Oracle® Database Appliance

ライセンス情報ユーザー・マニュアル

リリース12.1.2.7 for Linux x86-64

E67090-01(原本部品番号:E74840-02)

2016年6月

Oracle Database Applianceライセンス情報ユーザー・マニュアル, リリース12.1.2.7 for Linux x86-64

E67090-01

Copyright © 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

原本著者: Laura Hartman

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracleおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

IntelおよびIntel XeonはIntel社の商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスに基づいて使用されており、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDのロゴ、およびAMD Opteronのロゴは、Advanced Micro Devicesの商標または登録商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle Database Applianceライセンスの概要

- ライセンスについて

- CPUおよびコア数

2 Capacity-On-Demandライセンスの情報

- Oracle Database Appliance X6-2SのCapacity-On-Demandライセンス

- Oracle Database Appliance X6-2MのCapacity-On-Demandライセンス

- Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6–2MでのCPUコア数の設定

- Oracle Database Appliance X5-2のCapacity-On-Demandライセンス

- Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

- Oracle Database Appliance X4-2のCapacity-On-Demandライセンス

- Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

- Oracle Database Appliance X3-2のCapacity-On-Demandライセンス

- Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

- Oracle Database Appliance V1のCapacity-On-Demandライセンス

- Oracle Database Appliance V1ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

3 サードパーティ製品のライセンス

はじめに

このマニュアルは、Oracleのライセンス契約においてプログラム・マニュアルの一部となっています。このマニュアルは、Oracleプログラムで使用できる機能とオプションについて理解することを目的としています。

ライセンスに関するご質問は、オラクル社の営業担当者またはLicense Management Servicesの担当者までお問い合せください。詳細は、ここに記載されている情報でも確認いただけます。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

関連項目:

http://www.oracle.com/us/corporate/license-management-services/index.html

対象読者

このマニュアルは、Oracle Database Applianceのすべての購入者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

次のURLのOracle Database Applianceオンライン・ドキュメント・ライブラリで、本ドキュメントおよび下記のドキュメントを公開しています。

http://www.oracle.com/goto/oda/docs:

- Oracle Database Applianceのデプロイについては、Oracle Database Applianceスタート・ガイドを参照してください。

- Oracle Database Appliance X6-2およびX6-2Sのデプロイおよび管理に関しては、Oracle Database Appliance X6-2S and X6-2Mデプロイメントおよびユーザーズ・ガイドを参照してください。

- Oracle Database Applianceの管理については、Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイドを参照してください。

- 次のURLから入手できるソフトウェア投資ガイド
http://www.oracle.com/us/corporate/%20pricing/sig-070616.pdf

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック体

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

monospace

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle Database Applianceライセンスの概要

この章では、各ハードウェア・プラットフォームに対するライセンス・プロセスの概要について説明します。

トピック:

- ライセンスについて
Oracle Database Applianceはcapacity-on-demandライセンス方式を採用しています。

- CPUおよびコア数
Oracle Database Applianceハードウェアのコア・ライセンスのオプションについては、この項を参照してください。

ライセンスについて

Oracle Database Applianceはcapacity-on-demandライセンス方式を採用しています。

Capacity-on-demand (CoD)とは一部のコアを無効にしたOracle Database Applianceサーバーのことで、これによりOracle Database Enterprise Editionソフトウェア・ライセンスのコストを抑えることができます。コアを減らすのはデプロイメントの前でも後でも構いません。より高い処理能力が必要になったときに、アクティブのコア数を増やすことができます。Oracle Databaseのライセンスは別々に供与されます。詳細は、Oracle Databaseのライセンス情報を参照してください。

Oracle Database Applianceのハードウェア･サポート識別子(SI)をMy Oracle Supportアカウントに追加すると、システム上のすべてのコアについてライセンスが設定されます。Oracle Database ApplianceモデルX5-2、X4-2、X3-2およびV1はベア・メタルまたは仮想化方式でデプロイできます。両方のプラットフォーム・タイプに、Capacity-on-Demandのライセンスがあります。ベア・メタル・インストールでは、Oracle Databaseで使用しないコアを無効にします。これを行うには、Oracle Database Applianceのハードウェア・サポート識別子(SI)をMy Oracle Supportのアカウントに追加して、キーを作成します。Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームを実装する場合は、すべてのコアを有効にします。ただし、Oracle Databaseおよび関連ソフトウェアを実行する仮想マシン(ODA_BASE)に特定のコアを割り当てることで、capacity-on-demandライセンスを設定できます。

- 第2章では、ライセンス・キーを入手し、My Oracle Supportに初期ライセンス要件を記録する方法について説明します。また、必要に応じて後でライセンスされたコア数を変更する方法についても説明します。
第2章は、ライセンスがOracle Databaseに使用するコアを対象にしているベア・メタルのインストールのみに該当します。

- Oracle Database Applianceに含まれるサードパーティ製品に関する情報は、第3章で説明します。
ライセンスされている初期のコア数をOracle Database Appliance仮想化プラットフォームで設定する場合の例については、Oracle Database Applianceスタート・ガイドの第4章、タスク3: ODA_BASEテンプレートのインストールに関する項を参照してください。

親トピック: Oracle Database Applianceライセンスの概要

CPUおよびコア数

Oracle Database Applianceハードウェアのコア・ライセンスのオプションについては、この項を参照してください。

Oracle Database Appliance X6-2Sには10コアのCPUが1個あります。Oracle Database Appliance X6-2Sをデプロイすると、全部で10個のコアが、デフォルトでハイパースレッディングが有効化されてアクティブになっています。

Oracle Database Appliance X6-2Mには10コアのCPUが2個あります。Oracle Database Appliance X6-2Mをデプロイすると、全部で20個のコアが、デフォルトでハイパースレッディングが有効化されてアクティブになっています。

Oracle Database Appliance X5-2ノードにはそれぞれに2個のCPUがあり、CPUごとに18個のコアがあります。Oracle Database Appliance X5-2をデプロイすると、全部で72個のコア(各サーバーに36個のコア)が、デフォルトでハイパースレッディングが有効化されてアクティブになっています。

Oracle Database Appliance X4-2ノードにはそれぞれに2個のCPUがあり、CPUごとに12個のコアがあります。Oracle Database Appliance X4-2をデプロイすると、全部で48個のコア(各サーバーに24個のコア)が、デフォルトでハイパースレッディングが有効化されてアクティブになっています。

Oracle Database Appliance X3-2ノードにはそれぞれに2個のCPUがあり、CPUごとに8個のコアがあります。Oracle Database Appliance X3-2をデプロイすると、全部で32個のコア(各サーバーに16個のコア)が、デフォルトでハイパースレッディングが有効化されてアクティブになっています。

Oracle Database Appliance V1ノードにはそれぞれに2個のCPUがあり、CPUごとに6個のコアがあります。Oracle Database Applianceをデプロイすると、全部で24個のコア(各サーバーに12個のコア)が、デフォルトでハイパースレッディングが有効化されてアクティブになっています。

Oracle Database Applianceのベア・メタル・ライセンスは、システムにある使用可能なコアの数によって判断されます。Capacity-on-Demandのライセンス機能によって、システム・リソースのニーズが変化したときに、使用可能なコア数を変更できます。

最初に、ライセンスされるコア数を、現在アプリケーションに必要なレベルに設定します。各サーバー・ノードには、同数のアクティブなコアがあります。その後、アプリケーションでより多くの容量が必要になったときは、ライセンスされたコア数を増やします。該当するOracle Database Applianceプラットフォームの表を参照し、コア・キーを入手して適用しライセンスされるコア数を変更します。

Oracle Database Appliance X5-2のライセンスされるコア・ライセンス・オプション

表1-1 Oracle Database Appliance X5-2のベア・メタル・ライセンス・オプション

各ノードにライセンスされるコア

Oracle RACおよびOracle Enterprise Editionのアクティブ・コア

Oracle RAC One Nodeのアクティブ・コア

2

4

2

4

8

4

6

12

6

8

16

8

10

20

10

12

24

12

14

28

14

16

32

16

18

36

18

20

40

20

22

44

22

24

48

24

26

52

26

28

56

28

30

60

30

32

64

32

34

68

34

36

72

36

Oracle Database Appliance X4-2のライセンスされるコア・ライセンス・オプション

表1-2 Oracle Database Appliance X4-2のベア・メタル・ライセンス・オプション

各ノードにライセンスされるコア

Oracle RACおよびOracle Enterprise Editionのアクティブ・コア

Oracle RAC One Nodeのアクティブ・コア

2

4

2

4

8

4

6

12

6

8

16

8

10

20

10

12

24

12

14

28

14

16

32

16

18

36

18

20

40

20

22

44

22

24

48

24

Oracle Database Appliance X3-2のライセンスされるコア・ライセンス・オプション

次の表に表示された情報は、Oracle Appliance Managerリリース2.10以降を実行している場合に該当します。それ以外の場合、各サーバーに4コアの細分度でのみ割り当てることができます。

表1-3 Oracle Database Appliance X3-2のベア・メタル・ライセンス・オプション

各ノードにライセンスされるコア

Oracle RACおよびOracle Enterprise Editionのアクティブ・コア

Oracle RAC One Nodeのアクティブ・コア

2

4

2

4

8

4

6

12

6

8

16

8

10

20

10

12

24

12

14

28

14

16

32

16

Oracle Database Appliance V1のライセンスされるコア・ライセンス・オプション

表1-4 Oracle Database Applianceのベア・メタル・ライセンス・オプション

表1-4 Oracle Database Appliance V1のベア・メタル・ライセンス・オプション

各ノードにライセンスされるコア

Oracle RACおよびOracle Enterprise Editionのアクティブ・コア

Oracle RAC One Nodeのアクティブ・コア

2

4

2

4

8

4

6

12

6

8

16

8

10

20

10

12

24

12

注意:

Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームのCapacity-on-Demandのライセンス管理については、『Oracle Database Appliance管理およびリファレンス・ガイド』の第3章、ODA_BASEのサイズ変更に関する項を参照してください。

親トピック: Oracle Database Applianceライセンスの概要

2 Capacity-On-Demandライセンスの情報

この章では、Oracle Database Applianceベア・メタル・インストールのためのCapacity-on-Demandライセンスの情報を示します。Oracle Database Applianceのモデルごとに、別個のセクションがあります。

トピック:

- Oracle Database Appliance X6-2SのCapacity-On-Demandライセンス
この項では、Oracle Database Appliance X6-2SのCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

- Oracle Database Appliance X6-2MのCapacity-On-Demandライセンス
この項では、Oracle Database Appliance X6-2MのCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

- Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6–2MでのCPUコア数の設定
Oracle Database Appliance X6-2SまたはX6–2Mのコア数を変更するには、configure-core-countコマンドを使用します。

- Oracle Database Appliance X5-2のCapacity-On-Demandライセンス
この項では、Oracle Database Appliance X5–2のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

- Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定
この項では、Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

- Oracle Database Appliance X4-2のCapacity-On-Demandライセンス
この項では、Oracle Database Appliance X4–2のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

- Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定
この項では、Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

- Oracle Database Appliance X3-2のCapacity-On-Demandライセンス
この項では、Oracle Database Appliance X3-2のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

- Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定
この項では、Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

- Oracle Database Appliance V1のCapacity-On-Demandライセンス
ここでは、Oracle Database Appliance V1のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

- Oracle Database Appliance V1ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定
ここでは、Oracle Database Appliance V1ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

Oracle Database Appliance X6-2SのCapacity-On-Demandライセンス

この項では、Oracle Database Appliance X6-2SのCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

Oracle Database Appliance X6-2Sは10個のコアで構成される単一サーバーです。デフォルトでは、Oracle Database Applianceはすべてのコアが有効な状態で出荷されます。Capacity-on-demandはOracle Database Enterprise Editionソフトウェアでのみ利用できます。

アクティブのコア数はデプロイメントの前でも後でも減らすことができます。より高い処理能力が必要になったときに、アクティブのコア数を増やすことができます。これをcapacity-on-demandと呼びます。コアは2コア単位で追加できます。

注意:
追加のコアを有効にするにはサーバーを再起動する必要があります。

Oracle Database Appliance X6-2Sベア・メタル・デプロイメントでCPUコア数を設定する場合のルールと制限

CPUコア数を変更する前に次のルールと制限を確認してください。

- CPUコア数は、2から10までの2の倍数に変更できます。

- CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。

- 必要になるコア数が10個未満の場合にのみ、CPUコア数を変更してください。

注意:
手順に従って誤ってCPUコア数を10に設定し、後でCPUコア数を増やせない状態であることにすぐに気付いた場合、Oracleサポートに連絡してください。

CPUコア数を変更するには、「Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6–2MでのCPUコア数の設定」を参照してください。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X6-2MのCapacity-On-Demandライセンス

この項では、Oracle Database Appliance X6-2MのCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

Oracle Database Appliance X6-2Mは20個のコアで構成される単一サーバーです。デフォルトでは、Oracle Database Applianceはすべてのコアが有効な状態で出荷されます。Capacity-on-demandはOracle Database Enterprise Editionソフトウェアでのみ利用できます。

アクティブのコア数はデプロイメントの前でも後でも減らすことができます。より高い処理能力が必要になったときに、アクティブのコア数を増やすことができます。これをcapacity-on-demandと呼びます。コアは2コア単位で追加できます。

注意:
追加のコアを有効にするにはサーバーを再起動する必要があります。

Oracle Database Appliance X6-2Mベア・メタル・デプロイメントでCPUコア数を設定する場合のルールと制限

CPUコア数を変更する前に次のルールと制限を確認してください。

- CPUコア数は、2から20までの2の倍数に変更できます。

- CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。

- 必要になるコア数が20個未満の場合にのみ、CPUコア数を変更してください。

注意:
手順に従って誤ってCPUコア数を20に設定し、後でCPUコア数を増やせない状態であることにすぐに気付いた場合、Oracleサポートに連絡してください。

CPUコア数を変更するには、「Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6–2MでのCPUコア数の設定」を参照してください。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6–2MでのCPUコア数の設定

Oracle Database Appliance X6-2SまたはX6–2Mのコア数を変更するには、configure-core-countコマンドを使用します。

常に2の倍数のコアを割り当てる必要があり、最小コア数は2です。CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。

1. Oracle Database Applianceサーバーにrootとしてログインします。

2. configure-core-count cpu_numberを実行して、CPUコアの数を構成します。

たとえば、コア数を8に設定するには次のコマンドを実行します。

# configure-core-count 8

3. サーバーを再起動し、追加したコアを有効にします。
システムの再起動後、Oracle Database Applianceが再構成され、指定されたCPUコア数で稼働を開始します。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X5-2のCapacity-On-Demandライセンス

この項では、Oracle Database Appliance X5–2のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

Oracle Database Appliance X5-2は2台のサーバーで構成されています。各サーバーに36個のCPUコアがあります。デフォルトでは、Oracle Database Applianceは、両方のサーバーのすべてのコアが有効な状態で出荷されます。

- 2台のサーバーのそれぞれで、36個のCPUコアが有効です

- 72個のCPUコアが有効です

デフォルトのCPUコア数(各サーバーで2個)を使用することも、「Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定」の手順に従ってCPUコア数を変更することもできます。たとえば、各サーバーのCPUコア数を18個に変更すると、次のようになります。

- 2台のサーバーのそれぞれで、18個のCPUコアが有効です

- 合計36個の有効なCPUコアがあります

Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントでCPUコア数を設定する場合のルールと制限

CPUコア数を変更する前に次のルールと制限を確認してください。

- 各サーバーのCPUコア数は、2から36までの2の倍数に変更できます。

- CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。
たとえばCPUコア数を28に変更した場合、その後はCPUコア数は30、32、34または36にしか増やせません。CPUコア数を34に変更した後は、CPUコア数は36にしか増やせません。

- 各サーバーに必要なCPUコア数が36の場合、デフォルト構成を使用します。「Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントのCPUコア数の設定」の手順に従ってCPUコア数を36に設定する必要はありません。

注意:
手順に従って誤ってCPUコア数を36に設定し、後でCPUコア数を増やせない状態であることにすぐに気付いた場合、Oracleサポートに連絡してください。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

この項では、Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

次の手順を実行して、CPUコア数を設定します。

1. My Oracle Supportにログインします。

https://myoraclesupport.com

2. 「設定」タブをクリックし、サブメニューから「アセット」を選択します。

3. アセット・リストでアプライアンスのシリアル番号を検索します。シリアル番号が見つからない場合は、Oracleサポートにご連絡ください。

4. アプライアンスのシリアル番号を選択します。

5. 使用可能なアクションから「キーの管理...」を選択します。

6. 「コア構成キーの管理」ダイアログに、アプライアンスのシリアル番号が表示されます。以前に生成されたキーがある場合、現在の構成を表示できます。

7. 「1サーバー当たりのコア数」メニューで、各サーバーに構成する有効CPUコア数を選択します。選択された値は、アプライアンスの両方のサーバーに適用されます。.最初、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34または36を選択できます。最初のキーの生成後は、現在の数より大きい数のみ選択できます。

8. 「キーの生成」をクリックしてキーを生成します。

9. 「キーをクリップボードにコピー」をクリックしてキーをクリップボードにコピーします。

10. キーを空のテキスト・ファイルに貼り付け、Oracle Database Applianceの任意の場所にファイルを保存します。

11. Oracle Database Applianceサーバーのいずれかにrootとしてログインします。

12. 次のコマンドを実行しサーバーを再起動して、再構成を完了させます。key_file_locationは手順7で作成したテキスト・ファイルの完全パス名です。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key key_file_location

次に例を示します。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key /home/myfile.txt

システムを再起動すると、Oracle Database Applianceが再構成されます。両方のサーバーが指定されたCPUコア数で稼働します。Oracle Database Appliance X5-2ベア・メタル・デプロイメントに対しては、常に2の倍数のコアを割り当てる必要があり、最小コア数は2です。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X4-2のCapacity-On-Demandライセンス

この項では、Oracle Database Appliance X4–2のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

Oracle Database Appliance X4-2は2台のサーバーで構成されています。各サーバーに24個のCPUコアがあります。デフォルトでは、Oracle Database Applianceは、両方のサーバーのすべてのコアが有効な状態で出荷されます。

- 2台のサーバーのそれぞれで、24個のCPUコアが有効です

- 48個のCPUコアが有効です

デフォルトのCPUコア数(各サーバーで24個)を使用することも、「Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定」の手順に従ってCPUコア数を変更することもできます。たとえば、各サーバーのCPUコア数を16個に変更すると、サーバーは次のような構成になります。

- 2台のサーバーのそれぞれで、16個のCPUコアが有効です

- 32個のCPUコアが有効です

Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでCPUコア数を設定する場合のルールと制限

CPUコア数を変更する前に次のルールと制限を確認してください。

- 各サーバーのCPUコア数は、2から24までの2の倍数に変更できます。

- CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。
たとえばCPUコア数を16に変更した場合、その後はCPUコア数は18、20、22または24にしか増やせません。CPUコア数を22に変更した後は、CPUコア数は24にしか増やせません。

- 各サーバーに必要なCPUコア数が24の場合、デフォルト構成を使用します。「Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定」の手順を使用してCPUコア数を24に設定しないでください。デフォルト構成を使用していれば、後からCPUコア数を16未満の数に変更できます。

注意:
手順に従って誤ってCPUコア数を24に設定し、後でCPUコア数を増やせない状態であることにすぐに気付いた場合、Oracleサポートに連絡してください。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

この項では、Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

次の手順を実行して、CPUコア数を設定します。

1. My Oracle Supportにログインします。
https://myoraclesupport.com

2. 「設定」タブをクリックし、サブメニューから「アセット」を選択します。

3. アセット・リストでアプライアンスのシリアル番号を検索します。シリアル番号が見つからない場合は、Oracleサポートにご連絡ください。

4. アプライアンスのシリアル番号を選択します。

5. 使用可能なアクションから「キーの管理...」を選択します。

6. 「コア構成キーの管理」ダイアログに、アプライアンスのシリアル番号が表示されます。以前に生成されたキーがある場合、現在の構成を表示できます。

7. 「1サーバー当たりのコア数」リストで、各サーバーに構成する有効CPUコア数を選択します。選択された値は、アプライアンスの両方のサーバーに適用されます。最初、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22または24を選択できます。最初のキーの生成後は、現在の数より大きい数のみ選択できます。

8. 「キーの生成」をクリックしてキーを生成します。

9. 「キーをクリップボードにコピー」をクリックしてキーをクリップボードにコピーします。

10. キーを空のテキスト・ファイルに貼り付け、Oracle Database Applianceの任意の場所にファイルを保存します。

11. Oracle Database Applianceのサーバーの1つにrootとしてログインします。

12. 次のコマンドを実行しサーバーを再起動して、再構成を完了させます。key_file_locationは手順7で作成したテキスト・ファイルの完全パス名です。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key key_file_location

例:

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key /home/myfile.txt

システムを再起動すると、Oracle Database Applianceが再構成されます。両方のサーバーが指定されたCPUコア数で稼働します。Oracle Database Appliance X4-2ベア・メタル・デプロイメントに対しては、常に2の倍数のコアを割り当てる必要があり、最小コア数は2です。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X3-2のCapacity-On-Demandライセンス

この項では、Oracle Database Appliance X3-2のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

Oracle Database Appliance X3-2は2台のサーバーで構成されています。各サーバーに16個のCPUコアがあります。デフォルトでは、Oracle Database Applianceは、両方のサーバーのすべてのコアが有効な状態で出荷されます。

- 2台のサーバーのそれぞれで、16個のCPUコアが有効です

- 32個のCPUコアが有効です

Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントでCPUコア数を設定する場合のルールと制限

CPUコア数を変更する前に次のルールと制限を確認してください。

- Oracle Appliance Manager 2.8以下を実行している場合、各サーバーのCPUコア数を、4、8、12または16に変更できます。

- Oracle Appliance Manager 2.10以上を実行している場合、各サーバーのCPUコア数を、2、4、6、8、10、12、14または16に変更できます。

- CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。
たとえばCPUコア数を8に変更した場合、その後はCPUコア数は12または16にしか増やせません。CPUコア数を12に変更した後は、CPUコア数は16にしか増やせません。

- 各サーバーに必要なCPUコア数が16の場合、デフォルト構成を使用します。「Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定」の手順を使用してCPUコア数を16に設定しないでください。デフォルト構成を使用していれば、後からCPUコア数を16未満の数に変更できます。

注意:
手順に従って誤ってCPUコア数を16に設定し、後でCPUコア数を増やせない状態であることにすぐに気付いた場合、Oracleサポートに連絡して問題を解決してください。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

この項では、Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

次の手順を実行して、CPUコア数を設定します。

1. My Oracle Supportにログインします。
https://myoraclesupport.com

2. 「設定」タブをクリックし、サブメニューから「アセット」を選択します。

3. アセット・リストでアプライアンスのシリアル番号を検索します。シリアル番号が見つからない場合は、Oracleサポートにご連絡ください。

4. アプライアンスのシリアル番号を選択します。

5. 使用可能なアクションから「キーの管理...」を選択します。

6. 「コア構成キーの管理」ダイアログに、アプライアンスのシリアル番号が表示されます。以前に生成されたキーがある場合、現在の構成を表示できます。

7. 「1サーバー当たりのコア数」リストで、各サーバーに構成する有効CPUコア数を選択します。選択された値は、アプライアンスの両方のサーバーに適用されます。最初は、4、8、12または16を選択できます。以降は、現在の数より大きい数のみ選択できます。

8. 「キーの生成」をクリックしてキーを生成します。

9. 「キーをクリップボードにコピー」をクリックしてキーをクリップボードにコピーします。

10. キーを空のテキスト・ファイルに貼り付け、Oracle Database Applianceの任意の場所にファイルを保存します。

11. Oracle Database Applianceのサーバーの1つにrootとしてログインします。

12. 次のコマンドを実行しサーバーを再起動して、再構成を完了させます。key_file_locationは手順7で作成したテキスト・ファイルの完全パス名です。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key key_file_location

次に例を示します。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key /home/myfile.txt

システムの再起動後、Oracle Database Applianceが再構成され、指定されたCPUコア数で両方のサーバーが稼働を開始します。Oracle Database Appliance X3-2ベア・メタル・デプロイメントに対しては、常に4の倍数のコアを割り当てる必要があり、最小コア数は4です。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance V1のCapacity-On-Demandライセンス

ここでは、Oracle Database Appliance V1のCapacity-On-Demandライセンスについて説明します。

Oracle Database Appliance V1は2台のサーバーで構成されており、各サーバーには12個のCPUコアがあります。デフォルトでは、Oracle Database Applianceは、次のように両方のサーバーのすべてのコアが有効な状態で出荷されます。

- 2台のサーバーのそれぞれで、12個のCPUコアが有効です

- 合計24個の有効なCPUコアがあります

各サーバーでデフォルトのCPUコア数12を使用するか、またはCPUコア数を変更できます。「Oracle Database Applianceベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定」の手順を使用して変更します。たとえば、各サーバーのCPUコア数を8個に変更すると、次のようになります。

- 2台のサーバーのそれぞれで、8個のCPUコアが有効です

- 合計16個の有効なCPUコアがあります

Oracle Database Applianceベア・メタル・デプロイメントでCPUコア数を設定する場合のルールと制限

CPUコア数を変更する前に次のルールと制限を確認してください。

- 各サーバーのCPUコア数は、2、4、6、8、10または12に変更できます。

- CPUコア数を変更した場合、その後はCPUコア数を増やすことのみ可能です。使用しているOracle Databaseハードウェア(X3-2、X4-2またはX5-2)用の手順を実行します。
たとえばCPUコア数を6に変更した場合、その後はCPUコア数は8、10または12にしか増やせません。CPUコア数を8に変更した後は、CPUコア数は10または12にしか増やせません。

- 各サーバーに必要なCPUコア数が12の場合、デフォルト構成を使用します。「Oracle Database Applianceベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定」の手順を使用してCPUコア数を12に設定しないでください。デフォルト構成を使用していれば、必要なときに後からCPUコア数を12未満の数に変更できます。

注意:
手順に従って誤ってCPUコア数を12に設定し、後でCPUコア数を増やせない状態であることにすぐに気付いた場合、Oracleサポートに連絡してください。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

Oracle Database Appliance V1ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定

この項では、Oracle Database Appliance V1ベア・メタル・デプロイメントでのCPUコア数の設定方法について説明します。

次の手順を実行して、CPUコア数を設定します。

1. My Oracle Supportにログインします。
https://myoraclesupport.com

2. 「設定」タブをクリックし、サブメニューから「アセット」を選択します。

3. アセット・リストでアプライアンスのシリアル番号を検索します。シリアル番号が見つからない場合は、Oracleサポートにご連絡ください。

4. アプライアンスのシリアル番号を選択します。

5. 使用可能なアクションから「キーの管理...」を選択します。

6. 「コア構成キーの管理」ダイアログに、アプライアンスのシリアル番号が表示されます。以前に生成されたキーがある場合、現在の構成を表示できます。

7. 「1サーバー当たりのコア数」リストで、各サーバーに構成する有効CPUコア数を選択します。選択された値は、アプライアンスの両方のサーバーに適用されます。最初は、2、4、6、8、10または12を選択できます。最初のキーの生成後は、現在の数より大きい数のみ選択できます。

8. 「キーの生成」をクリックしてキーを生成します。

9. 「キーをクリップボードにコピー」をクリックしてキーをクリップボードにコピーします。

10. キーを空のテキスト・ファイルに貼り付け、Oracle Database Applianceの任意の場所にファイルを保存します。

11. Oracle Database Applianceのサーバーの1つにrootとしてログインします。

12. 次のコマンドを実行しサーバーを再起動して、再構成を完了させます。key_file_locationは手順7で作成したテキスト・ファイルの完全パス名です。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key key_file_location

次に例を示します。

/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key /home/myfile.txt

システムの再起動後、Oracle Database Applianceが再構成され、指定されたCPUコア数で両方のサーバーが稼働を開始します。Oracle Database Applianceベア・メタル・デプロイメントに対しては、常に2の倍数のコアを割り当てる必要があり、最小コア数は2です。

親トピック: Capacity-on-Demandライセンスの情報

3 サードパーティ製品のライセンス

この章には、Oracle Database Applianceに含まれるサードパーティ製品のライセンス情報を示します。

Oracle Database Applianceには、Oracle Database 11gリリース2 (11.2および11.3)とOracle Database 12cリリース1 (12.1)で使用されているサードパーティ製品が含まれています。これらのサードパーティ製品のライセンス情報を確認するには、『Oracle Databaseライセンス情報11gリリース2 (11.2)』および『Oracle Databaseライセンス情報12gリリース1 (12.1)』を参照してください。

Oracle Database Applianceには、Oracle Integrated Lights Out Managerリリース3.2で使用されているサードパーティ製品が含まれています。これらのサードパーティ製品のライセンス情報を確認するには、Oracle ILOMライセンス情報ユーザー・マニュアルを参照してください。

Intel PXE Firmware License

The enclosed software products and documentation are developed at private expense, and are provided with "Restricted Rights."Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions, as set forth in FAR 52.227-14 and DFARS 252.227-7013 et. seq. or its successor.The use of this product by the government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights in the product.

オラクルの法律上の注意点について

コピーライトについて

Copyright © 1994-2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

アルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが試作版の場合:

このドキュメントは試作版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のアルファ版およびベータ版ドラフト・ドキュメントについて

このドキュメントが非公開の試作版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のベータ・トライアル契約のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle PartnerNetwork Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。