Oracle® Database Appliance

スタート・ガイド

リリース12.1.2.7.0 for Linux x86-64

E67088-01(原本部品番号:E74839-01)

2016年5月

Oracle Database Applianceスタート・ガイド, リリース12.1.2.7.0 for Linux x86-64

E67088-01

Copyright © 2011, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次のNoticeが適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアもしくはハードウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標は許可の元に使用され、SPARC International, Incの商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDのロゴおよびAMD OpteronのロゴはAdvanced Micro Devicesの商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社との間で該当する取決めにて別途規定しないかぎり、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社との間で該当する取決めにて別途規定する場合を除き、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

目次

例一覧

図一覧

表一覧

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Database Applianceについて

- Oracle Database Appliance Capacity-on-Demandライセンス

- Oracle Database Applianceソフトウェア

- Oracle Database Applianceデプロイメントの概要

2 Oracle Database Applianceのインストールとデプロイメントの準備

- My Oracle SupportへのサポートIDの登録

- Oracle Database Applianceの構成オプションの計画

- Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのオプションの選択

- データベース構成オプションの選択

- Oracle Database Applianceのデータベース・デプロイメント・オプションの選択

- Oracle Database Applianceのデータベース・テンプレートの選択

- 必要なコアの計算

- システム要件の情報収集

- デプロイメント前に必要な情報のリスト

- システム詳細のチェックリスト

- カスタム・ノードのネットワーク・アドレス構成のチェックリスト

- Oracle Appliance Managerデプロイメント計画の作成

- スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータについて

- スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータの実行

3 Oracle Database Applianceのデプロイメントの準備

- Oracle Database Applianceへのケーブルの取付け

- Oracle Database Appliance X5-2へのケーブルの取付け

- Oracle Database ApplianceモデルX4-2およびX3-2へのケーブルの取付け

- ファイバー・パブリック・ネットワークに接続するためのOracle Database Applianceの配線(オプション)

- Oracle Database Applianceへのストレージ拡張シェルフの取付け

- ストレージ・シェルフの取付けおよび配線について

- ストレージ拡張シェルフの取付けと配線

- 周辺機器の取付け

- Oracle Database Applianceの初回起動

- 電源コードの取付けとコンポーネントの初期化

- Oracle Database Applianceの初回電源投入

- パブリック・ネットワーク・インタフェース・タイプの定義(X4-2)

- Oracle Integrated Lights Out Managerの構成

- 初期ネットワーク接続の構成

- Oracle Appliance Managerソフトウェアのバージョンの確認

4 Oracle Database ApplianceでのOracleソフトウェアのデプロイ

- OAKCLIを使用したOracle Database Applianceソフトウェアのデプロイについて

- 仮想化プラットフォームOracle Database Applianceソフトウェアのデプロイ

- Oracle Database Applianceでのベア・メタル・プラットフォームのデプロイ

5 Oracle Database Applianceのインストール後のタスク

- Oracleインストール所有者のパスワードの変更

- IPMIユーザー名およびパスワードの変更

- Oracle Auto Service Requestの構成

索引

例一覧

図一覧

- 3-1 Oracle Database Appliance X5-2の単一ストレージ・シェルフのインターコネクトとケーブル

- 3-2 Oracle Database Appliance X4-2およびX3-2の単一ストレージ・シェルフのインターコネクトとケーブル

- 3-3 Oracle Database ApplianceモデルX5-2およびX4-2でパブリック・ネットワークへのファイバー接続を使用している場合のインターコネクト

- 3-4 Oracle Database Appliance X5-2のストレージ拡張シェルフのケーブル

- 3-5 Oracle Database Appliance X3-2およびX4-2のストレージ拡張シェルフのケーブル

- 3-6 X3-2、X4-2のOracle Database Applianceの周辺機器の接続(ノード0)

- 3-7 Oracle Database Applianceバージョン1の周辺機器の接続(ノード0)

- 3-8 Oracle Database Appliance X5-2での電源コードの接続

- 3-9 Oracle Database Appliance X4-2およびX3-2での電源コードの接続

- 3-10 Oracle Database ApplianceモデルX3-2、X4-2およびX5-2の前面: 電源パネル

- 3-11 Oracle Database Applianceバージョン1の前面: 電源パネル

表一覧

- 1-1 Oracle Database Applianceのスケーリング容量

- 1-2 Oracle Database Applianceのソフトウェア

- 2-1 データベース・テンプレートの名前および可用性

- 2-2 Oracle Database Applianceのシステム構成情報のチェックリスト

- 2-3 Oracle Database Applianceベア・メタル・デプロイメントの最小IPアドレス要件

- 2-4 Oracle Database Appliance仮想化プラットフォーム・デプロイメントの最小IPアドレス要件

- 3-1 単一ストレージ・シェルフのOracle Database Appliance X5-2の配線用注釈の説明

- 3-2 単一ストレージ・シェルフのOracle Database Appliance X4-2またはX3-2の配線用注釈の説明

- 3-3 Oracle Database Applianceストレージ拡張シェルフの配線用注釈の説明

- 3-4 Oracle Database Applianceの周辺機器の接続

- 3-5 ストレージ・シェルフを使用するOracle Database Applianceの電源コードの接続

- 3-6 Oracle Database Applianceの電源投入用注釈の説明

はじめに

Oracle Database Applianceは、最適化された、事前作成済の、すぐに使用できるクラスタ・データベース・システムで、デプロイ、操作および管理が容易です。Oracle Database Applianceでは、ハードウェアおよびソフトウェアを統合することにより、手動でアセンブルされた統合されていないソリューションの複雑さを解消します。Oracle Database Applianceを使用すると、インストールとソフトウェアのデプロイメント時間を、数週間または数か月から数時間に短縮するとともに、最適状態には及ばず管理が困難なデータベース環境が構築される原因となることが多い構成エラーや設定エラーを防止できます。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このガイドは、Oracle Database Applianceを構成、管理および使用するユーザーを対象にしています。

- システム管理者

- ネットワーク管理者

- データベース管理者

- アプリケーション管理者およびユーザー

このマニュアルでは、提供されているOracle Database Appliance固有の情報以外の、Oracle Databaseアーキテクチャ、ツール、管理、アプリケーションのデプロイメントに関する情報(これらは主要なOracleドキュメントで説明しています)は扱いません。Oracle Database Applianceソフトウェアのユーザーは、その他のLinuxベースのOracle DatabaseおよびOracle Real Application Clustersインストールのユーザーと同等のスキルを有している必要があります。

ドキュメントのアクセシビリティ

Oracleのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポート契約がある場合には、My Oracle Supportを通して電子支援をご利用いただけます。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。

関連ドキュメント

このマニュアルとともに、次のマニュアルがOracle Database Applianceオンライン・ドキュメント・ライブラリで公開されています。次のURLで入手できます。

http://www.oracle.com/goto/oda/docs:

- 『Oracle Database Applianceセットアップ・ポスター』(Oracle Database Applianceの出荷時に添付されるフルサイズの印刷物)

- 『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』

- Oracle Database Applianceリリース・ノートfor Linux x86-64

- Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド

- 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

- Oracle Database Applianceシリーズ・セーフティおよびコンプライアンス・ガイド

- 『Oracle Database Applianceセキュリティ・ガイド』

- 『Oracle Database Applianceライセンス情報ユーザー・マニュアルfor Linux x86-64』

- 『Oracle Enterprise Manager Plug-in for Oracle Database Applianceユーザーズ・ガイド』

Oracle Databaseの使用の詳細は、次のドキュメントを参照してください。

- 『Oracle Database概要』

- 『Oracle Database管理者ガイド』

- 『Oracle Database SQL言語クイック・リファレンス』

- 『Oracle Database 2日でReal Application Clustersガイド』

- 『Oracle Real Application Clusters管理およびデプロイメント・ガイド』

- 『Oracle Clusterware管理およびデプロイメント・ガイド』

Oracle VM、Oracle Integrated Lights Out Managerなど、Oracle Database Applianceドキュメントで参照している他のOracle製品の詳細は、次のアドレスにあるOracleドキュメントのホームページを参照してください。

http://docs.oracle.com

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Database Applianceについて

Oracle Database Applianceを使用すると、デプロイと管理が簡単で仮想化をサポートするシステムで、Oracle Databaseを利用できます。

完全なソフトウェア、サーバー、ストレージおよびネットワークのパッケージにより、データベースのデプロイメント、メンテナンスおよびサポートと、アプリケーション・ワークロードを簡素化でき、時間と費用を節約できます。

トピック:

- Oracle Database Appliance Capacity-on-Demandライセンス
Capacity-on-Demand方式のソフトウェア・ライセンスを使用することにより、ワークロードに応じてOracle Database Applianceで必要な任意の数のプロセッサをデプロイできます。

- Oracle Database Applianceソフトウェア
Oracle Database Applianceに対してインストールされている、またはOracle Database ApplianceでダウンロードできるOracleソフトウェアを参照する場合に、このトピックを参照してください。

- Oracle Database Applianceのデプロイメントの概要
Oracle Database Applianceをデプロイするために完了する必要がある手順の順序を理解する場合に、この概要を参照してください。

Oracle Database Appliance Capacity-on-Demandライセンス

Capacity-on-Demand方式のソフトウェア・ライセンスを使用することにより、ワークロードに応じてOracle Database Applianceで必要な任意の数のプロセッサをデプロイできます。

Oracle Database ApplianceのCapacity-on-Demand機能を使用することにより、通常のハードウェアのアップグレードに伴う過度のコストや停止時間を発生させずに、増加するシステムの要求に合わせてプロセッサ・コアを増やし、スケールアップできます。

次の表に、Oracle Database Applianceベア・メタルおよび仮想化プラットフォームのデプロイメントのスケーリング容量をリストしています。ベア・メタルとOracle Database Appliance仮想化プラットフォームのどちらを使用するかは、企業の方針や、それぞれの実装によってもたらされるメリットに応じて決定されます。

表1-1 Oracle Database Applianceのスケーリング容量

Oracle Database Applianceプラットフォーム

プロセッサ・コアの最大数

プロセッサ・コアの最小数

X5-2

2

72

X4-2

2

48

X3-2

4

32

バージョン1

2

24

注意:

Oracle Database Appliance X3-2仮想化プラットフォームの場合、ODA_BASEドメイン専用にプロセッサ・コア(最小2個のプロセッサ・コアから最大32個のプロセッサ・コア)がライセンス保有されています。

Oracle Database Applianceソフトウェア

Oracle Database Applianceに対してインストールされている、またはOracle Database ApplianceでダウンロードできるOracleソフトウェアを参照する場合に、このトピックを参照してください。

Oracle Database Applianceコンポーネントには、次の表にリストされているソフトウェアを含めることができます。

注意:

リリースによって、表に示す1つ以上のアイテムが含まれていない場合があります。

表1-2 Oracle Database Applianceのソフトウェア

コンポーネント

コンポーネントの内容

コンポーネントの必須対象

インストールまたはダウンロード

Oracle Database Applianceオペレーティング・システム・イメージ

Oracle Appliance Mangerコマンドライン・インタフェース

Oracle Appliance Managerコンフィギュレータ(グラフィカル・ユーザー・インタフェース)

Oracle Linux

ハードウェア・ドライバ

すべてのデプロイメント

インストール

Oracle Database Appliance パッチ・セット・バンドル

Basic input/output system (BIOS)

ハードウェア・ドライバと管理パックおよび様々なコンポーネントのファームウェア・ドライバ

Oracle Appliance Manager

Oracle Linux

Oracle VM

Java Development Kit (JDK)

Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM)

Oracle Databaseパッチセット更新(PSU)

Oracle Auto Service Request (ASR)

Oracle Grid Infrastructure

Oracle Intelligent Platform Management Interface (IPMI)

Java Development Kit (JDK)

すべてのデプロイメント

ダウンロード

Oracle Database Appliance エンドユーザー・バンドル

Oracle Databaseクローン・バイナリ

Oracle Databaseテンプレート(Oracle Database Applianceデプロイ用としてカスタマイズ)

Oracle Grid Infrastructureクローン・バイナリ

ベア・メタル・デプロイメント

ダウンロード

ODA_BASEテンプレート

Oracle Databaseクローン・バイナリ

Oracle Databaseテンプレート(Oracle Database Applianceデプロイ用としてカスタマイズ)

Oracle Grid Infrastructureクローン・バイナリ

仮想化プラットフォームのデプロイメント

ダウンロード

インストールと示されているコンポーネントは、一般にOracle Database Applianceが配送されると利用可能になり、ダウンロードのコンポーネントは、自身でダウンロードしてデプロイできます。

Oracle Database Applianceデプロイメントの概要

Oracle Database Applianceをデプロイするために完了する必要がある手順の順序を理解する場合に、この概要を参照してください。

1. Oracle Database Applianceの準備。

a. Oracle Database ApplianceのサポートID (SI)をMy Oracle Supportに登録し、Oracleからソフトウェアおよびサポートを取得できるようにします。

b. 構成オプションを計画し、ネットワークおよび関連情報を収集します。

c. サーバー設置場所を準備します。

d. ドメイン・ネーム・システム(DNS)サーバーでネットワーク名およびアドレスを設定します。

Oracle Appliance Manager Configuratorを使用して、ネットワーク名およびアドレスの生成や、既存のネットワーク名およびアドレスの検証をします。スタンドアロンのコンフィギュレータはOracle Technology Networkからダウンロードできます。Oracle Database Applianceを配置する前に、ローカル・マシンに構成ファイルを作成できます。

注意:

このマニュアルにあるトピックを参照してこれらのタスクを実行してください。また、『Oracle Database Appliance Owner's Guide』を参照してください。スタンドアロンOracle Appliance Manager Configuratorは、次のサイトからダウンロードできます。

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-appliance/overview

2. Oracle Database Applianceのデプロイメントの準備。

a. サーバー設置場所のラックにOracle Database Applianceハードウェアを設置します。

b. 電源ケーブルおよび必要なケーブルをOracle Database Applianceに接続します。

c. 外部ファイルをロードするための初期ネットワーク構成を作成します。

注意:

このマニュアルにあるトピックを参照してこれらのタスクを実行してください。また、『Oracle Database Appliance Owner's Guide』を参照してください。

3. Oracle Database Applianceでのソフトウェアのインストールおよびデプロイ。

a. Oracle Database Applianceソフトウェア・パッケージをダウンロードしてOracle Database Applianceにコピーします。

b. Oracle Appliance Manager Configuratorを実行し、必要な情報を選択または入力します。

デプロイ中に、2つのノードのOracle Grid Infrastructureインストール(Oracle ClusterwareおよびOracle Automatic Storage Management)を構成します。Oracle Database Enterprise Edition、Oracle RAC、またはOracle RAC One Nodeも構成できます。初期デプロイメントの後は、データベースの追加、コア数の構成、インスタンス・ケージングの追加、または仮想ドメインの追加が可能になります。

注意:

これらのタスクを実行するには、このマニュアルにあるトピックを参照してください。

4. インストール後タスクの完了。

a. デプロイ後に適用するパッチをダウンロードします。

b. デフォルト・パスワードをリセットします。

注意:

これらのタスクを実行するには、このマニュアルにあるトピックを参照してください。

関連項目:

Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド

2 Oracle Database Applianceのインストールとデプロイメントの準備

これらのトピックは、Oracle Database Applianceが配置される前にセットアップ・タスクを実行するためのチェックリストとして使用します。

タスク:

- My Oracle SupportへのサポートIDの登録
ハードウェア・サポートID (SI)をMy Oracle Supportアカウント・プロファイルに追加します。

- Oracle Database Applianceの構成オプションの計画
Oracle Database Applianceをベア・メタルまたは仮想化プラットフォームのデプロイ構成を使用してデプロイできます。

- システム要件の情報収集
これらのチェックリストを使用して、Oracle Database Applianceをデプロイする前に、情報を収集します。

- Oracle Appliance Managerデプロイメント計画の作成
スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータを使用して、オフライン・デプロイメント計画を作成し、実際のデプロイメントの前にネットワーク設定を検証します。

My Oracle SupportへのサポートIDの登録

ハードウェア・サポートID (SI)をMy Oracle Supportアカウント・プロファイルに追加します。

ハードウェアSIは、Oracle Database Applianceの購入時に提供されます。新規ソフトウェア・ライセンスを取得する場合は、新規ソフトウェアSIも登録する必要があります。SIの登録プロセスは完了するまで最大24時間かかる場合があります。

注意:

登録したSIがない場合、Oracleからサポートを受けたりソフトウェアを入手することはできません。

Oracle Database Applianceの構成オプションの計画

Oracle Database Applianceをベア・メタルまたは仮想化プラットフォームのデプロイ構成を使用してデプロイできます。

ベア・メタル構成の場合、使用可能にするCPUコア数と、必要なデータベース構成オプションがある場合はそのオプションを決定する必要があります。Oracle Database Appliance仮想化プラットフォーム・インストールの場合、これらの項を確認して追加の構成オプションを検討します。

トピック:

- Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのオプションの選択
仮想化プラットフォームと、共有ディスクや仮想ローカル・エリア・ネットワークなどのオプションの要件を確認します。

- データベース構成オプションの選択
これらのトピックを使用して、計画済のOracle Database Applianceについて決定します。

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのオプションの選択

仮想化プラットフォームのオプションと、共有ディスクや仮想ローカル・エリア・ネットワークなどのオプションの要件を確認します。

仮想マシンを実装する前に、その実行方法と稼働場所を決定する必要があります。要件に基づいて、高可用性オプションの選択、CPUおよびネットワーク・アクセスについて競合する仮想マシン間の干渉を低減するオプションの選択が可能です。さらに、より多くのストレージ領域を提供するオプション、または仮想マシンの自動起動の有効化を可能にするオプションも選択できます。これらのオプションの一部には、Oracle Database Applianceサーバーに必要な構成以外で追加のネットワーク構成が必要です。

デフォルトのOracle Database Applianceには、各ノードに1つのローカル・リポジトリが含まれます。そのリポジトリの最大サイズは、Oracle Database Applianceハードウェアによって異なります。

- Oracle Database Appliance X5-2仮想化プラットフォーム: 350GB

- Oracle Database Appliance X4-2仮想化プラットフォーム: 350GB

- Oracle Database Appliance X3-2仮想化プラットフォーム: 350GB

- Oracle Database Applianceバージョン1: 250GB

デフォルト・リポジトリに仮想マシンを作成した場合、仮想マシンは配置されたノードでのみ稼働できます。仮想マシンは1つのノードでのみ稼働できるため、フェイルオーバー機能がありません。

共有マシン環境の柔軟性を最大限にするには、共有リポジトリを仮想ローカル・エリア・ネットワーク(VLAN)とともに使用します。共有リポジトリでは高可用性オプションが使用可能になり、ストレージ容量が増強され、ローカル・ストレージの使用が低減されます。VLANを使用すると、仮想マシンのネットワーク・トラフィックを分割できます。

共有ディスク上にホストされた共有リポジトリを使用すると、仮想マシンではOracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)ディスク・グループ、DATAおよびRECOの領域が使用されます。共有ディスクを使用する場合、仮想マシンを変換して次のようにできます。

- リポジトリを使用できる場合はいつでも自動的に始動する

- 優先ノードで実行する

- 優先ノードが使用できない場合は、他のノードを始動するか、他のノードにフェイルオーバーする

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのデプロイでは、同じネットワーク・インタフェース・カード(NIC)ポートで複数のVLANがサポートされます。各VLANは、基本的に、同じ物理接続上の他のVLANを使用して動作する独立した論理ネットワークです。

VLANを使用することで、必要な物理接続およびNICの数を最小にし、さらにトラフィックを同時に分離します。各VLANには、異なるVLAN IDが割り当てられます。ネットワーク・スイッチでは、VLAN IDを使用して、同じリンク上で動作する異なるVLAN間のトラフィックを分離します。VLANの構成後、VLANは個別の物理接続とまったく同様に機能します。

注意:

仮想LANは、使用する前に物理スイッチで構成する必要があります。

データベース構成オプションの選択

これらのトピックを使用して、計画済のOracle Database Appliance構成について決定します。

これらのトピックは、Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)、Oracle RAC One Nodeの正しいテンプレートを選択し、初期データベースを構成するためのテンプレートをサイズ設定するのに役立ちます。この情報は、ベア・メタルまたは仮想化プラットフォームのデプロイ中に初期データベースの構成を計画する場合に該当します。

システム構成チェックリストの完了に進む前に、決定や、データベース・テンプレートに必要な情報を記録します。

注意:

Oracle Database Configuration Assistant (DBCA)を使用してOracle Database Appliance上にデータベースを作成しないでください。Oracle Appliance Managerはデータベース構成用にのみ使用します。Oracle Appliance Managerを使用してOracle Databaseインスタンスをデプロイすると、Oracle Database Appliance上でこれらのデータベースが確実に正しく構成、最適化およびサポートされます。

トピック:

- Oracle Database Applianceのデータベース・デプロイメント・オプションの選択
デプロイ中に初期データベースの作成を計画している場合、これらのリストを使用してOracle Databaseデプロイメント・オプションを選択し、デプロイの準備をします。

- Oracle Database Applianceのデータベース・テンプレートの選択
Oracle Database Applianceソフトウェアには、Oracleのベスト・プラクティスが組み込まれた、様々なデータベースのクラス用に最適化された事前構成済のテンプレートが含まれています。

- 必要なコアの計算
計画済のOracle Databaseのテンプレートを選択したら、ワークロード・タイプを特定し、テンプレートをサポートするのに必要なCPUの合計数を決定します。

Oracle Database Applianceのデータベース・デプロイメント・オプションの選択

デプロイ中に初期データベースの作成を計画している場合、これらのリストを使用してOracle Databaseデプロイメント・オプションを選択し、デプロイの準備をします。

Oracle Appliance Managerでは、Oracle Database Applianceの内部にミラー化されたディスク上にOracle Databaseソフトウェアをインストールします。Oracle Appliance Managerコンフィギュレータの初期デプロイ中に、データベースの作成ができ、あるいはデータベース作成を先送りできます。

オプション:

- Enterprise Edition: 次の特性がある、Oracle Database 12cリリース1 Enterprise Edition (自動フェイルオーバーなし)

- シングル・インスタンスのOracle Database Enterprise Editionホーム

- Oracle Databaseソフトウェアは両方のノードへインストールされる

- Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) One Node: 次の特性がある、Oracle RAC One Node 12cリリース1

- Oracle RAC One Nodeに指定のOracle Database Applianceホーム・ノードがある

- 両方のサーバーにOracle RAC One Nodeソフトウェアがインストール済

- 自動フェイルオーバーが構成済

- Enterprise Editionライセンスが必要

- 各サーバーにOracle RAC One Nodeライセンスが必要
例外: 1つのサーバーをバックアップ・サーバーとして指定する場合、10日ルールに従ってライセンスなしでサーバーを使用可能。

注意:

10日ルールの詳細は、『Oracle Software Investment Guide』を参照してください。

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/sig-070616.pdf

- Oracle RAC: 次の特性がある、Oracle Real Application Clusters 12cリリース1

- Oracle RACホーム

- 両方のサーバーにOracle RACソフトウェアがインストール済

- Enterprise Editionライセンスが必要

- 各サーバーにOracle RACライセンスが必要(10日ルールに不適格)

Oracle Database Applianceのデータベース・テンプレートの選択

Oracle Database Applianceソフトウェアには、Oracleのベスト・プラクティスが組み込まれた、様々なデータベースのクラス用に最適化された事前構成済のテンプレートが含まれています。

Oracle Database Applianceモデルが異なると、利用可能なCPU数、メモリー容量、その他リソースが異なるため、テンプレートによってはモデルでサポートされない場合があります。

各Oracleデータベース・テンプレートには、様々なワークロード・プロファイルおよびパフォーマンス特性があります。

- メモリー要件(システム・グローバル領域(SGA)とプログラム・グローバル領域(PGA)のサイズから算出)

- 処理要件(プロセス数から算出)

- ロギング要件(ログ・バッファ・サイズおよびオンラインREDOログ・サイズに基づく)

1. Oracle Databaseのサイズの詳細は、『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』の付録B(Oracle Database Applianceのデータベースのサイズ設定)にあるガイドラインを参照してください

2. 次の表を使用して、使用するテンプレートがOracle Database Applianceハードウェア・モデルで使用可能かどうかを判断します。

表2-1 データベース・テンプレートの名前および可用性

テンプレート名

V1

X3-2

X4-2

X5-2

Odb-01

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能

Odb-01

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能

Odb-02

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能

Odb-04

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能

Odb-06

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能

Odb-12

使用可能

使用可能

使用可能

使用可能

Odb-16

使用不可

使用可能

使用可能

使用可能

Odb-24

使用不可

使用不可

使用可能

使用可能

Odb-32

使用不可

使用不可

使用不可

使用可能

Odb-36

使用不可

使用不可

使用不可

使用可能

注意:

Oracle Database Applianceテンプレートを使用することをお薦めします。これらのテンプレートはベスト・プラクティスを実装しており、特にOracle Database Appliance用に構成されています。

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームにデプロイする予定のOracle Databaseが1つのみの場合は、そのOracle Databaseに選択するテンプレートと同じ名前を持つODA_BASEのテンプレートを使用することをお薦めします。

ODA_BASEテンプレートと同じサイズ分類のデータベース・テンプレートを選択する必要はありません。たとえば、小サイズのODA_BASEテンプレートを使用して2つの極小サイズ・データベースをホストできます。また、大サイズのODA_BASEテンプレートを使用すると、1つの大サイズ・データベースと1つの小サイズ・データベースをホストしたり、1つの中サイズ・データベース、1つの小サイズ・データベースおよび2つの極小サイズ・データベースをホストしたりできます。

注意:

選択したデータベース・テンプレートの合計要件がODA_BASEテンプレートの容量を超えないよう注意してください。ODA_BASEのサイズは、初期デプロイメントの完了後に調整できるため、ODA_BASEを拡張して、ODA_BASEで扱うデータベースを増やすことができます。

関連項目:

『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』

必要なコアの計算

計画済のOracle Databaseのテンプレートを選択したら、ワークロード・タイプを特定し、テンプレートをサポートするのに必要なCPUの合計数を決定します。

Oracle Database Applianceテンプレートは、Oracle Databaseワークロードの特定のタイプに合わせて構成およびチューニングされています。

- 汎用テンプレート

- オンライン分析トランザクション・テンプレート(OLTP)

- 意思決定支援サービス・テンプレート(DSS)

- メモリー内データベース・テンプレート

これらのテンプレートは、特定のコア数で動作するよう設計されています。ケージングによって、各データベースのワークロードは、テンプレートで割り当てられたコアのセットに制限されます(これによって、複数のデータベースを同時に、パフォーマンスを低下させることなく、Oracle Database Applianceの容量まで、実行できるようになります)。計画的成長に備えるために、現在のニーズよりも大きなデータベース・テンプレート・サイズを選択できます。テンプレート・サイズは後になって、システム・グローバル領域(SGA)とプログラム・グローバル領域(PGA)のサイズやコア数を調節することにより調整できます。

計画済の使用方法のためのテンプレートを選択するには、『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』の付録B「Oracle Database Applianceのデータベースのサイズ設定」を参照してください。

関連項目:

『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』

システム要件の情報収集

これらのチェックリストを使用して、Oracle Database Applianceをデプロイする前に情報を収集します。

トピック:

- デプロイメント前に必要な情報のリスト
Oracle Database Applianceをデプロイするための準備に必要なストレージとネットワークの情報を収集します。

- システム詳細のチェックリスト
チェックリストを使用して、Oracle Database Appliance用に取得する必要があるシステム情報を収集します。システムの値を記録します。

- カスタム・ノードのネットワーク・アドレス構成のチェックリスト
このトピックのチェックリストを使用して、Oracle Database Applianceに必要なIPアドレスを特定します。

デプロイメント前に必要な情報のリスト

Oracle Database Applianceをデプロイするための準備に必要なストレージとネットワークの情報を収集します。

rootパスワードのセキュリティ要件を確認し、ストレージ要件およびネットワーク管理要件を判別し、Oracle Database Applianceハードウェアの配置前に必要な構成をすべて実行します。

セキュリティ要件

- Oracle Database Applianceには、どのルート・パスワードを使用する必要がありますか。ルート・パスワードは、ご使用のシステムのセキュリティ要件に従う必要があります。

- 一般的なシステム・セキュリティにおいて、セキュアなオペレーティング・システムは重要な基盤です。ご使用のオペレーティング・システムのデプロイメントが、一般的なセキュリティ・プラクティスに準拠していることを確認します。

ストレージ管理要件

ストレージ管理は、Oracle Database Applianceに統合されています。追加のストレージ構成は必要ありません。

Oracle Database Applianceには、操作ファイル(オペレーティング・システム、Oracle Grid Infrastructureホーム、Oracle Databaseホーム、ツール)、ユーザー・データ(データベース・ファイル)およびログ・ファイル(データベースREDOログ)用に統合されたストレージが含まれています。操作ファイルは、各サーバー内のミラー化された内部システム・ディスクに格納されています。

データ・ファイルおよびデータベースREDOログ・ファイルは、共有ディスクに格納されます。

- Oracle Database Appliance X5-2、Oracle Database Appliance X4-2およびOracle Database Appliance X3-2では、データ・ファイルはストレージ・シェルフおよびオプションのストレージ拡張シェルフに格納されます。データベースREDOログ・ファイルは、ストレージ・シェルフの半導体ドライブ(SSD)およびオプションのストレージ拡張シェルフに格納されます。

- Oracle Database Applianceバージョン1では、データ・ファイルは共有ストレージ・ベイに格納され、データベースREDOログ・ファイルは共有ストレージ・ベイの半導体ドライブ(SSD)に格納されます。ストレージ拡張シェルフを追加するオプションはありません。

Oracle Database Appliance X5-2には、追加のデータベース・キャッシュにACFSを使用するASMディスク・グループとして構成される、4つの400 GB SSDが含まれます。また、Oracle Database Appliance X5-2では、データベースREDOログの他属性キャッシュのために200 GB SSDが4つ使用されます。

注意:

Oracle Database Appliance X4-2には900 GBの共有ディスクが同梱されており、Oracle Database Appliance X5-2には4 TBの共有ディスクが同梱されています。ディスク・ハードウェアの容量は1 KB = 1,000バイトという式を使用して計算されますが、ソフトウェアの記憶域要件は1 KB = 1,024バイトに基づいています。この24バイトの差により、定格容量900 GBのディスクには使用できるソフトウェア記憶域が実際には約838 GBしかなく、4 TBのディスクには実際には3.725 TBしかないことになります。

ネットワーク管理要件

ネットワークの構成に指定する名前とアドレスがドメイン・ネーム・システム(DNS)サーバーで構成されていることを確認してください。パッチ・セット1以降を使用すると、DNSサーバーが使用不可能であっても、指定したアドレスは、IPの名前およびアドレスの解決を提供するために/etc/hostsファイルで構成されます。

Oracle Database Appliance X5-2またはOracle Database Appliance X4-2をデプロイする場合、オプションで、銅線パブリック・ネットワークまたはファイバー・パブリック・ネットワークに接続できます。また、Oracle Database Appliance X5-2でファイバー・ネットワークに接続するには、InfiniBandカードを10 GbE SFP+ファイバー・カードに置き換える必要があります。ネットワーク計画が正しいタイプのパブリック・ネットワークに基づいていることを確認します。

単一クライアント・アクセス名(SCAN)を使用できるようにするため、DNSサーバーを使用して解決することをお薦めします。クラスタにアクセスするための単一名を保持することで、クライアントではEZConnectクライアントとシンプルなJDBC thin URLを使用して、クラスタ内のアクティブ・サーバーに関係なく、クラスタで実行中のあらゆるOracle Databaseにアクセスできます。SCANにより、これらのデータベースへのクライアント接続のロード・バランシングおよびフェイルオーバーが実現します。SCANは、クラスタ内のOracle Databaseのクラスタ別名として機能します。

DNSサーバーを使用せずにデプロイする場合、DNSサーバーおよびSCANを後で追加できます。SCANを追加する場合、それらのSCANの追加VIPアドレスを指定する必要があります。

正しく構成されたOracle Database Applianceには、ノードに対して同じサブネット上に少なくとも6つのパブリック・アドレスが必要です。

- 各ノードのパブリックIP名およびアドレス

- 各ノードの仮想IP名およびアドレス

- クラスタのSCANに解決される2つのアドレス。

すべての名前は、英数字とハイフン("-")は使用できるがアンダースコア("_")は使用できないという、RFC 952標準に準拠している必要があります。

各ノードにパブリック・インタフェース用のIPアドレスを指定します。このインタフェースは、Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのbond0またはEth1 (Eth2とEth3のボンド)で、ノードのホストIPアドレスに使用されます。

カスタム・インストールを選択した場合、次のうち必要なオプションのインタフェースに名前およびアドレスを指定できます。

- bond1 (イーサネット・ボンド):すべてのOracle Database Applianceプラットフォームに適用されます。

- bond2 (イーサネット・ボンド):Oracle Database Applianceバージョン1にのみ適用されます。

- xbond0 (バックアップなどの大容量転送用):Oracle Database Applianceバージョン1にのみ適用されます。

bond1およびbond2を、管理、バックアップ、障害時リカバリまたはネットワーク・インタフェースを必要とするその他のオプションに使用します。Oracle Database Applianceのネットワーク接続を構成する際はネットマスクとゲートウェイの両方が必要なので、各インタフェースにこれらを指定する準備をします。

さらに、次の質問に対する答えも決めておきます。

- 各サーバーのローカル・システム時間が同期されるように、各サーバーにネットワーク・タイム・プロトコル(NTP)サービスが構成されていますか。
NTPサーバーがあり、NTPを使用してOracle Database Applianceノード間の時刻を同期化する場合、サーバーのアドレスを指定する準備をしてください。NTPサーバーにアドレスを指定していない場合、Oracle Grid Infrastructureソフトウェアが、クラスタ時刻同期化サービス(CTSS)を使用して、ノード間の時刻の同期化を構成します。

- Oracle Database Applianceの単一障害点を回避するため、パブリックIPアドレス・ケーブルを冗長化されたスイッチに接続していますか。高可用性を実現するために、冗長化されたスイッチを使用することをお薦めします。

ネットワーク管理者に対するIPアドレスに関する質問

Oracle Database Applianceに関して構成するIPアドレスが次の3つの条件を満たすことをネットワーク管理者に確認します。

1. 静的なIPアドレス。

2. 他のすべてのIPアドレス、仮想IP (VIP)アドレス(Oracle Real Application Clusters通信で使用)およびSCANアドレスと同じサブネットにある。

3. これには次の機能が含まれます。

- 1つのパブリックIPアドレス(インストール前に各ノードのDNSサーバー上に構成され、そのノードに対して解決可能)。

- 各ノードのVIPアドレス(DNSサーバー上に構成されるが、現在は使用されていない)。

- 次の特性がある、Oracle Database ApplianceのSCAN:

- SCANとして指定された名前に2つのIPアドレスが関連付けられ、両方のアドレスがランダムな順序でDNSサーバーによってリクエスタに返されるように、インストール前にDNSサーバー上で構成されている

- インストール前にDNSサーバー上に構成され、現在は使用されていないアドレスに解決される

- 数字以外で始まる名前が使用されている

注意:

プライベート・ネットワークのIPアドレスおよびサブネットは変更しないでください。

注意:

SCANをNetwork Information Service (NIS)で構成することはできません。

追加情報

InfiniBandカードを10 GbE SFP+ファイバー・カードに置き換える方法の詳細は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。SCANに関する包括的概要は、Oracle Technology Networkのテクニカル・ペーパー、『Oracle Single Client Access Name (SCAN)』、および『Oracle Grid Infrastructure Installation Guide for Linux』を参照してください。

関連項目:

Oracle Database Applianceリリース・ノートfor Linux x86-64

http://www.oracle.com/technetwork/database/clustering/overview/scan-129069.pdf

『Oracle Grid Infrastructure Installation Guide for Linux』

システム詳細のチェックリスト

チェックリストを使用して、Oracle Database Applianceの入手のために必要なシステム情報を収集します。システムの値を記録します。

表2-2 Oracle Database Applianceのシステム構成情報のチェックリスト

システム情報

説明

Oracle Database Applianceシステムの名前

Oracle Database Applianceで実行しているクラスタの名前を指定します。この名前は、Oracle Database Applianceネットワーク・アドレスのデフォルトのルート・ワードとしても使用されます。この名前は、RFC 952標準に記載されているホスト名の仕様に準拠している必要があります。たとえばこの名前は、英数字の名前である必要があり、数字で始めることはできません。

選択する名前は、次に示す各要素に割り当てられる名前の最初の部分のデフォルトになります。デフォルト(生成された名前)は変更可能です。

- ノード1とノード2のOracle ILOMホスト名(それぞれsystemname1-ilomおよびsystemname2-ilom)

- SCANホスト名(systemname-scan)

- ノード0およびノード1のパブリックIPアドレス(それぞれsystemname1およびsystemname2)

- ノード0およびノード1の仮想IPアドレス(それぞれsystemname1-vipおよびsystemname2-vip)

構成タイプ

標準。デフォルト値が最も多く使用される構成です。

カスタム(オラクル社推奨)。この構成では次のいずれかまたはすべてについてデフォルト値を上書きできます。

- データベース・ブロック・サイズ、言語、地域、バックアップ・ファイルの場所、またはDATAおよびRECOディスク・グループのディスク冗長性レベル

- Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM)サーバー

- Oracle Auto Service Request (Oracle ASR)構成

- Oracle Cloud File Systemのマウント・ポイントとファイル・システムのサイズ

- ネットワーク・タイム・プロトコル(NTP)サービス・サーバー

モード

ベア・メタルまたは仮想化プラットフォーム

領域

Oracle Database Applianceシステムを操作する予定のリージョンを選択します。

タイムゾーン

Oracle Database Applianceシステムを操作する予定のタイム・ゾーンを選択します。

初期データベースの詳細(デプロイメント時に作成した場合)

- データベース名

- 標準またはコンテナ・データベース

- クラス(データベース・テンプレート)

- データベース言語

- データベース・デプロイメント(Oracle Enterprise Edition単一インスタンス、Oracle RAC One Node、Oracle RAC)

- (コンテナ・データベースのみ)データ・ファイル・サイズ(GB)

rootのパスワード

システムのrootパスワードを指定するよう求められます。指定したrootパスワードが、一般的なセキュリティ・プラクティスに準拠していることを確認します。

注意:

13文字を超えるホスト名は使用しないでください。ホスト名にはすべて小文字を使用することをお薦めします。名前はシステム名から生成されます。たとえば、システム名にmysystemを使用する場合、生成されるホスト名はmysystem0およびmysystem1となります。生成されるホスト仮想IP名はmysystem0-vipおよびmysystem1-vip、さらにILOM名はmysystem0-ilomおよびmysystem1-ilomのようになります。

カスタム・ノードのネットワーク・アドレス構成のチェックリスト

このトピックのチェックリストを使用して、Oracle Database Applianceに必要なIPアドレスを特定します。

デフォルトで、ネットワーク・インタフェースの名前は、インストール中に指定したOracle Database Applianceのシステム名から導出されます。またOracle Appliance Managerコンフィギュレータを使用すると、パブリックIPアドレスのアドレスは、ノード0用のパブリックIPアドレスに指定したアドレスから順に自動的に割り当てられます。生成される他のIPアドレスは、順に、ノード1のパブリック・アドレス、ノード0の仮想IPアドレス、ノード1の仮想IPアドレスおよびSCANアドレスです。

デフォルト値をそのまま使用するか、またはシステム管理者が指定するアドレスを使用してカスタム構成を行うことができます。「同じサブネット」列に「はい」がリストされているすべてのアドレスが、相互に同じサブネット上にあることを確認します。

表2-3 Oracle Database Applianceベア・メタル・デプロイメントの最小IPアドレス要件

IPの種類

最小IPアドレス・カウント

IPアドレスのデフォルト値

自分で指定する値

同じサブネット

ホスト・パブリック・アドレス

2

デフォルトなし

デフォルトなし

はい

ホスト・プライベート・アドレス

4

192.168.16.24

192.168.16.25

192.168.17.24[1]

192.168.17.25[2]

該当しない: プライベート・アドレスはデプロイメント中に定義されるため、変更しないでください。

はい

Oracle RAC VIP

2

デフォルトなし

デフォルトなし

はい

単一クライアント・アクセス名(SCAN)

2

デフォルトなし

デフォルトなし

はい

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)

2

デフォルトなし

デフォルトなし

いいえ

ユーザー仮想マシン

適用外

デフォルトなし

デフォルトなし

いいえ

表2-4 Oracle Database Appliance仮想化プラットフォーム・デプロイメントの最小IPアドレス要件

IPの種類

最小IPアドレス・カウント

IPアドレスのデフォルト値

自分で指定する値

同じサブネット

ホスト・パブリック・アドレス

2 (ODA_BASE用)

2 (Dom0の場合)

(合計4)

192.168.16.24

192.168.16.25

192.168.17.24[3]

192.168.17.25[4]

デフォルトなし

はい

ホスト・プライベート・アドレス

2

192.168.16.24 (Dom0の場合)

192.168.16.25 (Dom0の場合)

192.168.16.27 (ODA_BASE)

192.168.16.28 (ODA_BASE)

該当しない: プライベート・アドレスはデプロイメント中に定義されるため、変更しないでください。

はい

Oracle RAC VIP

2

デフォルトなし

デフォルトなし

はい

単一クライアント・アクセス名(SCAN)

2

デフォルトなし

デフォルトなし

はい

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)

2

デフォルトなし

デフォルトなし

いいえ

ユーザー仮想マシン

各仮想マシンに対して1つ以上

デフォルトなし

デフォルトなし

いいえ

Oracle Appliance Managerデプロイメント計画の作成

スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータを使用して、オフライン・デプロイメント計画を作成し、実際のデプロイメントの前にネットワーク設定を検証します。

デプロイする際にシステムを構成する場合は、Oracle Database Applianceの基本ソフトウェアに含まれるオンライン・コンフィギュレータを待機し、これを使用します。アプライアンスを配置する前にコンフィギュレータを使用して構成ファイルを作成する場合は、これらのトピックを参照してください。

トピック:

- スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータについて
Oracle Database Applianceの構成ファイルを作成するために、スタンドアロンOracle Database Appliance Managerコンフィギュレータをダウンロードするかどうかを決定します。

- スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータの実行
Oracle Database Applianceの構成ファイルを作成するために、スタンドアロン・コンフィギュレータをダウンロードして実行します。

スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータについて

Oracle Database Applianceの構成ファイルを作成するために、スタンドアロンOracle Database Appliance Managerコンフィギュレータをダウンロードするかどうかを決定します。

スタンドアロンのOracle Appliance Managerコンフィギュレータは、デプロイ・プランを生成したり実際のデプロイ前にネットワーク設定を検証できるJavaベースのツールです。

デプロイメント前にこのツールを使用するには、ローカル・クライアント・システムにコンフィギュレータをダウンロードして実行します。ローカル・クライアントはLinux、UNIX、MAC、またはWindowsシステムです。

オフライン・コンフィギュレータ・セッションが終了すると、デプロイ・プランを構成ファイルに保存できます。Oracle Database Applianceのデプロイの準備ができたら、この構成ファイルをアプライアンスにコピーし、オンラインのOracle Appliance Managerコンフィギュレータを実行して、保存済のプランをインポートおよびデプロイします。また、ファイルのコンテンツを印刷し、この印刷をチェックリストとして使用して外部ネットワーク構成を設定できます。

構成ファイルを保存する前に、ネットワーク設定をテストすることをお薦めします。ネットワーク設定をテストするには、コンフィギュレータを実行するクライアントが、Oracle Database Applianceに使用するのと同じネットワークに接続されている必要があります。

スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータの実行

Oracle Database Applianceの構成ファイルを作成するために、スタンドアロン・コンフィギュレータをダウンロードして実行します。

Oracle Database Applianceソフトウェアのバージョンに対応するスタンドアロンOracle Appliance Managerコンフィギュレータを入手するには、www.oracle.comの次のURLからダウンロードします。

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-appliance/overview/index.html

すべてのバージョンのコンフィギュレータは、「Overview」ページで「Oracle Database Appliance Manager Configurator」リンクをクリックして入手できます。

コンフィギュレータをクライアントにダウンロードしてから、次の手順で実行します。

1. Windowsクライアント上でコマンドconfig.bat、またはLinux/UNIXクライアント上でコマンド./config.shを使用して、コンフィギュレータを起動します。

Oracle Appliance Managerの「Welcome」ページが表示されます。

2. 「Next」をクリックします。

3. 「Configuration Type」ページで、構成タイプ、環境およびハードウェア・モデルについてオプションを選択します。ロードして編集する既存の構成ファイルがある場合は、「Browse」をクリックして、クライアント上でファイルを探します。

通常の構成を選択することをお薦めします。SAPアプリケーションをデプロイする場合は、「SAP Application」を選択します。「Custom」オプションは、次の1つ以上の項目について、追加または代替のネットワーク・インタフェースを構成するかデフォルト値を上書きする場合に選択します。

- データベース・ブロック・サイズ、言語、地域、バックアップ・ファイルの場所、またはDATAおよびRECOディスク・グループのディスク冗長性レベル

- Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM)サーバー

- Oracle Auto Service Request (Oracle ASR)構成

- Oracle Cloud File Systemのマウント・ポイントとファイル・システムのサイズ

- ネットワーク・タイム・プロトコル・サービス・サーバー

「Typical」または「Custom」オプションを選択する前に、ご使用のバージョンのOracle Database Applianceソフトウェアのデフォルト値を確認するには、「Custom」オプションを使用してコンフィギュレータを実行します。

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームをインストールしようとしている場合は、「Virtualized Platform」をクリックします。その他の場合は、環境オプションのデフォルトである「Bare Metal」のままにしておいてください。X3-2、X4-2またはX5-2ハードウェアでインストールしている場合は、ハードウェア・オプションとして「ODA-X3-2」、「ODA-X4-2」または「ODA-X5-2」をそれぞれ選択するか、デフォルト値「ODA V1」のままにします。

InfiniBandを2つのOracle Database Applianceサーバーのインターコネクトとして使用する場合は、「InfiniBand」チェック・ボックスを選択します。このオプションは、Oracle Database Appliance X5-2システムでのみ使用できます。

初回実行時はロードする構成ファイルがないため、 「Browse」オプションは役に立ちません。

この例では、「Typical」、「Virtualized Platform」および「ODA-X5-2」の各オプションが選択されています。

注意:

「SAP Application」のオプションは、ベア・メタル・オプションでのみ有効です。

選択後に、「Next」をクリックします。

4. 「System Information」ページで、システム名を指定し、リージョンおよびタイム・ゾーンのリストから正しい値を選択します。

「New Root Password」および「New Root Password (confirm)」フィールドに、rootユーザーの新しいパスワードを入力します。このパスワードは構成ファイルで暗号化され、デプロイメント時にパスワードをリセットするために一時的に暗号化解除されます。

5. 「Next」をクリックします。

6. 「Network Information」ページに、ドメイン名、DNSサーバー・アドレス、2つのノードのパブリック・アドレスとVIPアドレス、SCAN名とアドレス、ネットマスク・アドレスおよびゲートウェイ・アドレスを指定します。

このページにデータを入力するとき、一部のフィールドには、先に入力した値から導出された値が自動的に挿入されます。たとえば、ノード0のパブリックIPアドレスに指定したアドレスが192.0.2.18の場合、デフォルトのノード・アドレスは次のように生成されます。

- ノード0のパブリックIPアドレス: 192.0.2.18

- ノード1のパブリックIPアドレス: 192.0.2.19

- ノード0の仮想IP (VIP)アドレス: 192.0.2.20

- ノード1の仮想IP (VIP)アドレス: 192.0.2.21

- SCANアドレス(SCAN VIP名に解決される2つのアドレス): 192.0.2.22、192.0.2.23

関連項目

非標準のパブリックIPアドレスの要件に関する情報は「カスタム・ノードのネットワーク・アドレス構成のチェックリスト」を参照

7. 「Next」をクリックします。

8. 「Database Information」ページで、初期データベースを作成するかどうかを選択します。データベースを作成するようにチェックボックスを選択すると、データベースの詳細を指定できます。そのような詳細には、データベース名(必須)と次のオプションがあり、使用可能なリストの値を選択します。

- Is Container Database デフォルトはfalseです。デフォルト値のままにしておくと、コンフィギュレータはコンテナなしのデータベースを構成します

- Database Type デフォルト・タイプはOLTPです。「DSS」または「In-Memory」を選択することもできます。

- Database Class デプロイするデータベース・クラスを選択します。Oracle Database Applianceのすべてのモデルですべてのオプションを使用できるわけではありません。デフォルト・クラスはodb-06です。

関連項目

適切なテンプレートの選択に役立つガイドラインは「Oracle Database Applianceのデータベース・テンプレートの選択」

- Database Language デフォルトの言語はAMERICANです。

- Database Deployment 次のいずれかを選択します(デフォルトはRAC)。

- Oracle RAC

- Oracle RAC One Node

- Oracle Database Enterprise Edition (Oracle RACなし)

- Data File Size (GB) コンテナ・データベースを作成するように指定する場合は、このページの最後のフィールドでデータベースのデータ・ファイル・サイズを指定します。(このフィールドは、「Is Container Database」にTrueが選択されている場合を除き、入力できません。)初期データベースを作成しない場合は、「Create Initial Database」のチェック・ボックスを選択しないでください。

- Data Files on Flash Storage データベース全体をフラッシュ・ストレージ(400 GB SSD)に保存する場合はtrueを選択し、それ以外の場合はfalseのままにします。このオプションは、Oracle Database Appliance X5-2システムでのみ使用できます。

「Next」をクリックします。

9. 「Network Validation」ページで、ネットワーク設定を検証して、検証出力をファイルに保存するか、または、「Skip Network Validations」チェック・ボックスを選択して検証ステップを省きます。

構成ファイルを使用してアプライアンスを構成する前にネットワークを検証することをお薦めします。ただし、アプライアンス用に構成されたネットワーク・サブネットに属するサーバーでOracle Appliance Manager Configuratorを実行する必要があります。これを実行しなかった場合、必要な構成を完了したかどうかにかかわらず、検証は失敗します。

ネットワーク検証が失敗した場合、構成を続行するには、「Skip Network Validations」を選択してから、「Next」を選択します。結果を確認した後、続行する準備ができたら、「Next」をクリックします。検証が失敗した場合は、これらの結果をネットワーク管理者とともに確認するために検証出力を保存します。入力した構成情報を保存し、ネットワーク・アドレスを後で修正するには、「Skip Network Validations」を選択して「Next」をクリックし、次のページに進みます。

10. 「Summary」ページで、選択した構成オプションを確認します。「Save」をクリックして構成ファイルを保存するか、「Back」をクリックして選択内容を変更します。

構成ファイルのコンテンツを印刷し、この印刷を使用してデプロイ・プランのために構成エントリを確認できます。コンフィギュレータを再度実行する場合、構成ファイルを後でロードすることもできます。

Oracle Database Applianceでコンフィギュレータを実行しているとき、初期ネットワークを構成してエンドユーザー・バンドルをインストールするかODA_BASEをデプロイする準備ステップを完了したら、「Install」をクリックして、構成をデプロイできます。デプロイを完了する準備が整っていない場合は、まず「Save」,をクリックし、次に「Finish」をクリックします。構成ファイルの名前および場所をメモします。この構成ファイルをデプロイメント用にOracle Database Applianceにコピーできます。デプロイメント前に訂正する必要がある場合、スタンドアロンOracle Appliance Manager Configuratorを再実行し、構成ファイルをロードし、変更を加えてから、ファイルを再度保存します。

関連項目:

Oracle Database ApplianceでのOracleソフトウェアのデプロイ

[1]
InfiniBandを使用する場合、このIPアドレスはOracle Database Appliance X5-2では使用されません

[2]
InfiniBandを使用する場合、このIPアドレスはOracle Database Appliance X5-2では使用されません

[3]
InfiniBandを使用する場合、このIPアドレスはOracle Database Appliance X5-2では使用されません

[4]
InfiniBandを使用する場合、このIPアドレスはOracle Database Appliance X5-2では使用されません

3 Oracle Database Applianceのデプロイメントの準備

この章では、Oracle Database Applianceをデプロイする前に実行する必要のあるタスクについて説明します。

トピック:

- Oracle Database Applianceへのケーブルの取付け
これらのトピックは、インターコネクト・ケーブルを取り付ける場合に使用します。Oracle Database Applianceバージョン1を使用している場合、インターコネクト配線はすでに完了しています。

- Oracle Database Applianceへのストレージ拡張シェルフの接続
これらのトピックは、Oracle Database Applianceのストレージ拡張シェルフの取付けおよび配線を行う場合に確認します。Oracle Database Applianceバージョン1を使用している場合、シェルフを取り付けることはできません。

- 周辺機器の取付け
Oracle Database Applianceに対して直接アクセスし、モニター、キーボード、マウスをローカル接続して使用する場合、このタスクを実行します。

- Oracle Database Applianceの初回起動
この手順は、新しく設置されたOracle Database Applianceを起動するとき、アプライアンスの電源を一度落としてから起動するとき、またはストレージ拡張シェルフのような新しいハードウェアを追加する必要があるときに実行します。

- Oracle Integrated Lights Out Managerの構成
Oracle ILOM (ILOM)によってOracle Database Applianceの再起動およびトラブルシューティングの代替方法が提供されます。

- 初期ネットワーク接続の構成
デプロイメント中にネットワーク情報を構成するには、一時的にネットワーク構成フレームワークを構成します。

- Oracle Appliance Managerソフトウェアのバージョンの確認
Oracle Database Applianceのデプロイ前に、インストール済のOracle Appliance Managerソフトウェアのバージョンを最新のものにしておく必要があります。

Oracle Database Applianceへの提供されるケーブルの取付け

これらのトピックは、インターコネクト・ケーブルを取り付ける場合に使用します。Oracle Database Applianceバージョン1を使用している場合、インターコネクト配線はすでに完了しています。

これらのトピックは、単一ストレージ・シェルフのOracle Database Applianceモデルにケーブルを取り付けるのに役立ちます。

関連項目

提供されるケーブル管理アームとの配線の詳細は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください

トピック:

- Oracle Database Appliance X5-2へのケーブルの取付け
このトピックにある図を使用して、単一のストレージ・シェルフにあるOracle Database ApplianceモデルX5-2のポート間でのケーブル接続について理解します。

- Oracle Database Appliance X4-2およびX3-2へのケーブルの取付け
このトピックにある図を使用して、Oracle Database ApplianceモデルX4-2またはX3-2のポート間でのケーブル接続について理解します。

- ファイバー・パブリック・ネットワークに接続するためのOracle Database Applianceの配線(オプション)
X5-2、X4-2、およびX3-2アプライアンスを構成して、パブリック・ネットワークにファイバー接続を使用できます。

Oracle Database Appliance X5-2へのケーブルの取付け

このトピックにある図を使用して、単一のストレージ・シェルフにあるOracle Database ApplianceモデルX5-2のポート間でのケーブル接続について理解します。

図3-1 Oracle Database Appliance X5-2の単一ストレージ・シェルフのインターコネクトとケーブル

表3-1 単一ストレージ・シェルフのOracle Database Appliance X5-2の配線用注釈の説明

注釈番号

説明

1

緑色のInfiniBandケーブル(Oracle Database Appliance X5-2)

- 始点: ノード0、PCIeスロット1、PORT2

- 終点: ノード1、PCIeスロット1、PORT2

2

黄色のInfiniBandケーブル(Oracle Database Appliance X5-2)

- 始点: ノード0、PCIeスロット1、PORT1

- 終点: ノード1、PCIeスロット1、PORT1

3

ダークブルーのSASケーブル:

- 始点: ノード0、PCIeスロット2、SAS0

- 終点: ストレージ・シェルフ、上部I/Oポート0

4

ライトブルーのSASケーブル:

- 始点: ノード0、PCIeスロット3、SAS1

- 終点: ストレージ・シェルフ、下部I/Oポート0

5

ダークレッドのSASケーブル:

- 始点: ノード1、PCIeスロット2、SAS1

- 終点: ストレージ・シェルフ、上部I/Oポート1

6

ライトレッドのSASケーブル:

- 始点: ノード1、PCIeスロット3、SAS0

- 終点: ストレージ・シェルフ、下部I/Oポート1

注意:

各ノードの背面パネルには、3つのPCIeジェネレーション3ターミナル・スロットがあり、各スロットには2つのソケットがあります。PCIeスロットにはX PCIe3というラベルが付いています。XはPCIeスロット番号です。

Oracle Database ApplianceモデルX4-2およびX3-2へのケーブルの取付け

このトピックにある図を使用して、Oracle Database ApplianceモデルX4-2またはX3-2のポート間でのケーブル接続について理解します。

次の図は、単一のストレージ・シェルフにあるOracle Database ApplianceモデルX4-2およびモデルX3-2のポート間でのケーブル接続を示しています。

図3-2 Oracle Database Appliance X4-2およびX3-2の単一ストレージ・シェルフのインターコネクトとケーブル

表3-2 単一ストレージ・シェルフのOracle Database Appliance X4-2またはX3-2の配線用注釈の説明

注釈番号

説明

1

緑色のCat 6ケーブル(Oracle Database Appliance X3-2)または緑色のラベル付きのtwinaxケーブル(Oracle Database Appliance X4-2):

- 始点: ノード0、PCIeスロット1、NET0

- 終点: ノード1、PCIeスロット1、NET0

2

黄色のCat 6ケーブル(Oracle Database Appliance X3-2)または黄色のラベル付きのtwinaxケーブル(Oracle Database Appliance X4-2)

- 始点: ノード0、PCIeスロット1、NET1

- 終点: ノード1、PCIeスロット1、NET1

3

ダークブルーのSASケーブル:

- 始点: ノード0、PCIeスロット2、SAS0

- 終点: ストレージ・シェルフ、上部I/Oポート0

4

ライトブルーのSASケーブル:

- 始点: ノード0、PCIeスロット3、SAS1

- 終点: ストレージ・シェルフ、下部I/Oポート0

5

ダークレッドのSASケーブル:

- 始点: ノード1、PCIeスロット2、SAS1

- 終点: ストレージ・シェルフ、上部I/Oポート1

6

ライトレッドのSASケーブル:

- 始点: ノード1、PCIeスロット3、SAS0

- 終点: ストレージ・シェルフ、下部I/Oポート1

注意:

システム配線時、「SERVICE ONLY」とラベル付けされたI/Oモジュールのイーサネット・ポートに、ケーブルを接続しないでください。これらのポートは、サービス・エンジニアのみが使用します。Oracle Appliance Managerを使用してOracle Database Applianceストレージを管理する必要があります。

注意:

各ノードの背面パネルには、3つのPCIeジェネレーション3ターミナル・スロットがあり、各スロットには2つのソケットがあります。PCIeスロットにはX PCIe3というラベルが付いています。XはPCIeスロット番号です。

ファイバー・パブリック・ネットワークに接続するためのOracle Database Applianceの配線(オプション)

X5-2、X4-2、およびX3-2アプライアンスを構成して、パブリック・ネットワークにファイバー接続を使用できます。

Oracle Database Appliance X4-2およびX5-2のインストールで、Oracle Database Applianceとパブリック・ネットワーク間にファイバー接続を使用する場合、緑色と黄色の銅線ポート(オンボード・ポートnet0およびnet1)を使用してインターコネクトを配線する必要があります。これらのポート用の緑色と黄色のカテゴリ6 (Cat 6)インターコネクト・ケーブルは、基本システムに同梱されています。

Oracle Database Appliance X4-2には、ベース構成の一部としてファイバー・ポートが含まれます。ただし、Oracle Database Appliance X5-2でファイバー接続を使用する場合、InfiniBandカードを10 GbE SFP+ (ファイバー)カードに置き換える必要があります。X5-2では基本構成にファイバー・ポートは存在しません。PCIeカードの交換後は、Oracle Database Appliance X5-2を再イメージ化する必要があります。カードを交換すると、Oracle Database Applianceはネットワーク構成の変更を自動検出します。

注意:

Oracle Database Appliance X5-2上のInfiniBandインターコネクト・カードを交換すると、Oracle Database Applianceインメモリー・フォルト・トレランス機能を使用できなくなります。また、インターコネクト帯域幅は、40 GBから10 GBに低下します。Oracle RACデータベースがある場合、システムのワークロードによっては、相互通信速度が遅くなる場合があります。

次の図では、注釈1および2は、緑色と黄色の銅線ポート(オンボード・ポートnet0およびnet1)を使用してノード1とノード0の間のインターコネクトを配線する方法と、ファイバー・パブリック・ネットワークを使用する方法を示しています。図に、Oracle Database Appliance X4-2の背面パネルが示されていることに注意してください。Oracle Database Appliance X5-2の背面パネルは若干異なりますが、インターコネクト配線は同じです。

図3-3 Oracle Database ApplianceモデルX5-2およびX4-2でパブリック・ネットワークへのファイバー接続を使用している場合のインターコネクト

次のセクションは、10 GbE SFP+ PCIカードの配線オプションを示しています。

関連項目
Oracle Database Appliance用PCIeカードの交換手順について説明する『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

ファイバー・ケーブル

光ケーブルの場合は、各ネットワーク・ポート用にShort Range(SR)またはLong Range(LR) SFP+トランシーバを購入し、適切な光ケーブルを接続する必要があります。現在、OracleではSRおよびLRのSFP+トランシーバを販売しています。これらのトランシーバに加えて、適切なLC-LCの終端済光ファイバー・ケーブルをサードパーティ・ベンダーから購入する必要があります。

名前

Oracle Sun部品番号

10GbEトランシーバSR (SFP+)

X2129A-N

10GbEトランシーバLR (SFP+)

X5562A-Z

銅線ケーブル

Oracle Sunから次の銅線ケーブルを購入できます。これらのケーブルには、SFP+コネクタが付けられています。

名前

長さ

Oracle Sun部品番号

TwinAx 1m

1m

X2130-1M

TwinAx 3m

3 m

X2130-3M

TwinAx 5m

5m

X2130-5M

関連項目:

『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

Oracle Database Applianceへのストレージ拡張シェルフの取付け

これらのトピックは、Oracle Database Applianceのストレージ拡張シェルフの取付けおよび配線を行う場合に確認します。Oracle Database Applianceバージョン1を使用している場合、シェルフを取り付けることはできません。

トピック:

- ストレージ・シェルフの取付けおよび配線について
Oracle Database Appliance X3-2、X4-2、およびX5-2のストレージ・シェルフを追加する場合、これらのオプションおよびベスト・プラクティスを確認します。

- ストレージ拡張シェルフの取付けおよび配線
この手順は、Oracle Database Applianceのストレージ拡張シェルフの取付けおよび配線を行う場合に使用します

ストレージ・シェルフの取付けおよび配線について

Oracle Database Appliance X3-2、X4-2、およびX5-2のストレージ・シェルフを追加する場合、これらのオプションおよびベスト・プラクティスを確認します。

Oracle Database Appliance X3-2、X4-2、およびX5-2のストレージ・シェルフ・オプション

Oracle Database ApplianceモデルX3-2、X4-2およびX5-2には、1つまたは2つのストレージ・シェルフを同梱できます。後から2つめのシェルフを取得して、ストレージ容量を2倍にできます。

はじめにOracle Database Applianceにストレージ・シェルフを1つ設置してデプロイした場合は、データベースまたはアプリケーションを停止することなく、いつでもストレージ拡張シェルフを追加できます。

ストレージ拡張シェルフの追加に関するベスト・プラクティス・ガイドライン

データベースのアクティビティが比較的少ないときに、ストレージ拡張シェルフを追加することをお薦めします。システムが新しいストレージを検出すると、Oracle ASMは自動的にディスク・グループの再バランスを取ります。再バランス操作を行うと、操作が完了するまでパフォーマンスが低下する可能性があります。

注意:

ケーブル接続が正しく行われたことを確認するには、配線手順を参照してください。データベースが既存するOracle Database Applianceにストレージ拡張シェルフを追加したときに、誤って接続すると、データ損失を招く可能性があります。

システム配線時、「SERVICE ONLY」とラベル付けされたI/Oモジュールのイーサネット・ポートに、ケーブルを接続しないでください。これらのポートは、サービス・エンジニアのみが使用します。

ストレージ拡張シェルフの取付けと配線

この手順は、Oracle Database Applianceのストレージ拡張シェルフの取付けおよび配線を行う場合に確認します。

1. ストレージ拡張シェルフは、可能な場合はOracle Database Applianceの下に、それ以外の場合は添付のケーブルを接続できるよう、近い場所に配置します。
ストレージ拡張シェルフは通常、Oracle Database Applianceの下部の、ストレージ・シェルフの下に設置されます。しかし、ラックは通常、下から上へプロビジョニングされる必要があるので、空きがない場合があります。このような場合、システム全体をラックに再配置するのを避けるには、ストレージ拡張シェルフをサーバー・ノードの上に配置できます。あるいは、別の隣接するラックに配置してもかまいません。

2. ストレージ拡張シェルフは、元のストレージ・シェルフとまったく同じ方法で設置します。Oracle Database Applianceへのオプション・コンポーネントの設置の詳細を確認するには、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』の第4章、「オプション・コンポーネントの設置」に関する項を参照してください。

3. このトピックの図を使用すると、Oracle Database Applianceモデルのストレージ拡張シェルフを配線できます。

注意:

データベースが既存するOracle Database Applianceにストレージ拡張シェルフを追加したときに、誤って接続すると、データ損失を招く可能性があります。

4. 提供される電源コードを取り付けます。詳細および電源コードを接続する方法を示す図を表示するには、「電源コードの取付けとコンポーネントの初期化」の項を参照してください。

関連項目

電源コードの取付けとコンポーネントの初期化

ストレージ拡張シェルフを配線する方法を示す図

次の図は、Oracle Database Applianceのストレージ拡張シェルフに、必要なケーブルを差し込む手順を示しています。参考までに、図には2つのノードおよび元のストレージ・シェルフ用のケーブルが記載されています。

ケーブルは色分けされています。各ケーブルの端にあるラベルの色と、次の図に示されている色付き線を一致させます。また、ケーブルの色と、ソケット識別ラベルの背景色を一致させることもできます。

図の注釈を使用してケーブルおよびポートを特定することもできます。図の後に続く注釈表「ストレージ拡張シェルフの配線」を使用してください。終端が同じケーブルはすべて交換可能であるため、色分けを無視しても問題ありません。

注意:

各ノードの背面パネルには、3つのPCIeジェネレーション3ターミナル・スロットがあり、各スロットには2つのソケットがあります。PCIeスロットにはX PCIe3というラベルが付いています。XはPCIeスロット番号です。詳細は、図の後に続く注釈表を確認してください。

関連項目

提供されるケーブル管理アームとの配線の詳細は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください

図3-4 Oracle Database Appliance X5-2のストレージ拡張シェルフのケーブル

図3-5 Oracle Database Appliance X3-2およびX4-2のストレージ拡張シェルフのケーブル

前述の図に注釈番号で示されるケーブルは、出荷される各Oracle Database Applianceストレージ拡張シェルフに同梱されています。これらのケーブルはすべて黒ですが、各端に色付きラベルが付いており、説明におけるケーブルの色の参照および背面パネルのラベルの色と一致します。

表3-3 Oracle Database Applianceストレージ拡張シェルフの配線用注釈の説明

注釈番号

説明

7

ダークブルーのSASケーブル:

- 始点: ノード1、PCIeスロット2、SAS0

- 終点: ストレージ拡張シェルフ、上部I/Oポート0

8

ライトブルーのSASケーブル:

- 始点: ノード1、PCIeスロット3、SAS1

- 終点: ストレージ拡張シェルフ、下部I/Oポート0

9

ダークレッドのSASケーブル:

- 始点: ノード0、PCIeスロット2、SAS1

- 終点: ストレージ拡張シェルフ、上部I/Oポート1

10

ライトレッドのSASケーブル:

- 始点: ノード0、PCIeスロット3、SAS0

- 終点: ストレージ拡張シェルフ、下部I/Oポート1

注意:

システム配線時、「SERVICE ONLY」とラベル付けされたI/Oモジュールのイーサネット・ポートに、ケーブルを接続しないでください。これらのポートは、サービス・エンジニアのみが使用します。

関連項目:

Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド

周辺機器の取付け

このタスクは、Oracle Database Applianceに対して直接アクセスし、モニター、キーボード、マウスをローカル接続して使用する場合に実行します。

Oracle Database Applianceには、モニターまたはキーボードなどの、ヒューマン・マシン・インタフェース・デバイスは用意されていません。ネットワーク経由ではなく、ローカルにログインする場合、インタフェース・デバイスをノード0に取り付ける必要があります。

ノード0のグラフィックス・カード・ポートにモニターを、USBポートにキーボードとマウスを取り付けます。モニターについては図を、ポートを特定するには注釈表を参照してください。図「X3-2、X4-2のOracle Database Applianceの周辺機器の接続(ノード0)」は、Oracle Database ApplianceモデルX3-2およびX4-2を示しています。X5-2の場合、背面パネルは若干異なりますが、周辺機器の接続はX3-2およびX4-2と同じです。図「Oracle Database Applianceバージョン1の周辺機器の接続(ノード0)」は、Oracle Database Applianceバージョン1の接続ポイントを示しています。

図3-6 X3-2、X4-2のOracle Database Applianceの周辺機器の接続(ノード0)

図3-7 Oracle Database Applianceバージョン1の周辺機器の接続(ノード0)

図の注釈1はキーボードおよびマウス用のポートを示しています。注釈2はモニター・ポートを示しています。

表3-4 Oracle Database Applianceの周辺機器の接続

注釈番号

説明

1

キーボードおよびマウス用のUSBポート

2

モニター用のグラフィックス・カード・ポート

Oracle Database Applianceの初回起動

この手順は、新しく設置されたOracle Database Applianceを起動するとき、アプライアンスの電源を一度落としてから起動するとき、またはストレージ拡張シェルフのような新しいハードウェアを追加する必要があるときに実行します。

Oracle Database Applianceに初めて電源を投入する準備として、必要なすべての電源コード(モデルとオプションによって異なる)を接続し、正常に初期化されたことを確認する必要があります。その後、プロセス・サーバー・ノードのスイッチを入れるとシステムを起動できます。

トピック:

- 電源コードの取付けとコンポーネントの初期化
アプライアンスについては図を、外部ストレージ・シェルフを使用するOracle Database Applianceモデルの電源コードを取り付ける場所を特定するには注釈表を参照してください。

- Oracle Database Applianceの初回電源投入
この手順は、Oracle Database Applianceの電源を投入するときに実行します。

- パブリック・ネットワーク・インタフェース・タイプの定義(X4-2)
Oracle Database Appliance X4-2の場合、システムの起動後に、パブリック・ネットワークに銅線ネットワーク・インタフェースまたはファイバー・ネットワーク・インタフェースのどちらを使用するかを指定するよう求められます。

電源コードの取付けとコンポーネントの初期化

アプライアンスについては図を、外部ストレージ・シェルフを使用するOracle Database Applianceモデルの電源コードを取り付ける場所を特定するには注釈表を参照してください。

注意:

注釈では、N+1の冗長性に必要な2つの異なるAC回路は、AC1およびAC2で示されています。

注意:

電源ケーブルを差し込む前に、ストレージ・シェルフの電源装置のオン/オフ・スイッチがオフの位置にあることを確認します。ストレージ拡張シェルフが設置されている場合は、両方のストレージ・シェルフの電源装置のスイッチがオフの位置にあることを確認します。

電源コードを差し込む場合は、その前に、電力を供給する電気コンセントが接地されていることを確認します。

図3-8 Oracle Database Appliance X5-2での電源コードの接続

図3-9 Oracle Database Appliance X4-2およびX3-2での電源コードの接続

AC回路を1つのみ使用する場合は、各コンポーネントの両方の電源コードをその回路に接続します。N+1の電源の冗長性を維持する場合は、2つの異なるAC回路を使用します。各AC回路から1つの電源コードを各コンポーネント(ノード0、ノード1、およびストレージ・シェルフ)に接続します。図の各注釈については、ラベルの図の下にある注釈表を参照してください。

表3-5 ストレージ・シェルフを使用するOracle Database Applianceの電源コードの接続

注釈番号

コンポーネント

AC回路

1

ノード1

AC1

2

ノード0

AC1

3

ノード1

AC2

4

ノード0

AC2

5

ストレージ拡張シェルフ(単一ストレージ・シェルフの実装の場合は不要)

AC1

6

ストレージ・シェルフ

AC1

7

ストレージ・シェルフ

AC2

8

ストレージ拡張シェルフ(単一ストレージ・シェルフの実装の場合は不要)

AC2

Oracle Database Applianceバージョン1のハードウェアでは、各ノードに1つの電源ソケットしかありません。電源ソケットは、背面パネルの左下隅にあります。

提供されるケーブル管理アームとの配線の詳細は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』を参照してください。

関連項目:

Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド

Oracle Database Applianceの初回電源投入

Oracle Database Applianceの電源を入れるには、この手順を使用します。

アプライアンスの電源を投入する前に、必要なすべての電源ケーブルがOracle Database Applianceノードとすべてのストレージ・シェルフの両方(アプライアンスに含まれている場合)に接続されていることを確認してください。

注意:

電源コードを接続すると、緑色のSP OK発光ダイオード(LED)が数分点滅した後、安定して点灯します。冷却ファンもオンにすることができます。ただし、これらのイベントはシステムが起動したことを示しているわけではありません。アプライアンスの電源を正しく投入するには、この項のすべての手順を実行する必要があります。システムの初回起動に必要なシーケンスを理解するために、項全体に目を通してください。

1. ストレージ・シェルフの電源を投入します。ストレージ・シェルフが接続されている場合は、各ストレージ・シェルフの電源スイッチのオン/オフをオンの位置に入れます。

各ストレージ・シェルフには、背面パネルに2つの電源スイッチがあります。1つのスイッチは右側にあり、もう1つのスイッチは左側にあります。両方の電源スイッチをオンにします。

ストレージ・ディスクの初期化が始まり、これには数分かかる場合があります。

2. ストレージ・シェルフおよびサーバー・ノードの緑色のSP OK LEDを確認し、完全に初期化されているかどうか調べます。完全に初期化されている場合、各ノードの電源凹型ボタンを押します。

注意:

完全に初期化された状態は、緑色のSP OK LEDが常時点灯になっていることで示されます。緑色のLEDのいずれかが、サーバー・ノードおよび取り付けられたストレージ・ノードで点滅している場合、初期化手順が完了するまで待機します。ストレージ・シェルフが完全に初期化されるまで、サーバー・ノード(ノード0およびノード1)の電源を投入しないでください。

電源ボタンおよび初期化ステータス・インジケータ・ライトを特定するには、図および次の注釈表を参照してください。

表3-6 Oracle Database Applianceの電源投入用注釈の説明

コールアウト

機能

1

各ノードの前面パネルにあるSP OK LEDライト。

2

各ノードの前面パネルにある電源凹型ボタン(ノード0およびノード1)。このボタンを押すのは1回のみです。電源ボタンを何度も押さないでください。

3

ノードの前面パネルにある、ノードの緑色の電源OK LED。これらのライトは、システムにログオンする前に常時オン(緑色のライトが点滅しない)の位置に入れる必要があります。

図3-10 Oracle Database ApplianceモデルX3-2、X4-2およびX5-2の前面: 電源パネル

図3-11 Oracle Database Applianceバージョン1の前面: 電源パネル

3. Oracle Database Applianceが起動を完了するまで待機します。

注意:

電源ボタンを何度も押さないでください。起動は、完了までに数分かかることがあります。

両方のシステム・ノードの前面にある緑色の電源OK LED (注釈3)が常時点灯になるとすぐに、Oracle Database Applianceは使用できる状態になります。

4. Oracle Database ApplianceのX5-2、X4-2、およびX3-2モデル: ストレージおよびインターコネクトを正しく構成するには、パスワードwelcome1を使用してrootでコンソールにログインし、次のoakcli validateコマンドを実行します。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli validate -c storagetopology

パブリック・ネットワーク・インタフェース・タイプの定義(X4-2)

Oracle Database Appliance X4-2の場合、システムの起動後に、パブリック・ネットワークに銅線ネットワーク・インタフェースまたはファイバー・ネットワーク・インタフェースのどちらを使用するかを指定するよう求められます。

Oracle Database Appliance X4-2で初めて電源を投入すると、各ノードで短いスクリプトが実行されます。接続済のキーボードを使用して、スクリプトがローカル・モニターに表示する質問に答えてください。

注意:

この手順は、Oracle Database Appliance X4-2にのみ適用されます。5-2に初めて電源を投入すると、インターコネクトに基づいて自動的にパブリック・ネットワーク・インタフェースが定義されます。Oracle Database Appliance X5-2では、InfiniBandカードが使用されている場合、インターコネクトにInfiniBandネットワークが使用されます。InfiniBandカードが10 GbE SFP+ (ファイバー)カードに置き換えられている場合、基板に搭載されている10GBase-T (銅線)ポートがインターコネクトに使用されます。

1. Oracle Database Applianceに次のメッセージが表示され、パブリック・インタフェース接続タイプを指定するように指示されます。
パブリック・ネットワークにファイバー・カードと銅線カードのどちらを使用しますか。[C](銅線)または[F](ファイバー)を選択してください。

銅線ベースのパブリック・ネットワークに接続する場合は、Cを入力します。ファイバーベースのパブリック・ネットワークに接続する場合は、Fを入力します。次にスクリプトによって、選択の確認が促されます。

2. システム構成に進みます。
間違って選択した場合、またはパブリック・インタフェース・タイプを後で変更する場合は、次のようにパブリック・ネットワーク・インタフェース・タイプを変更できます。

a. rootでノード0にログインします。

b. 次のスクリプトを実行します。
/opt/oracle/oak/lib/setupX4network.pl

c. ノード1で手順aおよび手順bを繰り返します。

注意:

すでにエンドユーザー・バンドル(ベア・メタル・インストール)またはODA_BASEテンプレート(仮装化プラットフォーム・インストール)をデプロイ済の場合、これらのソフトウェアを、setupX4network.plの実行後に再デプロイする必要があります。

Oracle Integrated Lights Out Managerの構成

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)によってOracle Database Applianceの再起動およびトラブルシューティングの代替方法が提供されます。

Oracle Database Applianceをオペレーティング・システムとは切り離して管理するように、Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM)を構成します。

これは必須ではありませんが、Oracle ILOMによってOracle Database Applianceの再起動およびトラブルシューティングの代替方法が提供されます。

最初に次の項目を設定して、Oracle ILOMを構成する必要があります。

- 各ノードの名前およびIPアドレス(ノード0、ノード1)

- Oracle ILOMのデフォルト・パスワードを置換するパスワード

- 割り当てられたネットマスクを使用した、管理ネットワークへのアクセス

- NET MGT ポートから管理ネットワークに接続されているイーサネット・ケーブル

デフォルト構成では、Oracle ILOMのDynamic Host Configuration Protocol (DHCP)が有効になっており、DHCPサーバーによってネットワーク設定が各ノードに自動的に割り当てられます。DHCPサーバーによってノードに割り当てられるIPアドレスまたはホスト名を決定するには、DHCPサーバーとともに用意されているネットワーク・ツールを使用します。

DHCPを使用しない場合は、Oracle Database Appliance Managerコンフィギュレータのカスタム・オプションを使用して、データベースのデプロイ時にIPアドレスおよびホスト名をOracle ILOMに割り当てます。

ご使用のプラットフォーム上でILOM用に使用するポートの詳細は、『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』の第2章「Oracle Database Applianceの概要」を参照してください。また、Oracle ILOMの詳細は、Oracle Integrated Lights Out Managerのドキュメント・ライブラリを参照してください。

注意:

DHCPが有効になっていない場合、Oracle Database Appliance構成を実行してOracle ILOMにアクセスする必要があります

Oracle ILOMに接続するには、次の2つの方法のいずれかを使用します。

1. 次の手順に従って、Webインタフェースを使用してログインします。

a. クライアント・システムのブラウザを使用して、DHCPによって割り当てられたIPアドレスまたはホスト名をブラウザのアドレス・フィールドに入力し、[Enter]を押します。

b. ログイン・ページで、デフォルト・ユーザー名rootおよびデフォルト・パスワードchangemeを入力します。
Oracle ILOM Webインタフェースが表示されます。

2. 次の手順に従って、コマンドライン・インタフェース(CLI)を使用してログインします。

a. クライアント・システムを使用して、コマンドラインに次のコマンドを入力することでSecure Shell (SSH)接続を確立します。
ssh -l root sp_ip_address

sp_ip_addressは、DHCPによって割り当てられたIPアドレスです。

b. デフォルト・ユーザー名rootおよびデフォルト・パスワードchangemeを入力します。
Oracle ILOM CLIのプロンプトが表示されます。

関連項目:

『Oracle Database Applianceオーナーズ・ガイド』

http://docs.oracle.com/cd/E19860-01/index.html

Oracle Database ApplianceでのOracleソフトウェアのデプロイ

初期ネットワーク接続の構成

デプロイメント中にネットワーク情報を構成するには、一時的なネットワーク構成フレームワークを構成します。

ネットワーク全体のOracle Database Applianceのデプロイメントを管理するには、初期ネットワーク接続を構成する必要があります。このネットワークを使用して、デプロイメント・ソフトウェアをOracle Database Applianceに転送します。

Oracle Database Applianceに物理的にアクセス可能な場合、USBストレージ・デバイスを使用してデプロイメント・ソフトウェアをアプライアンスに転送できます。この場合、初期ネットワーク構成を設定する必要はありません。

注意:

初期ネットワーク構成は一時的なものであり、最終イメージ・デプロイメント時に置換されます。

1. パスワードwelcome1を使用して、rootとしてOracle Database Applianceにログインします。

Bare Metalをインストールする場合は、コンソールにログインします。

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームで、Dom0にログインします。

2. Bare Metalのインストールで、1つ以上のストレージ・シェルフがある場合は、storageTopologyオプションを指定してコマンドoakcli validateを実行し、配線の検証チェックを実行します。

次に例を示します。

oakcli validate -c storageTopology

仮想化プラットフォームのインストールでは、Oracleソフトウェア・デプロイメント・プロセスの一部としてこのチェックを実行します。

3. コマンドoakcli configure firstnetを実行して初期ネットワークを構成します。

必要に応じて、デプロイメントの準備の際に収集したネットワーク構成情報を参照してください。

グローバル・オプションを使用するには、最初のプロンプトでデフォルト値を受け入れてから、残りのプロンプトに必要なデータを入力します。プロンプトの最後の大カッコに表示されるデフォルト値を受け入れるには、何も入力する必要はありません。

次の例を使用して、プロンプトに応答します。この例では、デフォルト値がすでに選択されています。net1ゲートウェイ・アドレスを除いて、入力する必要がある値はイタリック体で表示されています。プログラムはゲートウェイIPを取得します。

前述の例では、net1ゲートウェイ・アドレスのプロンプトにデフォルト値がgateway-IP-addressとして示されています。プログラムは、他のIPアドレスに提供されたネットワーク情報を使用して、このゲートウェイ・アドレスを導出します。ネットワーク管理者が、アプライアンス・コマンドライン・インタフェースが検出したデフォルトとは異なる代替ゲートウェイ・アドレスを指定した場合を除き、この値を受け入れます。

oakcli configure firstnet
Configure the network for the node(s)(local, global) [global]:
The network configuration for both nodes:
Domain Name:  my-organization-domain-name
DNS Server(s):  Primary Dns Server:  my-primary-DNS-server
Secondary Dns Server:  my-secondary-DNS-server
Tertiary Dns Server:  my-tertiary-DNS-server
Node Name       Host Name
0               my-Node-0-host-name
1               my-Node-1-host-name
Choose the network interface to configure (net1, net2, net3, net4) [net1]:
Configure DHCP on net1 (yes/no) [no]:
You have chosen static configuration on net1
Enter the IP address for net1 on Node 0: my-Node-0-IP-address
Enter the IP address for net1 on Node 1: my-Node-1-IP-address
Netmask for net1: your-netmask
Gateway Address for net1 [gateway-IP-address]:
Plumbing the IPs now on Node 0 …
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Plumbing the IPs now on Node 1 …
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

注意:

oakcli configure firstnetコマンドは、Oracle Database Applianceで1回のみ使用することをお薦めします。初期ネットワークの構成後に使用すると、ネットワーク設定が予期せず変更される可能性があります。

Oracle Appliance Managerソフトウェアのバージョンの確認

Oracle Database Applianceのデプロイ前に、インストール済のOracle Appliance Managerソフトウェアのバージョンを最新のものにしておく必要があります。

次のコマンドを実行して、アプライアンスにインストール済のバージョンを検索します。

oakcli show version

My Oracle Supportのノート888888.1をチェックして、Oracle Appliance Managerのバージョンが最新であることを確認し、前のバージョンがインストール済の場合に行う処理に関する情報を取得します。次のURLでノートにアクセスできます。

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888888.1

必要に応じて、ノートの指示を使用し、システムを最新のOracle Appliance Managerバージョンで再イメージ化します。

関連項目:

Oracle Database ApplianceでのOracleソフトウェアのデプロイ

4 Oracle Database ApplianceでのOracleソフトウェアのデプロイ

この章では、Oracle Database Applianceへの接続を確立した後で、Oracleソフトウェアをデプロイするタスクのチェックリストを提供します。

トピック:

- OAKCLIを使用したOracle Database Applianceソフトウェアのデプロイについて
この情報は、様々なデプロイメントに必要な手順、ログ・ファイルの保管場所、およびデプロイメント・タイプの変更方法について理解する場合に参照します。

- 仮想化プラットフォームOracle Database Applianceソフトウェアのデプロイ
Oracle Database Applianceに仮想化プラットフォーム構成をデプロイする場合に、この手順を完了します

- Oracle Database Applianceでのベア・メタル・プラットフォームのデプロイ
Oracle Database Applianceのベア・メタル構成としても知られる、Oracleソフトウェアをアプライアンスに直接デプロイする場合に、この手順を完了します。

OAKCLIを使用したOracle Database Applianceソフトウェアのデプロイについて

この情報は、様々なデプロイメントに必要な手順、ログ・ファイルの保管場所、およびデプロイメント・タイプの変更方法について理解する場合に参照します。

この項のタスクには、ベア・メタル・デプロイメント、仮想化プラットフォーム・デプロイメント、またはその両方に適用されるかを示すマークが付けられています。ご使用のプラットフォームのデプロイメント用に指定されたタスクのみを実行します。

Oracle Database Applianceソフトウェアのデプロイを完了するには、ベア・メタル・インストールの場合は約1時間、仮想化プラットフォーム・デプロイメントの場合は約3時間が必要です。

注意:

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームからベア・メタル・デプロイメントに変換する予定の場合、まず、互換性のあるイメージがインストールされていることをMy Oracle Supportで確認します。

失敗したデプロイメントからのリカバリ、またはデプロイメントの変更

この項で説明されているクリーン・アップ・スクリプトcleanupDeploy.shを使用して、システムをリセットできます。次のタスクを使用する場合は、クリーン・アップ・スクリプトを使用します。

- 失敗したデプロイメントの繰り返し

- ベア・メタル・デプロイメントから仮想化プラットフォーム・デプロイメントへの変換

- 仮想化プラットフォーム・デプロイメントからベア・メタル・デプロイメントへの変換

OAKCLIデプロイ・コマンド・ログ・ファイルについて

oakcliデプロイ・コマンドは、次のファイルパスでログ・ファイルを作成します。

/opt/oracle/oak/onecmd/tmp/

ログ・ファイルの前には、ストリングSTEPが付きます。次に例を示します。

/opt/oracle/oak/onecmd/tmp/STEP-6-20160226103534.log

仮想化プラットフォームOracle Database Applianceソフトウェアのデプロイ

この手順は、Oracle Database Applianceで仮想化プラットフォーム構成をデプロイする場合に実行します。

仮想化プラットフォーム構成でソフトウェアをデプロイする手順は、次の手順で構成されています。

1. Oracle Database Applianceハードウェアを確認して、それが仮想マシン(VM)で構成されているかどうか調べます。

2. Oracle Database ApplianceにODA_BASEテンプレートをインストールします。

3. Oracle Appliance Manager Configuratorを実行するアプライアンスを準備します。

4. Oracle Appliance Managerを使用して構成をデプロイします。

デプロイ・タスクは表示順に実行する必要があります。

1. パスワードwelcome1を使用して、rootとしてログインします。

2. コマンドoakcli show env_hwを入力します
このコマンドは、デプロイ先のOracle Database Applianceハードウェアを表示します。このコマンドの出力の前にストリングVM-ODA_BASEが付いている場合、システムは仮想マシンで構成されています(dom0/oda_base)。

たとえば、次の各コマンドの出力は、ハードウェア・プラットフォームと、そのプラットフォームが仮想マシン環境で構成されていることを示します。

[root@oda1n1 ~]# oakcli show env_hw VM-ODA_BASE ODA V1

[root@oda2n1 ~]# oakcli show env_hw VM-ODA_BASE ODA X3-2

[root@oda3n1 ~]# oakcli show env_hw VM-ODA_BASE ODA X4-2

[root@oda3n1 ~]# oakcli show env_hw VM-ODA_BASE ODA X5-2

仮想マシンがアプライアンスにデプロイされていない場合、仮想マシンをインストールするための手順については、My Oracle Supportのノート1520579.1を参照してください。

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?cmd=show&amp;type=NOT&amp;id=1520579.1

3. My Oracle Supportにログインし、ODA_BASEテンプレートをダウンロードしてインストールします。

次の手順に従って、適切なODA_BASEテンプレートを外部クライアントにダウンロードしてから、そのテンプレートをOracle Database Applianceにコピーします。

a. 外部クライアント・マシンから、My Oracle Supportにログオンし、次のURLにあるノート888888.1にアクセスします。

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888888.1

b. OS ISOイメージ/ベア・メタル-仮想化プラットフォームにある、最新リリースに関する項で、「VMテンプレート(ODA_BASE)」と説明されているパッチ番号へのリンクを見つけて、クリックします。

c. 「Patch Search Results」ページから、最新のOracle Database ApplianceのODA_BASEテンプレートを外部クライアントにダウンロードします。

d. Secure Copy (scp)コマンドまたはUSBストレージ・デバイスを使用して、ODA_BASEテンプレートを外部クライアントからノード0のDom0にコピーします。ターゲットの場所に、/scpディレクトリまたは/OVSディレクトリを使用します。

注意:

USBドライブを使用してファイルを転送することを選択した場合、まずファイルをFAT32、ext3、またはext4をフォーマットします。NTFSファイル・フォーマットはサポートされていません。

e. Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのノード0で、Dom0にrootとしてログインし、Dom0の/OVSディレクトリにODA_BASEテンプレートを(ない場合は)コピーします。Dom0にログインした状態のままで、このタスクの残りの手順を完了してください。

f. コマンドoakcli deploy oda_baseを実行し、テンプレートの場所とコア・ライセンス・オプションを選択し、ベース・ドメイン・メモリー割当てを選択します。

deploy oda_baseオプションは、両方のノードでODA_BASEをデプロイします。ODA_BASEテンプレートが/OVSディレクトリにある場合、デプロイメント・ダイアログは次の例のように表示されます(Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのハードウェア・プラットフォームごとに、使用可能なCPUコア数などの値は異なります)。

# oakcli deploy oda_base
Enter the template location: /OVS/templateBuild-2012-12-22-12-05.tar.gz
Core Licensing Options:
1.  2 CPU Cores
2.  4 CPU Cores
3.  6 CPU Cores
4.  8 CPU Cores
5.  10 CPU Cores
6.  12 CPU Cores
7.  14 CPU Cores
8.  16 CPU Cores
9.  24 CPU Cores
10. 36 CPU Cores
Selection [1 : 6] : 3
ODA base domain memory in GB (min 16, max 244)(Current Memory 150G)[default 192]  : 32

次の手順で構成の選択を続行します。

g. 追加の仮想ローカル・エリア・ネットワーク(VLAN)をODA_BASEに割り当てます。

VLANを割り当てるには、VLANネットワークを指定するよう求められた場合はyで応答し、別のVLANをデプロイしない場合、または追加のVLANの割当てが完了した場合は、nで応答します。

Additional vlan networks to be assigned to oda_base ? (y/n) : y
Select the network to assign [Test00,Test01,Test02,Test03]: Test00
Additional vlan networks to be assigned to oda_base ? (y/n) : y
Select the network to assign [Test00,Test01,Test02,Test03]: Test01
Additional vlan networks to be assigned to oda_base ? (y/n) : n

h. コマンドが完了したら、コマンドshow oda_baseを実行し、ODA_BASEが構成されていることを確認することによって、ODA_BASEのデプロイメントが有効であることを検証します。

次に例を示します。

# oakcli show oda_base
ODA base domain
ODA base CPU cores :2
ODA base domain memory :16
ODA base template :/tmp/oda_base_2.10.tar.gz
ODA base vlans :['priv1', 'net1', 'net2', 'net3', 'net4', 'db_mgmt']
ODA base current status :Running

注意:

新しいODA_BASEデプロイメントに問題があり、クリーン・アップと起動が必要なときは、次のコマンドをノード0のDom0から実行します。

/opt/oracle/oak/tools/cleanOdabase.py

このコマンドにより、新規のデプロイメントを試行できるように、ODA_BASEが削除されます。

i. Oracle Database Appliance X3-2、Oracle Database Appliance X4-2またはOracle Database Appliance X5-2の場合、デプロイメントを進める前に、ストレージの配線をチェックすることをお薦めします。

このチェックを実行するには、ユーザー名にroot、パスワードにwelcome1を使用してノード0のODA_BASEに接続します。接続したら、次のコマンドを実行します。

# oakcli validate -c storagetopology

2つのノードとストレージ・シェルフとの配線ケーブルが正しいソケットに接続されていない場合、このコマンドを実行するとエラーが表示されます。

4. ノード0にrootとしてログインし、ホスト名: dom0、およびポート: 5900を使用してVNCを開始することによってODA_BASEにログインします。

5. VNCセッションから、コマンドstartxを実行してX Window System Xtermセッションを開始します。

6. oakcli deployを使用してデプロイメントを開始します。先ほど作成した既存の構成ファイルを使用するか、新規の構成ファイルを作成します。

たとえば、既存の構成を使用してデプロイメントを開始するには、次のようにコマンドを入力します(ご使用のファイルの名前とディレクトリ・パスで置換します)。

# oakcli deploy -conf /tmp/onecommand.param

コマンドoakcli deployを実行してもOracle Appliance Managerの「Welcome」ウィンドウが開かない場合、DISPLAY変数が端末に表示されるよう設定されていることを確認します。

注意:

以前のリリースのOracle Appliance Managerコンフィギュレータ用に作成された構成ファイルは使用しないでください。最新の構成ファイルがない場合は、次のステップで説明されているように、リアルタイム構成およびデプロイメントを完了します。

すぐに構成とデプロイメントを開始するには、次のコマンドを入力します。

# oakcli deploy

Oracle Appliance Manager Configuratorの画面で設定をします(「スタンドアロンOracle Database Appliance Configuratorの実行」を参照)。コンフィギュレータの「Summary」ページで「Install」オプションを選択して、デプロイメントを完了します。

関連項目:

スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータの実行

Oracle Database Applianceでのベア・メタル・プラットフォームのデプロイ

Oracle Database Applianceのベア・メタル構成としても知られる、Oracleソフトウェアをアプライアンスに直接デプロイする場合に、この手順を完了します。

ベア・メタル構成でソフトウェアをデプロイする手順は、次の手順で構成されています。

1. エンドユーザー・バンドルのインストール(ベア・メタル・プラットフォームのデプロイメントの場合)

2. Oracle Appliance Manager Configuratorを実行するアプライアンスを準備します。

3. Oracle Appliance Managerを使用して構成をデプロイします。

他のソフトウェアをデプロイする前に、Oracle Database Applianceにエンドユーザー・バンドルをインストールする必要があります。エンドユーザー・バンドルをインストールするには、適切なパッチ・ファイルを外部クライアントにダウンロードします。パッチをクライアントからOracle Database Applianceにコピーし、パッチをインストールします。

リストされている順序で手順を完了する必要があります。

1. 外部クライアントからMy Oracle Supportにログオンし、My Oracle Supportのノート888888.1にアクセスします。
https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888888.1

2. OS ISOイメージ/ベア・メタル-仮想化プラットフォームにある、最新リリースに関する項で、Oracle Database Appliance End User Bundle (GI+RDBMS)およびOracle Database Appliance Bare Metal ISO Imageと説明されているパッチ番号へのリンクを見つけ、そのリンクをクリックしてパッチをダウンロードします。

3. パッチを外部クライアントからOracle Database Applianceにコピーします。

Secure Copyコマンド(scp)を使用するか、USBストレージ・デバイスを使用することによって、ファイルをコピーできます。

USBドライブを使用してファイルを転送するには、まずファイルをFAT32、ext3、またはext4をフォーマットする必要があります。NTFSファイル・フォーマットはサポートされていません。

セキュアなコピーを使用するには、まず静的IPアドレスをセットアップし(たとえば、oda_host)、oakcli configure firstnetコマンドを使用してOracle Database Applianceをそのアドレスで構成する必要があります。

たとえば、scpコマンドを使用する場合は、次のようなコマンドを入力します。ここで、一時ホスト・アドレスはoda_hostであり、バンドルを/tmpにコピーします。

scp p12978712_121260_Linux-x86-64_1of2.zip root@odahost:/tmp

scp p12978712_121260_Linux-x86-64_2of2.zip root @odahost:/tmp

4. コマンド構文oakcli unpack -package /directory_path/package_nameを使用して、Oracle Database Applianceソフトウェアを解凍します。ここで、directory_pathはエンドユーザー・バンドル・パッチ・ファイルが配置されている場所であり、package_nameはパッケージの名前です。

たとえば、Oracle Database Applianceリリース12.1.2.6.0のエンドユーザー・バンドル・パッチ・ファイルが/tmpにある場合、パッチ名はp12978712_121260_Linux-x86-64_1of2.zipおよびp12978712_121260_Linux-x86-64_2of2.zipであり、次のコマンドを入力します。

# oakcli unpack -package /tmp/p12978712_121260_Linux-x86-64_1of2.zip
# oakcli unpack -package /tmp/p12978712_121260_Linux-x86-64_2of2.zip

コマンドoakcli unpackによってバンドル・パッチが解凍され、展開されたファイルがデプロイメントに必要な場所に配置されます。

5. Oracle Database Applianceのノード0にrootユーザー(デフォルト・パスワードを使用)としてログインします。

6. コマンドstartxを実行してX Window System Xtermセッションを開始します。

7. (オプション)オフラインで作成した構成ファイルからデプロイする場合、scpまたはUSBドライブを使用して、構成ファイルをOracle Database Applianceにコピーします。

8. Oracle Appliance Manager Configuratorを使用して構成を実行します。

構成ファイルを使用して構成を実行するには、次のコマンドを実行します。

oakcli deploy -conf /tmp/onecommand.param.

このコマンドを実行すると、既存の構成ファイルを使用してOracle Appliance Manager Configuratorが開きます。

以前のリリースのOracle Appliance Managerコンフィギュレータ用に作成された構成ファイルは使用しないでください。最新の構成ファイルがない場合は、リアルタイム構成およびデプロイメントを完了します。

すぐに構成とデプロイメントを実行するには、次のコマンドを入力します。

oakcli deploy

このコマンドを実行すると、Oracle Appliance Manager Configuratorグラフィック・ユーザー・インタフェースが開き、デプロイメント用の情報を提供するよう求められます。

注意:

コマンドoakcli deployを実行してもOracle Appliance Manager Configuratorで「Welcome」ウィンドウが開かない場合、ユーザーのDISPLAY変数が端末のウィンドウに表示されるよう設定します。

9. 「スタンドアロンOracle Database Appliance Configuratorの実行」の項で説明されているように、Oracle Appliance Manager Configuratorのステップバイステップの手順を参照してください

関連項目:

スタンドアロンOracle Database Applianceコンフィギュレータの実行

5 Oracle Database Applianceのインストール後のタスク

ソフトウェアをデプロイ後、システムが稼働する前にこれらの管理タスクを実行する必要があります。

トピック:

- Oracleインストール所有者のパスワードの変更
システムを保護するため、インストール後に、デフォルトの管理アカウント・パスワードを変更する必要があります。

- IPMIユーザー名およびパスワードの変更
カスタム・デプロイを完了し、IPMIを構成した場合、ユーザー名およびパスワードを変更します。

- Oracle Auto Service Requestの構成

Oracleインストール所有者のパスワードの変更

システムを保護するため、インストール後に、デフォルトの管理アカウント・パスワードを変更する必要があります。

デプロイメント中に、rootユーザーのパスワードを変更することをお薦めします。デプロイ後に、Oracle Grid Infrastructureインストール所有者(grid)およびOracle Databaseインストール所有者(oracle)のデフォルト・パスワード(welcome1)を、企業のユーザー・セキュリティ・プロトコルに従ったパスワードに変更します。

デプロイメント中に初期データベースを作成した場合は、SYS、SYSTEM、DBSNMPユーザーおよびその他のシステム権限ロールのような、オープンなデータベース・アカウントのデフォルト・パスワードを変更します。SYSユーザーおよびSYSTEMユーザーのデフォルトのパスワードは、welcome1です。

注意:

両方のノードでアカウントのパスワードを変更します。これらのユーザーのパスワードは両方のノードで同じものを使用します。

データベース・システムを保護するために必要な構成とベスト・プラクティスに関する情報は、『Oracle Database Applianceセキュリティ・ガイド』、『Oracle Database概要』、『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』を参照してください。

関連項目:

『Oracle Database Applianceセキュリティ・ガイド』

『Oracle Database Appliance概要』

『Oracle Databaseセキュリティ・ガイド』

IPMIユーザー名およびパスワードの変更

カスタム・デプロイを完了してIPMIを構成した場合、デフォルトのユーザー名およびパスワードを変更します。

Oracle Clusterwareは、失敗したノードをクラスの残りの部分から分離できる業界標準のプロトコルであるIntelligent Platform Management Interface (IPMI)をサポートしています。IPMIでは、Oracle Clusterwareまたはオペレーティング・システムとの連携がなくても問題モードを再起動できます。

IPMIの構成は、Oracle Database Applianceのカスタム・デプロイ実行時のオプションです。次の手順に従ってデフォルトのユーザー名およびパスワードを変更します。

1. ユーザーgridとしてログインします。

2. コマンドcrsctl set css ipmiadmin usernameを入力します。usernameはIPMI管理者アカウントの新しい名前です。要求に応じて、新しいパスワードを指定します。まず最初にIPMIバージョン1.5を有効化する必要があります。次に例を示します。

$ ipmitool -I open sunoem cli "set /SP/services/ipmi v1_5_sessions=enabled"
$ /u01/app/12.1.0.2/grid/bin/crsctl set css ipmiadmin racadm
$ IPMI BMC password:CRS-4229: The IPMI information change was successful $ ipmitool -I open sunoem cli "set /SP/services/ipmi v1_5_sessions=disabled"
$ IPMI BMC password:
CRS-4229: The IPMI information change was successful

注意:

Oracle Database Appliance上のソフトウェアのデプロイが完了するまで、デフォルト・パスワードを変更しないでください。デプロイメントが完了する前にパスワードを変更すると、構成エラーが発生する可能性があります。

Oracle Auto Service Requestの構成

Oracle Auto Service Request (Oracle ASR)は、特定のハードウェア障害に関するサービス・リクエストを自動的に生成するセキュアなサポート機能です。Oracle ASRを使用すると、迅速な診断および優先度サービス・リクエスト処理を介してシステムの可用性を向上させることができます。Oracle Database Appliance上にOracle ASRを構成し、専用のASRマネージャを使用したり、アプライアンスと同じネットワーク内の別のサーバー上に構成されたOracle ASRマネージャを使用できます。

Oracle ASRをサポートするには、Oracle Database ApplianceハードウェアをMy Oracle SupportのサポートID (SI)に関連付ける必要があります。

カスタム構成オプションを選択することで、初期デプロイメント中にOracle ASRを構成することができます。oakcli configure asrコマンドを使用して、デプロイ後に(「Typical」または「Custom」のいずれかで)Oracle ASRを構成することもできます。このコマンドによって入力が促され、必要なすべての情報を入力した後で、Oracle ASR構成を完了します。

Oracle ASRを構成するには、My Oracle Supportアカウントのユーザー名およびパスワードを入力する必要があります。Oracleへのインターネット・アクセスにプロキシ・サーバーが必要な場合、プロキシ・サーバーの名前も入力する必要があります。Simple Network Management Protocol (SNMP)バージョン2またはSNMPバージョン3を使用するために、Oracle ASRをオプションで構成することもできます。

稼働中のOracle ASRが構成されているかを確認するには、コマンドoakcli test asrを実行します。コマンドoakcli show asrで、ご使用のOracle ASRの構成を確認します。

詳細は、Oracle Auto Service Requestインストレーションおよびオペレーション・ガイドのMy Oracle SupportでのASRシステムの検証に関する項を参照してください。

関連項目:

Oracle Auto Service Requestインストレーションおよびオペレーション・ガイド

索引

A B C D E F H I K L M N O P R S T V

A

- 自動ストレージ管理

- 「Oracle ASM」を参照:

B

- バックアップ・ファイルの場所

- コンフィギュレータ 1

- BIOS (basic input/output system)

- ソフトウェア・インベントリ 1

C

- 配線

- Oracle Database ApplianceモデルX4-2およびX3-2 1

- Oracle Database ApplianceモデルX5-2 1

- capacity-on-demand

- 「ライセンス」を参照:

- デプロイメント・タイプの変更 1

- チェックリスト

- デプロイメント・タスク 1

- システム要件 1

- デプロイ前に実行するタスク 1

- cleanupDeploy.sh 1

- クリーン・アップ・スクリプト

- 「cleanupDeploy.sh」を参照:

- クラスタ時刻同期化サービス

- 参照: CTSS

- 構成ファイル 1 , 2

- コンテナ・データベース 1

- CTSS (クラスタ時刻同期化サービス) 1

D

- データベース

- ブロック・サイズ

- コンフィギュレータ 1

- 言語

- コンフィギュレータ 1

- テンプレート

- 「テンプレート, データベース」を参照:

- 地域

- コンフィギュレータ 1

- データベース・クラス 1

- データベース言語 1

- データベース・テンプレート

- 「テンプレート, データベース」を参照:

- Database Type 1

- デプロイメント計画 1

- デプロイメント・ステップ

- 概要 1

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- 初期ネットワークの構成 1

- Oracle ILOMへの接続 1

- 初期ネットワーク 1

- Oracle ILOMの構成 1

- DNS

- 「ドメイン・ネーム・システム」を参照:

- ドメイン・ネーム・システム

- 初期ネットワーク 1

- インストールの準備 1

- ドメイン・ネーム・システム・サーバー

- ネットワーク名の構成 1

- Dynamic Host Configuration Protocol

- 「DHCP」を参照:

E

- 電源の接続

- 電源コードの取付け 1

- 電源コード

- 接続 1

- エンドユーザー・バンドル

- デプロイメント 1

- ダウンロード 1

- ソフトウェア・インベントリ 1

F

- ファイバー接続 1

H

- ハードウェア・ドライバ

- ソフトウェア・インベントリ 1

I

- インフィニバンド

- カードの置換 1

- InfiniBandインターコネクト配線 1

- 初期ネットワーク

- 構成 1

- インストール所有者

- グリッド 1

- oracle 1

- password 1

- インスタンス・ケージング

- 概要 1

- 統合消灯マネージャ

- 「Oracle ILOM」を参照

- インターコネクト・ケーブル

- アタッチ 1

- ストレージ拡張シェルフ 1

- インターネット・プロトコル・アドレス

- 「IPアドレス」を参照:

- IPMI (Intelligent Platform Management Interface)

- パスワードの変更 1

K

- キーボード

- 追加 1

L

- LED

- 点滅状態 1

- 準備完了状態 1

- 常時点灯状態 1

- ライセンス

- 概要 1

- Linux

- ソフトウェア・インベントリ 1

M

- モニター

- 追加 1

- マウス

- 追加 1

- My Oracle Support

- ハードウェアSI 1

- 登録 1

N

- ネットワーク計画 1

- ネットワーク・タイム・プロトコル・サービス(NTPサービス)

- コンフィギュレータ 1

- ネットワーク検証 1

- NTPサービス

- 「ネットワーク・タイム・プロトコル・サービス」を参照:

O

- OAKCLI

- 「Oracle Appliance Managerコマンドライン・インタフェース」を参照:

- oakcliコマンド

- configure asr 1

- deploy 1

- show version 1

- ODA_BASE

- ソフトウェア・インベントリ 1

- Oracle Appliance Manager

- ソフトウェア・インベントリ 1

- Oracle Appliance Manager Configurator

- 概要 1

- スタンドアロンのダウンロード 1

- ネットワーク名およびアドレス 1

- ネットワーク検証エラー 1

- 使用 1

- Oracle ASM (Oracle Automatic Storage Management)

- ストレージ拡張シェルフの追加 1

- デプロイの概要 1

- 共有リポジトリ 1

- Oracle ASR (Oracle Auto Service Request)

- コンフィギュレータ 1

- 構成 1

- Oracle Automatic Storage Management

- 「Oracle ASM」を参照:

- Oracle Cloud File System

- コンフィギュレータ 1

- Oracle Clusterware

- デプロイの概要 1

- Oracle Database

- 「データベース」を参照:

- Oracle Database Enterprise Edition

- デプロイの概要 1

- 概要 1

- Oracle Grid Infrastructure

- デプロイの概要 1

- ソフトウェア・インベントリ 1

- Oracle ILOM (Oracle Integrated Lights Out Manager)

- コンフィギュレータ 1

- 構成 1

- ソフトウェア・インベントリ 1

- Oracle Integrated Lights Out Manager

- 「Oracle ILOM」を参照

- Oracle RAC (Oracle Real Application Clusters)

- デプロイ・オプション 1

- デプロイの概要 1

- VIPアドレス要件 1

- Oracle RAC One Node

- デプロイ・オプション 1

- デプロイの概要 1

- Oracle Real Application Clusters

- 「Oracle RAC」を参照:

P

- パスワード

- 変更 1

- パッチ適用

- デプロイの概要 1

- パッチ・セット・バンドル

- ソフトウェア・インベントリ 1

- 電源コード

- 接続 1

- パブリック・ネットワーク・インタフェース, 定義 1

R

- Real Application Clusters

- 「Oracle RAC」を参照:

- 冗長性レベル

- ディスク・グループ

- コンフィギュレータ 1

S

- SAPアプリケーション 1

- SCAN (単一クライアント・アクセス名)

- IPアドレス 1

- NISサポートなし 1

- setupX4network.pl 1

- SI (サポートID)

- プロファイルに追加 1

- ASR要件 1

- 登録 1 , 2

- ソフトウェア

- ライセンス登録 1

- ストレージ拡張シェルフ

- 追加 1

- ストレージ計画 1

- サポートID

- 「SI」を参照:

- システム要件

- チェックリスト 1

T

- テンプレート

- データベース

- 選択 1

- トラブルシューティング

- ネットワーク検証 1

- Oracle Database Applianceの電源投入 1

V

- 検証エラー

- DNS上の名前およびアドレス 1

- 仮想IPアドレス(仮想インターネット・プロトコル・アドレス)

- Oracle RAC要件 1

- サブネット 1

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。