクエスト数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

requestCount

リクエスト数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.JoltConnectionServiceRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic Joltコンポーネントのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.JoltConnectionServiceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

connectionPoolCount

構成されているJolt接続プールの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBean

ライブラリ・デプロイメントのRuntimeMBean。

weblogic.management.runtime.LibraryRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

implementationVersion

ライブラリ実装バージョンを返します。設定されていない場合、この値はnullです。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

libraryIdentifier

ライブラリ識別子を返します。

ライブラリ識別子により、デプロイされたすべてのアプリケーションおよびライブラリのすべてのバージョンの中から、このライブラリのバージョンが一意に識別されます。ライブラリがバージョニングされていない場合、ライブラリ識別子はライブラリ名と同じです。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

libraryName

ライブラリ名を返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionName

ライブラリのパーティション。

このライブラリがデプロイされているパーティションを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

参照

このライブラリが1つ以上の参照元から参照されている場合は、trueを返します。通常、ライブラリの参照元はデプロイされたアプリケーションです。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

specificationVersion

ライブラリ仕様のバージョンを返します。設定されていない場合、この値はnullです。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.LogBroadcasterRuntimeMBean

このMBeanは、ローカルWLSサーバーで生成された各ログ・メッセージのJMX通知をブロードキャストします。このMBeanはWLSサーバーごとに1つ実装されています。JMXリスナーをこのMBeanに登録して、ログ通知を受け取ることができます。生成される通知のタイプはWebLogicLogNotificationです。

weblogic.management.runtime.LogBroadcasterRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

messagesLogged

このWebLogic Serverインスタンスによって生成されたログ・メッセージの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBean

このインタフェースにより、WebLogic Server内のログの制御操作を定義します。

weblogic.management.runtime.LogRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

logFileStreamOpened

このインスタンスによって表されるログ・ファイル・ストリームの公開された状態を取得します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MANAsyncReplicationRuntimeMBean

MAN非同期レプリケーション用のRuntimeMBean

weblogic.management.runtime.MANAsyncReplicationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeServersInRemoteCluster

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

detailedSecondariesDistribution

ローカル・サーバーがセカンダリ・オブジェクトをホストしている、リモート・サーバー(myserverなど)の名前を示します。名前には、そのサーバーのためにホストされるセカンダリの数を示す数字が付加されます。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastSessionsFlushTime

1970年1月1日協定世界時午前0時からの経過ミリ秒単位で表した、セッションが最後にフラッシュされた時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

primaryCount

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を示します。

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

remoteClusterReachable

リモート・クラスタがアクセス可能かどうか返します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondaryCount

ローカル・サーバーがセカンダリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondaryServerDetails

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondaryServerName

セカンダリ・サーバーの名前を返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sessionsWaitingForFlushCount

フラッシュ待機中のセッションの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MANReplicationRuntimeMBean

MANレプリケーション用のRuntimeMBean

weblogic.management.runtime.MANReplicationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeServersInRemoteCluster

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

detailedSecondariesDistribution

ローカル・サーバーがセカンダリ・オブジェクトをホストしている、リモート・サーバー(myserverなど)の名前を示します。名前には、そのサーバーのためにホストされるセカンダリの数を示す数字が付加されます。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

primaryCount

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を示します。

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

remoteClusterReachable

リモート・クラスタがアクセス可能かどうか返します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondaryCount

ローカル・サーバーがセカンダリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondaryServerDetails

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondaryServerName

セカンダリ・サーバーの名前を返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBean

JavaMailセッションのRuntimeMBean

weblogic.management.runtime.MailSessionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBean

ManagedExecutorServiceランタイム情報。これは、パーティション・レベルMES、アプリケーション・レベルMES、または通常のJSR236 MESなどの情報です。

weblogic.management.runtime.ManagedExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

applicationName

このManagedExecutorが関連付けられているアプリケーションの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedLongRunningRequests

正常に完了した長時間実行タスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedShortRunningRequests

正常に完了した短時間実行タスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedRequests

長時間と短時間の両方のタスクを含む、例外をスローして異常終了したタスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

moduleName

このManagedExecutorが関連付けられているモジュールの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionName

このManagedExecutorが関連付けられているパーティションの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

rejectedLongRunningRequests

max-concurrent-long-running-requestsによって拒否された長時間実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

rejectedShortRunningRequests

workmanagerオーバーロード・ポリシーによって拒否された短期実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

runningLongRunningRequests

現在実行中の長時間実行タスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

submitedShortRunningRequests

送信された短時間実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

submittedLongRunningRequests

送信された長時間実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBean

ManagedScheduledExecutorServiceランタイム情報。これは、パーティション・レベルMSES、アプリケーション・レベルMSES、または通常のJSR236 MSESなどの情報です。

weblogic.management.runtime.ManagedScheduledExecutorServiceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

applicationName

このManagedExecutorが関連付けられているアプリケーションの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedLongRunningRequests

正常に完了した長時間実行タスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedShortRunningRequests

正常に完了した短時間実行タスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedRequests

長時間と短時間の両方のタスクを含む、例外をスローして異常終了したタスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

moduleName

このManagedExecutorが関連付けられているモジュールの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionName

このManagedExecutorが関連付けられているパーティションの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

rejectedLongRunningRequests

max-concurrent-long-running-requestsによって拒否された長時間実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

rejectedShortRunningRequests

workmanagerオーバーロード・ポリシーによって拒否された短期実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

runningLongRunningRequests

現在実行中の長時間実行タスクの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

submitedShortRunningRequests

送信された短時間実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

submittedLongRunningRequests

送信された長時間実行タスクの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBean

ManagedThreadFactoryランタイム情報。これは、パーティション・レベルMTF、アプリケーション・レベルMTF、または通常のJSR236 MTFなどの情報です。

weblogic.management.runtime.ManagedThreadFactoryRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

applicationName

このManagedThreadFactoryが関連付けられているアプリケーションの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedThreadsCount

完了したスレッドの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

moduleName

このManagedThreadFactoryが関連付けられているモジュールの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionName

このManagedThreadFactoryが関連付けられているパーティションの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

rejectedNewThreadRequests

実行スレッドの制限を超えたために拒否されたnewThreadメソッド呼出しの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

runningThreadsCount

実行スレッドの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBean

MaxThreadsConstraintのランタイム情報

weblogic.management.runtime.MaxThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

configuredCount

構成された数、つまり最大同時値。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

count

現在の最大同時値。リソース消費管理では、構成されたRCMポリシーとパーティションでの実際のスレッド使用量に基づいて許容最大同時値が動的に削減される可能性があるため、この値は構成された値と異なる場合があります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

deferredRequests

制約を超えているため実行用スレッドを与えられていないリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executingRequests

現在実行中のリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBean

このインタフェースには、メッセージ・ドリブンBeanについて収集されるすべてのEJBランタイム情報のアクセッサ・メソッドが含まれています。

weblogic.management.runtime.MessageDrivenEJBRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

EJBName

javax.ejb.EJBアノテーションに定義されているこのEJBの名前、またはejb-jar.xmlデプロイメント・ディスクリプタを*使用している場合はejb-nameを示します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

JMSConnectionAlive

メッセージドリブンBeanが、マップされているJMS宛先に現在接続しているかどうかを示します。

メッセージドリブンBeanが、マップされているJMS宛先に現在接続しているかどうかを戻します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

MDBStatus

メッセージドリブンBeanのステータスを示します。MDBStatusは、MDBが宛先に接続された後で使用されます。MDBStatusには「Running」ステータスと「Suspended」ステータスがあります。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionStatus

メッセージドリブンBeanの接続ステータスを示します。ConnectionStatusには「Connected」ステータスと「Reconnecting」ステータスがあります。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destination

メッセージドリブンBean宛先の数を示します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

このMDBのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

jmsClientID

メッセージドリブンBeanのjmsClientIDの数を示します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastException

このMDBで最後に発生した例外を示します。

タイプ: java.lang.Throwable

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastExceptionAsString

このMDBで最後に発生した例外をStringで示します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

processedMessageCount

このメッセージドリブンBeanによって処理されたメッセージの合計数を示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

suspendCount

このMDBがユーザーまたはEJBコンテナによって中断された合計回数を示します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBean

このクラスは、WebLogicメッセージング・ブリッジのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.MessagingBridgeRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

description

メッセージング・ブリッジが実行中でない場合は、その理由。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

メッセージング・ブリッジの状態。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBean

過去または進行中の1つの移行に関するランタイム情報。

weblogic.management.runtime.MigrationDataRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

clusterMasterName

この移行でクラスタのマスターとして動作したサーバーの名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

clusterName

この移行でクラスタのマスターとして動作したサーバーの名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

machineMigratedFrom

サーバーの移行元のマシン。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

machineMigratedTo

サーバーの移行先となったマシン、または現在、進行中の移行処理で移行先とされているマシン。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

machinesAttempted

移行が試行されたマシンをすべて取得します。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

migrationEndTime

移行の終了時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

migrationStartTime

移行の開始時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

serverName

移行されたサーバーの名前

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

status

移行されたサーバーの名前

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBean

MinThreadsConstraintのモニタリング情報

weblogic.management.runtime.MinThreadsConstraintRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

completedRequests

完了したリクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

configuredCount

構成された数、つまり最小同時値。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

count

現在の最小同時値。リソース消費管理では、構成されたRCMポリシーとパーティションでの実際のスレッド使用量に基づいて許容最小同時値が動的に削減される可能性があるため、この値は構成された値と異なる場合があります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentWaitTime

リクエストがスレッドを待機した最近の時間。制約を満たすために実行する必要があるリクエストのみが対象です。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executingRequests

現在実行中のリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxWaitTime

リクエストがスレッドを待機した最小の時間。制約を満たすために実行する必要があるリクエストのみが対象です。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

mustRunCount

制約を満たすために実行する必要のあるリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

outOfOrderExecutionCount

この制約を満たすために順番を無視して実行する必要のあるリクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionLimitReached

パーティションレベルの最小スレッド制約の制限に到達したかどうか。この値に到達すると、実行リクエストの数が、この最小スレッド制約の構成値より小さくなる可能性があります。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingRequests

使用可能なスレッドを待機している保留中のリクエスト。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBean

これは、NonXAResourceに関するランタイム統計情報を表します。

weblogic.management.runtime.NonXAResourceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

nonXAResourceName

リソース名を返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicsTotalCount

サーバーの起動後にヒューリスティック・ステータスで完了したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTotalCount

サーバーの起動後にロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTotalCount

処理されたトランザクションの合計数。この合計には、サーバーの起動後の、コミットされたトランザクション、ロールバックされたトランザクション、ヒューリスティックなトランザクションの完了がすべて含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBean

このインタフェースは、WebLogicパス・サービス・エンティティへのアクセスに使用されます。

weblogic.management.runtime.PSAssemblyRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

mapEntries

永続マップのアセンブリにあるすべてのエントリを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PartitionFairShareRuntimeMBean

PartitionFairShareのモニタリング情報

weblogic.management.runtime.PartitionFairShareRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

configuredFairShare

構成されたフェア・シェア値。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

fairShare

現在のフェア・シェアの値。リソース消費マネージャは、構成済のRCMポリシーとパーティションの実際のスレッド使用量に基づいて実際のフェア・シェア値を動的に調整するため、この値は構成済の値と異なる場合があります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionAdjuster

リクエスト・キューのパーティションからのリクエストの優先度の調整に使用される乗数。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

threadUse

過去の期間にパーティションによって使用されたスレッドの使用時間の合計(ミリ秒)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PartitionMinThreadsConstraintCapRuntimeMBean

PartitionMinThreadsConstraintのモニタリング情報

weblogic.management.runtime.PartitionMinThreadsConstraintCapRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

executingRequests

現在実行中のリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sumMinThreadsConstraints

パーティションで構成済のすべての最小スレッド制約の合計。これは、すべてのスレッドに最小制約数よりも多い同時作業リクエストがある場合、パーティションで構成されているすべての最小スレッド制約数を満たすために必要なスレッドの数です。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PartitionResourceMetricsRuntimeMBean

パーティション固有のリソース消費メトリックのランタイムMBeanインタフェース。1つのパーティションについて、リソース・メーターが遅れて追加されます。そのため、これらのメトリックを初めて問い合せると、ゼロ値が返される場合があります。その後の取得時には、リソース消費に基づいてゼロ以外の値が返されます。これらのメトリックは、サーバーの起動またはパーティションの作成/再起動のどちらか遅い方以降に、パーティションのコンテキストで適用されます。

weblogic.management.runtime.PartitionResourceMetricsRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

RCMMetricsDataAvailable

このパーティションのRCMメトリック・データが使用可能かどうかをチェックします。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

allocatedMemory

パーティションの合計割当てメモリー(バイト)。このメトリック値は時間とともにモノトニックに増加し、減少することはありません。保持されているメモリーを使用して現在の正味値を取得する必要があります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cpuTimeNanos

パーティションのコンテキストで経過した合計CPU時間(ナノ秒)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cpuUtilizationHistoricalData

パーティションのCPU使用率の履歴データのスナップショットを返します。CPU使用率は、Weblogic Serverで使用可能なCPUに対する、パーティションで使用されるCPUの割合を示します。データは、一定期間にパーティションにスコープされたCPU使用率の二次元配列として返されます。配列の各アイテムには、[timestamp (long), cpuUsage(long)]値のタプルが含まれています。

型: long型配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentOpenFileCount

パーティションのコンテキストで現在オープンしているファイルの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentOpenFileDescriptorCount

パーティションのコンテキストで現在オープンしているファイル・ディスクリプタの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentOpenSocketCount

パーティションのコンテキストで現在オープンしているソケットの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

fileBytesRead

パーティションのコンテキストで読み込まれたファイルの合計バイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

fileBytesWritten

パーティションのコンテキストで書き込まれたファイルの合計バイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

networkBytesRead

パーティションのソケットから読み込まれた合計バイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

networkBytesWritten

パーティションのソケットに書き込まれた合計バイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

retainedHeapHistoricalData

パーティションの保持されたヒープ・メモリー使用量の履歴データのスナップショットを返します。データは、一定期間にパーティションにスコープされた保存されるヒープの使用率の二次元配列として返されます。配列の各アイテムには、[timestamp (long), retainedHeap(long)]値のタプルが含まれています。

型: long型配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

threadCount

パーティションに現在割り当てられているスレッドの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalOpenedFileCount

パーティションのコンテキストで開かれたファイルの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalOpenedFileDescriptorCount

パーティションのコンテキストで開かれたファイル・ディスクリプタの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalOpenedSocketCount

パーティションのコンテキストで開かれたソケットの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBean

パーティションのランタイム情報。

weblogic.management.runtime.PartitionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

overallHealthState

パーティション内のコンポーネントによって報告される、パーティションの集計されたヘルス状態

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionID

このパーティションのパーティションID。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

restartRequired

構成の変更をアクティブ化するためにパーティションを再起動する必要があるかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

serverName

この構成に関連付けられているサーバー。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

パーティション・ランタイムMBeanの現在の状態

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

subState

パーティション・ランタイムMBeanの現在のサブ状態

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

subsystemHealthStates

パーティションの主要なサブシステムのヘルス状態の配列。

型: weblogic.health.HealthStateの配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

systemFileSystemRoot

このパーティション用のシステム・ファイル・システムのルート・ディレクトリ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

userFileSystemRoot

このパーティション用のユーザー・ファイル・システムのルート・ディレクトリ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PartitionWorkManagerRuntimeMBean

PartitionWorkManagerのモニタリング情報

weblogic.management.runtime.PartitionWorkManagerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

overloadRejectedRequestsCount

構成済ワーク・マネージャの共有容量が原因で拒否されたリクエスト数に達しました。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingUserRequestCount

優先度キューにある、保留中のユーザー・リクエストの数。優先度キューには、内部サブシステムやユーザーからのリクエストが含まれています。これはユーザー・リクエストのみの数です。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sharedCapacityForWorkManagers

優先度キューで受付け可能な最大リクエスト数。しきい値を超えた後でも、優先度の高いリクエストが、すでにキューに入っている優先度の低いリクエストのかわりに受け付けられます。優先度の低いリクエストは、優先度の高いリクエストがすべて実行されるまで、キューで待機し続けます。また、優先度の低いリクエストのさらなるエンキューは、即座に拒否されます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBean

このインタフェースは、WebLogicパス・サービス・エンティティへのアクセスに使用されます。

weblogic.management.runtime.PathServiceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBean

このクラスは、JPA固有のランタイム統計のモニタリングに使用されます。実行中のモジュールのステータスを示すすべてのランタイムMBeanのベース・クラス。

weblogic.management.runtime.PersistenceUnitRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

persistenceUnitName

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBean

このクラスは、永続ストア接続のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.PersistentStoreConnectionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

createCount

この接続によって発行された作成リクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

deleteCount

この接続によって発行された削除リクエストの数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

objectCount

この接続に含まれるオブジェクトの数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

readCount

この接続によって発行された読取りリクエストの数で、ストアの初期化時に行われたリクエストを含みます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

updateCount

この接続によって発行された更新リクエストの数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBean

このクラスは、永続ストアのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.PersistentStoreRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

allocatedIoBufferBytes

ファイル・ストアで使用するために予約されたoff-heap (ネイティブ)メモリーの容量(バイト単位)。

適用可能な場合、ファイル・ストアの構成可能な属性IOBufferSizeの倍数になります。同期書込みポリシーDirect-WriteおよびCache-Flushに適用されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

allocatedWindowBufferBytes

ファイル・ストア・ウィンドウ・バッファで使用するために予約されたoff-heap (ネイティブ)メモリーの容量(バイト単位)。

同期書込みポリシーDirect-Write-With-CacheおよびDisabledに適用されますが、ネイティブwlfileioライブラリがロードされている場合にかぎられます。詳細は、ファイル・ストアの構成可能な属性MaxWindowBufferSizeを参照してください。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

createCount

このストアによって発行された作成リクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

deleteCount

このストアによって発行された削除リクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

このストアのヘルス状態を戻すことでHealthFeedbackインタフェースを実装します。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

objectCount

このストアに含まれるオブジェクトの数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

physicalWriteCount

ストアが恒久ストレージにデータをフラッシュした回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

readCount

このストアによって発行された読取りリクエストの数で、ストアの初期化時に行われたリクエストを含みます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

updateCount

このストアによって発行された更新リクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBean

このインタフェースには、EJBについて収集されるすべての問合せキャッシュのランタイム情報のアクセッサ・メソッドが含まれています。キャッシュ・ミス数には説明が必要です。問合せ結果のキャッシュ・ミスは、次のいずれかの原因で発生する可能性があります。

- 問合せ結果が問合せキャッシュ内に見つからなかった

- 問合せ結果がタイムアウトした

- 問合せ条件に一致するBeanがエンティティ・キャッシュに見つかりませんでした

- relationship-cachingがオンになっている問合せで、関連Beanの問合せ結果が見つかりませんでした。

- 複数のEJBをロードする問合せで、1つ以上のEJBをロードできませんでした。

チューニングしやすくするため、前述の最後の4つの原因について、それぞれ別個のカウンタが用意されてます。5番目のカウンタは合計キャッシュ・ミス・カウンタです。このカウンタでは、キャッシュ・ミスの5つの原因すべてを考慮に入れます。

weblogic.management.runtime.QueryCacheRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

cacheAccessCount

このEJBの問合せキャッシュのアクセス数を示します。

このEJBの問合せキャッシュのアクセス数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cacheHitCount

このEJBの問合せキャッシュのキャッシュ・ヒット数を示します。

このEJBの問合せキャッシュのキャッシュ・ヒット数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cacheMissByBeanEvictionCount

このEJBの問合せキャッシュのキャッシュ・ミス数を示します。対応するBeanがエンティティ・キャッシュでみつからなかったことが原因です。

対応するBeanがエンティティ・キャッシュでみつからなかったために、このEJBで発生したキャッシュ・ミスの回数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cacheMissByDependentQueryMissCount

このEJBの問合せキャッシュのキャッシュ・ミス数を示します。依存する問合せが別のEJBの問合せキャッシュでみつからなかったことが原因です。

依存する問合せが別のEJBの問合せキャッシュでみつからなかったために、このEJBで発生したキャッシュ・ミスの回数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cacheMissByRelatedQueryMissCount

このEJBの問合せキャッシュのキャッシュ・ミス数を示します。関連する問合せが別のEJBの問合せキャッシュでみつからなかったことが原因です。

関連する問合せが別のEJBの問合せキャッシュでみつからなかったために、このEJBで発生したキャッシュ・ミスの回数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

cacheMissByTimeoutCount

このEJBの問合せキャッシュのキャッシュ・ミス数を示します。問合せ結果がタイムアウトしたことが原因です。

このEJBの問合せ結果のタイムアウトが原因のキャッシュ・ミス数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCacheMissCount

このEJBの問合せキャッシュの合計キャッシュ・ミス数を示します。

このEJBの問合せキャッシュの合計キャッシュ・ミス数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalCachedQueriesCount

現在問合せキャッシュにある、このEJBの問合せ結果の合計数を示します。

現在EJBキャッシュにある、このEJBの問合せ結果の合計数を戻します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBean

このクラスは、セキュリティ・レルムごとのランタイム情報のモニタリングおよび管理に使用されます。

weblogic.management.runtime.RealmRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

このMBeanインスタンスのユーザー定義の名前。

この名前は、MBeanのjavax.management.ObjectNameに、主要なプロパティとして含まれています

Name=user-specified-name

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBean

RequestClassRuntimeMBeanは、RequestClassesに関するランタイム情報を示します。リクエスト・クラスは作業のクラスを表します。同じリクエスト・クラスを使用する作業は同じ優先度になります。

weblogic.management.runtime.RequestClassRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

completedCount

サーバー起動後の合計完了数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingRequestCount

スレッドが使用可能になるのを待機しているリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

requestClassType

RequestClassのタイプを戻します。FAIR_SHARE、RESPONSE_TIME、またはCONTEXTです。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalThreadUse

サーバー起動後の、このリクエスト・クラスによるスレッド使用時間の合計(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

virtualTimeIncrement

リクエスト・クラスの現在の優先度。優先度は他のリクエスト・クラスの優先度に対して相対的です。優先度は動的に計算されて頻繁に変更される可能性があります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ResourceManagerRuntimeMBean

{@code ResourceManagerRuntimeMBean}には、現在のドメイン・パーティションに割り当てられているリソース・マネージャに関するランタイム情報が保持されています。{@code ResourceManagerRuntimeMBean}は、現在のサーバー・インスタンスでシステム管理者によって現在のパーティション用に確立された、構成済のリソース管理ポリシーのランタイム状態(ポリシー評価、現在のリソース使用率、実行されたリソース・アクションに関する情報)を取得するために使用されます。

weblogic.management.runtime.ResourceManagerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBean

{@code ResourceRuntimeMBean}には、現在のサーバー・インスタンスの現在のドメイン・パーティションのリソース・タイプについて実行されたポリシー評価に関するランタイム状態が保持されています。

weblogic.management.runtime.ResourceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

このMBeanのリソース・タイプgetResourceType()の{@code ResourceManagerMBean}で構成されている、このリソース用に定義されたポリシーの名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

resourceType

このMBeanに関連付けられているリソース・タイプ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

usage

現在のサーバー・インスタンス内の現在のドメイン・パーティションによる、現在のリソース使用率。

リソース消費管理ポリシーを作成せずにドメイン・パーティションのリソース消費を追跡またはモニターするには、weblogic.management.runtime.PartitionResourceMetricsRuntimeMBeanを参照してください。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.RuntimeMBean

すべてのランタイムMBeanのタグ付けインタフェース。

weblogic.management.runtime.RuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic SAFエージェントのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.SAFAgentRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

bytesCurrentCount

現在のバイト数を戻します。この数には保留中のバイト数は含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesHighCount

最後のリセット以降の最大バイト数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPendingCount

保留中のバイト数を戻します。保留バイトは現在のバイト数に含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesReceivedCount

最後のリセット以降に受信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesThresholdTime

最後のリセット以降にしきい値状態にあった時間を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

conversationsCurrentCount

現在の会話数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

conversationsHighCount

最後のリセット以降の最大会話数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

conversationsTotalCount

最後のリセット以降の合計会話数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedMessagesTotal

最後のリセット以降に転送に失敗したメッセージの合計数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

このJMSサーバーのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesCurrentCount

現在のメッセージ数を戻します。この数には保留中のメッセージが含まれています。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesHighCount

最後のリセット以降の最大メッセージ数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

保留中のメッセージ数を戻します。保留メッセージは現在のメッセージ数に含まれません。保留中のメッセージとは、トランザクションで送信されてコミットされていないメッセージや、転送されてまだ確認応答されていないメッセージのことです。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

最後のリセット以降に受信したメッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesThresholdTime

最後のリセット以降にしきい値状態にあった時間を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pausedForForwarding

送信エージェントが現在転送を休止しているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pausedForIncoming

送信エージェントが現在メッセージの受信を休止しているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pausedForReceiving

受信エージェントが現在受信を休止しているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

remoteEndpointsCurrentCount

このSAFエージェントがメッセージを格納および転送している現在のリモート・エンドポイント数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

remoteEndpointsHighCount

最後のリセット以降に、このSAFエージェントがメッセージを格納および転送した最大リモート・エンドポイント数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

remoteEndpointsTotalCount

最後のリセット以降に、このSAFエージェントがメッセージを格納および転送したリモート・エンドポイント数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic SAFの会話のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.SAFConversationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

QOS

SAF会話のサービスの品質(QOS)。

サービスの品質の値は次のとおりです。

- weblogic.management.runtime.SAFConstants.QOS_EXACTLY_ONCE

- weblogic.management.runtime.SAFConstants.QOS_ATLEAST_ONCE

- weblogic.management.runtime.SAFConstants.QOS_ATMOST_ONCE

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

conversationName

会話の名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

destinationURL

宛先のURL。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic SAFリモート・エンドポイントのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.SAFRemoteEndpointRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

URL

リモート・エンドポイントのURL。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesCurrentCount

現在のバイト数を戻します。この数には保留中のバイト数は含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesHighCount

最後のリセット以降の最大バイト数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesPendingCount

保留中のバイト数を戻します。保留バイトは現在のバイト数に含まれません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesReceivedCount

最後のリセット以降に受信したバイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesThresholdTime

最後のリセット以降にしきい値状態にあった時間を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

downtimeHigh

最後のリセット以降にリモート・エンドポイントが使用不能だった最長時間を秒単位で示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

downtimeTotal

最後のリセット以降にリモート・エンドポイントが使用不能だった合計時間を秒単位で示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

endpointType

リモート・エンドポイントがJMSまたはWebサービス(WSRM)宛先のどちらであるかを指定します。指定できる値は、weblogic.management.runtime.SAFConstants.JMS_ENDPOINTまたはweblogic.management.runtime.SAFConstants.WS_ENDPOINTです。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedMessagesTotal

最後のリセット以降に転送に失敗したメッセージの合計数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastException

メッセージ転送に失敗したときにスローされた例外を示します。

型: java.lang.Throwable

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastTimeConnected

リモート・エンドポイントが接続された最終時刻を示します。

タイプ: java.util.Date

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastTimeFailedToConnect

リモート・エンドポイントへの接続に失敗した最終時刻を示します。

型: java.util.Date

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesCurrentCount

現在のメッセージ数を戻します。この数には保留中のメッセージが含まれています。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesHighCount

最後のリセット以降の最大メッセージ数を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesPendingCount

保留中のメッセージ数を戻します。保留メッセージは現在のメッセージ数に含まれません。保留中のメッセージとは、トランザクションで送信されてコミットされていないメッセージや、転送されてまだ確認応答されていないメッセージのことです。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

最後のリセット以降に受信したメッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesThresholdTime

最後のリセット以降にしきい値状態にあった時間を戻します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

operationState

最近のExireAll操作の状態を示します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pausedForForwarding

リモート・エンドポイントが現在メッセージを転送していないかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pausedForIncoming

リモート・エンドポイントが現在新しいメッセージを受け付けていないかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

uptimeHigh

最後のリセット以降にリモート・エンドポイントが使用可能だった最長時間を秒単位で示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

uptimeTotal

最後のリセット以降にリモート・エンドポイントが使用可能だった合計時間を秒単位で示します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBean

このクラスは、WebLogic SAFサービスのモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.SAFRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

healthState

SAFサービスのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.SNMPAgentRuntimeMBean

現在のWebLogic Serverドメインで実行されているSNMPエージェントのランタイム情報。

weblogic.management.runtime.SNMPAgentRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

SNMPAgentName

現在アクティブなSNMPAgent MBean構成の名前を取得します。このサーバーでSNMPAgent構成が現在アクティブになっていない場合はnullを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

UDPListenPort

このSNMPエージェントがSNMPマネージャから受信するリクエストをリスニングするUDPポート。

SNMPエージェントは、ホスト・サーバーのTCPリスニング・ポート(デフォルトは7001)、またはカスタム・ネットワーク・チャネルで構成されているTCPポートを通じて通信できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

attributeChangeTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信した属性変更通知の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

counterMonitorTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信したカウンタ監視通知の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedAuthenticationCount

ユーザー資格証明が不正であるために、このエージェントが拒否したリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedAuthorizationCount

認証されたユーザーに、要求された情報を表示する権限がないために、このエージェントが拒否したリクエストの数。WebLogic Serverセキュリティ・レルムを使用して、ユーザーに権限を割り当てます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

failedEncryptionCount

プライバシ(暗号化)資格証明が不正であるために、このエージェントが拒否したリクエストの数

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

gaugeMonitorTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信したゲージ監視通知の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

logMessageTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信したログ・メッセージ通知の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

masterAgentXPort

このSNMPエージェントがサブエージェントとの通信に使用するポート。

エージェントはサブエージェントを使用して、カスタムMBean (ユーザーが作成および登録するMBean)や他のOracleソフトウェア・コンポーネントへのアクセスを提供します。WebLogic Server SNMPエージェントでは、ユーザーが独自のサブエージェントを登録することはできません。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

monitorTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信した通知の合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

running

このSNMPエージェントが実行中であるかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

serverStartTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信したserverStart通知の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

serverStopTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信したserverShutdown通知の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

stringMonitorTrapCount

このSNMPエージェントが、そのホスト・サーバーの起動以降にすべてのトラップ宛先に送信した文字列監視通知の数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBean

NetworkAccessPointsまたはチャネルのランタイム情報。

weblogic.management.runtime.ServerChannelRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

acceptCount

このチャネルで受け付けたソケット数。この数には、サーバーに接続率を正確に知らせるため、過去と現在の両方のソケットが含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

associatedVirtualTargetName

このチャネルに関連付けられている仮想ターゲットの名前。nullも指定できます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesReceivedCount

このチャネルで受信した合計バイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

bytesSentCount

このチャネルで送信した合計バイト数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

channelName

このチャネルのチャネル名。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

connectionsCount

このチャネルに関連付けられたアクティブな接続とソケットの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesReceivedCount

このチャネルで受信したメッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

messagesSentCount

このチャネルで送信したメッセージ数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

publicURL

このチャネルがリスニングしている物理URL。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ServerLogRuntimeMBean

このインタフェースにより、WebLogic Server内のログの制御操作を定義します。

weblogic.management.runtime.ServerLogRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

logFileStreamOpened

このインスタンスによって表されるログ・ファイル・ストリームの公開された状態を取得します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ServerMigrationRuntimeMBean

ServerMigrationRuntimeMBeanは、このサーバーがクラスタ・マスターとして過去に実行した移行に関するランタイム・モニタリング情報を提供します。このサーバーがクラスタ・マスターでなかった場合、情報は提供されません。このRuntimeMBeanはすべてのクラスタ・メンバーでホストされ、クラスタ・マスター(単にクラスタ内の別のピア)の場所を調べる際に問い合せることができます。JMXクライアントでは、クラスタ・マスター機能をホストするサーバーを別途呼び出して、移行履歴を取得できます。

移行履歴は保持されず、サーバーがシャットダウンされると失われることに留意してください。

weblogic.management.runtime.ServerMigrationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

clusterMaster

現在のサーバーがクラスタ・マスターかどうか。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

clusterMasterName

クラスタ・マスターとして動作しているサーバー名を返します。移行履歴はクラスタ・マスターからのみ提供されます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean

サーバー・インスタンスのランタイム情報の取得およびある状態から別の状態へのサーバーの遷移のためのメソッドを提供します。

weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

SSLListenPortEnabled

デフォルトのSSLリスニング・ポートがサーバー上で有効かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

activationTime

サーバーが起動した時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

adminServer

サーバーが管理サーバーかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

adminServerHost

管理サーバーが接続をリスニングするアドレス。たとえば、文字列santiagoを返します

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

adminServerListenPort

管理サーバーが接続をリスニングするポート。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

adminServerListenPortSecure

サーバーで管理トラフィックに使用するポートが、セキュアなプロトコルを使用するように構成されているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

administrationPortEnabled

管理ポートがサーバー上で有効になっているかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

administrationURL

サーバーとそのクライアントで管理接続用に使用されるURL。

管理チャネルが有効になっていない場合、このメソッドはデフォルト・チャネルを介して接続するためのURLを返します。デフォルト・チャネルが非アクティブになっている場合、このメソッドはセキュア・チャネルのURLを返します。セキュア・チャネルが有効になっていない場合、このメソッドはnullを返します。

返されるURLは、動的チャネル更新と合致します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentDirectory

サーバーが起動されたディレクトリの絶対パス。

これをServerMBeanの他の相対パスと組み合せてフル・パスを計算できます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentMachine

サーバーが動作しているマシンを返します。このサーバーが自動的に移行すると、実際の構成と異なる内容が表示されます。

タイプ: 文字列

制約: 再起動が必要

defaultURL

クライアントがこのサーバーのデフォルト・ネットワーク・チャネルへの接続に使用するURL。

返される値は、デフォルト・プロトコル、リスニング・アドレスおよびリスニング・ポートを示します。

protocol://listen-addresslisten-port

注意: デフォルト・プロトコル、リスニング・アドレスおよびリスニング・ポートはドメインのconfig.xmlファイルに保持されますが、サーバー・インスタンスの起動時、コマンド行オプションでこれらの保持されている値をオーバーライドできます。このgetDefaultURLメソッドは現在使用されているURL値を返します。この値は必ずしもconfig.xmlに指定されている値とはかぎりません

返されるURLは、動的なチャネル更新において一貫性が保たれます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

サーバーの自己ヘルス監視によって報告されたサーバーのヘルス状態。

たとえば、サーバーは、リクエストが多すぎて過負荷状態であること、より多くのメモリー・リソースが必要であること、または他の理由でまもなく失敗することをレポートできます。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

listenPortEnabled

デフォルトのリスニング・ポートがサーバー上で有効かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

middlewareHome

Oracle Middlewareインストール・ディレクトリ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

openSocketsCurrentCount

このサーバーでソケット多重化用に登録されている現在のソケット数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

overallHealthState

このサーバーの各サブシステムのヘルスを考慮して、サーバー全体のヘルス状態を判別します。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

restartRequired

構成の変更をアクティブ化するためにサーバーを再起動する必要があるかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

serverClasspath

このサーバーのクラスパスを取得します。これには、自動的に取得されてクラスパスに追加されるドメイン/ライブラリ・コンテンツも含まれます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

state

このサーバーの現在のライフ・サイクル状態。

たとえば、リクエストを受信して処理できるRUNNING状態や、管理リクエストのみを受信できるADMIN状態などです。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

stateVal

サーバーの現在の状態を整数で返します。考えられるサーバー状態に関する詳細情報は、weblogic.management.runtime.ServerStatesに含まれています。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogicHome

WebLogic Serverインスタンス(サーバー)がインストールされている場所で、末尾に「/server」は付きません。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogicVersion

このWebLogic Serverインスタンス(サーバー)のバージョン。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ServerSecurityRuntimeMBean

このクラスは、WebLogicセキュリティ情報のモニタリングに使用されます。

weblogic.management.runtime.ServerSecurityRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

JACCEnabled

このサーバーをホストするJVMのコマンドラインで、JACC (Java Authorization Contract for Containers)が有効になっていたかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読取り専用、再起動が必要、デフォルト値あり: false

name

このMBeanインスタンスのユーザー定義の名前。

この名前は、MBeanのjavax.management.ObjectNameに、主要なプロパティとして含まれています

Name=user-specified-name

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.SingleSignOnServicesRuntimeMBean

このインタフェースは、シングル・サインオン・サービス用のSAML 2.0ローカル・サイト・メタデータをパブリッシュするために使用されます。

weblogic.management.runtime.SingleSignOnServicesRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBean

進行中で長時間実行の可能性のある管理プロセスのモニタリング情報を示します。これは少なくともI/Oを伴うOA&M操作と考えられます。たとえば、サーバーの起動と停止、アプリケーションのデプロイとアンデプロイまたはサービスの移行などです。

この種のMBean操作では、別のスレッドを生成して実際の作業を行い、TaskRuntimeMBeanのインスタンスを呼出し元に即座に返します。呼出し元は、必要に応じてこれを使用してタスクの進行状況を追跡できます。ユーザーは、TaskRuntimeMBeanのすべてのインスタンスについて問合せを行い、現在実行中のタスクと最近完了したタスクの両方のサマリーを取得することもできます。

TaskRuntimeMBeanのインスタンスは、記述された作業の完了後MBeanServerに存在し続けます。最終的にはユーザーによって明示的に登録解除されるか、完了後一定時間が経過したTaskRuntimeMBeanのインスタンスを定期的にパージするスカベンジャ・プロセスによって削除されます。

weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

completed

このプロパティは、非同期ジョブが完了したかどうかを示します。

タイプ: ブール

description

このタスクの説明。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

endTime

このプロパティは、非同期ジョブが終了した時間を示します。

型: java.util.Date

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

parentTask

このタスクを一部とするタスク。

null値は、このタスクがサブタスクでないことを示します。

タイプ: weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBean参照

制約: 読み取り専用、再起動が必要

progress

このタスクの進行状況。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

running

タスクがまだ実行中かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

startTime

このプロパティは、非同期ジョブが開始された時間を示します。

タイプ: java.util.Date

startTimeAsLong

このタスクが開始された時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

systemTask

このタスクがサーバーによって開始されたか、ユーザーによって開始されたかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskError

このタスクの実行中にエラーが発生した場合、エラーを表す例外を返します。

型: java.lang.Throwable

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskStatus

このタスクのステータス。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.ThreadPoolRuntimeMBean

このBeanは、自己チューニング・キューのモニターに使用します。

weblogic.management.runtime.ThreadPoolRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

completedRequestCount

優先度キューにある、完了したリクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executeThreadIdleCount

プール内のアイドル・スレッドの数。この数には、スタンバイ・スレッドとスタック・スレッドは含まれません。この数は、新しい処理が届いたときに対応することのできるスレッドの数を示します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executeThreadTotalCount

プール内の合計スレッド数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

このプールのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

hoggingThreadCount

リクエストによって現在保持されているスレッド数。これらのスレッドは、構成されているタイムアウトの経過後にスタックとして宣言されるか、その前にプールに戻されます。必要な場合は、自己チューニング・メカニズムによって戻されます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minThreadsConstraintsCompleted

最小スレッド数の要件に満たなかったため、実行用に順序に関係なくすぐに取り出された、最小スレッド数制約を持つリクエストの数。スケジュール中でスレッドがアイドル状態にある場合は該当しません。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minThreadsConstraintsPending

最小スレッド数の要件を満たすために、すぐに実行する必要のあるリクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

overloadRejectedRequestsCount

構成済ワーク・マネージャの共有容量が原因で拒否されたリクエスト数に達しました。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingUserRequestCount

優先度キューにある、保留中のユーザー・リクエストの数。優先度キューには、内部サブシステムやユーザーからのリクエストが含まれています。これはユーザー・リクエストのみの数です。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

queueLength

優先度キューにある、保留中リクエストの数。内部システム・リクエストとユーザー・リクエストの合計です。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sharedCapacityForWorkManagers

優先度キューで受付け可能な最大リクエスト数。しきい値を超えた後でも、優先度の高いリクエストが、すでにキューに入っている優先度の低いリクエストのかわりに受け付けられます。優先度の低いリクエストは、優先度の高いリクエストがすべて実行されるまで、キューで待機し続けます。また、優先度の低いリクエストのさらなるエンキューは、即座に拒否されます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

standbyThreadCount

スタンバイ・プール内のスレッド数。現在の作業負荷の処理には不要な余剰スレッドは、スタンバイとして指定され、スタンバイ・プールに追加されます。これらのスレッドは、スレッドがさらに必要になった場合にアクティブ化されます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

stuckThreadCount

スレッド・プールのスタック・スレッドの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

suspended

RequestManagerがサスペンドされているかどうかを示します。サスペンドされたマネージャは作業をキューから戻さずに、再開されるまでスレッドをディスパッチします。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

throughput

1秒間に完了したリクエストの平均数。

タイプ: ダブル

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.TimerRuntimeMBean

このRuntimeMBeanは、WebLogicタイマー実装に存在するすべてのアクティブ・タイマーに関する情報を公開します。

weblogic.management.runtime.TimerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBean

このインタフェースは、トランザクション名カテゴリの実行時統計を表します。

weblogic.management.runtime.TransactionNameRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondsActiveTotalCount

すべてのコミットされたトランザクションについて、トランザクションがアクティブだった秒数の合計。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionAbandonedTotalCount

サーバーの起動後に破棄されたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicsTotalCount

サーバーの起動後にヒューリスティック・ステータスで完了したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionLLRCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたLLRトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionName

トランザクション名。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionNoResourcesCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされた登録済リソースのないトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionOneResourceOnePhaseCommittedTotalCount

サーバーの起動後に1フェーズ・コミットされた、1つのリソースのみ登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionReadOnlyOnePhaseCommittedTotalCount

読取り専用の最適化のためサーバーの起動後に1フェーズ・コミットされた、複数のリソースが登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackAppTotalCount

アプリケーション・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackResourceTotalCount

リソース・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackSystemTotalCount

内部システム・エラーが原因でロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTimeoutTotalCount

タイムアウトの期限がすぎたためにロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTotalCount

サーバーの起動後にロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTotalCount

処理されたトランザクションの合計数。この合計には、サーバーの起動後の、コミットされたトランザクション、ロールバックされたトランザクション、ヒューリスティックなトランザクションの完了がすべて含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedLoggedTotalCount

サーバーの起動後にTLogありでコミットされた、2フェーズ・コミット・トランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedNotLoggedTotalCount

サーバーの起動後にTLogなしでコミットされた、2フェーズ・コミット・トランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTwoPhaseCommittedTotalCount

サーバーの起動後に2フェーズ・コミットされた、複数のリソースが登録されているトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBean

このインタフェースは、トランザクション・リソースの実行時統計を表します。

weblogic.management.runtime.TransactionResourceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

healthState

リソースのヘルス状態。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

resourceName

リソース名。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionCommittedTotalCount

サーバーの起動後にコミットされたトランザクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicCommitTotalCount

このリソースがヒューリスティック・コミットの決定を返したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicHazardTotalCount

このリソースがヒューリスティック障害の決定を報告したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicMixedTotalCount

このリソースがヒューリスティック混合の決定を報告したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicRollbackTotalCount

このリソースがヒューリスティック・ロールバックの決定を返したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionHeuristicsTotalCount

サーバーの起動後にヒューリスティック・ステータスで完了したトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionRolledBackTotalCount

サーバーの起動後にロールバックされたトランザクションの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transactionTotalCount

処理されたトランザクションの合計数。この合計には、サーバーの起動後の、コミットされたトランザクション、ロールバックされたトランザクション、ヒューリスティックなトランザクションの完了がすべて含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBean

{@code TriggerRuntimeMBean}には、現在のドメイン・パーティションのリソース消費管理ポリシーで構成されているトリガーの実行時の状態(現在のサーバー・インスタンスのもの)が保持されます。

WebLogicリソース消費管理機能では、ドメイン・パーティションによるリソース使用率がトリガーで構成されている使用率制限を超過したとき、トリガーで構成されているリソース・アクションが自動的に始まります。使用率制限を超過し、構成されているリソース・アクションが正常に実行されると、トリガーはアクティブになります。

ドメイン・パーティションによる現在のリソース使用率が、トリガーに構成されている使用率制限を下回ると、この機能ではリソース・アクションが可能なところで自動的に取り消されます。構成されている使用率制限を現在の使用率が下回り、構成されているリソース・アクションが正常に取り消されると、トリガーは非アクティブになっていると考えられます。

ドメイン・パーティションによる現在のリソース消費率が、ドメイン・パーティションに構成されている使用率制限を超過するか下回ると、このMBeanはトリガーの次の状態をキャプチャします。

- トリガーがアクティブである(使用率が制限を超えて、リソース・アクションが正常に実行された)かどうか。

- トリガーの最後のリソース・アクションが正常に実行された時刻。

- ドメイン・パーティションによるリソース使用率が、構成されている使用率制限を超えたことに対応して、リソース・アクションが始まったかどうか。

weblogic.management.runtime.TriggerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activated

トリガーがアクティブかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

起動済

ドメイン・パーティションによる、現在のリソース使用率が使用率制限を超えた結果として、このトリガーのリソース・アクションが開始されたかどうかを示します。getRecourseActionEventsHistory()によって返される配列には、新しい{@code RecourseActionEventVBean}が追加されます。

開始されるリソース・アクションの種類(例: 新しいリソース・アクション、既存のリソース・アクションの取消し)は、RecourseActionEventVBean#isActive()によって判断できます。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastTimeExecuted

現在のトリガーで最後のリソース・アクションが正常に実行された{@code Date}。

タイプ: java.util.Date

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

ドメイン・パーティションのリソース消費管理ポリシーで構成されている、トリガーの名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recourseActionEventsHistory

開始されて実行されたリソース・アクション・イベントのリスト。

型: weblogic.management.runtime.RecourseActionEventVBeanの配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.UnicastMessagingRuntimeMBean

ユニキャスト・メッセージングがオンになっている場合のモニタリング情報

weblogic.management.runtime.UnicastMessagingRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

discoveredGroupLeaders

実行中のグループのリーダー名。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

groups

フォーマットされたグループ・リスト

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

localGroupLeaderName

ローカル・グループ・リーダーの名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

remoteGroupsDiscoveredCount

このサーバーで検出されたグループの合計数を戻します。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalGroupsCount

構成されたグループの合計数(実行中のものと実行中でないもの)。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBean

このクラスは、セキュリティ・レルムごとのユーザー・ロックアウト情報のモニタリングおよび管理に使用されます。

weblogic.management.runtime.UserLockoutManagerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

invalidLoginAttemptsTotalCount

このサーバーが起動され、ロックアウトが有効化されてから試行された無効なログインの回数を返します。クラスタ環境では、すべてのサーバーでログイン失敗情報が共有されるため、このメソッドは、クラスタが起動されてから試行された無効なログインの回数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

invalidLoginUsersHighCount

期限が切れていない、またはクリアされていない状態で無効なログイン試行を繰り返したユーザーの最大数を返します。無効なログイン試行の期限はLockoutResetDurationによって決まります。この数は、LockoutCacheSizeの変更が必要かどうかを判断するのに役立ちます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lockedUsersCurrentCount

このサーバーに対して現在ロックアウトされているユーザーの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

loginAttemptsWhileLockedTotalCount

このサーバーが起動され、ロックアウトが有効化されてから試行された無効なログインの回数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

unlockedUsersTotalCount

このサーバーが起動されてからユーザーのロックが解除された回数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

userLockoutTotalCount

このサーバーが起動されてから発生したユーザー・ロックアウトの回数を返します。クラスタ環境では、すべてのサーバーでログイン失敗情報が共有されるため、このメソッドは、クラスタが起動されてから発生したユーザー・ロックアウトの回数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WANReplicationRuntimeMBean

WANレプリケーション用のRuntimeMBean

weblogic.management.runtime.WANReplicationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

detailedSecondariesDistribution

ローカル・サーバーがセカンダリ・オブジェクトをホストしている、リモート・サーバー(myserverなど)の名前を示します。名前には、そのサーバーのためにホストされるセカンダリの数を示す数字が付加されます。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

numberOfSessionsFlushedToTheDatabase

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

numberOfSessionsRetrievedFromTheDatabase

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

primaryCount

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を示します。

ローカル・サーバーがプライマリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

remoteClusterReachable

リモート・クラスタがアクセス可能かどうか返します。

タイプ: ブール

制約: 再起動が必要

secondaryCount

ローカル・サーバーがセカンダリとしてホストするオブジェクトの数を返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

secondaryServerDetails

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFAccessRuntimeMBean

このインタフェースを使用して、サーバーによって生成される、様々な種類の診断データにアクセスします。

weblogic.management.runtime.WLDFAccessRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

availableDiagnosticDataAccessorNames

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBean

このインタフェースを使用して、WLDFによって管理されるデータ・アーカイブに関する統計情報を収集します。このインタフェースによって提供される情報は、すべてのWLDFデータ・アーカイブに共通です。

weblogic.management.runtime.WLDFArchiveRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recordRetrievalTime

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recordSeekCount

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

recordSeekTime

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

retrievedRecordCount

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFControlRuntimeMBean

このMBeanは、WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeans用のファクトリとして機能します。

weblogic.management.runtime.WLDFControlRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBean

このインタフェースを使用して、このインスタンスが作成される基礎となったログから特定のタイプの診断データにアクセスします。

weblogic.management.runtime.WLDFDataAccessRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

earliestAvailableTimestamp

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

latestAvailableTimestamp

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

latestRecordId

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

timestampAvailable

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBean

このインタフェースでは、動的デバッグ・パッチのアクティブ化および非アクティブ化タスクをモニターできます。

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchTaskRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activationTask

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

applicationName

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completed

このプロパティは、非同期ジョブが完了したかどうかを示します。

タイプ: ブール

description

このタスクの説明。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

endTime

このプロパティは、非同期ジョブが終了した時間を示します。

タイプ: java.util.Date

moduleName

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

parentTask

このタスクがその一部になっているタスク。

値nullは、このタスクがサブタスクではないことを示します。

タイプ: weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBean参照

制約: 読み取り専用、再起動が必要

patches

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

progress

このタスクの進行状況。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

running

タスクがまだ実行中かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

startTime

このプロパティは、非同期ジョブが開始された時間を示します。

タイプ: java.util.Date

startTimeAsLong

このタスクが開始された時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

systemTask

このタスクがサーバーによって開始されたかユーザーによって開始されたかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskError

このタスクの実行中にエラーが発生した場合に、そのエラーを説明する例外を返します。

タイプ: java.lang.Throwable

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskStatus

このタスクのステータス。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchesRuntimeMBean

このインタフェースでは、サーバーを再起動しなくても、動的デバッグ・パッチをアクティブ化/非アクティブ化できます。WLDFインストゥルメンテーション・エージェントが有効になっていることが前提となります。これは内部インタフェースです。

weblogic.management.runtime.WLDFDebugPatchesRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeDebugPatches

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

availableDebugPatches

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterManagerRuntimeMBean

構成済の特定のハーベスタ・インスタンスに関連する統計情報、および構成済の属性値のオンデマンド・スナップショットを取得するための手段を提供します。

weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterManagerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

averageSamplingTime

サンプリング・サイクルで経過した平均時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentDataSampleCount

現在のスナップショットで収集されたデータ・サンプルの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentSnapshotElapsedTime

スナップショットの経過時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentSnapshotStartTime

直近にアーカイブされたスナップショットの開始時間(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumSamplingTime

確認されている最大サンプリング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumSamplingTime

確認されている最小サンプリング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalDataSampleCount

このサーバー・セッションでこれまでに収集およびアーカイブされた構成済データ・サンプルの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSamplingCycles

これまでに実行された定期サンプリング・サイクルの合計回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSamplingTime

サンプリング・サイクルで経過したことが確認されている合計時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterRuntimeMBean

アクティブなすべてのハーベスタ構成に関する集計情報を提供するとともに、収集可能および収集対象の属性、タイプ、インスタンスに関するメタデータを示します。収集可能とは、収集できる可能性があることを意味し、収集対象とは、収集するよう明示的に指定されていることを意味します。これらの用語は、タイプ、インスタンスおよび該当するタイプ内の属性に適用されます。また、このインタフェースでは、サンプリングおよびスナップショットの統計にアクセスできます。すべての統計が現在のサーバー・セッションで収集されたデータに基づきます。

weblogic.management.runtime.WLDFHarvesterRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

averageSamplingTime

サンプリング・サイクルで経過した平均時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

knownHarvestableTypes

既知のすべてのタイプのセット。これらのタイプが収集対象として現在構成されているかどうかは問いません。セットには、常時存在するWebLogic Server MBeanに加え、その他の検出可能なタイプが含まれます。WebLogic Server MBean以外のMBeanでは、タイプを検出するのにインスタンスの存在が必要になります。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumSamplingTime

最大サンプリング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumSamplingTime

最小サンプリング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSamplingCycles

これまでに実行されたサンプリング・サイクルの合計回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSamplingTime

サンプリング・サイクルで経過した合計時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBean

診断イメージの生成で実行に長い時間がかかる可能性のあるリクエストについて、モニタリング情報を公開します。リモート・クライアント、およびサーバー内で動作しているクライアントが、この情報にアクセスできます。

weblogic.management.runtime.WLDFImageRuntimeMBean WLDFImageRuntimeMBeanでは、動作中のサーバーの内部状態情報をキャプチャするため、診断イメージの生成をリクエストする操作がサポートされます。これらの操作では、別個のスレッドが分岐して実際の作業が実行され、このMBeanのインスタンスが呼出し側にすぐに返されます。このようにすると、呼出し側はそのインスタンスを使用して、タスクの進行状況を追跡できるようになります。

weblogic.management.runtime.WLDFImageCreationTaskRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

completed

このプロパティは、非同期ジョブが完了したかどうかを示します。

タイプ: ブール

description

このタスクの説明。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

endTime

このプロパティは、非同期ジョブが終了した時刻を示します。

タイプ: java.util.Date

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

parentTask

このタスクがその一部になっているタスク。

値nullは、このタスクがサブタスクではないことを示します。

タイプ: weblogic.management.runtime.TaskRuntimeMBean参照

制約: 読み取り専用、再起動が必要

progress

このタスクの進行状況。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

running

タスクがまだ実行中かどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

startTime

このプロパティは、非同期ジョブが開始した時刻を示します。

タイプ: java.util.Date

startTimeAsLong

このタスクが開始された時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

systemTask

このタスクがサーバーによって開始されたかユーザーによって開始されたかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskError

このタスクの実行中にエラーが発生した場合に、そのエラーを説明する例外を返します。

タイプ: java.lang.Throwable

制約: 読み取り専用、再起動が必要

taskStatus

このタスクのステータス。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFImageRuntimeMBean

このインタフェースでは診断イメージの作成を制御し、過去および現在の診断イメージ・キャプチャ・リクエストに関する実行時情報にアクセスできます。

weblogic.management.runtime.WLDFImageRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

availableCapturedImages

サーバーで使用可能なキャプチャ済みイメージのリストを返します。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

imageDir

サーバーがキャプチャされた診断イメージを格納するデフォルトのディレクトリ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

imageTimeout

サーバーで将来の診断イメージ・キャプチャ・リクエストを遅延する際に使用されるデフォルトのタイムアウト期間(分)。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBean

このインタフェースには、診断インストゥルメンテーション・システムに関するランタイム情報にアクセスするための各種メソッドが定義されています。

weblogic.management.runtime.WLDFInstrumentationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

callJoinpointCount

調査されたすべてのクラスを対象として、影響を受けるCALLジョインポイントの数。(CALLジョインポイントは呼出し側にあります。)

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

classweaveAbortCount

なんらかの例外的状況に起因してクラス・ウィービングが中断されたクラスの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionJoinpointCount

調査されたすべてのクラスを対象として、影響を受けるEXECUTIONジョインポイントの数。(EXECUTIONジョインポイントは呼出し先側にあります。)

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

inspectedClassesCount

ウィービングについて調査されたクラスの数(ウィービングとは診断コードを挿入することです)。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maxWeavingTime

すべてのクラスのうち、処理の所要時間(調査と変更の両方に費やされた時間を含む)が最長であったクラスのウィービング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minWeavingTime

すべてのクラスのうち、処理の所要時間(調査と変更の両方に費やされた時間を含む)が最短であったクラスのウィービング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

modifiedClassesCount

変更されたクラス(診断コードが挿入されたクラス)の数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalWeavingTime

すべてのクラスの処理の所要時間(調査と変更の両方に費やされた時間を含む)を示す合計ウィービング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionAccessRuntimeMBean

このインタフェースを使用して、パーティションによって生成される、さまざまな種類の診断データにアクセスします。

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionAccessRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

availableDiagnosticDataAccessorNames

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionHarvesterRuntimeMBean

パーティションでアクティブになっている、すべてのハーベスタ構成に関する集計情報を提供します。

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionHarvesterRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

averageSamplingTime

サンプリング・サイクルで経過した平均時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumSamplingTime

最大サンプリング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumSamplingTime

最小サンプリング時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSamplingCycles

これまでに実行されたサンプリング・サイクルの合計回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSamplingTime

サンプリング・サイクルで経過した合計時間(ナノ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionImageRuntimeMBean

このインタフェースでは診断イメージの作成を制御し、過去および現在の診断イメージ・キャプチャ・リクエストに関する実行時情報にアクセスできます。

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionImageRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

availableCapturedImages

サーバーで使用可能なキャプチャ済みイメージのリストを返します。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

imageDir

サーバーがキャプチャされた診断イメージを格納するデフォルトのディレクトリ。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

imageTimeout

サーバーで将来の診断イメージ・キャプチャ・リクエストを遅延する際に使用されるデフォルトのタイムアウト期間(分)。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionRuntimeMBean

このインタフェースでは、WebLogic診断フレームワーク(WLDF)のすべての実行時MBeanにアクセスできます。

weblogic.management.runtime.WLDFPartitionRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFRuntimeMBean

このインタフェースでは、WebLogic診断フレームワーク(WLDF)のすべての実行時MBeanにアクセスできます。

weblogic.management.runtime.WLDFRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBean

このMBeanは、WLDFプロファイル用のランタイム制御として機能します。WLDFプロファイルには、構成済のシステム・リソースを使用することも、実行時にユーザーが指定した外部ディスクリプタを使用することもできます。

weblogic.management.runtime.WLDFSystemResourceControlRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

enabled

ディスクリプタが有効になっています。

タイプ: ブール

制約: 再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFWatchManagerRuntimeMBean

このサーバーの現在のインスタンスについて、ポリシーとアクションの統計データへのアクセスを提供します。

weblogic.management.runtime.WLDFWatchManagerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeAlarmWatches

アクティブなアラーム・ポリシーの名前。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

averageEventDataWatchEvaluationTime

インストゥルメンテーション・イベント・データの平均評価サイクル・タイム(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

averageHarvesterWatchEvaluationTime

ハーベスタの平均評価サイクル・タイム(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

averageLogWatchEvaluationTime

ログの平均評価サイクル・タイム(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentActiveAlarmsCount

すべての種類のアクティブなアラームの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumActiveAlarmsCount

ある時点におけるアクティブなアラームの最大数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumEventDataWatchEvaluationTime

EventDataポリシーの評価にかかった最大時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumHarvesterWatchEvaluationTime

ハーベスタ・ポリシーの評価にかかった最大時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumLogWatchEvaluationTime

ログ・ポリシーの評価にかかった最大時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumEventDataWatchEvaluationTime

ログ・ポリシーの評価にかかった最小時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumHarvesterWatchEvaluationTime

ハーベスタ・ポリシーの評価にかかった最小時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumLogWatchEvaluationTime

ログ・ポリシーの評価にかかった最小時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalActiveAutomaticResetAlarms

アクティブで自動的にリセットされたアラームの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalActiveManualResetAlarms

アクティブで手動でリセットされたアラームの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalDIMGNotificationsPerformed

実行された診断イメージ・アクションの合計数。診断イメージ・ファイルは本来のアクションではありませんが、ポリシー・コンポーネントによってリクエストされたイメージ・キャプチャの数が記録されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalEventDataEvaluationCycles

インストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーが評価された合計回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalEventDataWatchEvaluations

評価されたインストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーの合計数。ポリシーおよびアクション・コンポーネントは、サイクルごとに、有効なインストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーをすべて評価します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalEventDataWatchesTriggered

trueと評価されてアクションをトリガーしたインストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedDIMGNotifications

失敗した診断イメージ・アクション・リクエストの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedJMSNotifications

失敗したJMSアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedJMXNotifications

失敗したJMXアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedNotifications

失敗したアクション・リクエストの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedSMTPNotifications

失敗したSMTPアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedSNMPNotifications

失敗したSNMPアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalHarvesterEvaluationCycles

ハーベスタがポリシーおよびアクション・コンポーネントを呼び出してハーベスタ・ポリシーを評価した合計回数。(この数値はサンプリング・サイクル数に対応します。)

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalHarvesterWatchEvaluations

評価されたハーベスタ・ポリシーの合計数。ポリシーおよびアクション・コンポーネントは、サイクルごとに、有効なハーベスタ・ポリシーをすべて評価します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalHarvesterWatchesTriggered

trueと評価されてアクションをトリガーしたハーベスタ・ポリシーの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalJMSNotificationsPerformed

正常に実行されたJMSアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalJMXNotificationsPerformed

正常に実行されたJMXアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalLogEvaluationCycles

ログ・ポリシーが評価された合計回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalLogWatchEvaluations

評価されたログ・ポリシーの合計数。ポリシーおよびアクション・コンポーネントは、サイクルごとに、有効なログ・ポリシーをすべて評価します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalLogWatchesTriggered

trueと評価されてアクションをトリガーしたログ・ポリシーの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalNotificationsPerformed

実行されたアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSMTPNotificationsPerformed

正常に実行されたSMTPアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSNMPNotificationsPerformed

正常に実行されたSNMPアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBean

このサーバーの現在のインスタンスについて、ポリシーとアクションの統計データへのアクセスを提供します。

注意: WebLogic Server 12.2.1では、ウォッチと通知はそれぞれポリシーとアクションに置き換えられています。しかし、これらの用語の定義は変更されません。

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

activeAlarmWatches

アクティブなアラーム・ポリシーの名前。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

averageEventDataWatchEvaluationTime

インストゥルメンテーション・イベント・データの平均評価サイクル・タイム(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

averageHarvesterWatchEvaluationTime

ハーベスタの平均評価サイクル・タイム(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

averageLogWatchEvaluationTime

ログの平均評価サイクル・タイム(ミリ秒単位)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

currentActiveAlarmsCount

すべての種類のアクティブなアラームの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumActiveAlarmsCount

ある時点におけるアクティブなアラームの最大数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumEventDataWatchEvaluationTime

EventDataポリシーの評価にかかった最大時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumHarvesterWatchEvaluationTime

ハーベスタ・ポリシーの評価にかかった最大時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

maximumLogWatchEvaluationTime

ログ・ポリシーの評価にかかった最大時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumEventDataWatchEvaluationTime

ログ・ポリシーの評価にかかった最小時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumHarvesterWatchEvaluationTime

ハーベスタ・ポリシーの評価にかかった最小時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

minimumLogWatchEvaluationTime

ログ・ポリシーの評価にかかった最小時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalActiveAutomaticResetAlarms

アクティブで自動的にリセットされたアラームの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalActiveManualResetAlarms

アクティブで手動でリセットされたアラームの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalDIMGNotificationsPerformed

実行された診断イメージ・アクションの合計数。診断イメージ・ファイルは本来のアクションではありませんが、ポリシー・コンポーネントによってリクエストされたイメージ・キャプチャの数が記録されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalEventDataEvaluationCycles

インストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーが評価された合計回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalEventDataWatchEvaluations

評価されたインストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーの合計数。ポリシーおよびアクション・コンポーネントは、サイクルごとに、有効なインストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーをすべて評価します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalEventDataWatchesTriggered

trueと評価されてアクションをトリガーしたインストゥルメンテーション・イベント・データ・ポリシーの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedDIMGNotifications

失敗した診断イメージ・アクション・リクエストの合計数

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedJMSNotifications

失敗したJMSアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedJMXNotifications

失敗したJMXアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedNotifications

失敗したアクション・リクエストの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedSMTPNotifications

失敗したSMTPアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalFailedSNMPNotifications

失敗したSNMPアクションの合計試行回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalHarvesterEvaluationCycles

ハーベスタがポリシーおよびアクション・コンポーネントを呼び出してハーベスタ・ポリシーを評価した合計回数。(この数値はサンプリング・サイクル数に対応します。)

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalHarvesterWatchEvaluations

評価されたハーベスタ・ポリシーの合計数。ポリシーおよびアクション・コンポーネントは、サイクルごとに、有効なハーベスタ・ポリシーをすべて評価します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalHarvesterWatchesTriggered

trueと評価されてアクションをトリガーしたハーベスタ・ポリシーの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalJMSNotificationsPerformed

正常に実行されたJMSアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalJMXNotificationsPerformed

正常に実行されたJMXアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalLogEvaluationCycles

ログ・ポリシーが評価された合計回数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalLogWatchEvaluations

評価されたログ・ポリシーの合計数。ポリシーおよびアクション・コンポーネントは、サイクルごとに、有効なログ・ポリシーをすべて評価します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalLogWatchesTriggered

trueと評価されてアクションをトリガーしたログ・ポリシーの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalNotificationsPerformed

実行されたアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSMTPNotificationsPerformed

正常に実行されたSMTPアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSNMPNotificationsPerformed

正常に実行されたSNMPアクションの合計数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBean

ポリシーがtrueと評価されたときにアクション・イベントを受け取るために、アクション・リスナーを添付します。リスナーがすべてのアクションを受け取ることに注意してください。呼出し側では出力をフィルタリングする必要があります。

非推奨のWLDFWatchJMXNotificationRuntimeMBeanとは異なり、このソースによって生成されるアクションはJava Mapオブジェクトであって単純なJDKタイプから構成されており、クライアントがWLDFコードに依存する必要はありません。

注意: WebLogic Server 12.2.1では、ウォッチと通知はそれぞれポリシーとアクションに置き換えられています。しかし、これらの用語の定義は変更されません。

weblogic.management.runtime.WLDFWatchNotificationSourceRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WTCRuntimeMBean

このクラスは、1. WTC接続の問合せ、停止、開始、2. WTCによってインポートおよびエクスポートされたサービスの問合せ、一時停止、再開、3. MBeanによってこのWTCサーバーに関連付けられている統計の取得、4. WTCサーバーのステータスの問合せに使用されます。

weblogic.management.runtime.WTCRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

WTCServerStartTime

WTCサーバーの起動時のタイムスタンプを返します。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

WTCServerStatus

WTCサーバー自体のステータスを返します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WTCStatisticsRuntimeMBean

このクラスは、次の目的で使用されます。

- WTC接続の統計の問合せ。

- WTCによってインポートおよびエクスポートされたサービスの統計の問合せ。

weblogic.management.runtime.WTCStatisticsRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBean

Webサーバー(HTTPサーバー)について説明します。

weblogic.management.runtime.WebServerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

defaultWebServer

デフォルトのWebサーバーまたは仮想ホストであるかどうかを示します。

タイプ: ブール

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

webServerName

Webサーバーの名前を示します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBean

WorkManagerランタイム情報。

weblogic.management.runtime.WorkManagerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

applicationName

このワーク・マネージャが関連付けられているアプリケーションの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedDaemonRequests

処理の完了したデーモン・リクエストの数。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

completedRequests

処理されたリクエストの数。デーモン・リクエストも含まれます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

healthState

ワーク・マネージャのHealthState MBeanが返されます。

型: weblogic.health.HealthState

制約: 読み取り専用、再起動が必要

moduleName

このワーク・マネージャが関連付けられているモジュールの名前を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

partitionName

ワーク・マネージャが関連付けられているパーティションの名前が返されます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingDaemonRequests

進行中のデーモン・リクエストの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

pendingRequests

キューで待機しているリクエストの数。デーモン・リクエストも含まれます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

stuckThreadCount

スタック・スレッドの制限を基準にしてスタック状態とみなされるスレッドの数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBean

デプロイ状態や実行時統計など、Webサービス操作の状態を示します。派生MBeanにより、この状態が単一操作のものであるか、操作の集計であるかが決まります。

このMBeanでは、Webサービス・クライアントまたはサービスでの操作を示すことができます。リクエスト統計は、クライアントの送信リクエストまたはサービスの受信リクエストに関連します。レスポインス統計は、クライアントの受信レスポンスまたはサービスの送信レスポンスに関連します。

時間の値はミリ秒単位で報告されます。

weblogic.management.runtime.WseeAggregatableBaseOperationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

dispatchTimeAverage

現在の測定期間における平均の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeHigh

現在の測定期間における最長の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeLow

現在の測定期間における最短の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeTotal

現在の測定期間内の全操作ディスパッチの合計時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

errorCount

リクエストの送受信で発生したエラー数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeAverage

平均の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeHigh

最長の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeLow

最短の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeTotal

すべての操作実行の合計時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

invocationCount

現在の測定期間の操作呼出し回数の合計数。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastError

リクエストの処理中に最後に発生したエラー。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastErrorTime

WebLogic Serverでリクエスト(送信または受信)のエラーが最後に検出された時刻。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastInvocationTime

操作リクエストが最後に送信または受信された時刻(または、リクエストが送受信されていない場合は0)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseError

クライアントまたはサービスに対して最後に受信したレスポンス・エラー(エラーが発生しなかった場合はnull)。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseErrorTime

WebLogic Serverでレスポンスの送信または受信のエラーが最後に検出された時刻(または、エラーが発生していない場合は0)。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseTime

WebLogic Serverでこのクライアント/サービスに対するレスポンスが最後に到着した時刻(または、レスポンスが受信されていない場合は0)。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseCount

操作呼出しから生成されたレスポンスの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseErrorCount

操作呼出しから生成されたレスポンスにおけるエラーの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeAverage

操作呼出しから生成されたレスポンスからの平均レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeHigh

操作呼出しから生成されたレスポンスからの最長レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeLow

操作呼出しから生成されたレスポンスからの最短レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeTotal

操作呼出しから生成された全レスポンスの合計時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBean

デプロイ状態や操作の実行に関する実行時統計など、特定のWebサービス操作の状態を示します。

このMBeanでは、Webサービス・クライアントまたはサービスでの操作を示すことができます。リクエスト統計は、クライアントの送信リクエストまたはサービスの受信リクエストに関連します。レスポインス統計は、クライアントの受信レスポンスまたはサービスの送信レスポンスに関連します。

時間の値はミリ秒単位で報告されます。

weblogic.management.runtime.WseeBaseOperationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

dispatchTimeAverage

現在の測定期間における平均の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeHigh

現在の測定期間における最長の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeLow

現在の測定期間における最短の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeTotal

現在の測定期間内の全操作ディスパッチの合計時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

errorCount

リクエストの送受信で発生したエラー数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeAverage

平均の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeHigh

最長の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeLow

最短の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeTotal

すべての操作実行の合計時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

invocationCount

現在の測定期間の操作呼出し回数の合計数。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastError

リクエストの処理中に最後に発生したエラー。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastErrorTime

WebLogic Serverでリクエスト(送信または受信)のエラーが最後に検出された時刻。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastInvocationTime

操作リクエストが最後に送信または受信された時刻(または、リクエストが送受信されていない場合は0)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseError

クライアントまたはサービスに対して最後に受信したレスポンス・エラー(エラーが発生しなかった場合はnull)。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseErrorTime

WebLogic Serverでレスポンスの送信または受信のエラーが最後に検出された時刻(または、エラーが発生していない場合は0)。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseTime

WebLogic Serverでこのクライアント/サービスに対するレスポンスが最後に到着した時刻(または、レスポンスが受信されていない場合は0)。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

operationName

実行時情報が提供される操作の名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseCount

操作呼出しから生成されたレスポンスの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseErrorCount

操作呼出しから生成されたレスポンスにおけるエラーの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeAverage

操作呼出しから生成されたレスポンスからの平均レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeHigh

操作呼出しから生成されたレスポンスからの最長レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeLow

操作呼出しから生成されたレスポンスからの最短レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeTotal

操作呼出しから生成された全レスポンスの合計時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBean

特定のWebサービス・クラスタ・フロントエンド・インスタンスに関するランタイム情報をカプセル化します。このMBeanは、クラスタ・ルーティング関数を含むクラスタ・フロントエンド・インスタンス(HttpClusterServletなど)を表します。

weblogic.management.runtime.WseeClusterFrontEndRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBean

特定のWebサービス・クラスタ・ルーティング・インスタンス(フロントエンド・ルーターであるかインプレース・ルーターであるかは関係しない)に関するランタイム情報をカプセル化します。

weblogic.management.runtime.WseeClusterRoutingRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

lastRoutingFailure

最後のルーティング・エラーの原因となった例外またはエラーが発生していない場合はnull。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastRoutingFailureTime

最後のルーティング・エラーが発生した時刻(今世紀からのミリ秒数)(または、エラーが発生していない場合は0)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

requestCount

サーバーの起動後にこのフロントエンドを介して到着したリクエスト(RelatesToヘッダーのないメッセージ)の数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseCount

サーバーの起動後にこのフロントエンドを介して到着したレスポンス(RelatesToヘッダーがあるメッセージ)の数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

routedRequestCount

サーバーの起動後に、リクエスト(ロード・バランシングされていない)のルーティング情報を介して特定のサーバー・インスタンスにルーティングされたリクエスト数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

routedResponseCount

サーバーの起動後に、レスポンス(ロード・バランシングされていない)のルーティング情報を介して特定のサーバー・インスタンスにルーティングされたレスポンス数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

routingFailureCount

サーバーの起動後にメッセージのルーティングに失敗した回数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBean

Webサービスに関連付けられているSOAPメッセージ・ハンドラに関するランタイム情報を提供します。

SOAPメッセージ・ハンドラを使用するのは、インバウンド(リクエスト)とアウトバウンド(レスポンス)のSOAPメッセージを両方ともインターセプトして、メッセージでさらに処理を行うためです。プログラマは、@SOAPMessageHandlersアノテーションと@HandlerChain JWSアノテーションを使用して、WebサービスのSOAPメッセージ・ハンドラを指定します。

weblogic.management.runtime.WseeHandlerRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBean

MakeConnection保留メッセージ・リストの状態について説明します。

weblogic.management.runtime.WseeMcRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBean

デプロイ状態や操作の実行に関する実行時統計など、特定のWebサービス操作の状態を示します。

このMBeanでは、Webサービス・クライアントまたはサービスでの操作を示すことができます。リクエスト統計は、クライアントの送信リクエストまたはサービスの受信リクエストに関連します。レスポインス統計は、クライアントの受信レスポンスまたはサービスの送信レスポンスに関連します。

時間の値はミリ秒単位で報告されます

weblogic.management.runtime.WseeOperationRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

dispatchTimeAverage

現在の測定期間における平均の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeHigh

現在の測定期間における最長の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeLow

現在の測定期間における最短の操作ディスパッチ時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

dispatchTimeTotal

現在の測定期間内の全操作ディスパッチの合計時間。

ディスパッチ時間とは、WebLogic Serverで呼出しを処理する時間を指します。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

errorCount

リクエストの送受信で発生したエラー数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeAverage

平均の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeHigh

最長の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeLow

最短の操作実行時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

executionTimeTotal

すべての操作実行の合計時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

invocationCount

現在の測定期間の操作呼出し回数の合計数。

測定期間は通常、WebLogic Serverが最初に起動されたときから始まります。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastError

リクエストの処理中に最後に発生したエラー。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastErrorTime

WebLogic Serverでリクエスト(送信または受信)のエラーが最後に検出された時刻。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastInvocationTime

操作リクエストが最後に送信または受信された時刻(または、リクエストが送受信されていない場合は0)。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseError

クライアントまたはサービスに対して最後に受信したレスポンス・エラー(エラーが発生しなかった場合はnull)。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseErrorTime

WebLogic Serverでレスポンスの送信または受信のエラーが最後に検出された時刻(または、エラーが発生していない場合は0)。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

lastResponseTime

WebLogic Serverでこのクライアント/サービスに対するレスポンスが最後に到着した時刻(または、レスポンスが受信されていない場合は0)。UTC 1970年1月1日の深夜12時からのミリ秒数で表されます。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

operationName

実行時情報が提供される操作の名前。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policyAttachmentSupport

このポートMBeanの添付サポートを取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policySubjectName

このポートMBeanのサブジェクト名を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policySubjectResourcePattern

policySubjectパラメータでは、ターゲットにするアプリケーション、モジュール、サービス、ポート(WLSポリシーのポートまたは操作)を一意に特定する必要があります。J2EE Webサービス・エンドポイントのJRF ([JRF ATTACHMENT POINT]を参照)によって現在使用されている構文、/{domain}/{instance}/{app}/WEBs|EJBs/{module }/WEBSERVICEs/{service}/PORTs/{port}/OPERATIONs/{operation}が使用されます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policySubjectType

このポートMBeanのサブジェクト・タイプを取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseCount

操作呼出しから生成されたレスポンスの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseErrorCount

操作呼出しから生成されたレスポンスにおけるエラーの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeAverage

操作呼出しから生成されたレスポンスからの平均レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeHigh

操作呼出しから生成されたレスポンスからの最長レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeLow

操作呼出しから生成されたレスポンスからの最短レスポンス時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

responseTimeTotal

操作呼出しから生成された全レスポンスの合計時間。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBean

Webサービスに使用可能なWS-Policyファイルに関するランタイム情報を指定します。

Webサービスでは、1つ以上のWS-Policyファイルをエンドポイント自体またはその操作と関連付けることができます。WS-Policyファイルでは、Webサービスのメッセージレベルのセキュリティ(暗号化とデジタル署名)および信頼性のあるSOAPメッセージングの構成オプションを指定します。

プログラマは、開発時に@Policy JWSアノテーションを使用して、WS-PolicyファイルをWebサービスに関連付けることができます。管理者も、実行時に追加のWS-Policyファイルを関連付けることができます。

weblogic.management.runtime.WseePolicyRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

availablePolicies

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBean

特定のWebサービス・ポートのWebサービス・セキュリティ・ポリシー状態について説明します。

weblogic.management.runtime.WseePortPolicyRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

authenticationSuccesses

このポートに対して検出された認証成功の合計数。成功数には受信メッセージ処理のみ追加できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

authenticationViolations

このポートに対して生成された認証違反の合計数。違反数には受信メッセージ処理のみ追加できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

authorizationSuccesses

このポートに対して検出された認可成功の合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

authorizationViolations

このポートに対して生成された認可違反の合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

confidentialitySuccesses

このポートに対して生成された機密保持成功の合計数。成功数には送信および受信メッセージ処理を追加できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

confidentialityViolations

このポートに対して生成された機密保持違反の合計数。違反数には送信および受信メッセージ処理を追加できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

integritySuccesses

このポートに対して生成された整合性成功の合計数。成功数には送信および受信メッセージ処理を追加できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

integrityViolations

このポートに対して生成された整合性違反の合計数。違反数には送信および受信メッセージ処理を追加できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policyFaults

このポートに対して生成されたポリシー・フォルトの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSecurityFaults

このポートに生成されたセキュリティ・フォルトおよびセキュリティ違反の合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalViolations

認証、整合性および機密保持違反の合計数。違反数には送信および受信メッセージ処理を追加できます。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBean

特定のWebサービス・ポートの状態について説明します。

weblogic.management.runtime.WseePortRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policyAttachmentSupport

このポートMBeanの添付サポートを取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policyFaults

ポリシー・フォルトの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policySubjectAbsolutePortableExpression

policySubjectのAbsolutePortableExpression。WSM ResourcePattern AbsolutePortableExpression文字列です。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policySubjectName

このポートMBeanのサブジェクト名を取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policySubjectResourcePattern

policySubjectパラメータでは、ターゲットにするアプリケーション、モジュール、サービス、リファレンス名、ポート(WLSポリシーのポートまたは操作)を一意に特定する必要があります。J2EE Webサービス・エンドポイントのJRF ([JRF ATTACHMENT POINT]を参照)によって現在使用されている構文、/{domain}/{instance}/{app}/WEBs|EJBs/{module}/WEBSERVICEs/{service}|{reference-name}/PORTs/{port}が使用されます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policySubjectType

このポートMBeanのサブジェクト・タイプを取得します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

portName

このポートの名前。

この属性は、Webサービスについて記述するWSDLのport要素のname属性に対応しています。プログラマは、@WLXXXTransport注釈のportName属性を使用してポートの名前を指定します。XXXはトランスポート・タイプ(HTTP、HTTPSまたはJMS)を表します。

jwsc AntタスクのWLXXXTransport子要素を使用して、この属性を指定することもできます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

startTime

Webサービスのエンドポイントが起動した日付と時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSecurityFaults

セキュリティ・フォルトおよびセキュリティ違反の合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

transportProtocolType

HTTP、HTTPS、JMSなどの、このWebサービスの呼出しに使用されるトランスポート・プロトコル。

この属性により、WebサービスのWSDLのエンドポイント・アドレスのセクションでパブリッシュされているトランスポートを判断します。プログラマは、指定する@WLXXXTransport JWS注釈のタイプによってトランスポートを指定します。ここで、XXXはトランスポートのタイプを表します(HTTP、HTTPS、またはJMS)。

jwsc AntタスクのWLXXXTransport子要素を使用して、この属性を指定することもできます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBean

特定のWebサービスに関するランタイム情報をカプセル化します。このMBeanのname属性は、webservices.xmlのwebservice-description-name要素の値になります。

weblogic.management.runtime.WseeV2RuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

URI

このWebサービスのURIを指定します。

この属性は、Webサービスを示すWSDLのエンドポイント・アドレスの最後の部分に該当します。JAX-RPCサービスでは、@WLXXXTransport JWS注釈のserviceURI属性を使用して開発時に指定されます(XXXはHTTP、HTTPS、JMSなどのトランスポートのタイプを表します)。JAX-WSサービスでは、この属性はコンパイル時に設定できます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

contextPath

このWebサービスのコンテキスト・パスを指定します。

この属性は、Webサービスを示すWSDLのエンドポイント・アドレスの最初の部分に該当します。JAX-RPCサービスでは、@WLXXXTransport JWSアノテーションのcontextPath属性を使用して開発時に指定されます(XXXはHTTP、HTTPS、JMSなどのトランスポートのタイプを表します)。JAX-WSサービスの場合、コンテキスト・パスは、サービスのコンパイル時に設定されるか、サービスをホストするモジュール(WebまたはEJB)によって設定されます。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

implementationType

このサービスの実装タイプを指定します。

有効な値は、JAX-WS 2.0 JAX-RPC 1.1です。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

policyFaults

セキュリティ・ポリシー・ハンドラによって生成されるフォルトの合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

serviceName

このWebサービスの修飾名を指定します。

この属性は、実際のMBeanタイプに基づいて計算され、次の形式をとります。

WseeRuntimeMBean: <app name>#<app version>!<service name>

WseeV2RuntimeMBean: <app name>#<app version>!<web WAR name or EJB JAR name>!<service name>

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

startTime

Webサービスが起動した日付と時刻。

タイプ: ロング

制約: 読み取り専用、再起動が必要

totalSecurityFaults

このエンドポイントによって生成された障害の合計数。

タイプ: int

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

webserviceDescriptionName

このWebサービスを説明するWebサービス名。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBean

WS-RM機能に関するランタイム情報をカプセル化します。このMBeanの親がWseePortRuntimeMBeanインスタンスである場合、このMBeanは、特定のWebサービスまたはWebサービス・クライアントに含まれるWS-RMリソースを表します。このMBeanの親がServerRuntimeMBeanである場合、このMBeanは、サーバー/VM全体(アプリケーション、Webサービス、クライアントなどに及ぶ)のWS-RMリソースを表します。

weblogic.management.runtime.WseeWsrmRuntimeMBeanエンティティのプロパティは、次のとおりです。

name

この構成の名前。WebLogic ServerはMBeanを使用して構成を実装および永続化します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

sequenceIds

WS-RMの宛先(受信側)で管理される、アクティブな順序を表す順序IDのリスト。

タイプ: 文字列の配列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

type

MBeanのタイプを戻します。

タイプ: 文字列

制約: 読み取り専用、再起動が必要

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。