Oracle® Fusion Middleware

相互運用性および互換性の理解

12c (12.2.1.2)

E82677-01(原本部品番号:E78169-02)

2016年11月

このドキュメントでは、システム管理者を対象に、Oracle Fusion Middlewareをインストール、アップグレードまたはパッチ適用する際の相互運用性および互換性の考慮事項について説明します。

Oracle Fusion Middleware相互運用性および互換性の理解, 12c (12.2.1.2)

E82677-01

Copyright © 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates  All rights reserved.

原本著者: Vineet Sharma

原本協力著者: Lisa Jamen

原本協力者: Mike Blevins、 Ayush Ganeriwal、Michael Matthews、Renga Rengarajan、Ken Vincent、Michael Zanchelli、Phil Stubbs

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 相互運用性および互換性の理解

- 1.1 互換性の概要

- 1.1.1 Oracle Fusion Middlewareソフトウェア・スイート間の互換性

- 1.1.2 Oracle Fusion Middlewareソフトウェア・スイート内の互換性

- 1.2 相互運用性の概要

- 1.3 サポートされるデータベースとの相互運用性および互換性について

- 1.4 互換性および相互運用性について考えられる問題の特定

- 1.4.1 始める前に

- 1.4.2 Oracle動作保証マトリックスの使用方法

- 1.4.3 このガイドの互換性マトリックスの理解

- 1.4.4 コンポーネントおよびインフラストラクチャに関する情報の収集

- 1.4.4.1 Oracle Fusion Middlewareの製品リリース情報の確認

- 1.4.4.2 Oracle Databaseのリリース情報の確認

- 1.4.4.3 Microsoft SQL Serverのバージョン情報の確認

- 1.4.4.4 DB2のバージョン情報の確認

- 1.4.4.5 JDKのバージョン情報の確認

- 1.4.5 リリース・ノートの使用方法

- 1.4.6 Oracle Fusion Middlewareドキュメント・ライブラリの使用方法

2 Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)の相互運用性および互換性

- 2.1 Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)で使用できる製品および機能

- 2.2 Oracle Fusion Middlewareの以前のリリースとの互換性

- 2.2.1 Oracle Fusion Middleware 11gとの互換性

- 2.2.2 Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)との互換性

- 2.3 サポートされるデータベースとの相互運用性

- 2.3.1 Oracle Databaseの相互運用性に関する考慮事項

- 2.3.2 Java DBの相互運用性に関する考慮事項

- 2.3.3 データベースの相互運用性に関する追加の考慮事項

- 2.3.3.1 アプリケーション・データ・アクセス

- 2.3.3.2 データベース依存機能

- 2.4 Oracle Identity Management製品との相互運用性

- 2.4.1 Oracle Identity and Access Managementとの相互運用性

- 2.4.2 Oracle Identity Managementディレクトリ・サービスとの相互運用性

- 2.5 Oracle Webサービスの相互運用性

- 2.6 Oracleホームとドメイン拡張時の相互運用性

- 2.6.1 Oracleホームの相互運用性

- 2.6.2 ドメイン拡張時の相互運用性

- 2.7 カスタム・アプリケーションおよびクライアント・アプリケーションとの相互運用性

- 2.8 Oracle Data Integration 12c (12.2.1.2)と他のFusion Middleware製品との相互運用性

- 2.9 Oracle Enterprise Data Quality 12c (12.2.1.2)と他のFusion Middleware製品との相互運用性

- 2.10 Oracle GoldenGateの他のFusion Middleware製品との相互運用性

はじめに

このガイドでは、Oracle Fusion Middlewareをインストール、アップグレードまたはパッチ適用する際に確認する必要のある、相互運用性および互換性の考慮事項について説明します。

ここでは、次の項目について説明します。

対象読者

このドキュメントは、インストール、アップグレード計画およびパッチ・セット適用の作業を担当するシステム管理者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティ

Oracleのアクセシビリティへの取り組みについては、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)にアクセスしてください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、聴覚に障害があるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle Fusion Middleware 11gのドキュメント・ライブラリにある次の関連ドキュメントを参照してください。

- Oracle Fusion Middlewareのアップグレードのプランニング

- Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング

- OPatchを使用したパッチ適用

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 相互運用性および互換性の理解

この章では、相互運用性と互換性の概要を紹介し、Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのアップグレード時、パッチ・セット適用時、またはOracle Fusion Middlewareの新規コンポーネントのインストール時に、互換性や相互運用性について考慮が必要となる領域を特定する方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

1.1 互換性の概要

このガイドでは、互換性とは、バージョン(またはリリース)が異なる2つのOracle Fusion Middlewareコンポーネントの連携(相互運用性)として定義されています。

Oracle Fusion Middlewareのアップグレード時またはOracle Fusion Middlewareパッチの適用時に、互換性について考慮が必要となる場合があります。

たとえば、アップグレード時には、更新が必要となるコンポーネントを把握し、既存の統合ポイントが引き続き機能するようにする必要があります。パッチの適用時には、新しい製品が同一リリースの他の製品と機能するかどうか、あるいは以前のバージョンで引き続き機能するかどうかを把握する必要があります。

互換性は次のように細かく分類できます。

1.1.1 Oracle Fusion Middlewareソフトウェア・スイート間の互換性

Oracle Fusion Middleware 11g環境をOracle Fusion Middleware 12cにアップグレードする場合には、環境内の領域を一度に1つずつ更新する可能性が高いと考えられます。

たとえば、新機能をサポートするために、1つの部門の中間層をOracle Fusion Middleware 12cにアップグレードすることがあります。同時に、会社全体のOracle Identity Managementコンポーネントについては、Oracle Fusion Middleware 11gのままにしておく場合もあります。

1.1.2 Oracle Fusion Middlewareソフトウェア・スイート内の互換性

Oracle Fusion Middleware 12cにアップグレードする場合には、特定のソフトウェア・スイート内で発生する可能性のある互換性の問題についても検討する必要があります。

ほとんどの場合、これらの問題は一時的なものであり、アップグレード・プロセス中にのみ発生します。通常は、ソフトウェア・スイートをアップグレードする手順を完了すると、問題は解決されます。ただし、アップグレード計画に影響する可能性があるため、依然としてこれらの問題には注意する必要があります。

1.2 相互運用性の概要

このガイドでは、相互運用性とは、サポートされるOracle Fusion Middleware構成で、同一バージョン(またはリリース)の2つのOracle Fusion Middleware製品またはコンポーネントが連携できる(相互運用できる)可能性として定義されています。

具体的に言うと、相互運用性は、リリース番号またはバージョン番号の最初の4桁が同じ場合に該当します。たとえば、Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)コンポーネントは、通常、他の12c (12.2.1.2)コンポーネントと相互運用性があります。

場合によっては、Oracle Fusion Middlewareソフトウェア・スイート間で相互運用性の問題が生じることがあります。たとえば、Oracle Fusion Middleware 11g製品間(SOAとWebCenterなど)でドメインが共存する場合に問題が生じます。

1.3 サポートされるデータベースとの相互運用性および互換性について

アップグレードを計画する前に、前提条件と制限事項を理解しておくことが重要です。

Oracle Fusion Middlewareの各リリースは、特定のデータベース・バージョンに対して動作が保証されています。具体的には、Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのスキーマをホストする際に、これらの動作が保証されているデータベースを使用できます。

場合によっては、特定のリリースにアップグレードするには、まずデータベースをサポートされるバージョンにアップグレードする必要があります。Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのアップグレードの詳細は、『Oracle Fusion Middlewareのアップグレードのプランニング』を参照してください。

Oracle Fusion Middlewareの各リリースでサポートされるデータベースの最新情報は、Oracle Technology NetworkでOracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成を参照してください。

サポートされる構成のページで、ご使用のOracle Fusion Middlewareの特定のリリース、およびアップグレード対象のOracle Fusion Middlewareのリリースを確認できます。Oracle Fusion Middlewareの各リリースには、対応するスプレッドシートが用意されており、動作が保証されている構成(サポートされているデータベースなど)がリストされています。

1.4 互換性および相互運用性について考えられる問題の特定

互換性と相互運用性に関する一般的な問題を理解しておくことが重要です。

次の項では、このガイド、Oracle Technology Network (OTN)およびその他のOracleドキュメントに記載されている情報を使用して、互換性および相互運用性に関する一般的な問題を特定し、解決する方法を説明します。

1.4.1 開始する前に

新しい製品をインストールする、または既存製品を(新しいメジャー・バージョンまたはパッチ・セットへのいずれかに)アップグレードする際に、相互運用性および互換性に関する問題が生じる場合があります。

新しい製品コンポーネントをインストールする段階では、相互運用性に関する考慮事項は、その新しい製品を同一リリースの他のOracle Fusion Middlewareコンポーネントと統合する機能に関連しています。

互換性に関する考慮事項は、インストール済であると想定される以前のバージョンのOracle Fusion Middleware製品と、新しい製品を統合する機能に関連しています。製品を更新する際の課題は、たいていは互換性に関するものですが、既存の統合ポイントが引き続き機能するように、他のコンポーネントの更新を考慮する必要が生じる場合があります。

表1-1に示すタスクのリストは、Oracle Fusion Middlewareのアップグレードおよびインストール戦略の計画に必要な情報を収集する際に役立ちます。

表1-1 相互運用性に関する考慮事項を特定および解決できるようにするためのタスク

タスク

説明

ドキュメント

タスク1 - インストール済コンポーネントおよびサポート・インフラストラクチャに関するリリース情報とバージョン情報を収集します。

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントの相互運用性および互換性について考えられる問題を特定するには、インストール済またはインストールやアップグレードを計画している各コンポーネントあるいは一連のコンポーネントについて、リリース情報とバージョン情報を収集する必要があります。

また、オペレーティング・システム、データベース、JDK、およびサード・パーティ製品のバージョン情報とリリース情報も確認する必要があります。

コンポーネントおよびインフラストラクチャに関する情報の収集を参照

タスク2 - アップグレードを計画する際には、アップグレード戦略を作成して、Oracle Fusion Middleware 12cへのアップグレード時にサポートされる開始点を理解する必要があります。

アップグレード開始点とは、アップグレードするために実行している必要があるOracle Fusion Middlewareの特定のバージョンです。サポートされるアップグレード開始点のバージョンを実行していない場合は、以前のリリースのドキュメントを使用して、まずサポートされる開始点にアップグレードする必要があります。

『Oracle Fusion Middlewareのアップグレードのプランニング』には、Oracle Fusion Middlewareアップグレード計画の作成方法と実装方法の詳細情報が記載されています。

また、各Oracle Fusion Middleware製品には、詳細なアップグレード・プロセスが記述されたアップグレード・ガイドが用意されており、アップグレード後に完了する必要のある構成タスクが明確にされています。

アップグレードに適切なドキュメントを確認する場合の詳細は、Oracle Fusion Middlewareドキュメント・ライブラリの使用方法を参照してください。

タスク3 - パッチを適用する際には、使用しているコンポーネントおよびサポート・インフラストラクチャのパッチ要件を理解しておく必要があります。

パッチの適用では、小さなファイルの集まりを既存のシステムにコピーする処理を行います。通常、パッチはOracle製品の特定のバージョンに関連付けられており、製品の1つのマイナー・バージョンから同じ製品のより新しいバージョンへの(たとえば、12c (12.1.2)から12c (12.1.3)などへの)更新が実行されます。

『Opatchによるパッチ適用』では、既存のOracle Fusion Middleware環境にパッチを適用する場合に使用可能なツールについて説明しています。

最新のパッチおよびパッチ・セットについては、Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様のドキュメントに記載されています。

タスク4 - Oracle Fusion Middlewareの新規コンポーネントをインストールする際には、インストール要件およびサポートされる開始点について理解しておく必要があります。

各Fusion Middleware製品には、前提条件、サポートされる開始点、およびインストール後の構成手順が記述されたインストレーション・ガイドが用意されています。相互運用性および互換性に関する問題を回避するには、インストール手順に目を通して、それに従うことが重要です。

無料のインストール・ドキュメント、リリース・ノート、ホワイト・ペーパーまたはその他の資料を閲覧およびダウンロードするには、次のURLにアクセスしてください。

http://docs.oracle.com/

1.4.2 Oracle動作保証マトリックスの使用方法

Oracle Fusion Middleware動作保証マトリックスには、サポートされるシステム構成、データベース・バージョン、およびサードパーティ製品など、互換性および相互運用性に関する重要な情報が記述されています。これらのドキュメントを参照して、現在の環境がアップグレードまたはパッチ・セットをサポートしているかどうかを確認してください。

注意:

このガイドの情報は、Oracle Fusion Middleware動作保証マトリックスに記述されている情報を補完するためのものです。このガイドの情報と動作保証マトリックスの情報に相違がある場合は、動作保証マトリックスの情報を適切なバージョンとしてください。動作保証マトリックスの方が頻繁に更新されています。

表1-2 Oracle Fusion Middleware動作保証マトリックス

ドキュメント名

説明

Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成

Oracle Fusion Middlewareの各製品領域は、サポートされるインストール・タイプ、プラットフォーム、オペレーティング・システム、データベース、JDKおよびサード・パーティ製品について記載された動作保証のドキュメントをメンテナンスしています。

「Oracle Fusion Middlewareのサポートされるシステム構成」ページで、確認する製品領域を見つけて、適切な動作保証ドキュメントを選択してください。

Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様のドキュメント

Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様のドキュメントには、ハードウェアとソフトウェアの要件、ディスク領域とメモリーの最小要件、必要なシステム・ライブラリ、パッケージまたはパッチなどの情報が記載されています。

Oracle JDeveloperおよびOracle Application Development Frameworkの動作保証

Oracle JDeveloperおよびOracle Application Development Framework (Oracle ADF)の動作保証を検索して、Oracle JDeveloperおよびOracle ADFで動作するようにサポートされている様々なサード・パーティ製品およびOracle製品を確認します。

Oracle ADFは、Oracle Fusion Middlewareに必要な製品よりも上位の製品でサポートまたは動作保証される場合があります。このドキュメントは、そのような場合の参照先として役立ちます。

1.4.3 このガイドの互換性マトリックスの理解

相互運用性マトリックスおよび互換性マトリックスは、潜在的な問題を特定して追加情報に関連付けるために、このガイド全体を通じて使用します。このガイドの相互運用性マトリックスおよび互換性マトリックスを使用する場合、次のいずれかの方法でサポート・レベルを定義できます。

表1-3 このガイドのマトリックスの使用方法

ステータス

説明

互換性または相互運用性がある

関連するコンポーネント間の統合が、適切な構成で機能することが期待できます。ただし、互換性は動作を保証するものではありませんのでご注意ください。動作保証については、表1-2に記載されている動作保証マトリックスで確認できます。

互換性または相互運用性がない

関連するコンポーネント間の統合が機能することは期待できません。

特定のガイドまたは項への参照

Oracle Fusion Middleware 12cのアップグレード時、パッチ適用時またはインストール時に確認する必要のある互換性要件や考慮事項について、個々のガイドが詳細情報を提供する場合に提供されます。

N/A

該当なし。

1.4.4 コンポーネントおよびインフラストラクチャに関する情報の収集

Oracle Fusion Middlewareのリリース情報とバージョン情報は、システムにインストールされている各コンポーネントで使用できます。この情報は、相互運用性および互換性に関する問題を効率的に特定し、解決するために必要となります。Oracle動作保証マトリックスの使用方法に記載されている動作保証マトリックスには、Oracle Fusion Middlewareコンポーネントの動作保証要件およびシステム要件に関する情報が記述されています。

この項では、次の情報について説明します。

1.4.4.1 Oracle Fusion Middlewareの製品リリース情報の確認

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントの個別のリリース情報やバージョン情報を確認するには、Oracle Universal Installer (OUI)を使用して、インストールされている製品の情報を表示します。詳細は、Oracle Fusion Middlewareの管理のリリース番号の表示を参照してください。

注意:

バージョン情報およびリリース情報は、OracleホームのoraInventory/logsディレクトリにある、インストール・ログ・ファイルで確認することもできます。

1.4.4.2 Oracle Databaseのリリース情報の確認

Oracle Databaseのリリース情報を確認する手順は次のとおりです。

Oracleホーム・ディレクトリから、次のようにSQL*Plusを起動します。

sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> select * from v$version;

このコマンドにより、リリース情報が次のように表示されます。

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production
CORE    11.2.0.4.0      Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - Production

1.4.4.3 Microsoft SQL Serverのバージョン情報の確認

Microsoft SQLデータベースのリリース情報を確認する手順は次のとおりです。

コマンド行から、次のように入力します。

exec xp_msver ProductVersion

このコマンドにより、製品バージョン情報が次のように表示されます。

ProductVersion 589824 9.00.1399.06

1.4.4.4 DB2のバージョン情報の確認

DB2のリリース情報を確認する手順は次のとおりです。

- Windowsオペレーティング・システムのコマンド行で、次の場所に移動します。

\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2level

このコマンドにより、データベース・バージョンおよび適用可能な修正パック情報が次のように表示されます。

DB21085I Instance "DB2? uses "32? bits and DB2 code release "SQL09011? with level identifier "01020107?.
Informational tokens are "DB2 v9.1.100.129?, "s061104?, "WR21374?, and Fix Pack "1?.
Product is installed at "D:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB" with DB2 Copy Name "DB2COPY1?.

- UNIXオペレーティング・システムのコマンド行で、次のように入力します。

db2ls

このコマンドにより、インストールされているDB2製品のインストール・パス、バージョン・レベル、修正パック情報およびインストール日付が表示されます。このコマンドの出力は、デフォルトでコンソールに出力されます。

Install Path        Level   Fix Pack    Install Number     Install Date
--------------------------------------------------------------------------
/opt/ibm/db2/V9.1   9.1.0.0        0          1    Fri Sep 3 10:26:33 2010 EDT

1.4.4.5 JDKのバージョン情報の確認

多くのFusion Middlewareコンポーネントは、サポートされるJDKがインストールされ、構成されているかどうかに依存します。現在サポートされているJDKのバージョン情報は、Oracle動作保証マトリックスの使用方法で説明されているように、Oracle Fusion Middlewareでサポートされる構成のマトリックスに記載されています。

現在のJDKバージョンを確認するには、java -versionコマンドを実行して現在使用しているJavaのバージョンを表示します。次に例を示します。

> java -version
java version "1.8.0_91"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)

複数のJavaがシステムにインストールされている場合、このJavaコマンドは、JAVA_HOMEシステム変数に指定されたインストールを使用することに注意してください。

UNIXシステムでは、多くの場合はwhichコマンドを使用してJavaソフトウェアのデフォルトの場所を確認できます。次に例を示します。

> which java
/usr/bin/java

1.4.5 リリース・ノートの使用方法

相互運用性および互換性に関する特定の問題を解決する際に必要なパッチ・セットの具体的な情報については、Oracle Fusion Middlewareのリリース・ノートを参照してください。これらの特定の問題は、アップグレード・プロセスまたはパッチ適用プロセス中に生じる可能性があります。各リリースのリリース・ノートは、Oracle Technology Network (OTN)で入手できます。特定のリリースのリリースノートについては、Oracle Fusion Middlewareのドキュメント・ページを参照し、該当するドキュメント・ライブラリを選択してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/fusion-middleware/documentation/index.htm

1.4.6 Oracle Fusion Middlewareドキュメント・ライブラリの使用方法

Oracle Fusion Middlewareドキュメント・ライブラリを使用すると、Oracle環境のアップグレード時やパッチ適用時に役立つ情報にアクセスできます。Oracle Fusion Middleware 12cドキュメントのコンポーネント固有の管理、インストレーションおよびアップグレードの各ガイドは、次の場所で参照できます。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/fusion-middleware/documentation/index.htm

次の各ガイドには、Oracle Fusion Middleware環境でのインストール、パッチの適用およびアップグレードに関する情報が記載されています。

- OPatchを使用したパッチ適用

- Oracle Fusion Middlewareのアップグレードのプランニング

- Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング

2 Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)の相互運用性および互換性

この章では、Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)リリースの相互運用性と互換性に関する特定の考慮事項および問題の概要を示します。

この章の内容は次のとおりです。

2.1 Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)で使用できる製品および機能

Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)には、Oracle Fusion Middleware 12c (12.1.3)で配布されていた次の製品の更新が含まれています。

- Oracle JDeveloper

- Oracle WebLogic ServerおよびCoherence

- Oracle Fusion Middleware Infrastructure

- Oracle HTTP Server

- Oracle Data Integrator

- Oracle GoldenGate Studio

- Oracle GoldenGate Monitor

- Oracle GoldenGate Veridata

- Oracle SOA Suite

- Oracle Business Process Management

- Oracle Service Bus

- Oracle Managed File Transfer。

- Oracle Event Processing (Oracle Stream Explorer)

Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)には、次のOracle Fusion Middleware製品も含まれており、これらはOracle Fusion Middleware 12c用に再導入および再エンジニアリングされています。

- Oracle WebCenter Content

- Oracle WebCenter Portal

- Oracle WebCenter Sites

- Oracle Business Intelligence

- Oracle Traffic Director

- Oracle MapViewer

これは、Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)でリリースされている製品の完全なリストではありません。Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)のすべての製品の詳細は、Oracle Fusion Middlewareの理解を参照してください。

2.2 Oracle Fusion Middlewareの以前のリリースとの互換性

Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)とOracle Fusion Middlewareの以前のリリースとの互換性の詳細は、次の項を参照してください。

2.2.1 Oracle Fusion Middleware 11gとの互換性

Oracle WebLogic Server 11g製品が現在稼働している場合は、次の点に注意してください。

- Oracle WebLogic Server12c (12.2.1.2)を、以前のOracle Fusion Middleware 11g製品またはOracle WebLogic Server 11g製品と同じMiddlewareホームまたはOracleホームにインストールしないでください。これにはOracle WebLogic Server 10.3も含まれます。

- Oracle Fusion Middleware 11g製品をOracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)と同じOracleホームにインストールしないでください。

同様に、既存のOracle Fusion Middleware 11gまたはOracle WebLogic Server 11gドメインを、Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1.2)によって拡張することもできません。

2.2.2 Oracle Fusion Middleware 12c (12.2.1.2)との互換性

Oracle WebLogic Server12c (12.2.1.2)製品が現在稼働している場合は、次の点に注意してください。

- Oracle WebLogic Server12c (12.2.1.2)をOracle Fusion Middleware 12c (12.1.3)と同じOracleホームにインストールしないでください。

- Oracle Fusion Middleware 12c (12.1.3)製品をOracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)と同じOracleホームにインストールしないでください。

同様に、既存のOracle Fusion Middleware 12c (12.1.3)ドメインを、Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1.2)によって拡張することもできません。

2.3 サポートされるデータベースとの相互運用性

Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)は、必要なOracle Fusion Middleware製品およびコンポーネントのスキーマをホストするため、またその他の特定の製品機能のために、特定のデータベース・バージョンをサポートします。

Oracle Technology Networkの動作保証情報は、Oracle Fusion Middlewareでサポートされる特定のデータベース・バージョンについての情報を提供します。動作保証情報の使用方法の詳細は、Oracle動作保証マトリックスの使用方法を参照してください。

ただし、場合によっては、Oracle Fusion Middlewareの機能またはコンポーネントが、さらに具体的なデータベース・バージョンや、特定のデータベース・リリースで使用可能な固有のデータベース機能を必要とすることがあります。

次の項では、このような特定の機能およびデータベース要件のいくつかについて説明します。

2.3.1 Oracle Databaseの相互運用性に関する考慮事項

Oracle Technology Networkの動作保証情報で参照できる情報に加えて、表2-1では、特定のOracle Database機能を使用する場合の追加の考慮事項を示します。

表2-1 選択した製品および機能のデータベース・バージョン要件

製品または機能

データベース要件

制限事項

詳細

GridLinkデータ・ソースでのSCANアドレスの使用

Oracle Database 11.2以降で、Single Client Access Name (SCAN)を有効化

なし

Oracle WebLogic Server JDBCデータ・ソースの管理のSCANアドレス

JDBC複数データ・ソース

Oracle Fusion MiddlewareでサポートされるすべてのOracle Databaseバージョン

なし

Oracle WebLogic Server JDBCデータ・ソースの管理のJDBCマルチ・データ・ソースの構成

Oracle Databaseでスキーマを作成するときのエディションベースの再定義(EBR)の使用

Oracle Database 11.2以上

特に明記されていないかぎり、EBRはすべてのOracle Fusion Middlewareスキーマでサポートされます。

- Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様ドキュメントの「Oracle Databaseのコンポーネント固有の要件」

- リポジトリ作成ユーティリティによるスキーマの作成のOracle Databaseと、エディションベースで再定義されるOracle Databaseに対する接続資格証明

- Oracle Database管理者ガイドのエディションの管理

プラガブル・データベース(PDB)のサポート

Oracle Database 12.1以上

PDBはOracle Fusion Middlewareスキーマでサポートされます。

リポジトリ作成ユーティリティからマルチテナント・コンテナ・データベース(CDB)への接続は、サポートされません。

Oracle Database管理者ガイドのプラガブル・データベースの管理

2.3.2 Java DBの相互運用性に関する考慮事項

動作保証情報に記載されているように、Oracleでは、Oracle WebLogic Serverドメイン構成の限定されたセットで、必要なOracle Fusion MiddlewareスキーマのリポジトリとしてJava DBの使用をサポートしています。

具体的には、評価または開発のためにのみ、Java DBを使用してOracle Fusion Middleware Infrastructureドメインの必要なスキーマをホストできます。

たとえば、必要なOracle Fusion MiddlewareスキーマをJava DBデータベースにインストールして、このJava DBデータ・ソースをOracle Fusion Middleware Infrastructureドメインの構成中に参照できます。

また、デフォルトでは、Oracle JDeveloper Integrated WebLogic Server (Oracle SOA Suite Quick StartおよびOracle Business Process Management Quick Startのインストーラでインストールされる)は、Java DBの事前構成済インスタンスを使用するように構成されます。詳細は、『SOA SuiteおよびBusiness Process Management SuiteのQuick Start for Developersのインストール』を参照してください。

Java DBについての詳細は、次のURLでJava DBのドキュメントを参照してください。

http://docs.oracle.com/javadb

動作保証されたデータベースの詳細は、Oracle動作保証マトリックスの使用方法を参照してください。

2.3.3 データベースの相互運用性に関する追加の考慮事項

動作保証マトリックスおよびMy Oracle Support動作保証では、データベース・サポートのタイプを区別するために次の用語を定義します。

2.3.3.1 アプリケーション・データ・アクセス

アプリケーション・データ・アクセスは、データ・アクセスのためだけにデータベースを使用し、データベース依存のWebLogic Server機能を使用しないアプリケーションを指します。アプリケーション・データ・アクセスにだけ使用されるデータベースのWebLogic Serverサポートは、データベース依存機能よりも制限が緩和されています。

WebLogic Serverは、次の要件を満たすJDBCドライバを使用して、データベースへのアプリケーション・データ・アクセスのサポートを提供します。

- ドライバはスレッド・セーフであることが必要です。

- トランザクションをサポートする環境でドライバを使用する場合は、標準のJDBCトランザクション・コール(setAutoCommit()およびsetTransactionIsolation()など)を実装する必要があります。

次の制約に注意してください:

- シリアライズ可能なインタフェースまたはリモート・インタフェースを実装しない場合、JDBCドライバはRMIクライアント・アプリケーションにオブジェクトを渡すことができません。

- 自動データベース接続フェイルオーバーおよびロード・バランシングと、高可用性(HA) DBMSアーキテクチャを備えたグローバル・トランザクション(XA)の同時使用は、Oracle DB RACでのみ、およびシステム・ワークシートに示されたOracle DB RACバージョンに対してのみサポートされます。これらのHA機能は、RAC対応Active GridLinkおよびRACでのマルチ・データ・ソースでのみサポートされます。これらのHA機能はその他のOracle DB RACバージョンや非Oracle DB製品でのその他のHA DBMS技術ではサポートされません。マルチ・データ・ソースはその他のOracle DBバージョンや非Oracle DB技術でもサポートされますが、自動フェイルオーバーおよびロード・バランシングならびにグローバル・トランザクションの同時使用ではサポートされません。

- 動作保証マトリックスに記載されているものに加えて、上述の制限を満たすデータベースへのアプリケーション・データ・アクセスは、その他のOracle DBバージョンでサポートされます。

- WebLogicタイプ4 JDBCドライバでは、次のデータベースもサポートされます。これらのデータベースに対し、WebLogic Serverではアプリケーション・データ・アクセスのみがサポートされ、WebLogic Serverデータベース依存機能はサポートされません。

- DB2 V9.1 for z/OS、DB2 V10 for z/O

- Informix 11.0、Informix 11.5、Informix 11.7

2.3.3.2 データベース依存機能

WebLogic Serverの機能によってデータベースが内部データ記憶に使用される場合は、アプリケーション・データ・アクセスに使用される場合よりもデータベースのサポートが制限されます。次のWebLogic Serverの機能では、内部データ記憶が必要です。

- コンテナ管理の永続性(CMP)

- 行セット

- JMS/JDBC永続性、およびWebLogic JDBCストアの使用

- JDBCセッション永続性

- RDBMSセキュリティ・プロバイダ

- (シングルトン・サービスおよびサーバーの移行用)データベース・リース

- JTAロギング・ラスト・リソース最適化

- JDBC TLog

2.4 Oracle Identity Management製品との相互運用性

この項では、Oracle Identity ManagementのOracle Fusion Middleware 12cとの相互運用性に関する情報を示します。

2.4.1 Oracle Identity and Access Managementとの相互運用性

表2-2は、Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)とOracle Identity and Access Managementの使用可能なバージョンとの相互運用性を示しています。

Oracle Identity and Access ManagementとOracle Fusion Middleware 12cとの相互運用性を確認するときは、次の点を考慮してください。

- 多くの場合、Oracle Identity and Access Managementの現在使用できるバージョンは、Oracle Fusion Middleware 12cとともに使用できます。Oracle Identity and Access Management製品は別のOracleホームにインストールされ、別のOracle WebLogic Serverドメインに構成されるためです。
詳細は、Oracleホームとドメイン拡張時の相互運用性を参照してください。

- 表2-2の情報は、このドキュメントの発行時点のものです。必ずOracle Technology Networkの動作保証情報を参照して、最新の動作保証について確認してください。

- Oracle HTTP Server 12cにはWebGate 12cが含まれています。この製品は、Oracle WebLogic ServerまたはOracle Fusion Middleware Infrastructureを、Oracle Access Manager 11g (11.1.1.5)以降に統合するために使用できます。

表2-2 Oracle Identity and Access ManagementのOracle Fusion Middleware 12cとの相互運用性

Oracle Identity and Access Management 11.1.1.5より前のバージョン

Oracle Identity and Access Management 11.1.1.5以降

Oracle Identity and Access Management 11gリリース2 (11.1.2)

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Coherence 12c (12.2.1.2)

Oracle Fusion Middleware Infrastructure 12c (12.2.1.2)

2.4.2 Oracle Identity Managementディレクトリ・サービスとの相互運用性

表2-2は、Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)とOracle Identity Managementディレクトリ・サービスの使用可能なバージョンとの相互運用性を示しています。

Oracle Identity ManagementとOracle Fusion Middleware 12cとの相互運用性を確認するときは、次の点を考慮してください。

- 多くの場合、Oracle Identity and Access Managementの現在使用できるバージョンは、Oracle Fusion Middleware 12cとともに使用できます。Oracle Identity and Access Management製品は別のOracleホームにインストールされ、別のOracle WebLogic Serverドメインに構成されるためです。
詳細は、Oracleホームとドメイン拡張時の相互運用性を参照してください。

- 表2-3の情報は、このドキュメントの発行時点のものです。必ずOracle Technology Networkの動作保証情報を参照して、最新の動作保証について確認してください。

表2-3 Oracle Identity Managementディレクトリ・サービスのOracle Fusion Middleware 12cとの相互運用性

Oracle Internet DirectoryおよびOracle Virtual Directory 11.1.1.5.0より前のバージョン

Oracle Internet DirectoryおよびOracle Virtual Directory 11.1.1.5以降

Oracle Unified Directory 11g (11.1.2)

Oracle WebLogic ServerおよびOracle Coherence 12c (12.2.1.2)

Oracle Fusion Middleware Infrastructure 12c (12.2.1.2)

2.5 Oracle Webサービスの相互運用性

Webサービスは、オープンなXMLベースの標準規格およびトランスポート・プロトコルを使用して、クライアントとデータを交換するWebベースのアプリケーションです。

Webサービスは、統合されたWebサービス・カテゴリによって提供されるJava Technology APIとツールを使用して開発します。

Oracleは、いくつかのWebサービス・カテゴリをサポートします。これらのWebサービス・カテゴリは、特定のOracle Fusion Middleware製品やコンポーネントに関連付けられています。詳細は、『Webサービスの理解』を参照してください。

これらのOracle Webサービスのカテゴリは、Webサービスの様々なメッセージ形式、メッセージ機能およびセキュリティ機能をサポートします。このサポートはカテゴリによって異なりますが、Oracle Webサービスのすべてのカテゴリは、送受信する通信メッセージで次の標準機能をサポートしています。

- 標準SOAP

- WS-Security、SSLの使用あり

- WS-Security、SSLの使用なし

そのため、これらのタイプのWebサービス・メッセージをサポートするWebサービス・アプリケーションを開発すると、作成するサービスはOracle Webサービスのいずれのセキュリティ・カテゴリとも相互運用可能な状態で使用できます。

カテゴリ間でサポートされるWS-Securityシナリオの詳細およびWebサービス・エンドポイントの構成方法については、Oracle Web Services Manager相互運用性ソリューション・ガイドを参照してください。

2.6 Oracleホームとドメイン拡張時の相互運用性

次の項では、Oracleホームに製品をインストールする場合と、既存のOracle WebLogic Serverドメインを拡張する場合のOracle Fusion Middleware製品の相互運用性について説明します。

2.6.1 Oracleホームの相互運用性

Oracle Fusion Middleware製品をインストールする際は、必ず作成する各Oracleホームに、同じバージョンまたはパッチ・セットの製品のみが含まれるようにしてください。各製品にはそれぞれの保守スケジュールがあり、今後相互運用性の問題が起こる可能性があります。

たとえば、特に明記されていないかぎり、Oracle SOA Suite 11gリリース1 (11.1.1.9.0)を、Oracle Fusion Middleware Infrastructure 12cと同じOracleホームにインストールすることはできません。

このルールは、新しい製品をインストールする場合と、パッチを適用する場合に適用されます。

2.6.2 ドメイン拡張時の相互運用性

バージョン番号またはパッチ・セットが同じであれば、別のOracle Fusion Middleware製品をサポートするように既存のOracle Fusion Middleware製品のドメインを拡張できます。

たとえば、既存のSOA Suite 11gリリース1 (11.1.1.7.0)ドメインがある場合は、Oracle Fusion Middleware 12cを使用してそのドメインを拡張したりパッチを適用したりしないでください。想定される相互運用性の問題を回避するには、両方のスイートが同等のバージョンで使用できるようになるまで待ってください。

注意:

Oracle Business Process Management 12cおよびOracle SOA Suite for Healthcare Integration 12cを同じドメインに構成することはできません。これらの両方のOracle Fusion Middleware製品を使用する場合は、別々のドメインで構成してください。

2.7 カスタム・アプリケーションおよびクライアント・アプリケーションとの相互運用性

Oracle Fusion Middleware 12cにアップグレードするとき、または既存のOracle Fusion Middlewareにパッチを適用するときは、使用している次のようなカスタム・アプリケーションへの影響を考慮する必要があります。

- JDeveloperを使用して作成されたアプリケーション

- その他のIDEを使用して作成されたアプリケーションで、Oracle Fusion MiddlewareのPublic Java APIのいずれかを使用しているもの

具体的に、この項の内容は次のような場合に該当します。

- カスタム・アプリケーションを作成して、Oracle Application Server 10gまたはOracle Fusion Middleware 11gにデプロイしている場合

- Oracle Application Server 10gまたはOracle Fusion Middleware 11gにデプロイされているアプリケーションと相互作用するクライアント・アプリケーションを作成した、または保守する場合

Oracleは、Fusion Middlewareの現行バージョンとそのバージョンに適用するパッチ・セット更新との互換性をバイナリレベルおよびソースレベルでサポートしようとしています。パブリック・インタフェースで非互換が発生した場合は、関連するAPIリファレンス・ガイドを参照してください。詳細は、Oracle Fusion Middleware12c (12.2.1.2)ドキュメント・ライブラリのリファレンスおよびAPIを参照してください。

新しいバージョンまたはアップグレードを導入しているビジネス・アプリケーションは、必ず通常のリリース・プロセスでテストを行い、リグレッションがないようにすることをお薦めします。

通常、Oracle Fusion Middlewareパッチ・セットの適用では、カスタム・アプリケーションまたはクライアント・アプリケーションに追加の変更を加える必要はありません。ただし、アップグレード時には、いくつかの変更を加える必要があります。

WebLogic Serverの互換性の詳細は、Oracle WebLogic ServerのアップグレードのWebLogic Server 12.2.1と以前のリリースとの互換性を参照してください。

2.8 Oracle Data Integration12c (12.2.1.2)と他のFusion Middleware製品との相互運用性

Oracle Data Integratorは、Oracle SOA Suite、Oracle Enterprise Data Quality (EDQ)およびOracle GoldenGateの特定のソフトウェア・リリースで使用するように設計されています。次の表では、Oracle Data Integrator 12c (12.2.1.2)で使用できるソフトウェア製品のリリースを示します。

アスタリスク(*)は、ソフトウェアが記載されている番号より後のリリースと相互運用性があることを意味します。

Oracle Data Integrator 12c (12.2.1.2)コンポーネント

次で使用可能

相互運用性の詳細

Oracle Data Integrator (エージェント、コンソール、Studio)

Oracle Enterprise Data Quality 11.1.1.7*

Oracle Data IntegratorのEDQジョブを構成、起動および監視できます。

Oracle Data Integrator (エージェント、Studio)

Oracle Enterprise Data Quality 12*

Oracle Data IntegratorのEDQジョブを起動および監視できます。

Oracle Data Integrator (エージェント、コンソール、Studio)

Oracle GoldenGate 11.2.1.*

Oracle Data IntegratorのGoldenGateジョブを構成、起動および監視できます。

Oracle Data Integrator (エージェント、コンソール、Studio)

Oracle GoldenGate 12.*

Oracle Data IntegratorのGoldenGateジョブを構成、起動および監視できます。

Oracle Data Integratorエージェント

Oracle SOA Suite 11.1.1.9.0

Oracle SOA Suite 12.2.1.0.0

- Oracle Data Integratorは、SOA Webサービスを呼び出すことができます。

- Oracle SOA Suiteは、ODI Webサービスを起動することができます。

Oracle Data Integratorエージェント

Oracle SOA Suite 12.2.1.0.0

- Oracle Data Integratorは、Oracle SOA Suiteと同じOracleホームにインストールできます。

- Oracle Data Integratorは、SOA Webサービスを呼び出すことができます。

- Oracle SOA Suiteは、ODI Webサービスを起動することができます。

2.9 Oracle Enterprise Data Quality12c (12.2.1.2)と他のFusion Middleware製品との相互運用性

Oracle Enterprise Data Quality (EDQ)は、EDQアドレス検証サーバーおよびEDQ Customer Data Services Packの特定のリリースで使用するように設計されています。次の表では、EDQ 12c (12.2.1.2)で使用できるソフトウェア製品のリリースを示します。)

アスタリスク(*)は、ソフトウェアが記載されている番号より後のリリースと相互運用性があることを意味します。

Oracle Enterprise Data Quality12c (12.2.1.2)コンポーネント

次で使用可能

Oracle Enterprise Data Quality

Oracle Enterprise Data Qualityアドレス検証サーバー14.*および15.*

Oracle Enterprise Data Quality Seibelコネクタ

Oracle Enterprise Data Quality Customer Data Services Pack 11.*および12.*

2.10 Oracle GoldenGateの他のFusion Middleware製品との相互運用性

Oracle GoldenGateは、GoldenGateソフトウェア・コンポーネントの特定のリリースで使用するように設計されています。次の表に、GoldenGate 12c (12.2.1.2*)と使用されるこれらのコンポーネントのリリースを示します。

Oracle GoldenGate Studio 12c (12.2.1.2*)コンポーネント

次で使用可能

Oracle GoldenGate Studio 12.2.1.2*

Oracle GoldenGate 12.2.0.1*

Oracle GoldenGate Studio 12.2.1.2*

Oracle GoldenGate Monitoring Agent 12.2.1.1*

次の表に、Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1.*)およびその他のOracle GoldenGateコンポーネントの動作保証された組合せを示します。

Oracle GoldenGate Monitor 12c (12.2.1.2*)コンポーネント

次で使用可能

Oracle GoldenGate Monitor 12.2.1.2*

Oracle GoldenGate Monitor Agent 12.2.1.2*

Oracle GoldenGate Monitor 12.2.1.2*

Oracle GoldenGate 11.2.1.0.20以上(推奨)

Oracle GoldenGate 12.1.2.0.*

Oracle GoldenGate 12.1.2.1.*

Oracle GoldenGate 12.2.0.1.*

次の表に、Oracle Enterprise Manager 13c (13.1.1.0.*)およびその他のOracle GoldenGateコンポーネントと使用されるこれらのコンポーネントのリリースを示します。

Oracle GoldenGate Plug-In for Oracle Enterprise Manager 13c (13.2.1.0)コンポーネント

次で使用可能

Oracle GoldenGate Plug-In for Oracle Enterprise Manager 13.2.1.0.*

Oracle Enterprise Manager 13.2.0.0.*

Oracle GoldenGate Plug-In for Oracle Enterprise Manager 13.2.1.0.*

Oracle GoldenGate Monitor Agent 12.2.1.2*

Oracle GoldenGate Plug-In for Oracle Enterprise Manager 13.2.1.0.*

Oracle GoldenGate 11.2.1.0.20以上(推奨)

Oracle GoldenGate 12.1.2.0.*

Oracle GoldenGate 12.1.2.1.*

Oracle GoldenGate 12.2.0.1.*